en-us	Maintenance period length
es	Duración del período de mantenimiento

en-us	Maintenance periods
es	Periodos de mantenimiento

en-us	Maintenance period updated
es	Período de mantenimiento actualizado

en-us	Maintenance type
es	Tipo de mantenimiento

en-us	Maintenance updated
es	Mantenimiento actualizado

en-us	Maintenance with data collection
es	Mantenimiento con recogida de datos

en-us	Maintenance without data collection
es	Mantenimiento sin recogida de datos

en-us	Make sure the code comes from a reliable source and does not contain malicious scripts.
es	Asegúrese de que el código provenga de una fuente confiable y no contenga scripts maliciosos.

en-us	Make sure to copy the auth token as you won't be able to view it after the page is closed.
es	Asegúrese de copiar el token de autenticación, ya que no podrá verlo una vez cerrada la página.

en-us	Manage API tokens
es	Administrar tokens de API

en-us	Manage scheduled reports
es	Administrar informes programados

en-us	Manage SLA
es	Administrar SLA

en-us	mandatory key is missing
es	falta la clave obligatoria

en-us	mandatory parameter "%1$s" is missing
es	falta el parámetro obligatorio "%1$s"

en-us	mandatory parameter is missing in function "%1$s"
es	falta el parámetro obligatorio en la función "%1$s"

en-us	<manual>
es	<manual>

en-us	Manual
es	Manual

en-us	Manual event action
es	Acción de evento manual

en-us	Manual host action
es	Acción de equipo manual

en-us	Manually by: %1$s
es	Manualmente por: %1$s

en-us	Manually closed
es	Cerrado manualmente

en-us	Manual problem suppression. Date-time input accepts relative and absolute time format.
es	Supresión manual de problemas. La entrada de fecha y hora acepta formato de hora relativa y absoluta.

en-us	map
es	mapa

en-us	Map
es	Mapa

en-us	Map "%1$s" already exists.
es	El mapa "%1$s" ya existe.

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
es	El mapa "%1$s" es público y no se permite compartirlo en formato de solo lectura.

en-us	Map element
es	Elemento de mapa

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
es	Al elemento del mapa le faltan parámetros: %1$s

en-us	Map element label location
es	Ubicación de la etiqueta del elemento del mapa

en-us	Map element label type
es	Tipo de etiqueta de elemento de mapa

en-us	Map is updated! Return to map list?
es	Mapa actualizado. ¿Volver al listado de mapas?

en-us	Map label type
es	Tipo de etiqueta de mapa

en-us	Map name cannot be empty.
es	El nombre del mapa no puede estar vacío.

en-us	Map navigation tree
es	Árbol de navegación del mapa

en-us	Map owner cannot be empty.
es	El propietario del mapa no puede estar vacío.

en-us	Mapped to
es	Asignado a

en-us	Mapping
es	Cartografía

en-us	Mappings
es	Asignaciones

en-us	Maps
es	Mapas

en-us	Map shape
es	Forma del mapa

en-us	Map update failed.
es	La actualización del mapa falló.

en-us	Map user's LDAP media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
es	Asigne los atributos de medios LDAP del usuario (por ejemplo, correo electrónico) a los medios de usuario de Zabbix para enviar notificaciones.

en-us	Map user’s LDAP media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
es	Asigne los atributos de medios LDAP del usuario (por ejemplo, correo electrónico) a los medios de usuario de Zabbix para enviar notificaciones.

en-us	Map user's SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
es	Asigne los atributos de medios SAML del usuario (por ejemplo, correo electrónico) a los medios de usuario de Zabbix para enviar notificaciones.

en-us	Map user’s SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
es	Asigne los atributos de medios SAML del usuario (por ejemplo, correo electrónico) a los medios de usuario de Zabbix para enviar notificaciones.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
es	El mapa con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	Mar
es	Mar

en-us	March
es	Marzo

en-us	Mark as cause
es	Marcar como causa

en-us	Mark elements on trigger status change
es	Marcar elementos en el cambio de estado del iniciador

en-us	Mark others
es	Marcar otros

en-us	Mark selected
es	Marcar seleccionados

en-us	Mark selected as symptoms
es	Marcar seleccionado como síntomas

en-us	Mask
es	Máscara

en-us	Mass update
es	Actualizar masivamente

en-us	Mass update elements
es	Actualización masiva de elementos

en-us	Mass update shapes
es	Actualización masiva de formas

en-us	Master item
es	Métrica princopal

en-us	matches
es	coincide

en-us	Matches regular expression
es	Coincide con la expresión regular

en-us	Mathematical functions
es	Funciones matemáticas

en-us	max
es	máximo

en-us	Max
es	Máx.

