en-us	Memory metrics of VMware Resource Pool, "url" - VMware service URL, "rpid" - VMware resource pool id, "mode"- consumed(default)/ballooned/overhead memory
ca	Les mètriques de memòria de VMware Resource Pool, "url" - URL del servei de VMWare, "rpid" - ID de la cua de recursos, "mode" - memòria consumida (per defecte)/ballooned/overhead memory

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ca	Mida de la memòria en octets o en percentatge respecte al total. Retorna els octets en enters, i els percentatges en flotants

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
ca	Memòria emprada pel procés, en octets. Retorna un nombre enter

en-us	Menu entry name
ca	Nom de l'entrada del menú

en-us	Menu entry name is used as a label for the trigger URL in the event context menu.
ca	El nom de l'entrada del menú s'empra com a etiqueta per l'URL del trigger dins el menú contextual de l'esdeveniment.

en-us	Menu entry URL
ca	URL d'entrada del menú

en-us	Menu path
ca	Ruta del menú

en-us	Merge sectors smaller than 
ca	Combina sectors més petits que

en-us	Message
ca	Missatge

en-us	Message
ca	Missatge

en-us	Message/Command
ca	Missatge/Ordre

en-us	Message format
ca	Format del missatge

en-us	Messages
ca	Missatges

en-us	Message template
ca	Plantilla de missatge

en-us	Message templates
ca	Plantilles de missatges

en-us	Message timeout
ca	Temps d'espera del missatge

en-us	Message type
ca	Tipus de missatge

en-us	Messaging
ca	Missatgeria

en-us	Method not found.
ca	No s'ha trobat pas el mètode.

en-us	Methods
ca	Mètodes

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
ca	<nom mètric>{<nom de l'etiqueta>="<valor de l'etiqueta>", ...} == <valor>

en-us	MFA method
ca	Mètode MFA

en-us	MFA method "%1$s" already exists.
ca	El mètode MFA "%1$s" ja existeix.

en-us	MFA settings
ca	Configuració de l'MFA

en-us	Microsoft Edge
ca	Microsoft Edge

en-us	Middle
ca	Mig

en-us	mid() - Returns a substring beginning at the character position specified by start for N characters
ca	mid() - Retorna una subcadena que comença a la posició del caràcter especificada per l'inici d'N caràcters

en-us	min
ca	mín

en-us	Min
ca	Mín

en-us	minimum length is %1$s characters
ca	la longitud mínima és de %1$s caràcters

en-us	Minimum password length
ca	Allargada mínima de la paraula de pas

en-us	Minimum required %1$s database version is %2$s.
ca	La mínima versió necessària de la base de dades %1$s és %2$s.

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
ca	El límit mínim requerit en el temps d'execució dels scripts PHP és %1$s (opció de configuració "max_execution_time").

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
ca	El límit mínim requerit en el temps d'anàlisi d'entrada per als scripts PHP és %1$s (opció de configuració "max_input_time").

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
ca	El límit mínim de memòria PHP requerit és %1$s (opció de configuració "memory_limit").

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
ca	La mida mínima necessària de la càrrega de fitxers PHP és %1$s (opció de configuració "upload_max_filesize").

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
ca	La mínima versió de PHP necessària és %1$s.

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
ca	La mida mínima necessària de la publicació PHP és %1$s (opció de configuració "post_max_size").

en-us	Minimum required TimescaleDB version is %1$s.
ca	La mínima versió requerida de TimescaleDB és %1$s.

en-us	Minimum severity
ca	Gravetat

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
ca	El període de temps mínim per mostrar és de %1$s minut.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
ca	El període de temps mínim per mostrar és de %1$s minuts.

en-us	min() - Minimum value for period T
ca	min() - Valor mínim per al període T

en-us	Minutes
ca	Minuts

en-us	Missing data
ca	Hi manca informació

en-us	missing filter condition "%1$s"
ca	hi manca la condició de filtre "%1$s"

en-us	Missing "itemid" field for item.
ca	Manca el camp "itemid" per a l'element.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
ca	Manquen elements per al gràfic "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
ca	Manquen elements per al prototip de gràfic "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
ca	Manca la clau "%1$s" per a l'equip "%2$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
ca	Manca el camp "nom" per al gràfic.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
ca	Manca el camp "nom" per al prototip de gràfic.

en-us	Mixed
ca	Mesclat

en-us	Mixed
ca	Mesclat

en-us	mod() - Division remainder
ca	mod() - Resta de la divisió

en-us	Mode
ca	Mode

en-us	Model
ca	Model

en-us	Module
ca	Mòdul

en-us	Module added: %1$s.
ca	Mòduls afegits: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
ca	Mòdul afegit: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
ca	Mòdul esborrat: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
ca	Mòduls esborrats: %1$s.

en-us	Module disabled
ca	Mòdul desactivat

en-us	Module disabled
ca	Mòduls desactivats

en-us	Module enabled
ca	Mòduls activats

en-us	Module enabled
ca	Mòdul activat

en-us	Modules
ca	Mòduls

en-us	Modules updated
ca	Mòduls actualitzats

en-us	Module updated
ca	Mòdul actualitzat

en-us	Module with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
ca	El mòdul amb l'identificador "%2$s" no és pas disponible per a la funció d'usuari "%1$s".

en-us	Mon
ca	Dl

en-us	Monday
ca	Dilluns

en-us	Monitored by
ca	Monitoritzat per

en-us	Monitored by proxy
ca	Monitoritzat per proxy

en-us	Monitored host
ca	Equip monitorat

en-us	Monitoring
ca	Monitorant

en-us	monodec() - Check for continuous item value decrease (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
ca	monodec() - Comprova la disminució contínua del valor de l'element (1 - les dades són monòtones, 0 - en cas contrari), Mode (estricte - requereix una monotonia estricta)

en-us	monoinc() - Check for continuous item value increase (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
ca	monoinc() - Comproveu l'augment continu del valor de l'element (1 - les dades són monòtones, 0 - en cas contrari), Mode (strict - requereix una monotonia estricta)

en-us	Monospace
ca	Monoespai

en-us	Month
ca	Mes

en-us	Month
ca	Mes

en-us	Monthly
ca	Mensual

en-us	More matches found...
ca	S'han trobat més coincidències...

en-us	More than 10 minutes
ca	Més de 10 minuts

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
ca	S'han trobat més de %1$d coincidències per a %2$s

en-us	Most critical if all children have problems
ca	Els més crítics si tots els fills tenen problemes

en-us	Most critical of child services
ca	El més crític dels serveis fills

en-us	Mozilla Firefox
ca	Mozilla Firefox

en-us	ms
ca	ms

en-us	Multi-factor authentication
ca	Autenticació multifactor

en-us	Multi-factor authentication is disabled system-wide.
ca	L'autenticació multifactor és desactivada a tot el sistema.

en-us	Multi-factor TOTP secrets will be deleted.
ca	S'esborraran els secrets TOTP multifactorials.

en-us	Multi-factor TOTP secret will be deleted.
ca	S'esborrarà el secret TOTP multifactorial.

en-us	Multiple
ca	Múltiple

en-us	Multiple PROBLEM events
ca	Múltiples PROBLEM

en-us	must be %1$s characters long
ca	ha de tindre %1$s caràcters d'allargada

en-us	must be at least %1$d characters long
ca	ha de tindre com a mínim %1$d caràcters

en-us	must contain at least one digit
ca	ha de contindre almenys un dígit

en-us	must contain at least one lowercase and one uppercase Latin letter
ca	ha de contindre almenys una lletra minúscula i una de majúscula de l'alfabet romà

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
ca	ha de contindre almenys una macro de descobriment de baix nivell

en-us	must contain at least one special character
ca	ha de contindre almenys un caràcter especial

en-us	must have a polling interval not blocked by non-active interval periods
ca	hi ha d'haver un interval de consulta no blocat per els períodes d'interval no actius

en-us	must have at least one interval greater than 0
ca	ha de tindre com a mínim un interval superior a 0

en-us	must not be one of common or context-specific passwords
ca	no ha d'ésser una de les contrasenyes comunes o específiques del context

en-us	must not contain user's name, surname or username
ca	no ha de contindre el nom, cognom o nom d'usuari de l'usuari

en-us	Mute
ca	Silenciar

en-us	Mute for %1$s
ca	Silenciar durant %1$s

en-us	My
ca	El meu

en-us	N
ca	N

en-us	N
ca	N

en-us	N%
ca	N%

en-us	N/A
ca	N/D

en-us	name
ca	nom

en-us	Name
ca	Nom

en-us	Name
ca	Nom

en-us	Name
ca	Nom

en-us	Name 
ca	Nom

en-us	Name ID
ca	ID del nom

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
ca	El nom del camp del formulari no ha de superar els 255 caràcters.

en-us	Namespace
ca	Espai de noms

en-us	Naming requirements:
ca	Requeriments dels noms:

en-us	Navigate to default view
ca	Navegueu a la vista per defecte

en-us	Navigate to initial view
ca	Navegueu a la vista inicial

en-us	n-d
ca	n-d

en-us	n-d h:i A
ca	n-d H:i

en-us	Needle
ca	Necessari

en-us	Network discovery data storage period
ca	Període d'emmagatzematge de dades de descoberta de xarxa

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
ca	Llista d'interfícies de xarxa (inclou tipus d'interfície, estat, adreça IPv4, descripció). Retorna un text

en-us	Network map added
ca	S'ha afegit el mapa de xarxa

en-us	Network map deleted
ca	S'ha esborrat el mapa de xarxa

en-us	Network map deleted
ca	S'han esborrat els mapes de xarxa

en-us	Network maps
ca	Mapes de xarxa

en-us	Network map updated
ca	Mapa de xarxa actualitzat

en-us	Network timeouts for UI
ca	Temps d'espera de la xarxa per a la IU

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance
ca	Ús de la xarxa (taxes de transmissió i de recepció combinades) durant l'interval, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware, "instance" - instància de la interfície de xarxa

en-us	Never
ca	Mai

en-us	new
ca	nou

en-us	new
ca	nou

en-us	New action
ca	Nova acció

en-us	New additional rule
ca	Nova regla addicional

en-us	New API token
ca	Nous tokens API

en-us	New column
ca	Nova columna

en-us	New condition
ca	Estat nou

en-us	New connector
ca	Nou connector

en-us	New dashboard
ca	Nou quadre de comandament

en-us	New discovery rule
ca	Nova regla de descoberta

en-us	New element
ca	Nou element

en-us	New event correlation
ca	Nova correlació d'esdeveniment

en-us	New event host group
ca	Nou esdeveniment de grup d'equips

en-us	New event tag name
ca	Nou esdeveniment d'etiqueta de noms

en-us	New event tag value
ca	Nou esdeveniment d'etiqueta de valors

en-us	New excluded downtime
ca	Nou temps d'inactivitat exclòs

en-us	New host
ca	Nou equip

en-us	New host group
ca	Nou grup d'equips

en-us	New item
ca	Element nou

en-us	New item prototype
ca	Nou prototip d'element

en-us	New LDAP server
ca	Nou servidor LDAP

en-us	New maintenance period
ca	Nou període de manteniment

en-us	New media type
ca	Nou tipus de suport

en-us	New media type mapping
ca	Nou mapatge del tipus de suport

en-us	New MFA method
ca	Nou mètode MFA

en-us	New operation
ca	Nova operació

en-us	New proxy
ca	Nou servidor intermediari

en-us	New regular expression
ca	Nova expressió regular

en-us	New script
ca	Script nou

en-us	New service
ca	Nou servei

en-us	New SLA
ca	Nou SLA

en-us	New step of web scenario
ca	Nova passa d'escenari web

en-us	New tag filter
ca	Nou filtre d'etiquetes

en-us	New tag name
ca	Nou nom d'etiqueta

en-us	New template
ca	Plantilla nova

en-us	New template group
ca	Nou grup de plantilles

en-us	New trigger
ca	Nou trigger

en-us	New trigger prototype
ca	Nou prototip de trigger

en-us	New triggers
ca	Nous triggers

en-us	New user group mapping
ca	Nou mapatge de grups d'usuaris

en-us	Next dashboard
ca	Tauler següent

en-us	Next page
ca	Següent pàgina

en-us	Next step
ca	Passa següent

en-us	NNTP
ca	NNTP

en-us	No
ca	No

en-us	No "%1$s" given for graph.
ca	No s'ha donat "%1$s" per al gràfic.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
ca	No s'ha donat "%1$s" per al prototip de gràfic.

en-us	No "%1$s" given for map.
ca	No s'ha donat "%1$s" per al mapa.

en-us	No changes.
ca	Sense canvis.

en-us	No compatible widgets.
ca	No hi ha ginys compatibles.

en-us	no data
ca	no hi ha dades

en-us	No data
ca	No hi ha pas informació

en-us	No data.
ca	No hi ha informació.

en-us	No data collection
ca	Sense recollida d'informació

en-us	No data found.
ca	No s'ha trobat pas informació.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
ca	nodata() - No s'han rebut pas dades durant el període de temps T (1 - cert, 0 - fals), Mode (strict - ignora d'endarreriment del servidor intermediari en l'enviament de dades)

en-us	no default interface for "%1$s" type
ca	no hi ha interfície predeterminada per al tipus "%1$s"

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
ca	No hi ha interfície predeterminada per al tipus "%1$s" a "%2$s".

en-us	No details
ca	Sense detalls

en-us	No discovery rule IDs given.
ca	No s'han donat pas cap identificador de regla de descoberta.

en-us	No enabled modules found.
ca	No s'han trobat pas mòduls activats.

en-us	No encryption
ca	Sense xifratge

en-us	No file was uploaded.
ca	No s'ha penjat pas cap fitxer.

en-us	No graph item with graph ID "%1$s".
ca	Cap element de gràfic amb l'identificador de gràfic "%1$s".

en-us	No graphs added.
ca	No s'han afegit pas gràfics.

en-us	No host IDs given.
ca	No s'ha donat pas cap identificador d'equip.

en-us	No host selected.
ca	No s'ha triat pas cap equip.

en-us	No host with host ID "%1$s".
ca	Cap equip amb l'identificador d'equip "%1$s".

en-us	No icon for map element ""%1$s".
ca	No hi ha icona per a l'element del mapa ""%1$s".

en-us	No image
ca	Cap imatge

en-us	No interface found
ca	No s'ha trobat pas cap interfície

en-us	No interfaces are defined.
ca	No hi ha pas interfícies definides.

en-us	No inventory mode specified for action operation.
ca	No s'ha especificat pas cap mode d'inventari per a l'operació d'acció.

en-us	No items defined.
ca	No s'han definit pas elements.

en-us	No item selected.
ca	No s'ha triat pas cap element.

en-us	No macros found.
ca	No s'han trobat pas macros.

en-us	No maps added.
ca	No s'han afegit pas mapes.

en-us	No matches found
ca	No s'han trobat pas coincidències

en-us	non-active intervals cannot fill the entire time
ca	els intervals inactius no poden pas ocupar tot el període

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
ca	Els indicadors no booleans són obsolets.

en-us	none
ca	cap

en-us	None
ca	Cap

en-us	nonempty key and value pair expected
ca	s'esperen un parell de claus i valors no buits

en-us	No new modules discovered
ca	No s'han descobert pas mòduls nous

en-us	No operations defined for action "%1$s".
ca	No s'ha definit pas cap operació per a l'acció "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
ca	No hi ha pas permís per accedir al sistema.

en-us	no permissions to acknowledge problems
ca	sense permís per reconèixer els problemes

en-us	no permissions to add problem comments
ca	no hi ha permís per afegir comentaris de problemes

en-us	No permissions to call "%1$s.%2$s".
ca	No hi ha pas permís per trucar a "%1$s.%2$s".

en-us	no permissions to change problem severity
ca	no hi ha permisos per canviar la gravetat del problema

en-us	no permissions to close problems
ca	sense permís per tancar problemes

en-us	no permissions to convert cause problems to symptom problems
ca	no hi a permisos per convertir la causa dels problemes en símptomes

en-us	no permissions to convert symptom problems to cause problems
ca	no hi a permisos per convertir el símptoma dels problemes en causes

en-us	no permissions to create and edit maps
ca	no hi ha permís per crear i editar mapes

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
ca	No hi ha pas permís per a l'objecte referit o no existeix!

en-us	no permissions to suppress problems
ca	sense permís per esborrar problemes

en-us	no permissions to unacknowledge problems
ca	no hi ha permís per no reconèixer problemes

en-us	no permissions to unsuppress problems
ca	sense permís per recuperar problemes esborrats

en-us	No problems
ca	No hi ha pas problemes

en-us	(no proxy)
ca	(sense servidor intermediari)

en-us	No proxy
ca	Sense servidor intermediari

en-us	No recipients specified for action operation message.
ca	No s'han especificat pas destinataris per al missatge d'operació d'acció.

en-us	No refresh
ca	Sense refresc

en-us	Normal
ca	Normal

en-us	Normal view
ca	Vista normal

en-us	Norwegian (nb_NO)
ca	Noruec (nb_NO)

en-us	No saved state, please login again.
ca	Estat no desat; si us plau, torneu a iniciar sessió.

en-us	No script specified for action operation command.
ca	No s'ha especificat pas cap script per a l'ordre d'operació d'acció.

en-us	Not Ack
ca	No Ack

en-us	Not allowed to modify automatic user macro "%1$s".
ca	No es permet pas modificar automàticament la macro d'usuari "%1$s".

en-us	Not allowed to set language for user "guest".
ca	No es permet pas definir l'idioma per a l'usuari "convidat".

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
ca	No es permet pas establir una paraula de pas per a l'usuari "convidat".

en-us	Not allowed to set theme for user "guest".
ca	No es permet establir tema per a l'usuari "convidat".

en-us	Not allowed to update field "%1$s" for provisioned user.
ca	No es permet pas actualitzar el camp "%1$s" per l'usuari donat.

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
ca	No es mostren pas tots els resultats. Proporcioneu criteris de cerca més específics.

en-us	No targets specified for action operation global script.
ca	No s'han triat pas objectius per a l'script global d'operacions d'acció.

en-us	Not authorized.
ca	No autoritzat.

en-us	Not available
ca	No disponible

en-us	Not available
ca	No disponible

en-us	Not classified
ca	No classificat

en-us	Not enabled
ca	No activat pas

en-us	Notes
ca	Notes

en-us	Note that %1$s or %2$s will be regarded as hostnames if used without single quotes.
ca	Tingueu en compte que %1$s o %2$s es consideraran noms d'equips si s'empren sense cometes simples.

en-us	Nothing
ca	Res

en-us	Notification report
ca	Informe de notificació

en-us	Notifications
ca	Notificacions

en-us	Notify about canceled escalations
ca	Notificar sobre les escalades cancel·lades

en-us	Notify all involved
ca	Aviseu a tots els implicats

en-us	not in
ca	no a

en-us	Not inherited items
ca	Elements no heretats

en-us	No triggers defined.
ca	No s'han definit pas triggers.

en-us	No trigger with trigger ID "%1$s".
ca	No hi ha trigger amb l'identificador de trigger "%1$s".

en-us	not selected
ca	no triat

en-us	Not supported
ca	No compatible

en-us	not used
ca	no emprat

en-us	Nov
ca	Nov

en-us	No value
ca	Sense valor

en-us	November
ca	Novembre

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
ca	now() - Nombre de segons des de l'època

en-us	NTLM
ca	NTLM

en-us	number
ca	nombre

en-us	Number of available DS paths, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - Datastore name, "partitionid" - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
ca	Nombre de camins de DS disponibles, "url" - URL del servei VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor VMware, "datastore" - nom del magatzem de dades, "partitionid" - identificador intern del dispositiu físic de vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of columns
ca	Nombre de columnes

en-us	Number of CPUs. Returns integer
ca	Nombre de CPUs. Retorna un nombre enter

en-us	Number of currently open file descriptors. Returns integer
ca	Nombre de descriptors de fitxers oberts actualment. Retorna un nombre enter

en-us	Number of enabled items on the host.
ca	Nombre d'elements activats a l'equip.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
ca	Nombre d'equips (actius/desactivats)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
ca	Nombre d'equips (actius/desactivats/no compatibles)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
ca	Nombre d'elements de l'historial de servidor intermediari que encara no s'han enviat al servidor

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to seconds, inclusive.
ca	Nombre d'elements de la cua que s'endarrereixen per segon, inclosos.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
ca	Nombre d'elements de la cua que s'endarrereixen al servidor Zabbix o al servidor intermediari per "de" fins "a" segons, inclosos.

en-us	Number of items in Zabbix database.
ca	Nombre d'elements a la base de dades Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
ca	Nombre d'equips supervisats

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
ca	Nombre de col·lisions fora de la finestra. Retorna un nombre enter

en-us	Number of problems
ca	Nombre de problemes

en-us	Number of problems and expand most critical one
ca	Nombre de problemes i ampliar el més crític

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Nombre de nuclis de processador a l'hipervisor VMware, "url" - URL del servei VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Nombre de processadors a la màquina virtual VMware, "url" - URL del servei VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Nombre de fils de processador a l'hipervisor VMware, "url" - URL del servei VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor VMware

en-us	Number of rows
ca	Nombre de fileres

en-us	Number of seasons
ca	Nombre de temporades

en-us	Number of steps
ca	Nombre de passes

en-us	Number of templates
ca	Nombre de plantilles

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
ca	Nombre de triggers (activats/desactivats [problema/acord])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
ca	Nombre de triggers a la base de dades Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
ca	Nombre d'elements no admesos a la base de dades Zabbix.

en-us	Number of unsupported items on the host.
ca	Nombre d'elements no admesos a l'equip.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
ca	Nombre d'usuaris connectats. Retorna un nombre enter

en-us	Number of users (online)
ca	Nombre d'usuaris (en línia)

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Nombre de màquines virtuals a l'hipervisor VMware, "url" - URL del servei VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor VMware

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
ca	Nombre o percentatge d'inodes. Retorna enter per nombre; flotant per percentatge

en-us	Numeral systems
ca	Sistemes numèrics

en-us	Numeric (float)
ca	Numèric (float)

en-us	Numeric (integer)
ca	Numèric (enter)

en-us	Numeric (unsigned)
ca	Numèric (sense signar)

en-us	Object
ca	Objecte

en-us	object does not exist
ca	l'objecte no existeix pas

en-us	object does not exist or belongs to another object
ca	l'objecte no existeix pas o pertany a un altre objecte

en-us	object does not exist, or you have no permissions to it
ca	l'objecte no existeix, o no hi teniu pas permisos

en-us	object of TOTP type is expected
ca	s'espera un objecte de tipus TOTP

en-us	Oct
ca	Oct

en-us	Octal to decimal
ca	Octal a decimal

en-us	October
ca	Octubre

en-us	OEM
ca	OEM

en-us	of
ca	de

en-us	off
ca	tancat

en-us	Off
ca	Tancat

en-us	OID
ca	OID

en-us	OID prefix
ca	Prefixe OID

en-us	Ok
ca	D'acord

en-us	Ok
ca	D'acord

en-us	OK
ca	D'acord

en-us	OK event closes
ca	L'esdeveniment OK tancat

en-us	OK event generation
ca	OK generació d'esdeveniments

en-us	Old event tag name
ca	Nom d'etiqueta d'esdeveniment antic

en-us	Old event tag value
ca	Valor d'etiqueta d'esdeveniment antic

en-us	Old tag name
ca	Nom d'etiqueta antiga

en-us	on
ca	engegat

en-us	On
ca	Encès

en-us	Once
ca	Un cop

en-us	One
ca	Un

en-us	One time only
ca	Només un cop

en-us	Only administrators can set map owner.
ca	Només els administradors poden definir el propietari del mapa.

en-us	Only disabled group can be set for deprovisioned users.
ca	Només un grup desactivat pot ésser definit per usuaris desaprovisionats.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
ca	Només es compten els elements assignats als equips activats

en-us	Only one check can be unique.
ca	Només una selecció pot ésser única.

en-us	only one object can exist within the combinations of %1$s
ca	només pot haver-hi un objecte a les combinacions de %1$s

en-us	only one time unit is allowed
ca	només es permet una unitat de temps

en-us	Only one user directory of type "%1$s" can exist.
ca	Només pot existir un sol directori d'usuari de tipus "%1$s".

en-us	Only selected problem
ca	Només els problemes triats

en-us	Only selected problem
ca	Només el problema triat

en-us	Only services without children
ca	Només serveis sense fills

en-us	Only services without problem tags
ca	Només serveis sense etiquetes de problema

en-us	(Only super admins can create groups)
ca	(Només els superadministradors poden crear grups)

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
ca	Només els superadministradors poden establir el propietari del tauler.

en-us	Only super admins can set report owner.
ca	Només els superadministradors poden establir el propietari de l'informe.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
ca	Només es compten els triggers assignats als equips habilitats i en funció dels elements actius

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
ca	Només les comprovacions de l'agent Zabbix, SNMPv1, SNMPv2 i SNMPv3 poden ésser úniques.

en-us	On status change triggers blink for
ca	En cas de canviar d'estat, els triggers fan pampallugues

en-us	OOB IP address
ca	Adreça IP OOB

en-us	OOB router
ca	Encaminador OOB

en-us	OOB subnet mask
ca	Màscara de subxarxa OOB

en-us	Open in a new window
ca	Obrir a una nova finestra

en-us	Open log
ca	Obriu el registre

en-us	Open URL
ca	Obrir la URL

en-us	Opera
ca	Òpera

en-us	Operating system information. Returns string
ca	Informació del sistema operatiu. Retorna una cadena

en-us	Operating system version information. Returns JSON
ca	Informació de la versió del sistema operatiu. Retorna un JSON

en-us	Operation
ca	Operació

en-us	Operation "%1$s" already exists.
ca	L'operació "%1$s" ja existeix.

en-us	Operation "%1$s" already exists for action "%2$s".
ca	L'operació "%1$s" ja existeix per a l'acció "%2$s".

en-us	Operational data
ca	Dades operatives

en-us	Operational data
ca	Dades operatives

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
ca	L'operació no es pot dur a terme a causa d'una sol·licitud no autoritzada.

en-us	Operation details
ca	Detalls de l'operació

en-us	Operation has no group to operate.
ca	L'operació no té pas cap grup on operar.

en-us	Operation has no template to operate.
ca	L'operació no té pas cap plantilla per operar.

en-us	Operations
ca	Operacions

en-us	Operator
ca	Operador

en-us	Operator functions
ca	Funcions de l'operador

en-us	Options
ca	Opcions

en-us	or
ca	o

en-us	Or
ca	O

en-us	Order
ca	Ordre

en-us	Order by
ca	Ordenat per

en-us	Order column
ca	Ordenar columna

en-us	Original
ca	Original

en-us	OS
ca	OS

en-us	OS (Full details)
ca	OS (detalls complets)

en-us	OS (Short)
ca	SO (curt)

en-us	other
ca	altres

en-us	Other
ca	Un altre

en-us	Other configuration parameters
ca	Altres paràmetres de configuració

en-us	Other parameters
ca	Altres paràmetres

en-us	Others
ca	Altres

en-us	Outdated
ca	Desactualitzat

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
ca	Estadístiques de trànsit de sortida a la interfície de xarxa. Retorna un nombre enter

en-us	output
ca	sortida

en-us	Output
ca	Sortida

en-us	Overlapping widgets at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s".
ca	Ginys superposats a X:%3$d, Y:%4$d a la pàgina #%2$d del tauler de control "%1$s".

en-us	Overridden by
ca	Anul·lat per

en-us	Override
ca	Anul·lació

en-us	Override host
ca	Anul·la l'equip

en-us	Override item history period
ca	Anul·la el període d'historial d'elements

en-us	Override item trend period
ca	Anul·la el període de tendència de l'element

en-us	Overrides
ca	Anul·lacions

en-us	Override time period selector
ca	Anul·lar la tria de període de temps

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
ca	La substitució amb el nom "%1$s" ja existeix.

en-us	Overview
ca	Visió general

en-us	Owner
ca	Propietari

en-us	Page %1$d
ca	Pàgina %1$d

en-us	Page display period
ca	Període de visualització de la pàgina

en-us	Page not found
ca	Pàgina no trobada

en-us	Pager
ca	Paginador

en-us	Page received incorrect data
ca	La pàgina ha rebut dades incorrectes

en-us	Parameter
ca	Paràmetre

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
ca	El paràmetre "%1$s" és obsolet.

en-us	Parameter "%1$s" must be enabled.
ca	El paràmetre "%1$s" s'ha d'activar.

en-us	Parameters
ca	Paràmetres

en-us	Parameters "esc_step_from" and "esc_step_to" must be set together.
ca	Els paràmetres "esc_step_from" i "esc_step_to" s'han d'establir conjuntament.

en-us	Parent-child relation conflict in services "%1$s" and "%2$s".
ca	Conflicte de relació entre els serveis principals i fills "%1$s" i "%2$s".

en-us	Parent discovery rules
ca	Regles de descobriment principals

en-us	Parent graphs
ca	Gràfics principals

en-us	Parent host value
ca	Valor de l'equip principal

en-us	Parent items
ca	Elements principals

en-us	Parent services
ca	Serveis principals

en-us	Parent templates
ca	Plantilles principals

en-us	Parent triggers
ca	Triggers principals

en-us	Parent web scenarios
ca	Escenaris web principals

en-us	Parse
ca	Analitzar

en-us	Parse error
ca	Error d'anàlisi

en-us	Passive
ca	Passiu

en-us	Password
ca	Paraula de pas

en-us	Password can only be changed for users using the internal Zabbix authentication.
ca	La paraula de pas només es pot modificar per usuaris que empren l'autenticació interna de Zabbix.

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
ca	La paraula de pas no és obligatòria per al tipus d'autenticació no interna.

en-us	Password must contain
ca	La paraula de pas ha de contrindre

en-us	Password (once again)
ca	Paraula de pas (un altre cop)

en-us	Password policy
ca	Política de paraules de pas

en-us	Password requirements:
ca	Requisits de paraula de pas:

en-us	Paste
ca	Enganxa

en-us	Paste page
ca	Enganxa la pàgina

en-us	Paste widget
ca	Enganxa el giny

en-us	Paste without external links
ca	Enganxa sense enllaços externs

en-us	$.path.to.node
ca	$.camí.al.node

en-us	pattern
ca	patró

en-us	Pattern
ca	Patró

en-us	Pause operations for suppressed problems
ca	Pausa les operacions per problemes esborrats

en-us	Pause operations for symptom problems
ca	Pausa les operacions en cas de problemes simptomàtics

en-us	Peak memory usage: %1$s
ca	Ús màxim de memòria: %1$s

en-us	Percentage
ca	Percentatge

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Percentatge de memòria física de l'equip que s'ha consumit, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
ca	Percentatge de temps que la màquina virtual era llesta, però no es va poder programar per executar-se a la CPU física, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware, "instance" - instància de CPU

en-us	Percentile line (left)
ca	Línia percentil (esquerra)

en-us	Percentile line (right)
ca	Línia percentil (dreta)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
ca	percentil() - Percentil P d'un període T

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Percentatge de temps que la màquina virtual no es pot executar perquè lluita per accedir a les CPU(s) físiques, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	Performs a DNS query. Returns 0 if DNS is down, query time in seconds (with fractions) otherwise
ca	Fa una consulta DNS. Retorna 0 si el DNS és caigut; cas contrari, el temps de la consulta en segons (amb fraccions)

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
ca	Fa una consulta DNS. Retorna una cadena de caràcters amb el tipus d'informació demanat

en-us	Period
ca	Període

en-us	Periods
ca	Períodes

en-us	Period shift
ca	Canvi de període

en-us	Period type
ca	Tipus de període

en-us	Permissions
ca	Permisos

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
ca	Només es poden assignar permisos per a grups d'usuaris.

en-us	Persian (fa_IR)
ca	Persa (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
ca	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
ca	Hi manca l'extensió PHP bcmath (paràmetre de configuració PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
ca	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
ca	Hi manca l'extensió PHP ctype (paràmetre de configuració PHP --enable-ctype).

en-us	PHP curl
ca	Curl PHP

en-us	PHP curl extension missing.
ca	Manca l'extensió curl PHP.

en-us	PHP databases support
ca	Suport de bases de dades PHP

en-us	PHP gd
ca	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
ca	Hi manca l'extensió PHP gd (paràmetre de configuració PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
ca	Suport PHP gd FreeType

en-us	PHP gd FreeType support missing.
ca	Manca el suport de PHP gd FreeType.

en-us	PHP gd GIF image support missing.
ca	Manca el suport d'imatge GIF de PHP gd.

en-us	PHP gd GIF support
ca	Suport PHP gd GIF

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
ca	Manca el suport d'imatge PHP gd JPEG.

en-us	PHP gd JPEG support
ca	Suport PHP gd JPEG

en-us	PHP gd PNG image support missing.
ca	Manca el suport per a imatges PHP gd PNG.

en-us	PHP gd PNG support
ca	Suport PHP gd PNG

en-us	PHP gettext
ca	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
ca	Hi manca l'extensió PHP gettext (paràmetre de configuració PHP --with-gettext). Les traduccions no seran pas disponibles.

en-us	PHP LDAP
ca	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
ca	Hi manca l'extensió PHP LDAP.

en-us	PHP libxml
ca	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
ca	Manca l'extensió PHP libxml.

en-us	PHP mbstring
ca	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
ca	Hi manca l'extensió PHP mbstring (paràmetre de configuració PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP OpenSSL
ca	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
ca	Hi manca l'extensió PHP OpenSSL.

en-us	PHP option "%1$s"
ca	Opció PHP "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
ca	L'opció de PHP "%1$s" s'ha d'establir a "%2$s"

en-us	PHP session
ca	Sessió PHP

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
ca	L'inici automàtic de la sessió PHP ha d'ésser desactivat (directiva PHP "session.auto_start").

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
ca	Hi manca l'extensió de sessió PHP (paràmetre de configuració PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
ca	Sockets PHP

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
ca	Hi manca l'extensió de sockets PHP (paràmetre de configuració PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
ca	La sobrecàrrega de la funció de cadena PHP ha d'ésser desactivada.

en-us	PHP version
ca	Versió de PHP

en-us	PHP xmlreader
ca	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
ca	Manca l'extensió PHP xmlreader.

en-us	PHP xmlwriter
ca	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
ca	Manca l'extensió PHP xmlwriter.

en-us	Pie
ca	Pastís

en-us	Pie chart
ca	Gràfic de pastís

en-us	pi() - Returns the Pi constant
ca	pi() - Retorna la constant Pi

en-us	Placing algorithm
ca	Algorisme de col·locació

en-us	Plain text
ca	Text simple

en-us	Play
ca	Reproduir

en-us	Play sound
ca	Reprodueix so

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
ca	Comproveu els paràmetres de configuració. Si tot és correcte, premeu el botó "%1$s" o el botó "%2$s" per canviar els paràmetres de configuració.

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
ca	Confirmeu que voleu esborrar totes les macros.

en-us	Please confirm that you want to remove all value mappings.
ca	Confirmeu que voleu esborrar totes les assignacions de valors.