en-us	Max count of elements to show inside table cell
es	Número máximo de elementos a mostrar dentro de la celda de tabla

en-us	Max history display period
es	Período máximo de visualización del historial

en-us	maximum dependent items count reached
es	se alcanzó el número máximo de métricas dependientes

en-us	maximum number of array elements is %1$s
es	el número máximo de elementos de la matriz es %1$s

en-us	maximum number of dependency levels reached
es	número máximo de niveles de dependencia alcanzados

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
es	Número máximo de archivos abiertos admitidos por el sistema operativo. Devuelve un número entero

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
es	Número máximo de procesos admitidos por el sistema operativo. Devuelve un número entero

en-us	Maximum required %1$s database version is %2$s.
es	La versión máxima requerida de la base de datos de %1$s es %2$s.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
es	El periodo máximo de tiempo a mostrar es de %1$s día.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
es	El periodo máximo de tiempo a mostrar es de %1$s días.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
es	Se superó la longitud total máxima de la dirección de correo electrónico para el tipo de medio con ID "%1$s".

en-us	Maximum zoom level of the map.
es	Nivel máximo de zoom del mapa.

en-us	max() - Maximum value for period T
es	max() - Máximo valor en periodo T

en-us	Max number of columns and rows in overview tables
es	Número máximo de columnas y filas en tablas de vista general

en-us	Max period for time selector
es	Período máximo para el selector de tiempo

en-us	max period is less than time filter default period
es	el período máximo es menor que el período predeterminado del filtro de tiempo

en-us	Max records per message
es	Registros máximos por mensaje

en-us	Max repetition count
es	Recuento máximo de repeticiones

en-us	Max repetition count is applicable to discovery and snmp.walk only.
es	El recuento máximo de repeticiones se aplica únicamente a descubrimiento y snmp.walk.

en-us	Max repetition count is applicable to discovery and walk only.
es	El recuento máximo de repeticiones se aplica únicamente al descubrimiento y a walk.

en-us	Max zoom level
es	Nivel máximo de zoom

en-us	May
es	May

en-us	May
es	Mayo

en-us	m-d
es	m-d

en-us	MD2
es	MD2

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
es	Suma de verificación MD5 del archivo. Devuelve cadena (el hash MD5 del archivo)

en-us	m-d H:i
es	m-d H:i

en-us	Media
es	Medio

en-us	Media type
es	Tipo de medio

en-us	Media type
es	Tipo de medio

en-us	Media type "%1$s" already exists.
es	El tipo de medio "%1$s" ya existe.

en-us	Media type added
es	Tipo de medio agregado

en-us	Media type deleted
es	Tipo de medio eliminado

en-us	Media type deleted
es	Tipo de medio eliminado

en-us	Media type disabled
es	Tipo de medio deshabilitado

en-us	Media type disabled
es	Tipos de medio deshabilitados

en-us	Media type disabled by Administration.
es	Tipo de medio deshabilitado por el administrador.

en-us	Media type enabled
es	Tipos de medio habilitados

en-us	Media type enabled
es	Tipo de medio habilitado

en-us	Media type mapping
es	Mapeo de tipos de medios

en-us	Media types
es	Tipos de medios

en-us	Media types disabled by Administration.
es	Tipos de medios deshabilitados por el administrador.

en-us	Media types used by action "%1$s".
es	Tipos de medio usados por la acción "%1$s".

en-us	Media type test failed.
es	Prueba de tipo de medio fallida.

en-us	Media type test log
es	Log de prueba de tipo de medio

en-us	Media type test successful.
es	Prueba de tipo de medio exitosa.

en-us	Media type updated
es	Tipo de medio actualizado

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
es	Tipo de medio con ID "%1$s" no esta disponible.

en-us	memberOf is a preferable way to configure groups because it is faster. Use groupOfNames if your LDAP server does not support memberOf or group filtering is required.
es	memberOf es una forma preferible de configurar grupos porque es más rápido. Utilice groupOfNames si su servidor LDAP no admite memberOf o si se requiere filtrado de grupo.

en-us	Members
es	Miembros

en-us	Memory limit: %1$s
es	Límite de memoria: %1$s

en-us	Memory metrics of VMware Resource Pool, <url> - VMware service URL, <rpid> - VMware resource pool id, <mode> - consumed(default)/ballooned/overhead memory
es	Métricas de memoria del grupo de recursos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <rpid>: ID del grupo de recursos de VMware, <mode>: memoria consumida (predeterminada)/aumentada/sobrecarga

en-us	Memory metrics of VMware Resource Pool, "url" - VMware service URL, "rpid" - VMware resource pool id, "mode"- consumed(default)/ballooned/overhead memory
es	Métricas de memoria del grupo de recursos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "rpid": ID del grupo de recursos de VMware, "mode": memoria consumida (predeterminada)/aumentada/sobrecarga