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
ca	Creeu la base de dades manualment i configureu els paràmetres de configuració per a la connexió a aquesta base de dades. Premeu el botó "%1$s" quan hagueu acabat.

en-us	Please enable "allow_url_fopen" directive.
ca	Si us plau, activeu la directiva "allow_url_fopen".

en-us	Please scan and get your verification code displayed in your authenticator app.
ca	Si us plau, escaneja i obtingues el teu codi de verificació a la teva aplicació d'autenticació.

en-us	Please select two elements
ca	Trieu dos elements

en-us	Points
ca	Punts

en-us	Point size
ca	Mida del punt

en-us	Polish (pl_PL)
ca	Polonès (pl_PL)

en-us	POP
ca	POP

en-us	Populates host inventory field
ca	Omple el camp d'inventari de l'equip

en-us	Port
ca	Port

en-us	Port cannot be empty for host interface.
ca	El port no pot pas ésser buit per a la interfície de l'equip.

en-us	Port range
ca	Interval de ports

en-us	Portuguese (pt_BR)
ca	Portuguès (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
ca	Portuguès (pt_PT)

en-us	Position
ca	Posició

en-us	Position is ignored for s, uptime and unixtime units.
ca	La posició s'ignora per a les unitats s, uptime i unixtime.

en-us	Possibly the session has expired or the password was changed.
ca	Possiblement la sessió hagi caducat o el mot de pas s'hagi modificat.

en-us	Post fields
ca	Camps de publicació

en-us	Post type
ca	Tipus de publicació

en-us	power() - The power of a base value to a power value
ca	power() - La potència d'un valor base a un valor de potència

en-us	Power usage , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "max" - Maximum allowed power usage
ca	Ús d'energia, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor VMware, "max" - Ús màxim d'energia permès

en-us	Power value
ca	Valor de potència

en-us	Prediction functions
ca	Funcions de predicció

en-us	Pre-installation summary
ca	Resum de preinstal·lació

en-us	Preprocessing
ca	Preprocessament

en-us	Preprocessing is a transformation before saving the value to the database. It is possible to define a sequence of preprocessing steps, and those are executed in the order they are set.
ca	El preprocessament és una transformació que es fa abans de desar el valor a la base de dades. Es pot definir una seqüència de passes de preprocessament, i aquestes s'executen en l'ordre establert.

en-us	Preprocessing steps
ca	Passes de preprocessament

en-us	Preview
ca	Vista prèvia

en-us	Previous dashboard
ca	Tauler anterior

en-us	Previous day
ca	Dia anterior

en-us	Previous month
ca	Mes anterior

en-us	Previous page
ca	Pàgina anterior

en-us	Previous value
ca	Valor anterior

en-us	Previous week
ca	Setmana anterior

en-us	Previous year
ca	L'any passat

en-us	Prev. time
ca	Hora anterior

en-us	Primary label
ca	Etiqueta principal

en-us	Primary POC cell
ca	Cel·la del POC principal

en-us	Primary POC email
ca	Correu-e del POC principal

en-us	Primary POC name
ca	Nom del POC principal

en-us	Primary POC notes
ca	Notes del POC principal

en-us	Primary POC phone A
ca	Telèfon A del POC principal

en-us	Primary POC phone B
ca	Telèfon B del POC principal

en-us	Primary POC screen name
ca	Nom de pantalla del POC principal

en-us	Privacy passphrase
ca	Paraula de pas de privadesa

en-us	Privacy protocol
ca	Protocol de privadesa

en-us	Private
ca	Privat

en-us	Private key file
ca	Fitxer de clau privada

en-us	Privilege level
ca	Nivell de privilegis

en-us	Problem
ca	Problema

en-us	Problem
ca	Problema

en-us	PROBLEM
ca	PROBLEM

en-us	Problem created
ca	Problema creat

en-us	Problem display
ca	Visualització de problemes

en-us	PROBLEM event generation mode
ca	Mode de generació d'esdeveniments PROBLEM

en-us	Problem expression
ca	Expressió del problema

en-us	Problem hosts
ca	Equips amb problemes

en-us	Problem is not suppressed
ca	El problema no s'esborra

en-us	Problem is suppressed
ca	S'ha esborrat el problema

en-us	Problem on
ca	Problema activat

en-us	problem pattern
ca	patró del problema

en-us	Problem recovery
ca	Recuperació de problemes

en-us	Problem resolved
ca	Problema resolt

en-us	Problems
ca	Problemes

en-us	Problems by severity
ca	Problemes per gravetat

en-us	Problem tag filter
ca	Filtre d'etiqueta de problema

en-us	Problem tags
ca	Etiquetes de problemes

en-us	Problem update
ca	Problema d'actualització

en-us	Process CPU utilization percentage. Returns float
ca	Percentatge d'ús de la CPU del procés. Retorna un nombre flotant

en-us	Process tags
ca	Etiquetes de procés

en-us	Profile
ca	Perfil

en-us	Prometheus
ca	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
ca	Patró de Prometheus

en-us	Prometheus to JSON
ca	Prometheus a JSON

en-us	Properties
ca	Propietats

en-us	Protocol
ca	Protocol

en-us	[protocol://][user[:password]@]proxy.example.com[:port]
ca	[protocol://][usuari[:mot_de_pas]@]proxy.exemple.com[:port]

en-us	Provided API endpoint "%1$s" is invalid.
ca	El punt d'accésa l'API donat "%1$s" no és vàlid.

en-us	Provided authentication token "%1$s" is empty.
ca	El token d'autentiació donat "%1$s" és buit.

en-us	Provided secret path "%1$s" is invalid.
ca	La ruta secreta donada "%1$s" no és vàlida.

en-us	Provided secret query string "%1$s" is invalid.
ca	La cadena de cerca secreta donada "%1$s" no és vàlida.

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
ca	L'URL donada "%1$s" no és vàlid.

en-us	Provisioned
ca	Aprovisionat

en-us	Provisioning period
ca	Període d'aprovisionament

en-us	Provisioning successful.
ca	Aprovisionament correcte.

en-us	Provision now
ca	Aprovisionar ara

en-us	Provision selected LDAP user?
ca	Aprovisionar l'usuari LDAP triat?

en-us	Provision selected LDAP users?
ca	Aprovisionar els usuaris LDAP triats?

en-us	Proxies
ca	Servidors intermediaris

en-us	Proxy
ca	Servidor intermediari

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
ca	El servidor intermediari "%1$s" ja existeix.

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ca	El servidor intermediari "%1$s" per a l'equip "%2$s" no existeix.

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
ca	El servidor intermediari "%1$s" s'empra per l'acció "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
ca	El servidor intermediari "%1$s" s'empra per la regla de descobriment "%2$s".

en-us	Proxy added
ca	S'ha afegit un servidor intermediari

en-us	Proxy address
ca	Adreça del servidor intermediari

en-us	Proxy deleted
ca	S'ha esborrat el servidor intermediari

en-us	Proxy deleted
ca	S'han esborrat els servidors intermediaris

en-us	Proxy mode
ca	Mode del servidor intermediari

en-us	Proxy name
ca	Nom del servidor intermediari

en-us	Proxy updated
ca	S'ha actualitzat el servidor intermediari

en-us	Proxy version is not supported by server version %1$s.
ca	La versió del servidor intermediari no és pas suportada per la versió %1$s del servidor.

en-us	Proxy version is outdated, only data collection and remote execution is available with server version %1$s.
ca	La versió del servidor intermediari és obsoleta, només la recollida d'informació i l'execució a distància seran disponibles amb la versió %1$s del servidor.

en-us	PSK
ca	PSK

en-us	PSK identity
ca	Identitat PSK

en-us	Public
ca	Públic

en-us	Public key
ca	Clau pública

en-us	Public key file
ca	Fitxer de clau pública

en-us	Push
ca	Empènyer

en-us	qualifier
ca	qualificador

en-us	Quarter
ca	Trimestre

en-us	Quarter
ca	Trimestre

en-us	Quarterly
ca	Trimestral

en-us	Query fields
ca	Camps de consulta

en-us	Queue
ca	Cua

en-us	Queue details
ca	Detalls de la cua

en-us	Queue overview
ca	Visió general de la cua

en-us	Queue overview by proxy
ca	Visió general de la cua per servidor intermediari

en-us	radians() - Converts a value from degrees to radians
ca	radians() - Converteix un valor de graus a radians

en-us	rand() - A random integer value
ca	rand() - Un valor enter aleatori

en-us	Rank
ca	Rang

en-us	rate() - Returns per-second average rate for monotonically increasing counters
ca	rate() - Retorna la taxa mitjana per segon per als comptadors que augmenten monòtonament

en-us	Raw data
ca	Dades en brut

en-us	Raw post
ca	Publicació en brut

en-us	Read
ca	Lectura

en-us	Read only
ca	Només lectura

en-us	Read-only
ca	Només lectura

en-us	Read-only access to services
ca	Accés només de lectura als serveis

en-us	Read-only access to services with tag
ca	Accés només de lectura als serveis amb etiqueta

en-us	Reads modbus data. Returns various types
ca	Llegeix dades modbus. Retorna diversos tipus

en-us	Read-write
ca	Lectura i escriptura

en-us	Read-write access to services
ca	Accés de lectura i escriptura als serveis

en-us	Read-write access to services with tag
ca	Accés de lectura i escriptura als serveis amb etiqueta

en-us	read-write access to the child service "%1$s" is required
ca	es requereix accés de lectura i escriptura al servei secundari "%1$s"

en-us	read-write access to the child service "%1$s" must be retained
ca	s'ha de mantindre l'accés de lectura i escriptura al servei secundari "%1$s"

en-us	read-write access to the service is required
ca	cal accés de lectura i escriptura al servei

en-us	read-write access to the service must be retained
ca	s'ha de mantindre l'accés de lectura i escriptura al servei

en-us	Received value
ca	Valor rebut

en-us	Recent problems
ca	Problemes recents

en-us	Recipient
ca	Destinatari

en-us	Recipient
ca	Destinatari

en-us	Recipient already exists.
ca	El destinatari ja existeix.

en-us	Recipients
ca	Destinataris

en-us	Recipient's name
ca	Nom del destinatari

en-us	Recipient's surname
ca	Cognom del destinatari

en-us	Recipient's Zabbix username
ca	Nom d'usuari Zabbix del destinatari

en-us	Recordset ID
ca	ID del conjunt de registres

en-us	Recovery
ca	Recuperació

en-us	Recovery expression
ca	Expressió de recuperació

en-us	Recovery operations
ca	Operacions de recuperació

en-us	Recovery time
ca	Hora de recuperació

en-us	Recovery time
ca	Hora de recuperació

en-us	Rectangle
ca	Rectangle

en-us	Reference attribute
ca	Atribut de referència

en-us	reference to a non-existent tree element
ca	referència a un element d'arbre inexistent

en-us	referred object does not exist
ca	l'objecte referenciat no existeix pas

en-us	Referred widget became unavailable. Please update configuration.
ca	El giny referit no és pas disponible. Actualitzeu la configuració.

en-us	Refresh
ca	Recarregar

en-us	Refresh configuration
ca	Configuració de recàrrega

en-us	Refresh configuration of the selected proxies?
ca	Actualitzar la configuració dels proxys triats?

en-us	Refresh configuration of the selected proxy?
ca	Actualitzar la configuració del servidor intermediari triat?

en-us	refreshed every %1$s sec.
ca	s'actualitza cada %1$s segons.

en-us	Refresh interval
ca	Interval de recàrrega

en-us	Regenerate
ca	Regenerar

en-us	Regenerate selected API token? Previously generated token will become invalid.
ca	Voleu regenerar el token API escollit? El token antic no serà vàlid.

en-us	regexp
ca	expressió regular

en-us	Regular
ca	Regular

en-us	regular expression
ca	expressió normal

en-us	Regular expression
ca	Expressió regular

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
ca	L'expressió regular "%1$s" ja existeix.

en-us	Regular expression added
ca	S'ha afegit una expressió regular

en-us	Regular expression deleted
ca	S'han esborrat les expressions regulars

en-us	Regular expression deleted
ca	S'ha esborrat l'expressió regular

en-us	Regular expression must be a string
ca	L'expressió regular ha d'ésser una cadena

en-us	Regular expressions
ca	Expressions regulars

en-us	Regular expression updated
ca	Expressió regular actualitzada

en-us	Related reports
ca	Informes relacionats

en-us	Release to create a widget.
ca	Allibera per crear un giny.

en-us	Remember me for 30 days
ca	Recorda'm durant 30 dies

en-us	Remote command
ca	Ordre remota

en-us	Remove
ca	Esborrar

en-us	Remove
ca	Esborrar

en-us	Remove, %1$s
ca	Esborra, %1$s

en-us	Remove all
ca	Esborra-ho tot

en-us	Removed
ca	Esborrat

en-us	Removed, %1$s
ca	S'ha esborrat, %1$s

en-us	Remove domain name
ca	Esborra el nom de domini

en-us	Remove from favorites
ca	Esborra dels preferits

en-us	Remove from host group
ca	Esborra del grup d'equips

en-us	Remove from host groups
ca	Esborra dels grups d'equips

en-us	Remove host
ca	Esborra l'equip

en-us	Remove host tags
ca	Esborra etiquetes d'equip

en-us	Rename
ca	Canvia el nom

en-us	Repeat on
ca	Repeteix

en-us	repeat() - Returns a string composed of value repeated count times
ca	repeat() - Retorna una cadena composta per valors de recompte repetits

en-us	Repeats
ca	Es repeteix

en-us	Replace
ca	Substituir

en-us	Replace dependencies
ca	Substituir dependències

en-us	replacement
ca	substitució

en-us	Replacement
ca	Substitució

en-us	replace() - Search value for occurrences of pattern, and replace with replacement
ca	replace() - Cerca el valor d'ocurrències del patró i substitueix-lo amb substitució

en-us	Report "%1$s" already exists.
ca	L'informe "%1$s" ja existeix.

en-us	Report generated by other users will be changed to the current user.
ca	L'informe generat per altres usuaris es canviarà cap a l'usuari actual.

en-us	Report generating test failed.
ca	La prova de generació de l'informe ha fallat.

en-us	Report generating test successful.
ca	La prova de generació d'informes ha estat correcta.

en-us	Reporting period
ca	Període d'informe

en-us	Report is currently generated by "%1$s".
ca	L'informe es genera actualment per "%1$s".

en-us	Reports
ca	Informes

en-us	Report sending failed for: %1$s.
ca	No s'ha pogut pas enviar l'informe per a: %1$s.

en-us	Report was successfully sent to: %1$s.
ca	L'informe s'ha enviat correctament a: %1$s.

en-us	represents one of the available subdomains;
ca	representa un dels subdominis disponibles;

en-us	represents zoom level parameter in the URL;
ca	representa el paràmetre de nivell de zoom a l'URL;

en-us	represent tile coordinates;
ca	representar les coordenades de rajoles;

en-us	Request body
ca	Cos de la petició

en-us	Request body type
ca	Tipus de cos de la petició

en-us	Request created successfully
ca	Petició creada correctament

en-us	Request sent successfully
ca	Petició enviada correctament

en-us	Request sent successfully. Some items are filtered due to access permissions or type.
ca	Petició enviada correctament. Alguns elements són filtrats per els permisos o tipus d'accés.

en-us	Request type
ca	Tipus de petició

en-us	Required
ca	Obligatori

en-us	Required host permissions
ca	Permisos d'equip necessaris

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
ca	Rendiment requerit del servidor Zabbix, en nous valors per segon esperats.

en-us	Required server performance, new values per second
ca	Rendiment demanat del servidor, nous valors per segon

en-us	Required status codes
ca	Codis d'estat obligatoris

en-us	Required string
ca	Cadena demanada

en-us	Required vps
ca	Vps demanats

en-us	Reset
ca	Restableix

en-us	Reset all fields to default values?
ca	Voleu restablir tots els camps als valors predeterminats?

en-us	Reset confirmation
ca	Confirmació de restabliment

en-us	Reset defaults
ca	Restableix els valors per defecte

en-us	Reset to initial view
ca	Restableix a la vista inicial

en-us	Reset TOTP secret
ca	Reinicia el secret TOTP

en-us	Resolved
ca	Resolt

en-us	RESOLVED
ca	RESOLT

en-us	Resolved by
ca	Resolt per

en-us	Resolved by event correlation rule.
ca	Resolt per regla de correlació d'esdeveniment.

en-us	Resolved by event correlation rule "%1$s".
ca	S'ha resolt per la regla de correlació d'esdeveniment "%1$s".

en-us	Resolved by inaccessible user.
ca	Resolt per un usuari inaccessible.

en-us	Resolved by user "%1$s".
ca	Resolt per l'usuari "%1$s".

en-us	Resource
ca	Recurs

en-us	Resource ID
ca	ID del recurs

en-us	Response
ca	Resposta

en-us	Response code
ca	Codi de resposta

en-us	Response time
ca	Hora de resposta

en-us	Response type: JSON
ca	Tipus de resposta: JSON

en-us	Response type: String
ca	Tipus de resposta: cadena

en-us	Result
ca	Resultat

en-us	Result converted to %1$s
ca	El resultat s'ha convertit a %1$s

en-us	Result is FALSE
ca	El resultat és FALS

en-us	Result is TRUE
ca	El resultat és CERT

en-us	Result is truncated due to its size (%1$s).
ca	El resultat s'ha truncat per la seva mida (%1$s).

en-us	Result type
ca	Tipus de resultat

en-us	Result with value map applied
ca	Resultat amb el mapa de valors aplicat

en-us	Retrieve mode
ca	Mode de recuperació

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
ca	Recuperació del contingut d'un fitxer. Retorna un text

en-us	Retry
ca	Torna-ho a provar

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
ca	Retorna una matriu JSON amb macros LLD que descriuen els objectes MBean o els seus atributs. Es pot emprar per a LLD.

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
ca	Retorna una matriu JSON amb objectes MBean o els seus atributs. En comparació amb jmx.discovery, aquest no defineix macros LLD. Es pot emprar per a LLD.