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Tamaño de la memoria en bytes o en porcentaje del total. Devuelve un número entero para bytes; flotante para porcentaje

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
es	Memoria usada por el proceso en bytes. Devuelve entero

en-us	Menu entry name
es	Nombre del menú de entrada

en-us	Menu entry name is used as a label for the trigger URL in the event context menu.
es	El nombre de la entrada del menú se utiliza como etiqueta para la URL del iniciador en el menú contextual del evento.

en-us	Menu entry URL
es	URL del menú de entrada

en-us	Menu path
es	Ruta del menú

en-us	Message
es	Mensaje

en-us	Message
es	Mensaje

en-us	Message/Command
es	Mensaje/comando

en-us	Message format
es	Formato de mensaje

en-us	Messages
es	Mensajes

en-us	Message template
es	Plantilla de mensaje

en-us	Message templates
es	Plantillas de mensajes

en-us	Message timeout
es	Tiempo de espera de mensajes

en-us	Message type
es	Tipo de mensaje

en-us	Messaging
es	Mensajería

en-us	Method not found.
es	Método no encontrado.

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
es	<nombre de métrica>{<nombre de etiqueta>="<valor de etiqueta>",...}==<valor>

en-us	Microsoft Edge
es	Microsoft Edge

en-us	Middle
es	Medio

en-us	mid() - Returns a substring beginning at the character position specified by start for N characters
es	mid(): devuelve una subcadena que comienza en la posición del carácter especificada por inicio para N caracteres

en-us	min
es	mínimo

en-us	Min
es	Min.

en-us	minimum length is %1$s characters
es	la longitud mínima es %1$s caracteres

en-us	Minimum password length
es	Longitud mínima de la contraseña

en-us	Minimum required %1$s database version is %2$s.
es	La versión mínima requerida de la base de datos de %1$s es %2$s.

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
es	El límite mínimo requerido en el tiempo de ejecución de los scripts PHP es %1$s (opción de configuración "max_execution_time").

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
es	El límite mínimo requerido en el tiempo de análisis de entrada para scripts PHP es %1$s (opción de configuración "max_input_time").

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
es	El límite mínimo de memoria PHP requerido es %1$s (opción de configuración "memory_limit").

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
es	El tamaño de archivo de carga PHP mínimo requerido es %1$s (opción de configuración "upload_max_filesize").

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
es	La versión PHP mínima requerida es %1$s.

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
es	El tamaño mínimo requerido de una publicación PHP es %1$s (opción de configuración "post_max_size").

en-us	Minimum required TimescaleDB version is %1$s.
es	La versión mínima requerida de TimescaleDB es %1$s.

en-us	Minimum severity
es	Gravedad mínima

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
es	El período de tiempo mínimo para mostrar es %1$s minutos.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
es	El período de tiempo mínimo para mostrar es %1$s minuto.

en-us	min() - Minimum value for period T
es	min() - Mínimo valor en periodo T

en-us	Minutes
es	Minutos

en-us	Missing data
es	Datos perdidos

en-us	Missing "itemid" field for item.
es	Falta el campo "itemid" para la métrica.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
es	Faltan métricas para el gráfico "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
es	Faltan métricas para el prototipo de gráfico "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
es	Falta la clave "%1$s" para el equipo "%2$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
es	Falta el campo "nombre" para el gráfico.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
es	Falta el campo "nombre" para el prototipo de gráfico.

en-us	mod() - Division remainder
es	mod() - Resto de la división

en-us	Mode
es	Modo

en-us	Model
es	Modelo

en-us	Module
es	Módulo

en-us	Module added: %1$s.
es	Módulo añadido: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
es	Módulo añadido: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
es	Módulos eliminados: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
es	Módulo eliminado: %1$s.

en-us	Module disabled
es	Módulo deshabilitado

en-us	Module disabled
es	Módulos deshabilitados

en-us	Module disabled: %1$s.
es	Módulo deshabilitado: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
es	Módulos deshabilitados: %1$s.

en-us	Module enabled
es	Módulo habilitado

en-us	Module enabled
es	Módulos habilitados

en-us	Module enabled: %1$s.
es	Módulos habilitados: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
es	Módulo habilitado: %1$s.

en-us	Module.php class must extend %1$s for module located at %2$s.
es	La clase Module.php debe extender %1$s para el módulo ubicado en %2$s.

en-us	Modules
es	Módulos

en-us	Modules updated
es	Módulos actualizados

en-us	Module updated
es	Módulo actualizado

en-us	Module updated: %1$s.
es	Módulo actualizado: %1$s.

en-us	Module with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
es	El módulo con ID "%2$s" no está disponible para el rol de usuario "%1$s".

en-us	Mon
es	Lun

en-us	Monday
es	Lunes

en-us	Monitored by
es	Monitorizado por

en-us	Monitored by proxy
es	Monitorizado por proxy

en-us	Monitored host
es	Equipo monitorizado

en-us	Monitoring
es	Monitorización

en-us	monodec() - Check for continuous item value decrease (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
es	monodec() - Verifica la disminución continua del valor del elemento (1 - los datos son monótonos, 0 - en caso contrario), Modo (strict - require strict monotonicity)

en-us	monoinc() - Check for continuous item value increase (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
es	monoinc() - Comprueba el aumento continuo del valor de la métrica (1 - los datos son monótonos, 0 - en caso contrario), Modo (strict - requiere monotonicidad estricta)

en-us	Monospace
es	Monospace

en-us	Month
es	Mes

en-us	Month
es	Mes

en-us	Monthly
es	Mensual

en-us	More matches found...
es	Más coincidencias encontradas...

en-us	More than 10 minutes
es	Más de 10 minutos

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
es	Se encontraron más de %1$d coincidencias para %2$s

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
es	Más de un gráfico con el nombre "%1$s" en el equipo.

en-us	Most critical if all children have problems
es	Más crítico si todos los dependientes tienen problemas

en-us	Most critical of child services
es	Los más críticos con los servicios dependientes

en-us	Mozilla Firefox
es	Mozilla Firefox

en-us	ms
es	ms

en-us	Multiple
es	Múltiple

en-us	Multiple PROBLEM events
es	Múltiples eventos PROBLEMA

en-us	must be %1$s characters long
es	debe tener %1$s caracteres de largo

en-us	must be at least %1$d characters long
es	debe tener al menos %1$d caracteres de largo

en-us	must be a valid LDAP user
es	debe ser un usuario LDAP válido

en-us	must contain at least one digit
es	debe contener al menos un dígito

en-us	must contain at least one lowercase and one uppercase Latin letter
es	debe contener al menos una letra latina minúscula y una mayúscula

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
es	debe tener al menos una macro de descubrimiento de bajo nivel

en-us	must contain at least one special character
es	debe contener al menos un carácter especial

en-us	must have a polling interval not blocked by non-active interval periods
es	debe tener un intervalo de sondeo no bloqueado por períodos de intervalo no activos

en-us	must have at least one interval greater than 0
es	debe tener al menos un intervalo mayor que 0

en-us	must not be one of common or context-specific passwords
es	no debe ser una de las contraseñas comunes o específicas del contexto

en-us	must not contain user's name, surname or username
es	no debe contener el nombre, apellido o código de usuario

en-us	Mute
es	Silenciar

en-us	My
es	Mi

en-us	N
es	N

en-us	N
es	N

en-us	N%
es	N%

en-us	N/A
es	N/A

en-us	name
es	nombre

en-us	Name
es	Nombre

en-us	Name
es	Nombre

en-us	Name
es	Nombre

en-us	Name 
es	Nombre

en-us	Name ID
es	ID del nombre

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
es	El nombre del campo del formulario no debe exceder los 255 caracteres.

en-us	Namespace
es	Espacio de nombres

en-us	Naming requirements:
es	Requisitos de denominación:

en-us	Navigate to default view
es	Navegar a la vista predeterminada

en-us	Navigate to initial view
es	Navegar a la vista inicial

en-us	n-d
es	n-d

en-us	n-d H:i
es	n-d H:i

en-us	Network discovery data storage period
es	Periodo de almacenamiento de datos de descubrimiento de red

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
es	Lista de interfaces de red (incluye tipo de interfaz, estado, dirección IPv4, descripción). Devuelve texto

en-us	Network map added
es	Mapa de red añadido

en-us	Network map deleted
es	Mapa de red eliminado

en-us	Network maps
es	Mapas de la red

en-us	Network map updated
es	Mapa de red actualizado

en-us	Network timeout
es	Tiempo de espera de la red

en-us	Network timeout for item test
es	Tiempo de espera de la red para la prueba de la métrica

en-us	Network timeout for media type test
es	Tiempo de espera de red para prueba de tipo de medio

en-us	Network timeout for scheduled report test
es	Tiempo de espera de red para la prueba de informe programado

en-us	Network timeout for script execution
es	Tiempo de espera de red para la ejecución de scripts