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
ca	Retorna la primera columna de la primera fila del resultat de la consulta SQL.

en-us	Returns 4-digit string containing octal number with Unix permissions
ca	Retorna una cadena de 4 dígits que conté un nombre octal amb els permisos de Unix

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
ca	Retorna una matriu JSON que descriu les interfícies de xarxa de l'equip configurades a Zabbix. Es pot emprar per a LLD.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
ca	Retorna un objecte JSON que conté mètriques internes del servidor Zabbix o del servidor intermediari.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.
ca	Retorna la disponibilitat d'un tipus concret de comprovacions sobre l'equip. El valor d'aquest article correspon a les icones de disponibilitat de la llista d'equips. Els tipus vàlids són: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
ca	Retorna l'estat de manteniment actual de l'equip.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
ca	Retorna el temps de resposta de ping ICMP en segons. Exemple: 0,02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
ca	Retorna informació associada a la passarel·la Java de Zabbix. Els paràmetres vàlids són: ping, version.

en-us	Returns number of state changes from disk/memory mode since start. Frequent state changes indicates that either memory buffer size or age must be increased.
ca	Retorna el nombre de canvis d'estat des del mode disc/memòria des de l'inici. Els canvis d'estat freqüents indiquen que s'ha d'augmentar la mida o la data del buffer de memòria.

en-us	Returns number of TCP sockets that match parameters. Returns integer
ca	Retorna el nombre de sockets TCP que coincideixen amb els paràmetres. Retorna un nombre enter

en-us	Returns number of UDP sockets that match parameters. Returns integer
ca	Retorna el nombre de sockets UDP que coincideixen amb els paràmetres. Retorna un nombre enter

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
ca	Retorna el percentatge de paquets de ping ICMP perduts.

en-us	Returns total number of history values written to database.
ca	Retorna el nombre total de valors de l'historial escrits a la base de dades.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
ca	Valor de retorn d'un atribut de l'objecte MBean.

en-us	Revert
ca	Restablir

en-us	Revert changes
ca	Restablir els canvis

en-us	right
ca	dreta

en-us	Right
ca	Dreta

en-us	right() - Returns the rightmost count characters
ca	right() - Retorna els caràcters de recompte més a la dreta

en-us	Right trim
ca	Tall dret

en-us	Right Y
ca	Dreta Y

en-us	RMCP+
ca	RMCP+

en-us	Role
ca	Rol

en-us	Romanian (ro_RO)
ca	Romanès (ro_RO)

en-us	Root cause
ca	Causa arrel

en-us	round() - Rounds a value to decimal places
ca	round() - Arrodoneix un valor a decimal

en-us	Rows
ca	Fileres

en-us	rows must be unique
ca	les fileres han d'ésser úniques

en-us	Rows per page
ca	Fileres per pàgina

en-us	rtrim() - Removes specified characters from the end of a string
ca	rtrim() - Elimina els caràcters especificats del final d'una cadena

en-us	Rules
ca	Normes

en-us	Run script "%1$s" on current host
ca	Executeu l'script "%1$s" a l'equip actual

en-us	Run script "%1$s" on host groups
ca	Executeu l'script "%1$s" als grups d'equips

en-us	Run script "%1$s" on hosts
ca	Executeu l'script "%1$s" als equips

en-us	Run script "%1$s" on Zabbix server
ca	Executeu l'script "%1$s" al servidor Zabbix

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
ca	Executeu l'ordre especificada a l'equip. Retorna el resultat de text de l'ordre; 1 - amb el mode com a nowait (independentment del resultat de la comanda)

en-us	Russian (ru_RU)
ca	Rus (ru_RU)

en-us	s
ca	s

en-us	S
ca	S

en-us	S
ca	S

en-us	Safari
ca	Safari

en-us	SAML
ca	SAML

en-us	SAML group pattern
ca	Patró de grup SAML

en-us	SAML settings
ca	Configuració SAML

en-us	Sans-Serif
ca	Sans-Serif

en-us	Sat
ca	Ds

en-us	Saturday
ca	dissabte

en-us	Save
ca	Desa

en-us	Save as
ca	Desa com a

en-us	Save changes
ca	Desar canvis

en-us	Save it as "%1$s"
ca	Desa-ho com a "%1$s"

en-us	Scale
ca	Escala

en-us	Scale size
ca	Mida d'escala

en-us	Scan directory
ca	Escaneja el directori

en-us	Scan this QR code
ca	Escaneja aquest codi QR

en-us	Scenario
ca	Escenari

en-us	Scenario tags
ca	Etiquetes d'escenari

en-us	Schedule
ca	Programació

en-us	Scheduled check
ca	Comprovació programada

en-us	Scheduled report
ca	Informe programat

en-us	Scheduled report added
ca	S'ha afegit l'informe programat

en-us	Scheduled report created
ca	S'ha creat l'informe programat

en-us	Scheduled report deleted
ca	S'han esborrat els informes programats

en-us	Scheduled report deleted
ca	S'ha esborrat l'informe programat

en-us	Scheduled report disabled
ca	S'ha desactivat l'informe programat

en-us	Scheduled report disabled
ca	S'han desactivat els informes programats

en-us	Scheduled report enabled
ca	S'ha activat l'informe programat

en-us	Scheduled report enabled
ca	S'han activat els informes programats

en-us	Scheduled reports
ca	Informes programats

en-us	Scheduled report test
ca	Prova d'informe programat

en-us	Scheduled report updated
ca	S'ha actualitzat l'informe programat

en-us	Scheduling
ca	Programació

en-us	Scope
ca	Àmbit

en-us	Scope
ca	Àmbit

en-us	script
ca	script

en-us	Script
ca	Script

en-us	Script "%1$s" already exists.
ca	L'script "%1$s" ja existeix.

en-us	Script added
ca	S'ha afegit l'script

en-us	Script deleted
ca	S'ha esborrat l'script

en-us	Script deleted
ca	S'han esborrat els scripts

en-us	Script does not have parameters.
ca	L'script no té paràmetres.

en-us	Script execution
ca	Execució d'script

en-us	Script execution log
ca	Registre d'execució d'scripts

en-us	Script execution successful.
ca	L'execució de l'script ha anat bé.

en-us	Script name
ca	Nom de l'script

en-us	Script parameters
ca	Paràmetres de l'script

en-us	Script profiler
ca	Perfilador d'scripts

en-us	Scripts
ca	Scripts

en-us	Script updated
ca	Script actualitzat

en-us	Search
ca	Cerca

en-us	Search attribute
ca	Atribut de cerca

en-us	Search filter
ca	Filtre de cerca

en-us	Search pattern is empty
ca	El patró de cerca és buit

en-us	search string
ca	cadena de cerca

en-us	Search string
ca	Cadena de cerca

en-us	Season
ca	Temporada

en-us	Season deviation window
ca	Finestra de desviació de la temporada

en-us	second
ca	segon

en-us	Secondary label
ca	Etiqueta secundària

en-us	Secondary POC cell
ca	Cèl·lula POC secundària

en-us	Secondary POC email
ca	Correu-e POC secundari

en-us	Secondary POC name
ca	Nom del POC secundari

en-us	Secondary POC notes
ca	Notes secundàries del POC

en-us	Secondary POC phone A
ca	Telèfon secundari A del POC

en-us	Secondary POC phone B
ca	Telèfon secundari B POC

en-us	Secondary POC screen name
ca	Nom de pantalla secundari del POC

en-us	seconds
ca	segons

en-us	Seconds
ca	Segons

en-us	Secret text
ca	Text secret

en-us	Security
ca	Seguretat

en-us	Security level
ca	Nivell de seguretat

en-us	Security name
ca	Nom de seguretat

en-us	Select
ca	Tria

en-us	selected
ca	triat

en-us	Selected
ca	Triat

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
ca	Triat, %1$s a la posició %2$d de %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
ca	Triat, %1$s, només lectura, a la posició %2$d de %3$d

en-us	Selected and all other problems of related triggers
ca	Total de problemes dels triggers

en-us	Selected elements
ca	Elements triats

en-us	Selected items only
ca	Només els articles triats

en-us	Select prototype
ca	Tria el prototip

en-us	Select SLA to display SLA report.
ca	Tria un SLA per mostrar l'informe de l'SLA.

en-us	Send backward
ca	Enviar cap enrere

en-us	Send message
ca	Enviar missatge

en-us	Send message to user groups
ca	Enviar missatge a grups d'usuaris

en-us	Send message to users
ca	Enviar missatge als usuaris

en-us	Send only to
ca	Enviar només a

en-us	Send to
ca	Enviar a

en-us	Send to back
ca	Enviar enrere

en-us	Send to user groups
ca	Enviar als grups d'usuaris

en-us	Send to users
ca	Enviar als usuaris

en-us	Sent
ca	Enviat

en-us	Sent/Executed
ca	Enviat/Executat

en-us	Sep
ca	Set

en-us	Separated
ca	Separat

en-us	Separately
ca	Per separat

en-us	September
ca	Setembre

en-us	Serial number A
ca	Nombre de sèrie A

en-us	Serial number B
ca	Nombre de sèrie B

en-us	Serif
ca	Serif

en-us	Server
ca	Servidor

en-us	Server (proxy)
ca	Servidor (servidor intermediari)

en-us	Servers
ca	Servidors

en-us	Server time
ca	Hora del servidor

en-us	Service
ca	Servei

en-us	Service
ca	Servei

en-us	Service "%1$s" cannot have problem tags and children at the same time.
ca	El servei "%1$s" no pot pas tindre etiquetes problemàtiques i fills alhora.

en-us	Service actions
ca	Accions de servei

en-us	Service created
ca	Servei creat

en-us	Service data storage period
ca	Període d'emmagatzematge de les dades del servei

en-us	Service deleted
ca	Serveis esborrats

en-us	Service deleted
ca	Servei esborrat

en-us	Service list
ca	Llista de serveis

en-us	Service name
ca	Nom del servei

en-us	Service port
ca	Port de servei

en-us	Service recovery
ca	Recuperació del servei

en-us	Services
ca	Serveis

en-us	Services form a circular dependency.
ca	Els serveis formen una dependència circular.

en-us	Services updated
ca	Serveis actualitzats

en-us	Service tag name
ca	Nom de l'etiqueta de servei

en-us	Service tags
ca	Etiquetes de servei

en-us	Service tag value
ca	Valor de l'etiqueta de servei

en-us	Service type
ca	Tipus de servei

en-us	Service update
ca	Actualització del servei

en-us	Service updated
ca	Servei actualitzat

en-us	Service with ID "%1$s" is not available.
ca	El servei amb l'identificador "%1$s" no és pas disponible.

en-us	Service with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
ca	L'acció "%2$s" no és pas disponible per a la funció d'usuari "%1$s".

en-us	service with the same UUID already exists
ca	ja existeix un servei amb el mateix UUID

en-us	Session ID or token is expected.
ca	S'espera un ID o token de sessió.

en-us	Session initialization error.
ca	Error d'inicialització de la sessió.

en-us	Session terminated, re-login, please.
ca	Sessió acabada; torneu a iniciar sessió, si us plau.

en-us	Set custom time period
ca	Estableix un període de temps personalitzat

en-us	Set error to
ca	Estableix error a

en-us	Set expiration date and time
ca	Estableix la data i hora de caducitat

en-us	Set host inventory mode
ca	Estableix el mode d'inventari de l'equip

en-us	Set new value
ca	Estableix un valor nou

en-us	Set status to
ca	Estableix l'estat a

en-us	Set status to OK
ca	Estableix l'estat a d'acord

en-us	Set this view as default
ca	Estableix aquesta vista com a predeterminada

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
ca	No s'ha pogut establir el mode de desreferència LDAP.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
ca	No s'ha pogut configurar el protocol LDAP.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
ca	No s'han pogut establir les referències LDAP a "Desactivades".

en-us	Settings
ca	Configuració

en-us	Set value to
ca	Estableix el valor a

en-us	Severity
ca	Gravetat

en-us	Severity
ca	Gravetat

en-us	Severity changed
ca	La gravetat ha canviat

en-us	Severity changes
ca	Canvis de gravetat

en-us	Severity decreased
ca	La gravetat ha baixat

en-us	Severity filter
ca	Filtre de gravetat

en-us	Severity increased
ca	La gravetat ha pujat

en-us	Shape
ca	Forma

en-us	Shared
ca	Compartit

en-us	Sharing
ca	Compartint

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
ca	L'opció de compartir "%1$s" no té cap valor per al mapa "%2$s".

en-us	Short
ca	Curt

en-us	short description
ca	descripció breu

en-us	Shortened
ca	Escurçat

en-us	should be empty
ca	hauria d'ésser buit

en-us	should be less than current time
ca	hauria d'ésser inferior a l'hora actual

en-us	Show
ca	Mostra

en-us	Show aggregation function
ca	Veure la funció d'agregació

en-us	Show arc
ca	Mostra l'arc

en-us	Show data in maintenance
ca	Mostra les dades que són en manteniment

en-us	Show details
ca	Mostra els detalls

en-us	Show header
ca	Mostra la capçalera

en-us	Show hosts in maintenance
ca	Mostra els equips que són en manteniment

en-us	show icon mappings
ca	mostrar mapes d'icones

en-us	Show labels
ca	Mostra les etiquetes

en-us	Show legend
ca	Mostra la llegenda

en-us	Show lines
ca	Mostra les línies

en-us	Shown
ca	Es mostra

en-us	Shown as the account name to all MFA users in authenticator apps.
ca	Es mostra com el nom del compte a tots els usuaris d'MFA a les aplicacions d'autenticació.

en-us	Show number of records
ca	Mostra el nombre de registres

en-us	Show only totals
ca	Mostra només els totals

en-us	Show operational data
ca	Mostra la informació operativa

en-us	Show periods
ca	Mostra els períodes

en-us	Show problems
ca	Mostra els problemes

en-us	Show selected
ca	Mostra els triats

en-us	Show sidebar
ca	Mostra la barra lateral

en-us	Show suppressed problems
ca	Mostra els problemes esborrats

en-us	Show symptoms
ca	Mostra els símptomes

en-us	Show tags
ca	Mostra les etiquetes

en-us	Show technical errors
ca	Mostra les errades tècnics

en-us	Show text as HTML
ca	Mostra el text com a HTML

en-us	Show timeline
ca	Mostra la línia de temps

en-us	Show total value
ca	Veure el valor total

en-us	Show triggers
ca	Mostra els triggers

en-us	Show unavailable maps
ca	Mostra els mapes no disponibles

en-us	Show units
ca	Mostra unitats

en-us	Show value
ca	Mostra el valor

en-us	Show warning if Zabbix server is down
ca	Mostra un avís si el servidor Zabbix ha caigut

en-us	Show working time
ca	Mostra el temps treballat

en-us	Sidebar control
ca	Control de la barra lateral

en-us	Sign
ca	Signe

en-us	Sign in
ca	Inicieu la sessió

en-us	sign in as guest
ca	inicieu la sessió com a convidat

en-us	Sign in with HTTP
ca	Inicieu la sessió amb HTTP

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
ca	Inicieu la sessió amb l'inici de sessió únic (SAML)

en-us	Sign out
ca	Tanqueu sessió

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
ca	signum() - Retorna -1 si un valor és negatiu, 0 si un valor és zero, 1 si un valor és positiu

en-us	Simple
ca	Simple

en-us	Simple change
ca	Canvi simple

en-us	Simple check
ca	Comprovació senzilla

en-us	Simple graph
ca	Gràfic simple

en-us	Simple graph prototype
ca	Prototip de gràfic simple

en-us	Simple graphs
ca	Gràfics simples

en-us	Simple triggers
ca	Triggers simples

en-us	Single
ca	Únic

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
ca	sinh() - El sinus hiperbòlic d'un valor

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
ca	sin() - El sinus d'un valor, on el valor és un angle expressat en radians

en-us	Site address A
ca	Adreça del lloc A

en-us	Site address B
ca	Adreça del lloc B

en-us	Site address C
ca	Adreça del lloc C

en-us	Site city
ca	Ciutat del lloc

en-us	Site country
ca	País del lloc

en-us	Site notes
ca	Notes del lloc

en-us	Site rack location
ca	Ubicació del l'armari del lloc

en-us	Site state / province
ca	Estat / província del lloc

en-us	Site ZIP / postal
ca	Codi postal

en-us	Size
ca	Mida

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
ca	La mida de la resposta rebuda del servidor Zabbix "%1$s" supera la mida permesa de %2$s octets. Aquest valor es pot augmentar a la constant ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT, que és a include/defines.inc.php.

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
ca	skewness() - Mesura l'asimetria de la distribució de probabilitat

en-us	SLA
ca	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
ca	SLA "%1$s" ja existeix.

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
ca	SLA "%1$s" SLO no ha de tindre pas més de 4 dígits fraccionaris.

en-us	SLA created
ca	SLA creat

en-us	SLA deleted
ca	SLA esborrat

en-us	SLA deleted
ca	SLAs esborrats

en-us	SLA disabled
ca	SLA desactivat

en-us	SLA disabled
ca	SLAs desactivats

en-us	SLA enabled
ca	SLA activat

en-us	SLA enabled
ca	SLAs activats

en-us	SLA is disabled.
ca	L'SLA és desactivat.

en-us	SLA report
ca	Informe SLA

en-us	SLAs
ca	SLAs

en-us	SLA updated
ca	SLA actualitzat

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
ca	L'SLA amb l'identificador "%1$s" no és pas disponible.

en-us	SLI
ca	SLI

en-us	SLI
ca	SLI

en-us	SLO
ca	SLO

en-us	SLO
ca	SLO

en-us	SLO service URL
ca	URL del servei SLO

en-us	Slovak (sk_SK)
ca	Eslovac (sk_SK)

en-us	SMS
ca	SMS

en-us	SMTP
ca	SMTP

en-us	SMTP helo
ca	SMTP helo

en-us	SMTP server
ca	Servidor SMTP

en-us	SMTP server port
ca	Port del servidor SMTP

en-us	SNMP
ca	SNMP

en-us	SNMP agent
ca	Agent SNMP

en-us	SNMP community
ca	Comunitat SNMP

en-us	SNMP get value
ca	Valor SNMP get

en-us	SNMP interfaces
ca	Interfícies SNMP

en-us	SNMP OID
ca	SNMP OID

en-us	SNMP trap
ca	Captura SNMP

en-us	SNMPv1
ca	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
ca	Agent SNMPv1

en-us	SNMPv%1$d
ca	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
ca	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
ca	Agent SNMPv2

en-us	SNMPv3
ca	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
ca	Agent SNMPv3

en-us	SNMP version
ca	Versió de l'SNMP

en-us	SNMP walk to JSON
ca	SNMP walk cap a JSON

en-us	SNMP walk value
ca	Valor d'SNMP walk

en-us	Snooze
ca	Migdiada

en-us	Snooze for %1$s
ca	Posposar durant %1$s

en-us	Software
ca	Programari

en-us	Software application A
ca	Aplicació de programari A

en-us	Software application B
ca	Aplicació de programari B

en-us	Software application C
ca	Aplicació de programari C

en-us	Software application D
ca	Aplicació de programari D

en-us	Software application E
ca	Aplicació de programari E

en-us	Software architecture information. Returns string
ca	Informació sobre l'arquitectura del programari. Retorna una cadena

en-us	Software (Full details)
ca	Programari (tots els detalls)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
ca	Part de l'historial d'aquest element pot estar comprimit; no es pot pas esborrar.

en-us	Sort entries by
ca	Ordena les entrades per

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
ca	No es permet ordenar per camp "%1$s".

en-us	Sort order (0->999)
ca	Ordre (0->999)

en-us	Source
ca	Font

en-us	Space between sectors
ca	Espai entre sectors

en-us	Spanish (es_ES)
ca	Espanyol (es_ES)

en-us	Specified role was not found.
ca	La funció especificada no s'ha trobat pas.