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance
es	Utilización de la red (velocidades de transmisión y recepción combinadas) durante el intervalo, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instancia": instancia de la interfaz de red

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance
es	Utilización de la red (velocidades de transmisión y recepción combinadas) durante el intervalo, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware, <instancia>: instancia de la interfaz de red

en-us	Never
es	Nunca

en-us	new
es	nuevo

en-us	new
es	nuevo

en-us	New action
es	Nueva acción

en-us	New additional rule
es	Nueva regla adicional

en-us	New API token
es	Nuevo token API

en-us	New column
es	Nueva columna

en-us	New condition
es	Nueva condición

en-us	New connector
es	Nuevo conector

en-us	New dashboard
es	Nuevo tablero

en-us	New element
es	Nuevo elemento

en-us	New event host group
es	Nuevo evento de grupo de equipos

en-us	New event tag name
es	Nuevo evento de etiqueta de nombres

en-us	New event tag value
es	Nuevo evento de etiqueta de valores

en-us	New excluded downtime
es	Nuevo tiempo de inactividad excluido

en-us	New host
es	Nuevo equipo

en-us	New host group
es	Nuevo grupo de equipos

en-us	New LDAP server
es	Nuevo servidor LDAP

en-us	New maintenance period
es	Nuevo periodo de mantenimiento

en-us	New media type mapping
es	Nuevo mapeo de tipos de medios

en-us	New operation
es	Nueva operación

en-us	New proxy
es	Nuevo proxy

en-us	New regular expression
es	Nueva expresión regular

en-us	New service
es	Nuevo servicio

en-us	New SLA
es	Nuevo SLA

en-us	New tag name
es	Nuevo nombre de etiqueta

en-us	New template group
es	Nuevo grupo de plantillas

en-us	New triggers
es	Nuevos iniciadores

en-us	New user group mapping
es	Nuevo mapeo de grupos de usuarios

en-us	Next page
es	Siguiente página

en-us	Next step
es	Próximo paso

en-us	NNTP
es	NNTP

en-us	No
es	No

en-us	No "%1$s" given for graph.
es	No se ha dado "%1$s" para gráfico.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
es	No se ha dado "%1$s" para prototipo de gráfico.

en-us	No "%1$s" given for map.
es	No se ha dado "%1$s" para mapa.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
es	No se ha dado ninguna "%2$s" para una condición de filtro de la regla de descubrimiento "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
es	No se ha dado ninguna "%2$s" para el filtro de la regla de descubrimiento "%1$s".

en-us	No authentication user name specified.
es	No se ha especificado ningún nombre de usuario de autenticación.

en-us	No changes.
es	Sin cambios.

en-us	No conditions defined.
es	No hay condiciones definidas.

en-us	no data
es	sin datos

en-us	No data
es	Sin datos

en-us	No data.
es	Sin datos.

en-us	No data collection
es	Sin recopilación de datos

en-us	No data found.
es	No se encontraron datos.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
es	nodata() - No se reciben datos durante el período de tiempo T (1 - verdadero, 0 - falso), Modo (strict - ignora el retardo de tiempo del proxy en el envío de datos)

en-us	no default interface for "%1$s" type
es	no hay interfaz predeterminada para el tipo "%1$s"

en-us	no default interface for "%1$s" type.
es	no hay una interfaz predeterminada para el tipo "%1$s".

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
es	No hay una interfaz predeterminada para el tipo "%1$s" en "%2$s".

en-us	No details
es	Sin detalles

en-us	No discovery rule IDs given.
es	No se proporcionan ID de reglas de descubrimiento.

en-us	No enabled modules found.
es	No se encontraron módulos habilitados.

en-us	No encryption
es	Sin cifrado

en-us	No file was uploaded.
es	Fichero no actualizado.

en-us	No graph item with graph ID "%1$s".
es	No hay ninguna métrica con ID de gráfico "%1$s".

en-us	No graphs added.
es	No se agregaron gráficas.

en-us	No host IDs given.
es	No se proporcionan IDs de equipo.

en-us	No host selected.
es	Sin equipo seleccionado.

en-us	No host with host ID "%1$s".
es	No hay ningún equipo con ID de equipo "%1$s".

en-us	No icon for map element ""%1$s".
es	No hay icono para el elemento del mapa ""%1$s".

en-us	No image
es	Sin imágen

en-us	No interface found
es	No se encontró ninguna interfaz

en-us	No interface found.
es	No se encontró ninguna interfaz.

en-us	No interfaces are defined.
es	No se han definido interfaces.

en-us	No inventory mode specified for action operation.
es	No se ha especificado ningún modo de inventario para la operación de acción.

en-us	No items defined.
es	Sin métricas definidas.

en-us	No item selected.
es	Ninguna métrica seleccionada.

en-us	No item with item ID "%1$s".
es	Ningúna métrica con ID de métrica "%1$s".

en-us	no LDAP servers
es	sin servidores LDAP

en-us	No macros found.
es	No se encontraron macros.

en-us	No maps added.
es	No se agregaron mapas.

en-us	No matches found
es	No se encontraron coincidencias

en-us	non-active intervals cannot fill the entire time
es	los intervalos no activos no pueden llenar todo el tiempo

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
es	Las banderas no booleanas están en desuso.

en-us	none
es	ninguno

en-us	None
es	Ninguno

en-us	nonempty key and value pair expected
es	ss espera una pareja de clave y valor no vacíos

en-us	No new modules discovered
es	No se descubrieron nuevos módulos

en-us	No operations defined for action "%1$s".
es	No hay operaciones definidas para la acción "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
es	Sin permisos para acceder al sistema.

en-us	no permissions to acknowledge problems
es	no hay permisos para reconocer problemas

en-us	no permissions to add problem comments
es	no hay permisos para agregar comentarios a problemas

en-us	No permissions to call "%1$s.%2$s".
es	No hay permisos para llamar a "%1$s.%2$s".

en-us	no permissions to change problem severity
es	no hay permisos para cambiar la gravedad del problema

en-us	no permissions to close problems
es	no hay permisos para cerrar problemas

en-us	no permissions to convert cause problems to symptom problems
es	no hay permisos para convertir problemas de causa en problemas de síntomas

en-us	no permissions to convert symptom problems to cause problems
es	no hay permisos para convertir problemas de síntomas en problemas de causas

en-us	no permissions to create and edit maps
es	sin permisos para crear y editar mapas

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
es	¡Sin permisos en el objeto o éste no existe!

en-us	no permissions to suppress problems
es	no hay permisos para suprimir problemas

en-us	no permissions to unacknowledge problems
es	no hay permisos para desreconocer problemas

en-us	no permissions to unsuppress problems
es	no hay permisos para cancelar la supresión de problemas

en-us	No private key file specified.
es	No se ha especificado ningún archivo de clave privada.

en-us	No problems
es	No hay problemas

en-us	(no proxy)
es	(sin proxy)

en-us	No proxy
es	Sin proxy

en-us	No public key file specified.
es	No se especificó ningún archivo de clave pública.

en-us	No recipients specified for action operation message.
es	No se han especificado destinatarios para el mensaje de operación de acción.

en-us	No refresh
es	No actualizar

en-us	Normal
es	Normal

en-us	Normal view
es	Vista normal

en-us	Norwegian (nb_NO)
es	Noruego (nb_NO)

en-us	No script specified for action operation command.
es	No se ha especificado ningún script para el comando de operación de acción.

en-us	No SNMP OID specified.
es	No se especificó OID SNMP.

en-us	Not Ack
es	No aceptado

en-us	Not allowed to modify automatic user macro "%1$s".
es	No se permite modificar la macro automática de usuario "%1$s".

en-us	Not allowed to set language for user "guest".
es	No está permitido configurar idioma para el usuario "invitado".

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
es	No esta permitido configurar contraseña para el usuario "invitado".

en-us	Not allowed to set theme for user "guest".
es	No esta permitido configurar tema para el usuario "invitado".

en-us	Not allowed to update field "%1$s" for provisioned user.
es	No se permite actualizar el campo "%1$s" para el usuario aprovisionado.

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
es	No todos los resultados son mostrados. Por favor utilizar un criterio de búsqueda mas específico.

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
es	No todas las plantillas están vinculadas a "%1$s".

en-us	No target selected
es	No hay seleccionado ningún objetivo

en-us	No target selected.
es	No hay seleccionado ningún objetivo.

en-us	No targets specified for action operation global script.
es	No se han especificado objetivos para el script global de operación de acción.

en-us	Not authorized.
es	No autorizado.

en-us	Not available
es	No disponible

en-us	Not available
es	No disponible

en-us	Not classified
es	No clasificada

en-us	Not enabled
es	No habilitado

en-us	Notes
es	Notas

en-us	Note that %1$s or %2$s will be regarded as hostnames if used without single quotes.
es	Tenga en cuenta que %1$s o %2$s se considerarán nombres de equipo si se usan sin comillas simples.