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
ca	L'script especificat no existeix o no hi teniu pas drets per a l'ordre d'operació d'acció.

en-us	Specify host to see the graphs.
ca	Especifiqueu l'equip per veure els gràfics.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
ca	Especifiqueu alguna condició de filtre per veure els valors.

en-us	Speed
ca	Velocitat

en-us	SP entity ID
ca	ID de l'entitat SP

en-us	SP name ID format
ca	Format d'identificació del nom del SP

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
ca	Recompte SQL: %1$s (selecciona: %2$s | executa: %3$s)

en-us	SQL query
ca	Consulta SQL

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
ca	L'execució de la instrucció SQL ha fallat "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
ca	L'execució de la instrucció SQL ha fallat "%1$s".

en-us	sqrt() - Square root of a value
ca	sqrt() - Arrel quadrada d'un valor

en-us	SSH
ca	SSH

en-us	SSH agent
ca	Agent SSH

en-us	SSL certificate file
ca	Fitxer de certificat SSL

en-us	SSL key file
ca	Fitxer de clau SSL

en-us	SSL key password
ca	Paraula de pas de la clau SSL

en-us	SSL/TLS
ca	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
ca	Equip de verificació SSL

en-us	SSL verify peer
ca	Verificació SSL d'igual

en-us	SSO service URL
ca	URL del servei SSO

en-us	Stacked
ca	Apilats

en-us	Staircase
ca	Escala

en-us	Standard items
ca	Elements estàndard

en-us	Standby
ca	En espera

en-us	Start
ca	Començar

en-us	Start date
ca	Data d'inici

en-us	Start in
ca	Comença en

en-us	Starting TLS failed.
ca	No s'ha pogut iniciar TLS.

en-us	Start slideshow
ca	Inicieu la presentació

en-us	Start slideshow automatically
ca	Inicieu la presentació automàticament

en-us	Start time
ca	Hora d'inici

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
ca	L'hora d'inici ha de ser abans de l'hora de finalització del temps d'inactivitat "%2$s" exclòs del SLA "%1$s".

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
ca	L'hora d'inici ha de ser abans de l'hora de finalització del SLA "%1$s".

en-us	StartTLS
ca	StartTLS

en-us	STARTTLS
ca	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
ca	Hora d'inici del servidor Zabbix, marca de temps Unix.

en-us	State
ca	Estat

en-us	State of proxy memory buffer.
ca	Estat de la memòria intermèdia del proxy.

en-us	Static
ca	Estàtic

en-us	Statistics and availability of proxy memory buffer. Mode (modes: pfree, free, total, used, pused).
ca	Estadístiques i disponibilitat del buffer de memòria proxy. Mode (modes: pfree, free, total, used, pused).

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
ca	Estadístiques i disponibilitat de la memòria cau d'escriptura de Zabbix. Memòria cau: un dels valors (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), historial (modes: pfree, free, total, used, pused), índex (modes: pfree, free, total, used, pused), tendència (modes: pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
ca	Estat

en-us	Status
ca	Estat

en-us	Status calculation rule
ca	Regla de càlcul d'estat

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
ca	La regla de càlcul de l'estat i les regles addicionals només són aplicables si hi ha serveis fills.

en-us	Status codes
ca	Codis d'estat

en-us	Status disabled
ca	Estat desactivat

en-us	Status maintenance
ca	Manteniment de l'estat

en-us	Status of discovery
ca	Estat del descobriment

en-us	Status ok
ca	Estat correcte

en-us	Status only
ca	Només l'estat

en-us	Status problem
ca	Problema d'estat

en-us	Status propagation rule
ca	Regla de propagació d'estat

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
ca	stddevpop() - Desviació estàndard de la població

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
ca	stddevsamp() - Desviació estàndard de la mostra

en-us	Step
ca	Passa

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
ca	La passa "%1$s" [%2$s de %3$s] ha fallat: %4$s

en-us	Step duration
ca	Durada de la passa

en-us	Step of web scenario
ca	Passa de l'escenari web

en-us	Steps
ca	Passes

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
ca	La passa amb el nom "%1$s" ja existeix.

en-us	Stop
ca	Atura

en-us	Stopped
ca	Aturat

en-us	Stop processing
ca	Atura el processament

en-us	Stop slideshow
ca	Atura la presentació

en-us	Storage of secrets
ca	Magatzem de secrets

en-us	Store credentials in
ca	Emmagatzema les credencials a

en-us	Stored in Vault secret
ca	Emmagatzemat al cofre secret

en-us	Store up to
ca	Emmagatzemar fins a

en-us	Straight
ca	Recte

en-us	String
ca	Corda

en-us	String functions
ca	Funcions d'string

en-us	Structured data
ca	Dades estructurades

en-us	Subfilter
ca	Subfiltre

en-us	Subject
ca	Assumpte

en-us	Subject
ca	Assumpte

en-us	subject or body text
ca	assumpte o cos del text

en-us	Submap
ca	Submapa

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
ca	<submenú/submenú/...>

en-us	Submit
ca	Enviar

en-us	Subscription
ca	Subscripció

en-us	Subscriptions
ca	Subscripcions

en-us	Success Audit
ca	Auditoria d'èxit

en-us	Success message
ca	Missatge d'èxit

en-us	sum
ca	suma

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
ca	Estadístiques de trànsit de sortida a la interfície de xarxa. Retorna un nombre enter

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
ca	sumofsquares() - La suma de quadrats

en-us	sum() - Sum of values of a period T
ca	sum() - Suma de valors d'un període T

en-us	Sun
ca	Dg

en-us	Sunday
ca	diumenge

en-us	Super admin
ca	Super administrador

en-us	supplied credentials are not unique
ca	les credencials donades no són pas úniques

en-us	Support
ca	Suport

en-us	Supported formats:
ca	Formats admesos:

en-us	Supported macros:
ca	Macros admeses:

en-us	Support for Oracle DB is deprecated since Zabbix 7.0 and will be removed in future versions.
ca	El suport per a Oracle DB és obsolet des de Zabbix 7.0 i s'esborrarà en versions posteriors.

en-us	Suppress
ca	Suprimir

en-us	Suppressed
ca	Esborrat

en-us	Suppressed till: %1$s
ca	Esborrat fins a: %1$s

en-us	Suppress problems
ca	Esborrar els problemes

en-us	Suppress until
ca	Esborrar fins a

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
ca	Canvia les estadístiques (del dispositiu a la memòria). Retorna un nombre enter

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
ca	Canvia les estadístiques (de la memòria al dispositiu). Retorna un nombre enter

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ca	Canvia la mida de l'espai en octets o en percentatge del total. Retorna els octets en enters, i els percentatges en flotants

en-us	Swedish (sv_SE)
ca	Suec (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
ca	Si canvieu el mètode d'autenticació, es restablirà tot excepte aquesta sessió! Continuem?

en-us	Symptom
ca	Símptoma

en-us	System
ca	Sistema

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
ca	Temps d'engegada del sistema. Retorna un nombre enter (marca de temps d'Unix)

en-us	System default
ca	Sistema predeterminat

en-us	System error.
ca	Error del sistema.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
ca	S'ha produït un error del sistema. Poseu-vos en contacte amb l'administrador de Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
ca	Nom d'equip del sistema. Retorna una cadena

en-us	System information
ca	Informació del sistema

en-us	System locale
ca	Configuració regional

en-us	System statistics. Returns integer or float
ca	Estadístiques del sistema. Retorna un enter o un flotant

en-us	System stats
ca	Estadístiques del sistema

en-us	System time. Returns integer with type as UTC; string - with type as local
ca	Hora del sistema. Retorna un enter amb el tipus UTC; string - amb el tipus local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
ca	Temps de funcionament del sistema, en segons. Retorna un nombre enter

en-us	T
ca	T

en-us	T
ca	T

en-us	Table "%1$s" does not exist.
ca	La taula "%1$s" no existeix pas.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
ca	La taula "%1$s" no té pas cap camp anomenat "%2$s".

en-us	tag
ca	etiqueta

en-us	Tag
ca	Etiqueta

en-us	tag cannot be empty
ca	l'etiqueta no pot pas ésser buida

en-us	Tag display priority
ca	Prioritat de visualització de l'etiqueta

en-us	Tag filter
ca	Filtre d'etiquetes

en-us	Tag for matching
ca	Etiqueta per fer coincidir

en-us	Tag list
ca	Llistat d'etiquetes

en-us	Tag name
ca	Nom de l'etiqueta

en-us	Tags
ca	Etiquetes

en-us	Tags
ca	Etiquetes

en-us	Tag value
ca	Valor de l'etiqueta

en-us	Tag values
ca	Valors de l'etiqueta

en-us	tan() - The tangent of a value
ca	tan() - La tangent d'un valor

en-us	Target
ca	Destí

en-us	Target list
ca	Llista de destins

en-us	Target type
ca	Tipus de destí

en-us	TCP
ca	TCP

en-us	Telnet
ca	Telnet

en-us	TELNET agent
ca	Agent de TELNET

en-us	Template
ca	Plantilla

en-us	Template "%1$s" already exists.
ca	Ja existeix la plantilla "%1$s".

en-us	Template "%1$s" cannot be without template group.
ca	La plantilla "%1$s" no pot estar sense grup de plantilles.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ca	La plantilla "%1$s" per a l'equip "%2$s" no existeix pas.

en-us	Template added
ca	Plantilla afegida

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
ca	La plantilla no es pot pas enllaçar amb una altra plantilla més d'una vegada, encara que es faci mitjançant altres plantilles.

en-us	Template dashboard
ca	Tauler de plantilles

en-us	Template dashboards
ca	Taulers de plantilles

en-us	template dashboard with the same UUID already exists
ca	ja existeix un tauler de plantilla amb el mateix UUID

en-us	Template deleted
ca	S'han esborrat les plantilles

en-us	Template deleted
ca	S'ha esborrat la plantilla

en-us	Template group
ca	Grup de plantilles

en-us	Template group "%1$s" already exists.
ca	Ja existeix el grup de plantilles "%1$s".

en-us	Template group added
ca	Grup de plantilles afegit

en-us	Template group deleted
ca	S'ha esborrat el grup de plantilles

en-us	Template group deleted
ca	S'han esborrat els grups de plantilles

en-us	Template groups
ca	Grups de plantilles

en-us	Template group updated
ca	Grup de plantilles actualitzat

en-us	Template group with ID "%1$s" is not available.
ca	El grup de plantilles amb l'identificador "%1$s" no és pas disponible.

en-us	template group with the same UUID already exists
ca	ja existeix un grup de plantilles amb el mateix UUID

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
ca	l'identificador de plantilla "%1$s" s'ha passat %2$s cops

en-us	Template linkage
ca	Enllaç de plantilles

en-us	Template macros
ca	Macros de plantilles

en-us	Template name
ca	Nom de la plantilla

en-us	Template permissions
ca	Permisos de plantilles

en-us	Templates
ca	Plantilles

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
ca	Plantilles "%1$s" desenllaçades dels equips "%2$s".

en-us	Templates linked by host discovery cannot be unlinked.
ca	Les plantilles enllaçades pel descobriment de l'equip no es poden pas desenllaçar.

en-us	Template trigger
ca	Trigger de plantilla

en-us	Template updated
ca	Plantilla actualitzada

en-us	Template updated
ca	Plantilles actualitzades

en-us	Template value
ca	Valor de la plantilla

en-us	Template with host name "%1$s" already exists.
ca	Ja existeix la plantilla amb el nom d'equip "%1$s".

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
ca	Ja existeix la plantilla amb el nom "%1$s".

en-us	template with the same UUID already exists
ca	ja existeix una plantilla amb el mateix UUID

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
ca	Ja existeix la plantilla amb el nom visible "%1$s".

en-us	Template with visible name "%1$s" already exists.
ca	Ja existeix la plantilla amb el nom "%1$s".

en-us	Test
ca	Prova

en-us	Test all steps
ca	Prova totes les passes

en-us	Test authentication
ca	Prova d'autenticació

en-us	Test confirmation
ca	Confirmació de la prova

en-us	Test data
ca	Dades de prova

en-us	Test expressions
ca	Expressions de prova

en-us	Test item
ca	Element de prova

en-us	Test media type "%1$s"
ca	Provar el tipus de suport "%1$s"

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
ca	No s'admet la prova dels elements "%1$s".

en-us	Test report generating
ca	Generació d'informes de prova

en-us	Test string
ca	Cadena de prova

en-us	Test subject
ca	Test d'assumpte

en-us	Test user input
ca	Provar l'entrada de l'usuari

en-us	Text
ca	Text

en-us	Text, supports {INVENTORY.*}, {HOST.*} macros
ca	Text; admet les macros {INVENTORY.*} i {HOST.*}

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without authorization header.
ca	El mètode "%1$s.%2$s" s'ha de cridar sense la capçalera d'autorització.

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
ca	El mètode "%1$s.%2$s" s'ha de cridar sense el paràmetre "auth".

en-us	The %1$s is not discovered anymore and %2$s.
ca	Ja no es descobreix %1$s i %2$s.

en-us	The %1$s is not discovered anymore and %2$s, %3$s.
ca	El %1$s ja no es descobreix i %2$s, %3$s.

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
ca	El temps mitjà que triga una lectura del disc virtual, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware, "instance" - instància del dispositiu de disc

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
ca	El temps mitjà que triga una escriptura a disc virtual, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware, "instance" - instància del dispositiu de disc

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
ca	L'equip clonat conté macros definides per l'usuari amb el tipus "Text secret". El valor i el tipus d'aquestes macros es van restablir.

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
ca	El prototip d'equip clonat conté macros definides per l'usuari amb el tipus "Text secret". El valor i el tipus d'aquestes macros es van restablir.

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
ca	La plantilla clonada conté macros definides per l'usuari amb el tipus "Text secret". El valor i el tipus d'aquestes macros es van restablir.

en-us	The following placeholders are supported:
ca	S'admeten els següents marcadors de posició:

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ca	El gràfic ja no es troba pas i s'esborrarà a %1$s (el %2$s a %3$s).

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ca	El gràfic ja no es troba pas i s'esborrarà eo proper cop que es processi la regla de descobriment.

en-us	The host being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new host.
ca	L'equip clonat pertany a un grup d'equips al qual no teniu permisos d'escriptura. El grup que no es pot escriure s'ha esborrat del nou equip.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ca	El grup d'equips ja no es troba pas i s'esborrarà a %1$s (el %2$s a %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ca	El grup d'equips ja no es troba pas i s'esborrarà ep proper cop que es processi la regla de descobriment.

en-us	the host interface ID is expected
ca	s'espera l'ID de al interfície d'equip

en-us	the host interface ID of type "%1$s" is expected
ca	s'espera l'ID de la interfície d'equip de tipus "%1$s"

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ca	L'equip ja no es troba pas i s'esborrarà d'aquí a %1$s (el %2$s a %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ca	L'equip ja no es troba pas i s'esborrarà el proper cop que es processi la regla de descobriment.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
ca	La imatge s'empra als mapes d'icones %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
ca	La imatge s'empra al mapa d'icones %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
ca	La imatge s'empra al mapa %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
ca	La imatge s'empra als mapes %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ca	L'element ja no es troba pas i s'esborrarà d'aquí a %1$s (el %2$s a %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ca	L'element ja no es troba pas i s'esborrarà el proper cop que es processi la regla de descobriment.

en-us	the last new line feed is missing
ca	manca el darrer nou salt de línia

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
ca	El nivell de zoom màxim és "%1$s".

en-us	Theme
ca	Tema

en-us	The number of processes. Returns integer
ca	El nombre de processos. Retorna un nombre enter

en-us	the parameter "%1$s" is missing
ca	manca el paràmetre "%1$s"

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
ca	Hi manca el paràmetre "%1$s" als atributs d'usuari.

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
ca	El JSON rebut no és pas una petició JSON-RPC vàlida.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
ca	El procediment remot sol·licitat no existeix / no és pas disponible

en-us	These parameters will be passed to the script as command-line arguments in the specified order.
ca	Els paràmetre es passaran a l'script com arguments de línia de comandes en l'ordre donat.

en-us	the table "%1$s" was not found
ca	la taula "%1$s" no s'ha trobat pas

en-us	the tag "%1$s" is missing
ca	manca l'etiqueta "%1$s"

en-us	The template being cloned belongs to a template group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new template.
ca	La plantilla clonada pertany a un grup de plantilles al qual no teniu permisos d'escriptura. El grup que no es pot escriure s'ha esborrat de la nova plantilla.

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
ca	El token ha caducat. Actualitzeu la data de caducitat per emprar el token.

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ca	El trigger ja no es troba pas i s'esborrarà a %1$s (el %2$s a %3$s).

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ca	El trigger ja no es troba pas i s'esborrarà el proper cop que es processi la regla de descobriment.

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
ca	La plantilla d'URL s'empra per carregar i mostrar la capa de mosaic als mapes geogràfics.

en-us	The value should be greater than LLD rule update interval.
ca	El valor ha de ser superior a l'interval d'actualització de regles LLD.

en-us	The verification code was incorrect, please try again.
ca	El codi de verificació era incorrecte; si us plau, torneu-ho a provar.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
ca	La versió de la base de dades Zabbix no coincideix amb els requisits actuals. Versió de la vostra base de dades: %1$s. Versió necessària: %2$s. Poseu-vos en contacte amb l'administrador del vostre sistema.

en-us	third
ca	tercer

en-us	This day last week
ca	Aquest dia de la setmana passada

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
ca	Aquest camp s'emplena automàticament amb l'element "%1$s".

en-us	This is the test message from Zabbix
ca	Aquest és el missatge de prova de Zabbix

en-us	This month
ca	Aquest mes

en-us	This month so far
ca	El que duem de mes

en-us	This setting applies only to numeric data.
ca	Aquesta configuració només aplica a dades numèriques.

en-us	This setting applies only to numeric data. Non-numeric data will always be taken from history.
ca	Aquesta configuració només s'aplica a les dades numèriques. Les dades no numèriques es prendran sempre de l'historial.

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
ca	Aquesta configuració hauria d'ésser activa, doncs les taules d'historial contenen fragments comprimits.

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
ca	Aquesta configuració hauria d'ésser actives, doncs les taules de tendències contenen fragments comprimits.

en-us	This type of information may not match the key.
ca	Aquest tipus d'informació pot no coincidir amb la clau.

en-us	This user is IdP provisioned. Manual changes for provisioned fields are not allowed.
ca	L'usuari és proveït per IdP. No s'admeten pas canvis manuals dels camps proveïts.

en-us	This week
ca	Aquesta setmana

en-us	This week so far
ca	El que duem de setmana

en-us	This year
ca	Aquest any

en-us	This year so far
ca	El que duem d'any

en-us	Threshold
ca	Llindar

en-us	Thresholds
ca	Llindars

en-us	Throttling
ca	Accelerar

en-us	Thu
ca	Dj

en-us	Thursday
ca	dijous

en-us	Tile provider
ca	Proveïdor del mosaic

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
ca	Les dades d'atribució del proveïdor del mosaic es veuen en un petit quadre de text al mapa.

en-us	Tile URL
ca	URL del mosaic

en-us	Till
ca	Fins a

en-us	Time
ca	Temps

en-us	Time
ca	Temps

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
ca	Temps d'un procés Zabbix concret o un grup de processos (identificats per <type> i <mode>) gastat a <state> en percentatge.

en-us	time() - Current time
ca	time() - Hora actual

en-us	Time elapsed:
ca	Temps transcorregut:

en-us	Time filter default period
ca	Període predeterminat del filtre de temps

en-us	time filter default period exceeds the max period
ca	el període predeterminat del filtre de temps supera el període màxim

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
ca	timeleft() - Temps per assolir el llindar estimat en funció del període T

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
ca	Hora del darrer accés del servidor intermediari. Nom: nom del servidor intermediari. Els paràmetres vàlids són: lastaccess - marca de temps Unix, delay - segons.

en-us	Timeout
ca	Temps mort

en-us	Timeouts
ca	Temps d'espera

en-us	timeouts are disabled because the proxy and server versions do not match
ca	els temps d'espera són desactivats perquè les versions del proxy i del servidor no coincideixen pas

en-us	Timeouts are disabled because the proxy and server versions do not match.
ca	Els temps d'espera són desactivats perquè les versions del proxy i del servidor no coincideixen pas.

en-us	Timeouts for item types
ca	Temps d'espera per als tipus d'elements

en-us	Time period
ca	Període de temps

en-us	time shift
ca	canvi d'hora

en-us	Time shift
ca	Canvi d'hora

en-us	Timestamp
ca	Marca de temps

en-us	Timestamp
ca	Marca de temps

en-us	Time type
ca	Tipus de temps

en-us	Timezone
ca	Fus horari

en-us	Time zone
ca	Fus horari

en-us	To
ca	A

en-us	Today
ca	Avui

en-us	Today so far
ca	El que duem de dia

en-us	Top
ca	Top

en-us	Top 100 triggers
ca	Els 100 triggers principals

en-us	Top hosts
ca	Els equips top

en-us	Top N
ca	Top N

en-us	Top triggers
ca	Triggers principals

en-us	to retrieve a single value
ca	per recuperar un sol valor

en-us	to retrieve a subtree
ca	per recuperar un subarbre

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
ca	Per configurar una interfície d'equip, trieu un sol tipus d'element per a tots els elements

en-us	Total
ca	Total

en-us	Total
ca	Total

en-us	TOTAL
ca	TOTAL

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
ca	Temps total d'Elasticsearch: %1$s

en-us	Total Hosts
ca	Total d'equips

en-us	Totals
ca	Totals

en-us	Total SQL time: %1$s
ca	Temps d'SQL total: %1$s

en-us	Total time: %1$s
ca	Temps total: %1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Temps total transcorregut, en segons, des de la darrera arrencada del sistema operatiu, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	TOTP
ca	TOTP

en-us	TOTP secret for user "%1$s" has been reset.
ca	El secret TOTP per a l'usuari "%1$s" s'ha restablert.

en-us	TOTP secret reset successful.
ca	El restabliment del secret TOTP ha estat correcte.

en-us	Trace
ca	Traça

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
ca	La transacció no s'ha tancat. Avortant...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
ca	Transformeu el resultat de la consulta SQL en una matriu JSON.

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
ca	Transformeu el resultat de la consulta SQL en una matriu JSON per al descobriment de baix nivell.

en-us	Transparency
ca	Transparència

en-us	Transport error.
ca	Error de transport.

en-us	Treat as 0
ca	Tracta com a 0

en-us	trendavg() - Average value of a period T with exact period shift
ca	trendavg() - Valor mitjà d'un període T amb un canvi de període exacte

en-us	trendcount() - Number of successfully retrieved values for period T
ca	trendcount() - Nombre de valors recuperats correctament per al període T

en-us	Trend function cache statistics. Valid parameters are: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems and requests.
ca	Estadístiques de memòria cau de la funció de la tendència. Els paràmetres vàlids són: all, hits, fits, miss, pmisss, items, pitems i requests.

en-us	trendmax() - Maximum value for period T with exact period shift
ca	trendmax() - Valor màxim per al període T amb un canvi de període exacte

en-us	trendmin() - Minimum value for period T with exact period shift
ca	trendmin() - Valor mínim per al període T amb un canvi de període exacte

en-us	Trends
ca	Tendències

en-us	trendstl() - Anomaly detection for period T
ca	trendstl() - Detecció d'anomalies per al període T

en-us	trendsum() - Sum of values of a period T with exact period shift
ca	trendsum() - Suma de valors d'un període T amb un canvi de període exacte

en-us	trigger
ca	trigger

en-us	Trigger
ca	Trigger

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
ca	Ja existeix el trigger "%1$s" a "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
ca	El trigger "%1$s" pertany a plantilles amb enllaços diferents.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
ca	El trigger "%1$s" no pot dependre pas del trigger "%2$s", doncs es produiria un enllaç circular (%3$s).

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
ca	El trigger "%1$s" no pot pas dependre del trigger "%2$s", doncs es produiria un enllaç circular (%3$s) per a l'equip "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
ca	El trigger "%1$s" no pot dependre pas del trigger "%2$s", doncs es produiria un enllaç circular (%3$s) per a la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
ca	El trigger "%1$s" no pot dependre pas del trigger "%2$s", doncs no es permeten les dependències dels triggers de l'equip a les plantilles de triggers.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
ca	El trigger "%1$s" no pot dependre pas del trigger "%2$s", doncs la plantilla "%3$s" no està enllaçada a l'equip "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
ca	El trigger "%1$s" no pot dependre pas del trigger "%2$s", doncs la plantilla "%3$s" no és pas enllaçada amb la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
ca	El trigger "%1$s" no pot dependre del trigger "%2$s" de l'equip "%3$s", doncs no es permeten dependències dels triggers d'una plantilla o equip secundaris.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
ca	El trigger "%1$s" no pot dependre pas del trigger "%2$s" de la plantilla "%3$s", doncs no es permeten dependències dels triggers d'una plantilla o equip secundaris.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
ca	El trigger "%1$s" no pot pas dependre del trigger "%2$s" de la plantilla "%3$s", doncs no es permeten dependències dels triggers de la plantilla principal.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
ca	El trigger "%1$s" depèn del trigger "%2$s", que no existeix pas.

en-us	Trigger actions
ca	Accions de triggers

en-us	Trigger added
ca	S'ha afegit el trigger

en-us	Trigger copied
ca	Trigger copiat

en-us	Trigger copied
ca	Triggers copiats

en-us	Trigger count
ca	Recompte de triggers

en-us	Trigger data storage period
ca	Període d'emmagatzematge de dades dels triggers

en-us	Trigger deleted
ca	S'ha esborrat el trigger

en-us	Trigger deleted
ca	S'han esborrat els triggers

en-us	Trigger details
ca	Detalls del trigger

en-us	Trigger disabled
ca	Trigger desactivat

en-us	Trigger disabled
ca	Triggers desactivats

en-us	Trigger displaying options
ca	Opcions de visualització dels triggers

en-us	trigger does not allow manual closing
ca	el trigger no permet pas el tancament manual

en-us	Trigger enabled
ca	Triggers activats

en-us	Trigger enabled
ca	Trigger activat

en-us	trigger expression must contain at least one /host/key reference
ca	l'expressió del trigger ha de contindre almenys una referència a /host/key

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
ca	El trigger té elements de la plantilla "%1$s" que no són pas enllaçats a l'equip.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
ca	El trigger de la plantilla "%1$s" té una dependència amb el trigger de la plantilla "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
ca	Trigger en estat "desconegut".

en-us	Trigger label type
ca	Tipus d'etiqueta del trigger

en-us	Trigger limit
ca	Límit de trigger

en-us	Trigger overview
ca	Visió general del trigger

en-us	Trigger prototype
ca	Prototip de trigger

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
ca	Ja existeix el prototip de trigger "%1$s" a "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
ca	El prototip de trigger "%1$s" pertany a plantilles amb diferents enllaços.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
ca	El prototip de trigger "%1$s" no pot pas dependre del trigger inexistent "%2$s" a l'equip "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
ca	El prototip de trigger "%1$s" no pot pas dependre del trigger inexistent "%2$s" de la plantilla "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
ca	El prototip de trigger "%1$s" no pot pas dependre del trigger "%2$s", doncs no es permeten pas les dependències dels triggers de l'equip als triggers de la plantilla.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
ca	El prototip de trigger "%1$s" no pot dependre pas del trigger "%2$s", doncs la plantilla "%3$s" no és enllaçada a l'equip "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
ca	El prototip de trigger "%1$s" no pot pas dependre del trigger "%2$s", doncs la plantilla "%3$s" no és pas enllaçada amb la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
ca	El prototip de trigger "%1$s" no pot pas dependre del trigger "%2$s" de l'equip "%3$s", perquè no es permeten pas dependències dels triggers d'una plantilla o equip secundari.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
ca	El prototip de trigger "%1$s" no pot pas dependre del trigger "%2$s" de la plantilla "%3$s", doncs no es permeten pas dependències dels triggers d'una plantilla o equip secundari.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
ca	El prototip de trigger "%1$s" no pot pas dependre del trigger "%2$s" de la plantilla "%3$s", doncs no es permeten pas dependències dels triggers de la plantilla principal.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
ca	El prototip de trigger "%1$s" no pot pas dependre del prototip de trigger "%2$s", doncs es produiria un enllaç circular (%3$s).

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
ca	El prototip de trigger "%1$s" no pot pas dependre del prototip de trigger "%2$s", doncs es produiria un enllaç circular (%3$s) per a l'equip "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
ca	El prototip de trigger "%1$s" no pot pas dependre del prototip de trigger "%2$s", doncs es produiria un enllaç circular (%3$s) per a la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because dependencies on trigger prototypes from another LLD rule are not allowed.
ca	El prototip de trigger "%1$s" no pot pas dependre del prototip de trigger "%2$s", doncs no es permeten pas dependències dels prototips de triggers d'una altra regla LLD.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
ca	El prototip de trigger "%1$s" conté prototips d'elements de diverses regles de descobriment.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
ca	El prototip de trigger "%1$s" depèn del trigger "%2$s", que no existeix.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
ca	El prototip de trigger "%1$s" ha de contindre almenys un prototip d'element.

en-us	Trigger prototype added
ca	S'ha afegit un prototip de trigger

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
ca	el prototip de trigger no es pot pas moure a una altra plantilla o equip

en-us	Trigger prototype deleted
ca	Prototip de trigger esborrat

en-us	Trigger prototype deleted
ca	S'han esborrat els prototips de triggers

en-us	Trigger prototypes
ca	Prototips de triggers

en-us	Trigger prototype updated
ca	S'han actualitzat els prototips de triggers

en-us	Trigger prototype updated
ca	S'ha actualitzat el prototip de trigger

en-us	trigger prototype with the same UUID already exists
ca	ja existeix un prototip de trigger amb el mateix UUID

en-us	Triggers
ca	Triggers

en-us	Trigger severity
ca	Gravetat del trigger

en-us	Trigger source
ca	Font del trigger

en-us	Trigger status "OK"
ca	Estat del trigger "D'acord"

en-us	Trigger status "Problem"
ca	Estat del trigger "Problema"

en-us	Trigger tags
ca	Etiquetes de triggers

en-us	Trigger updated
ca	Trigger actualitzat

en-us	Trigger updated
ca	Triggers actualitzats

en-us	Trigger URL
ca	URL del trigger

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
ca	el trigger amb enllaços no es pot pas moure a una altra plantilla o equip

en-us	trigger with the same UUID already exists
ca	ja existeix un trigger amb el mateix UUID

en-us	Trim
ca	Retallar

en-us	trim() - Remove specified characters from the beginning and the end of a string
ca	trim() - Elimina els caràcters especificats del principi i el final d'una cadena

en-us	TRUE
ca	CERT

en-us	truncate() - Truncates a value to decimal places
ca	truncate() - Trunca un valor a decimal

en-us	Tue
ca	Dt

en-us	Tuesday
ca	dimarts

en-us	Turkish (tr_TR)
ca	Turc (tr_TR)

en-us	Two map elements should be selected
ca	S'han de triar dos elements del mapa

en-us	Two or more fields cannot occupy same space.
ca	Dos o més camps no poden pas ocupar el mateix espai.

en-us	Type
ca	Tipus

en-us	Type (Full details)
ca	Tipus (detalls complets)

en-us	type here to search
ca	escriviu aquí per cercar

en-us	Type of calculation
ca	Tipus de càlcul

en-us	Type of information
ca	Tipus d'informació

en-us	Type (OK)
ca	Tipus (d'acord)

en-us	Types
ca	Tipus

en-us	UI element "%2$s" is not available for user role "%1$s".
ca	L'element d'IU "%2$s" no és pas disponible per a la funció d'usuari "%1$s".

en-us	Ukrainian (uk_UA)
ca	Ucraïnès (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
ca	No es poden pas canviar els permisos del fitxer de configuració a 0600.

en-us	Unable to create the configuration file.
ca	No es pot pas crear el fitxer de configuració.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
ca	No es pot determinar la versió actual de la base de dades Zabbix: %1$s.

en-us	Unable to find SAML userdirectory.
ca	No es pot pas trobar el directori d'usuari SAML.

en-us	Unable to load authentication API parameters.
ca	No es poden pas carregar els paràmetres de l'API d'autenticació.

en-us	Unable to load database credentials from Vault.
ca	No es poden pas carregar les credencials de la base de dades des del cofre.

en-us	Unable to load housekeeping API parameters.
ca	No es poden pas carregar els paràmetres de l'API de neteja.

en-us	Unable to load settings API parameters.
ca	No es poden pas carregar els paràmetres de l'API de configuració.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
ca	No es pot pas sobreescriure el fitxer de configuració existent.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB compression support status.
ca	No s'ha pogut pas recuperar l'estat de suport de la compressió de TimescaleDB.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB version.
ca	No es pot pas recuperar la versió de TimescaleDB.

en-us	Unable to scan? You can use %1$s secret key to manually configure your authenticator app:
ca	No es pot escanejar? Podeu emprar la clau secreta %1$s per configurar manualment la vostra aplicació d'autenticació:

en-us	Unable to select configuration.
ca	No es pot pas triar la configuració.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
ca	No es pot pas carregar el fitxer perquè "file_uploads" és desactivat.

en-us	unacceptable URL
ca	URL inacceptable

en-us	Unacknowledge
ca	Desreconèixer

en-us	Unacknowledged
ca	No reconegut

en-us	Unacknowledged only
ca	Només els no reconeguts

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
ca	Esdeveniments PROBLEM no reconeguts

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
ca	Esdeveniments RESOLVED no reconeguts

en-us	Unavailable
ca	No disponible

en-us	Unblock
ca	Desbloqueja

en-us	Unblock selected user?
ca	Voleu desbloquejar l'usuari triat?

en-us	Unblock selected users?
ca	Vols desbloquejar els usuaris triats?

en-us	Uncategorized
ca	Sense categoria

en-us	Unchanged
ca	Sense canvis

en-us	Undo problem acknowledgement.
ca	Desfer el reconeixement del problema.

en-us	unexpected constant "%1$s"
ca	constant no esperada "%1$s"

en-us	unexpected constant value "%1$s"
ca	valor constant no esperat "%1$s"

en-us	unexpected end of expression macro
ca	macro de final d'expressió inesperada

en-us	unexpected end of key
ca	final inesperat de la clau

en-us	unexpected end of macro
ca	final inesperat de la macro

en-us	unexpected parameter "%1$s"
ca	paràmetre inesperat "%1$s"

en-us	Unexpected response for action %1$s.
ca	Resposta inesperada per a l'acció %1$s.

en-us	Unexpected server error.
ca	Error inesperat del servidor.

en-us	unexpected tag "%1$s"
ca	etiqueta inesperada "%1$s"

en-us	unexpected text "%1$s"
ca	text inesperat "%1$s"

en-us	unexpected value "%1$s"
ca	valor inesperat "%1$s"

en-us	Units
ca	Unitats

en-us	Units size
ca	Mida de les unitats

en-us	unknown
ca	desconegut

en-us	Unknown
ca	Desconegut

en-us	Unknown
ca	Desconegut

en-us	UNKNOWN
ca	DESCONEGUT

en-us	Unknown action
ca	Acció desconeguda

en-us	Unknown error
ca	Error desconegut

en-us	unknown function "%1$s"
ca	funció desconeguda "%1$s"

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
ca	Element d'equip desconegut, no hi ha pas cap element a l'equip seleccionat

en-us	Unknown host, no such host present in system
ca	Equip desconegut; no hi ha pas cap equip present al sistema

en-us	Unknown interface type.
ca	Tipus d'interfície desconegut.

en-us	Unknown resource
ca	Recurs desconegut

en-us	Unknown step failed: %1$s
ca	Ha fallat una passa desconeguda: %1$s

en-us	Unknown value type
ca	Tipus de valor desconegut

en-us	Unlimited
ca	Il·limitat

en-us	Unlink
ca	Desenllaça

en-us	Unlink and clear
ca	Desenllaça i esborra

en-us	Unlink template
ca	Desenllaçar una plantilla

en-us	Unlink templates
ca	Desenllaçar plantilles

en-us	Unmute
ca	Activa el so

en-us	Unmute for %1$s
ca	Activa el so durant %1$s

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
ca	La versió %1$s del servidor de bases de dades no és pas compatible. Ha d'ésser com a mínim %2$s.