en-us	Nothing
es	Nada

en-us	Notification report
es	Informe de notificaciones

en-us	Notifications
es	Notificaciones

en-us	Notify about canceled escalations
es	Notificar sobre escalamientos cancelados

en-us	Notify all involved
es	Notificar a todos los involucrados

en-us	not in
es	no contenido en

en-us	Not inherited items
es	No hay métricas heredadas

en-us	No triggers defined.
es	No hay iniciadores definidos.

en-us	No trigger with trigger ID "%1$s".
es	No hay ningún iniciador con ID de iniciador "%1$s".

en-us	not selected
es	no seleccionada

en-us	Not supported
es	No soportado

en-us	Nov
es	Nov

en-us	No value
es	No hay valor

en-us	November
es	Noviembre

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
es	now() - Número de segundos desde la Época

en-us	NTLM
es	NTLM

en-us	number
es	número

en-us	Number of available DS paths, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - Datastore name, "partitionid" - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
es	Número de rutas de DS disponibles, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "partitionid": identificación interna del dispositivo físico de vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of available DS paths, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - Datastore name, <partitionid> - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
es	Número de rutas de DS disponibles, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware, <datastore>: nombre del almacén de datos, <partitionid>: identificación interna del dispositivo físico de vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of columns
es	Número de columnas

en-us	Number of CPUs. Returns integer
es	Número de CPUs. Devuelve entero

en-us	Number of currently open file descriptors. Returns integer
es	Número de descriptores de archivos abiertos actualmente. Devuelve un número entero

en-us	Number of enabled items on the host.
es	Número de métricas habilitadas en el equipo.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
es	Número de equipos (habilitados/deshabilitados)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
es	Número de métricas (habilitadas/deshabilitadas/no soportadas)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
es	Número de métricas en el histórico del proxy que todavía no han sido enviadas al server

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to seconds, inclusive.
es	Número de métricas en la cola que se retrasan en "desde" a "hasta" segundos, inclusive.

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
es	Número de métricas en la cola las cuales están retrasadas en "desde" a "hasta" segundos, inclusive.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
es	Número de métricas en la cola las cuales están retrasadas en el Zabbix server o proxy en "desde" a "hasta" segundos, inclusive.

en-us	Number of items in Zabbix database.
es	Número de métricas en base de datos de Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
es	Número de equipos monitorizados

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
es	Número de colisiones . Devuelve entero

en-us	Number of problems
es	Número de problemas

en-us	Number of problems and expand most critical one
es	Número de problemas y expandir el más crítico

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Número de núcleos de procesador en el hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Número de núcleos del procesador en el hipervisor VMware, <url> - URL de servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Número de procesadores en la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Número de procesadores en la máquina virtual de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de host de la máquina virtual de VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Número de subprocesos del procesador en el hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Número de subprocesos del procesador en el hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de host del hipervisor de VMware

en-us	Number of rows
es	Número de filas

en-us	Number of seasons
es	Número de temporadas

en-us	Number of status changes
es	Número de cambios de estado

en-us	Number of steps
es	Número de pasos

en-us	Number of templates
es	Número de plantillas

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
es	Número de iniciadores (habilitados/deshabilitados [problema/ok])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
es	Número de iniciadores en base de datos de Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
es	Número de métricas no soportadas en base de datos de Zabbix.

en-us	Number of unsupported items on the host.
es	Número de métricas no soportadas en el equipo.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
es	Número de usuarios con sesión iniciada. Devuelve entero

en-us	Number of users (online)
es	Número de usuarios (en línea)

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Número de máquinas virtuales en el hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Número de máquinas virtuales en el hipervisor VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor VMware

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
es	Número o porcentaje de inodos. Devuelve un número entero para el número; flotante para porcentaje

en-us	Numeral systems
es	Sistemas numéricos

en-us	Numeric (float)
es	Numérico (coma flotante)

en-us	Numeric (integer)
es	Numérico (entero)

en-us	Numeric (unsigned)
es	Numérico (entero de 64 bits)

en-us	Object
es	Objeto

en-us	object does not exist or belongs to another object
es	el objeto no existe o pertenece a otro objeto

en-us	Oct
es	Oct

en-us	Octal to decimal
es	Octal a decimal

en-us	October
es	Octubre

en-us	OEM
es	OEM

en-us	of
es	de

en-us	off
es	desconectado

en-us	Off
es	INACTIVO

en-us	OID
es	OID

en-us	OID prefix
es	Prefijo OID

en-us	Ok
es	Ok

en-us	Ok
es	Ok

en-us	OK
es	OK

en-us	OK event closes
es	Cierre del evento OK

en-us	OK event generation
es	Generación del evento OK

en-us	Old event tag name
es	Antiguo nombre de etiqueta de evento

en-us	Old event tag value
es	Antiguo valor de etiqueta de evento

en-us	Old tag name
es	Antiguo nombre de etiqueta

en-us	on
es	conectado

en-us	On
es	ACTIVO

en-us	Once
es	Una vez

en-us	One
es	Uno

en-us	One time only
es	Sólo una vez

en-us	Only administrators can set map owner.
es	Sólo los administradores pueden configurar el propietario del mapa.