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
ca	La versió %1$s del servidor de bases de dades no és pas compatible. No ha d'ésser superior a %2$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
ca	Conjunt de caràcters o intercalació no compatibles per a les taules: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
ca	Conjunt de caràcters o intercalació no compatibles per a la taula: %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
ca	Extensió de fitxer d'importació no admesa "%1$s".

en-us	Unsupported import format "%1$s".
ca	El format d'importació "%1$s" no és pas compatible.

en-us	Unsupported operation.
ca	Operació no compatible.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
ca	La versió del TimescaleDB no és pas compatible. Hauria d'ésser com a mínim %1$s.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
ca	La versió del TimescaleDB no és pas compatible. No hauria d'ésser superior a %1$s.

en-us	unsupported time suffix
ca	sufix de temps no compatible

en-us	unsupported version number
ca	nombre de versió no compatible

en-us	Unsuppress
ca	Restaurar

en-us	Unsuppressed
ca	Restaurat

en-us	Unsuppressed by: %1$s
ca	Restaurat per: %1$s

en-us	Until
ca	Fins a

en-us	Untitled
ca	Sense títol

en-us	Up
ca	Amunt

en-us	Up
ca	Amunt

en-us	Update
ca	Actualització

en-us	Update column
ca	Actualitza la columna

en-us	Updated
ca	Actualitzat

en-us	Updated status of host "%1$s".
ca	Estat actualitzat de l'amfitrió "%1$s".

en-us	Update existing
ca	Actualització existent

en-us	Update interval
ca	Interval d'actualització

en-us	update interval "%1$s" is longer than period "%2$s"
ca	l'interval d'actualització "%1$s" és més llarg que el període "%2$s"

en-us	Update operations
ca	Operacions d'actualització

en-us	Update problem
ca	Problema d'actualització

en-us	Updating
ca	Actualitzant

en-us	UPDATING
ca	ACTUALITZANT

en-us	Upload
ca	Carrega

en-us	uppercase identifier expected
ca	s'espera un identificador en majúscula

en-us	Upper level maps
ca	Mapes de nivell superior

en-us	Uptime
ca	Temps d'activitat

en-us	Uptime
ca	Temps d'activitat

en-us	Uptime/Downtime
ca	Temps d'activitat/temps d'inactivitat

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
ca	Temps d'activitat del procés del servidor Zabbix, en segons.

en-us	URL
ca	URL

en-us	URL A
ca	URL A

en-us	URL (after login)
ca	URL (després d'iniciar sessió)

en-us	URL B
ca	URL B

en-us	URL C
ca	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
ca	L'URL no és codificat correctament.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
ca	El nom de l'URL ha d'ésser únic per al mapa "%1$s".

en-us	URL opening confirmation
ca	Confirmació d'obertura de la URL

en-us	URL parameter cannot be array.
ca	El paràmetre d'URL no pot pa ésser una matriu.

en-us	URL parameter name is empty.
ca	El nom del paràmetre d'URL és buit.

en-us	URLs
ca	URLs

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
ca	L'URL hauria de tindre camps "nom" i "url" per al mapa "%1$s".

en-us	Use combined requests
ca	Emprar sol·licituds combinades

en-us	Use custom event status colors
ca	Emprar colors d'estat d'esdeveniment personalitzats

en-us	Use default
ca	Ús per defecte

en-us	Used in actions
ca	S'empra en accions

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
ca	Emprar el formulari de configuració del prototip d'amfitrió per eliminar les plantilles enllaçades automàticament al proper descobriment.

en-us	Use iframe sandboxing
ca	Emprar el sandboxing iframe

en-us	Use if severity
ca	Emprar si és greu

en-us	User
ca	Usuari

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
ca	L'usuari "%1$s" no pot pas ésser sense grup d'usuaris.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
ca	L'usuari "%1$s" és el propietari del tauler "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
ca	L'usuari "%1$s" és el propietari del mapa "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
ca	L'usuari "%1$s" és el propietari de l'informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
ca	L'usuari "%1$s" és el destinatari de l'informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
ca	L'usuari "%1$s" s'empra a l'acció "%2$s".

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
ca	L'usuari "%1$s" és l'usuari en nom del qual es crea l'informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" must have a password, because internal authentication is in effect.
ca	L'usuari "%1$s" ha de tindre un mot de pas, perquè l'autenticació interna és en vigor.

en-us	User "%1$s" provisioned.
ca	S'ha proveït l'usuari "%1$s".

en-us	User "%1$s" unblocked.
ca	S'ha desblocat l'usuari "%1$s".

en-us	User action
ca	Acció de l'usuari

en-us	User added
ca	Usuari afegit

en-us	User agent string
ca	Cadena d'agent d'usuari

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
ca	L'usuari no pot pas afegir-se a un grup desactivat ni a un grup amb l'accés a la GUI desactivat.

en-us	User cannot change own role.
ca	L'usuari no pot pas canviar el seu propi rol.

en-us	User cannot change the user type of own role.
ca	L'usuari no pot pas canviar el tipus d'usuari del seu propi rol.

en-us	User deleted
ca	Usuari esborrat

en-us	User deleted
ca	Usuaris esborrats

en-us	User directory
ca	Directori d'usuari

en-us	User directory "%1$s" already exists.
ca	El directori d'usuari "%1$s" ja existeix.

en-us	User directory with ID "%1$s" is not available.
ca	El directori d'usuari amb l'identificador "%1$s" no és pas disponible.

en-us	User does not have user groups.
ca	L'usuari no pertany a cap grup d'usuaris.

en-us	User does not have user role.
ca	L'usuari no té pas cap rol d'usuari.

en-us	Use %{ref} in group filter to reference value of this user attribute.
ca	Empreu %{ref} al filtre de grup per referenciar el valor de l'atribut de l'usuari.

en-us	User group
ca	Grup d'usuaris

en-us	User group "%1$s" already exists.
ca	El grup d'usuaris "%1$s" ja existeix.

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
ca	El grup d'usuaris "%1$s" és el destinatari de l'informe "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
ca	El grup d'usuaris "%1$s" s'empra a l'acció "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
ca	El grup d'usuaris "%1$s" s'empra a la configuració per als missatges de baixa de la base de dades.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
ca	El grup d'usuaris "%1$s" s'empra a l'script "%2$s".

en-us	User group added
ca	S'ha afegit un grup d'usuaris

en-us	User group deleted
ca	S'han esborrat els grups d'usuaris

en-us	User group deleted
ca	S'ha esborrat el grup d'usuaris

en-us	User group for database down message
ca	Grup d'usuaris per al missatge de baixa de la base de dades

en-us	User group mapping
ca	Mapatge de grups d'usuaris

en-us	User group membership attribute
ca	Atribut del membre del grup d'usuaris

en-us	User groups
ca	Grups d'usuaris

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
ca	Manquen paràmetres per compartir el grup d'usuaris: %1$s per al mapa "%2$s".

en-us	User group updated
ca	Grups d'usuaris actualitzats

en-us	User group updated
ca	Grup d'usuaris actualitzat

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
ca	El grup d'usuaris amb l'identificador "%1$s" no és pas disponible.

en-us	User input has been successfully tested.
ca	L'entrada de l'usuari s'ha provat correctament.

en-us	User is not allowed to delete himself.
ca	L'usuari no pot pas esborrar-se a si mateix.

en-us	User last name attribute
ca	Atribut de cognom d'usuari

en-us	User macros
ca	Macros d'usuari

en-us	User menu
ca	Menú d'usuari

en-us	Username
ca	Nom d'usuari

en-us	User name
ca	Nom d'usuari

en-us	Username and password
ca	Nom d'usuari i paraula de pas

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "UserName" and "Content".
ca	El nom d'usuari i la paraula de pas s'han d'emmagatzemar a les claus secretes de Vault "UserName" i "Content".

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
ca	El nom d'usuari i la paraula de pas s'han d'emmagatzemar a les claus secretes de Vault "username" i "password".

en-us	User name attribute
ca	Atribut de nom d'usuari

en-us	Username attribute
ca	Atribut de nom d'usuari

en-us	User password
ca	Paraula de pas de l'usuari

en-us	User profile
ca	Perfil d'usuari

en-us	User/Recipient
ca	Usuari/Destinatari

en-us	User role
ca	Rol d'usuari

en-us	User role "%1$s" already exists.
ca	El rol d'usuari "%1$s" ja existeix.

en-us	User role created
ca	Creat el rol d'usuari

en-us	User role deleted
ca	Rol d'usuari esborrat

en-us	User role deleted
ca	Rols d'usuaris esborrats

en-us	User roles
ca	Rols d'usuari

en-us	User role updated
ca	Creat el rol d'usuari

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
ca	El rol d'usuari amb l'identificador "%1$s" no és pas disponible.

en-us	Users
ca	Usuaris

en-us	User sessions
ca	Sessions d'usuari

en-us	User settings
ca	Configuració d'usuari

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
ca	Hi manquen paràmetres per compartir l'usuari: %1$s per al mapa "%2$s".

en-us	User type
ca	Tipus d'usuari

en-us	User unblocked
ca	Usuari desblocat

en-us	User unblocked
ca	Usuaris desblocats

en-us	User updated
ca	Usuari actualitzat

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
ca	L'usuari amb ID "%1$s" no és pas disponible.

en-us	User with username "%1$s" already exists.
ca	Ja existeix l'usuari amb el nom d'usuari "%1$s".

en-us	Use X-Frame-Options HTTP header
ca	Emprar capçalera HTTP X-Frame-Options

en-us	UTF-8 from Hex-STRING
ca	UTF-8 de Hex-STRING

en-us	UUIDv4 is expected
ca	S'espera un UUIDv4

en-us	Validate URI schemes
ca	Validació d'esquemes d'URI

en-us	Validation
ca	Validació

en-us	Valid URI schemes
ca	Esquemes d'URI vàlids

en-us	value
ca	valor

en-us	Value
ca	Valor

en-us	Value
ca	Valor

en-us	value "%1$s" already exists
ca	ja existeix el valor "%1$s"

en-us	value %1$s already exists
ca	ja existeix el valor %1$s

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
ca	El valor "%1$s" no és vàlid per al paràmetre "grid_align". Les opcions són: "%2$s" i "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
ca	El valor "%1$s" no és vàlid per al paràmetre "grid_show". Les opcions són: "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
ca	El valor "%1$s" no és vàlid per al paràmetre "grid_show". Les opcions són: "%2$s" i "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
ca	El valor "%1$s" és massa llarg per al camp "%2$s": %3$d caràcters. La longitud màxima permesa és de %4$d caràcters.

en-us	value "%1$s" not found
ca	no s'ha trobat pas el valor "%1$s"

en-us	Value arc
ca	Arc de valor

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
ca	Eficàcia de la memòria cau de valors. Els paràmetres vàlids són: peticions, encerts i errors.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
ca	Estadístiques de la memòria cau de valors. Els modes vàlids són: total, free, pfree, used i pused.

en-us	value contains unescaped character at position %1$d
ca	El valor conté un caràcter sense escapar a la posició %1$d

en-us	Value data for value name in Windows Registry key.
ca	Valor per al nom de la clau dins el registre de Windows.

en-us	value is too long
ca	el valor és massa llarg

en-us	Value map
ca	Mapa de valors

en-us	Value map "%1$s" already exists.
ca	Ja existeix el mapa de valors "%1$s".

en-us	Value mapping
ca	Mapatge de valors

en-us	Value mappings
ca	Mapes de valors

en-us	value map with the same UUID already exists
ca	ja existeix un mapa de valors amb el mateix UUID

en-us	value must be %1$s
ca	els valors han d'ésser un d'entre %1$s

en-us	value must be %1$s
ca	el valor ha d'ésser un d'entre %1$s

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
ca	el valor ha d'ésser entre "%1$s" i "%2$s"

en-us	value must be empty
ca	el valor ha d'ésser buit

en-us	value must be empty or %1$s
ca	els valors han d'ésser buits o un d'entre %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
ca	el valor ha d'ésser buit o %1$s

en-us	value must be greater than "%1$s"
ca	el valor ha d'ésser més gran de "%1$s"

en-us	value must be no greater than "%1$s"
ca	el valor no ha d'ésser més gran de "%1$s"

en-us	value must be no less than "%1$s"
ca	el valor no ha d'ésser més petit de "%1$s"

en-us	value must be one of %1$s
ca	el valor ha d'ésser un d'entre %1$s

en-us	value must be within the range of %1$s
ca	el valor ha d'ésser dins de l'interval de %1$s

en-us	Value: no data
ca	Valor: sense dades

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ca	Valor de qualsevol comptador de rendiment de Windows en anglès. Retorna enter, flotant, cadena o text (segons s'hagi demanat)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ca	Valor de qualsevol comptador de rendiment de Windows. Retorna enter, flotant, cadena o text (segons s'hagi demanat)

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
ca	Valor del tema MQTT. El format de les dades retornades dependrà del contingut del tema. Si s'empren comodins, retorna els valors del tema en format JSON

en-us	value of new event tag
ca	valor de l'etiqueta d'esdeveniment nova

en-us	Value of new event tag
ca	Valor de l'etiqueta d'esdeveniment nova

en-us	Value of old event tag
ca	Valor de l'etiqueta d'esdeveniment antiga

en-us	Value of tag
ca	Valor de l'etiqueta

en-us	Values
ca	Valors

en-us	Value size
ca	Mida del valor

en-us	values must be unique
ca	els valors han d'ésser únics

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
ca	Els valors sense nom no es permeten pas als camps del formulari.

en-us	Variable
ca	Variable

en-us	Variables
ca	Variables

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
ca	Diversa informació sobre processos específics. Retorna un flotant

en-us	varpop() - Population variance
ca	varpop() - Variància de la població

en-us	varsamp() - Sample variance
ca	varsamp() - Variància de mostra

en-us	Vault API endpoint
ca	Endpoint de l'API cofre

en-us	Vault authentication token
ca	Token d'autenticació del cofre

en-us	Vault certificates
ca	Certificats del cofre

en-us	Vault connection failed.
ca	La connexió al cofre ha fallat.

en-us	Vault provider
ca	Proveïdor del cofre

en-us	Vault secret
ca	Cofre secret

en-us	Vault secret path
ca	Ruta del cofre secret

en-us	Vault secret query string
ca	Cadena de consulta del cofre secret

en-us	Vendor
ca	Fabricant

en-us	Vendor and version
ca	Fabricant i versió

en-us	Verbose
ca	Detallar

en-us	Verification code
ca	Codi de verificació

en-us	Verify database certificate
ca	Verificar el certificat de la base de dades

en-us	Version
ca	Versió

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
ca	Versió de l'agent de Zabbix. Retorna una cadena

en-us	Version of Zabbix server or proxy
ca	Versió del servidor o servidor intermediari Zabbix

en-us	Vertical
ca	Vertical

en-us	Vertical align
ca	Alineació vertical

en-us	Vertical position
ca	Posició vertical

en-us	via
ca	via

en-us	Vietnamese (vi_VN)
ca	Vietnamita (vi_VN)

en-us	View
ca	Veure

en-us	View as
ca	Veure com a

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ca	Mida de l'espai virtual en octets o en percentatge respecte al total. Retorna els octets en enters, i els percentatges en flotants

en-us	Visible name
ca	Nom visible

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
ca	El nom visible no pot estar buit si manca el nom d'equip.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
ca	Estadístiques de la memòria cau de VMware. Els modes vàlids són: total, free, pfree, used i puses.

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
ca	Dades d'alarmes del clúster de VMware, retorna un JSON "url" - URL del servei de VMware, "id" - ID del clúster de VMware

en-us	VMware cluster performance counter, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
ca	Comptador de rendiment del clúster de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "id" - identificador del clúster de VMware, "path" - camí del comptador de rendiment, "instance" - instància del comptador de rendiment

en-us	VMware cluster property, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "prop" - property path
ca	Propietat del clúster de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "id" - id del clúster de VMware, "prop" - ruta de la propietat

en-us	VMware cluster status, "url" - VMware service URL, "name" - VMware cluster name
ca	Estat del clúster de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "name" - nom del clúster de VMware

en-us	VMware cluster tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
ca	Matriu d'etiquetes del clúster de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "id" - id del clúster de VMware

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id
ca	Dades d'alarmes del datacenter de VMware, retorna un JSON "url" - URL del servei de VMware, "id" - ID del datacenter de VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ca	Datacenters VMware i els seus IDs, "url" - URL del servei VMware. Retorna un JSON

en-us	VMware datacenter tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id. Returns JSON
ca	Matriu d'etiquetes del datacenter de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "id" - id del datacenter. Retorna un JSON

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier
ca	Dades d'alarmes del datastore de VMware, retorna un JSON "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global del datastore de VMware

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ca	Estadístiques de capacitat del magatzem de dades de VMware en octets o en percentatge del total. Retorna els octets en enters, i els percentatges en flotants

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - total(default)/free/pfree/uncommitted. Returns integer for bytes; float for percentage
ca	Estadísitca de capacitat del magatzem de dades de VMware (en octets, o en percentatge del total), "url" - URL del servei de VMware , "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware, "datastore" - nom del magatzem de dades, "mode" - total(per defecte)/lliure/pfree/no compromesa. Retorna un enter per octets; flotant per percentatge

en-us	VMware datastore hypervisors list, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name
ca	Llista d'hipervisors del magatzem de dades de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "datastore" - nom del magatzem de dades

en-us	VMware datastore performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - datastore perfcounter instance from vmware.hv.diskinfo.get
ca	Comptador de rendiment del magatzem de dades de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global del magatzem de dades de VMware, "path" - camí del comptador de rendiment, "instance" - instància perfcounter del magatzem de dades de vmware.hv.diskinfo.get

en-us	VMware datastore property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "prop" - property path
ca	Propietat del datastore de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global del magatzem de dades de VMware, "prop" - ruta de la propietat

en-us	VMware datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
ca	Estadístiques de lectura del magatzem de dades de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "datastore" - nom del magatzem de dades, "mode" - latència / latència màxima: mitjana o màxima

en-us	VMware datastore tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier. Returns JSON
ca	Matriu d'etiquetes del magatzem de dades de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global del magatzem de dades de VMware. Retorna un JSON

en-us	VMware datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
ca	Estadístiques d'escriptura del magatzem de dades de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "datastore" - nom del magatzem de dades, "mode" - latència / latència màxima: mitjana o màxima

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ca	Switch virtual distribuït de VMware, "url" - URL del servei VMware. Retorna un JSON

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default) or skip - skip processing of older data, "severity" - filtering is disabled by default or "error,warning,info,user" in any combination
ca	Registre d'esdeveniments de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "mode" - tot (per defecte) o ometre - ometre el processament de dades més antigues, "gravetat" - el filtrat és desactivat per defecte o "error, avís, informació, usuari" en qualsevol combinació

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default), skip - skip processing of older data
ca	Registre d'esdeveniments de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "mode" - tot (per defecte), omet - omet el processament de dades antigues

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware DVSwitch global unique identifier, "filter" - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode"- state(default)/full. Returns JSON
ca	Wrapper VMware FetchDVPorts, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de VMware DVSwitch, "filter" - objecte de dades vmware DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode" - estat (per defecte)/complet. Retorna un JSON

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Dades d'alarmes de l'hipervisor de VMware, retorna un JSON "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Mida de la memòria en globus de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	UUID de la BIOS de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Nom del clúster de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor connection state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Estat de connectivitat de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns string
ca	Nom del datacenter de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware. Retorna una cadena

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
ca	Estadístiques de lectura del magatzem de dades de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware, "datastore" - nom del magatzem de dades, "mode" - latència

en-us	VMware hypervisor datastores list, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Llistat dels magatzem de dades de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
ca	Estadístiques d'escriptura del magatzem de dades de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware, "datastore" - nom del magatzem de dades, "mode" - latència

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
ca	Sensor acumulatiu d'estat de salut de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware. Retorna 0 - gris; 1 - verd; 2 - groc; 3 - vermell

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
ca	Sensors d'estat del proveïdor de maquinari de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware. Retorna un JSON

en-us	VMware hypervisor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Model d'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Nom de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
ca	Estadístiques d'entrada de xarxa de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware, "mode" - bps

en-us	VMware hypervisor network interface speed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, <ifname> - interface name
ca	Estadístiques de velocitat de la interfície de xarxa de l'hipervisor VMware, "url" - URL del servei VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor VMware, <ifname> - nom de la interfície

en-us	VMware hypervisor network output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
ca	Estadístiques de sortida de xarxa de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware, "mode" - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
ca	Comptador de rendiment de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware, "path" - camí del comptador de rendiment, "instance" - instància del comptador de rendiment

en-us	VMware hypervisor processor frequency, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Freqüència del processsador de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Model del processador de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Ús en Hz del processador de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor property , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "prop" - property path
ca	Propietat de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware, "prop" - ruta de la propietat

en-us	VMware hypervisor sensors value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
ca	Valor dels sensors de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware. Retorna un JSON

en-us	VMware hypervisor serialnumber, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Nombre de sèrie de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Estat de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
ca	Matriu d'etiquetes de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware. Retorna un JSON

en-us	VMware hypervisor total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Mida de la memòria total de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Temps d'activitat de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Mida de la memòria emprada per l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Nom del fabricant de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor version, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ca	Versió de l'hipervisor de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware

en-us	VMware service full name, "url" - VMware service URL
ca	Nom complet del servei VMware, "url" - URL del servei VMware

en-us	VMware service version, "url" - VMware service URL
ca	Versió del servei de VMware, "url" - URL del servei de VMware

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL
ca	Dades d'alarmes del vCenter VMware , retorna un JSON, "url" - URL del servei de VMware

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Dades d'alarmes de la màquina virtual de VMware, retorna un JSON, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Mida de memòria en globus de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Espai d'emmagatzematge compromès de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Mida de memòria comprimida de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "name" - custom attribute name
ca	Valor dels atributs personalitzats de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware, "name" - nom de l'atribut personalitzat

en-us	VMware virtual machine datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns string
ca	Nom del centre de dades de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware. Retorna una cadena

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
ca	Estadístiques de lectura del dispositiu de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - nom d'equip de la màquina virtual de VMware, "instance" - instància del dispositiu de disc, "mode" - oct/ops - octets/operacions per segon

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
ca	Estadístiques d'escriptura del dispositiu de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - nom d'equip de la màquina virtual de VMware, "instance" - instància del dispositiu de disc, "mode" - oct/ops - octets/operacions per segon

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Requeriment de consolidació de disc de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine file system statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "fsname" - file system name, "mode"- total/free/used/pfree/pused
ca	Estadístiques del sistema de fitxers de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware, "fsname" - nom del sistema de fitxers, "mode" - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Ús de memòria convidada de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Ús de memòria convidada de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Nom de l'hipervisor de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Nom de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
ca	Estadístiques d'entrada de la interfície de xarxa de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware, "instance" - instància de la interfície de xarxa, "mode" - oct/pps - octets/paquets per segon

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
ca	Estadístiques de sortida de la interfície de xarxa de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware, "instance" - instància de la interfície de xarxa, "mode" - oct/pps - octets/paquets per segon

en-us	VMware virtual machine performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
ca	Comptador de rendiment de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware, "path" - camí del comptador de rendiment, "instance" - instància del comptador de rendiment

en-us	VMware virtual machine power state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Estat d'energia de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifierr
ca	Mida de memòria privada de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Temps de preparació del processador (en ms) de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Ús del processador (en Hz) de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "prop" - property path
ca	Propietat de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware, "prop" - ruta de la propietat

en-us	VMware virtual machine shared memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Mida de memòria compartida de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine snapshot state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
ca	Estat de l'snapshot de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware. Retorna un JSON

en-us	VMware virtual machine state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Estat de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Mida de memòria de bescanvi de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
ca	Matriu d'etiquetes de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware. Retorna un JSON

en-us	VMware virtual machine tools state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "mode"- version or status
ca	Estat de les eines de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware, "mode" - versió o estat

en-us	VMware virtual machine total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Mida de memòria total de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Espai d'emmagatzematge no compromès de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Espai d'emmagatzematge no compartit de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ca	Temps d'activitat de la màquina virtual de VMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de la màquina virtual de VMware

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
ca	Estat de manteniment de l'hipervisor de VVMware, "url" - URL del servei de VMware, "uuid" - identificador únic global de l'hipervisor de VMware. Retorna 0 - no en manteniment; 1 - en manteniment

en-us	w
ca	w

en-us	W
ca	W

en-us	W
ca	W

en-us	W
ca	W

en-us	Warning
ca	Avís

en-us	Warning
ca	Avís

en-us	Warning message
ca	Missatge d'avís

en-us	Warning! Support for Oracle DB is deprecated since Zabbix 7.0 and will be removed in future versions.
ca	Compte! El suport per a Oracle DB és obsolet des de Zabbix 7.0 i s'esborrarà en versions posteriors.

en-us	Warning! Unable to retrieve database version.
ca	Avís! No es pot pas recuperar la versió de la base de dades.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least %2$s.
ca	Avís! La versió %1$s del servidor de bases de dades no és pas compatible. Hauria d'ésser com a mínim %2$s.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should not be higher than %2$s.
ca	Avís! La versió %1$s del servidor de bases de dades no és pas compatible. No hauria d'ésser superior a %2$s.

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
ca	Sap greu, però s'ha assolit el màxim nombre possible d'elements per desar.

en-us	Web
ca	Web

en-us	Webhook
ca	Webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
ca	El Webhook no té paràmetres.

en-us	Web monitoring
ca	Monitoratge web

en-us	Web scenario
ca	Escenari web

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
ca	L'escenari web "%1$s" ja existeix.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
ca	L'escenari web "%1$s" ja existeix a l'equip "%2$s".

en-us	Web scenario added
ca	Escenari web afegit

en-us	Web scenario deleted
ca	S'han esborrat els escenaris web

en-us	Web scenario deleted
ca	S'ha esborrat l'escenari web

en-us	Web scenario disabled
ca	Escenaris web desactivats

en-us	Web scenario disabled
ca	Escenari web desactivat

en-us	Web scenario enabled
ca	Habilitat l'escenari web

en-us	Web scenario enabled
ca	Habilitats els escenaris web

en-us	Web scenarios
ca	Escenaris web

en-us	Web scenario updated
ca	Escenari web actualitzat

en-us	web scenario with the same UUID already exists
ca	ja existeix un escenari web amb el mateix UUID

en-us	Wed
ca	Dc

en-us	Wednesday
ca	Dimecres

en-us	Week
ca	Setmana

en-us	Week
ca	Setmana

en-us	Weekly
ca	Setmanalment

en-us	Weight
ca	Pes

en-us	Welcome
ca	Benvingut

en-us	Welcome to
ca	Benvingut a

en-us	When active
ca	Quan sigui actiu

en-us	Widget
ca	Giny

en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
ca	El giny a X:%3$d, Y:%4$d a la pàgina #%2$d del tauler "%1$s" és fora dels límits.

en-us	Widget is deprecated.
ca	El giny és obsolet.

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
ca	El giny és massa petit per al nombre especificat de columnes i files.

en-us	Width
ca	Amplada

en-us	wildcard patterns with '*' may be used
ca	s'han d'emparar patrons comodí amb '*'

en-us	will be deleted in %1$s
ca	s'esborrarà en %1$s

en-us	will be deleted the next time discovery rule is processed
ca	s'esborrarà el proper cop que es processi la regla de descoberta

en-us	will be disabled in %1$s
ca	es desactivarà en %1$s

en-us	will be disabled the next time discovery rule is processed
ca	es desactivarà el proper cop que es processi la regla de descoberta

en-us	will not be deleted
ca	no s'esborrarà pas

en-us	will not be disabled
ca	no es desactivarà pas

en-us	With data
ca	Amb dades

en-us	With data collection
ca	Amb recollida de dades

en-us	With dependencies
ca	Amb dependències

en-us	With header row
ca	Amb capçalera a la filera

en-us	Without data
ca	Sense dades

en-us	Without problems
ca	Sense problemes

en-us	Without triggers
ca	Sense triggers

en-us	With problem name
ca	Amb el nom del problema

en-us	With problems
ca	Amb problemes

en-us	With this setting only numeric data will be displayed.
ca	Amb aquesta configuració només veureu dades numèriques.

en-us	With this setting only numeric items will be displayed.
ca	Amb aquesta configuració només veureu elements numèrics.

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
ca	Amb aquesta configuració només es mostraran els elements numèrics en aquesta columna.

en-us	With triggers
ca	Amb triggers

en-us	Working time
ca	Horari de feina

en-us	Write
ca	Escriure

en-us	Wrong %1$s.php class name for module located at %2$s.
ca	El nom de classe %1$s.php per al mòdul situat a %2$s és incorrecte.

en-us	wrong discovery rule type
ca	tipus de regla de descobriment incorrecte

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
ca	Camps incorrectes per a l'equip "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
ca	Camps incorrectes per a l'enllaç del mapa.

en-us	wrong item type
ca	tipus d'element incorrecte

en-us	wrong master item type
ca	tipus d'element principal incorrecte

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
ca	[Valor del dia incorrecte: "%1$s" ]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
ca	[Valor incorrecte del mes: "%1$s" ]

en-us	Wrong value for "url" field.
ca	Valor incorrecte per al camp "url".

en-us	X
ca	X

en-us	X1
ca	X1

en-us	X2
ca	X2

en-us	X-Axis
ca	Eix X

en-us	X-Frame-Options HTTP header
ca	Capçalera HTTP X-Frame-Options

en-us	X-Frame-Options HTTP header supported values:
ca	Valors compatibles amb la capçalera HTTP d'X-Frame-Options:

en-us	XML
ca	XML

en-us	XML data
ca	Dades XML

en-us	XML is empty
ca	L'XML és buit

en-us	XML is expected
ca	S'espera un XML

en-us	XML to JSON
ca	D'XML a JSON

en-us	XML XPath
ca	XML XPath

en-us	xmlxpath() - Returns XML XPath result
ca	xmlxpath() - Retorna el resultat XML XPath

en-us	XPath
ca	XPath

en-us	y
ca	y

en-us	Y
ca	Y

en-us	Y1
ca	Y1

en-us	Y2
ca	Y2

en-us	YAML
ca	YAML

en-us	Y-axis
ca	Eix Y

en-us	Y axis MAX value
ca	Valor MAX de l'eix Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
ca	El valor MAX de l'eix Y ha d'ésser superior al valor MIN de l'eix Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
ca	El valor MAX de l'eix Y ha d'ésser superior al valor MIN de l'eix Y.

en-us	Y axis MIN value
ca	Valor MIN de l'eix Y

en-us	Y axis side
ca	Banda de l'eix Y

en-us	Year
ca	Any

en-us	Year
ca	Any

en-us	Yearly
ca	Anualment

en-us	Yes
ca	Sí

en-us	Yesterday
ca	Ahir

en-us	Y-m-d
ca	A-M-D

en-us	Y-m-d h:i A
ca	A-M-D h:m

en-us	Y-m-d h:i:s A
ca	A-M-D h:m:s

en-us	Y-n-d
ca	A-N-D

en-us	You are logged in as "%1$s".
ca	Heu iniciat sessió com a "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
ca	No podeu pas triar alguns dels idiomes perquè els fitxers de configuració no són pas instal·lats al servidor web.

en-us	You are not able to choose some of the MFA methods, because PHP CURL extension is not installed on the web server.
ca	No podeu pas triar alguns dels mètodes MFA, perquè l'extensió PHP CURL no és pas instal·lada al servidor web.

en-us	You are not logged in
ca	No teniu pas sessió iniciada

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
ca	No podeu pas canviar d'equip per a la selecció actual.

en-us	You cannot switch templates for current selection.
ca	No podeu pas canviar les plantilles per a la selecció actual.

en-us	You do not have permission to perform this operation.
ca	No teniu pas permís per realitzar aquesta operació.

en-us	You have no permissions to access this page.
ca	No teniu pas permís per accedir a aquesta pàgina.

en-us	You must login to view this page.
ca	Heu d'iniciar sessió per veure aquesta pàgina.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
ca	La vostra base de dades no funciona correctament. Espereu uns minuts i proveu a repetir aquesta acció. Si el problema continua, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema. El problema pot ésser degut a una transacció de llarga durada o per un bloqueig a nivell de filera fet pel vostre sistema de gestió de bases de dades.

en-us	YYYY-MM-DD
ca	AAAA-MM-DD

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
ca	AAAA-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
ca	AAAA-MM-DD hh:mm:ss

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
ca	AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
ca	Zabbix

en-us	Zabbix agent
ca	Agent de Zabbix

en-us	Zabbix agent (active)
ca	Agent de Zabbix (actiu)

en-us	Zabbix agent (active checks)
ca	Agent de Zabbix (validacions actives)

en-us	Zabbix agent (passive checks)
ca	Agent de Zabbix (validacions passives)

en-us	Zabbix frontend version
ca	Versió de la interfície de Zabbix

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
ca	El Zabbix ha rebut una sol·licitud incorrecta.

en-us	Zabbix Integrations
ca	Integracions amb Zabbix

en-us	Zabbix internal
ca	Zabbix intern

en-us	Zabbix internal authentication
ca	Autenticació interna de Zabbix

en-us	Zabbix login form
ca	Formulari d'inici de sessió de Zabbix

en-us	Zabbix proxy or server
ca	Proxy o servidor Zabbix

en-us	Zabbix server
ca	Servidor Zabbix

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
ca	No es pot arribar al servidor Zabbix "%1$s". Possibles raons: 1. "NodeAddress" o "ListenPort" incorrectes a l'arxiu de configuració "zabbix_server.conf" o sobrecàrrega dIP/DNS del servidor incorrecte a "zabbix.conf.php" ; 2. Configuració de xarxa incorrecta. 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
ca	El servidor Zabbix no s'està executant: és possible que la informació mostrada no sigui l'actual.

en-us	Zabbix server is running
ca	El servidor de Zabbix és executant-se

en-us	Zabbix server name
ca	Nom del servidor Zabbix

en-us	Zabbix server (proxy)
ca	Servidor Zabbix (servidor intermediari)

en-us	Zabbix server version
ca	Versió del servidor Zabbix

en-us	Zabbix Streaming Protocol v1.0
ca	Protocol d'Streaming de Zabbix v1.0

en-us	Zabbix Technical Support
ca	Suport tècnic de Zabbix

en-us	Zabbix trapper
ca	Capturador de Zabbix

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
ca	El nivell de zoom ha d'ésser entre "%1$s" i "%2$s"

en-us	Zoom out
ca	Allunyar