en-us	Only disabled group can be set for deprovisioned users.
es	Solo se puede configurar un grupo deshabilitado para usuarios dados de baja.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
es	Sólo cuentan las métricas asignadas a equipos habilitados

en-us	Only one change step is allowed.
es	Sólo se permite el cambio de un paso.

en-us	Only one check can be unique.
es	Sólo una verificación puede ser única.

en-us	Only one not supported value check is allowed.
es	Sólo se permite una verificación de valor no soportado.

en-us	only one object can exist within the combinations of %1$s
es	sólo puede existir un objeto dentro de las combinaciones de %1$s

en-us	Only one Prometheus step is allowed.
es	Sólo se permite un paso de Prometheus.

en-us	Only one throttling step is allowed.
es	Sólo se permite un paso de limitación.

en-us	only one time unit is allowed
es	solo se permite una unidad de tiempo

en-us	Only one user directory of type "%1$s" can exist.
es	Sólo puede existir un directorio de usuario del tipo "%1$s".

en-us	Only selected problem
es	Sólo problema seleccionado

en-us	Only selected problem
es	Sólo problemas seleccionados

en-us	Only services without children
es	Sólo servicios sin hijos

en-us	Only services without problem tags
es	Sólo servicios sin etiquetas de problemas

en-us	(Only super admins can create groups)
es	(Sólo los súper administradores pueden crear grupos)

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
es	Solo los superadministradores pueden definir el propietario del tablero.

en-us	Only super admins can set report owner.
es	Solo los superadministradores pueden definir el propietario del informe.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
es	Sólo cuentan los iniciadores asignados a equipos habilitados y que dependan de métricas habilitadas

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
es	Sólo las comprobaciones del agente Zabbix, SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3 pueden hacerse únicas.

en-us	On status change triggers blink for
es	En cambios de estado los iniciadores parpadean durante

en-us	OOB IP address
es	Dirección IP OOB

en-us	OOB router
es	Enrutador OOB

en-us	OOB subnet mask
es	Máscara de subred OOB

en-us	Open in a new window
es	Abrir en una ventana nueva

en-us	Open log
es	Abrir registro

en-us	Opera
es	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
es	Información del sistema operativo. Devuelve una cadena

en-us	Operating system version information. Returns JSON
es	Información de la versión del sistema operativo. Devuelve JSON

en-us	Operation
es	Operación

en-us	Operation "%1$s" already exists.
es	La operación "%1$s" ya existe.

en-us	Operation "%1$s" already exists for action "%2$s".
es	La operación "%1$s" ya existe para la acción "%2$s".

en-us	Operational data
es	Datos operativos

en-us	Operational data
es	Datos operativos

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
es	La operación no se puede realizar debido a una solicitud no autorizada.

en-us	Operation details
es	Detalles de la operación

en-us	Operation has no group to operate.
es	La operación no tiene grupo para operar.

en-us	Operation has no template to operate.
es	La operación no tiene plantilla para operar.

en-us	Operations
es	Operaciones

en-us	Operator
es	Operador

en-us	Operator functions
es	Funciones del operador

en-us	Options
es	Opciones

en-us	or
es	o

en-us	Or
es	O

en-us	Order
es	Orden

en-us	Order column
es	Ordenar columna

en-us	Original
es	Original

en-us	OS
es	Sistema Operativo

en-us	OS (Full details)
es	SO (Detalle completo)

en-us	OS (Short)
es	SO (Corto)

en-us	other
es	otro

en-us	Other
es	Otras configuraciones

en-us	Other configuration parameters
es	Otros parámetros de configuración

en-us	Other parameters
es	Otros parámetros

en-us	Others
es	Otros

en-us	Outdated
es	Desactualizado

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
es	Estadísticas del tráfico saliente en la interfaz de red. Devuelve entero

en-us	output
es	resultado

en-us	Output
es	Resultado

en-us	Overlapping widgets at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s".
es	Widgets superpuestos en X:%3$d, Y:%4$d en la página #%2$d del tablero "%1$s".

en-us	Overridden by
es	Anulado por

en-us	Override
es	Anulación

en-us	Override item history period
es	Anular el período del historial de métricas

en-us	Override item trend period
es	Anular periodo de tendencias de métricas

en-us	Overrides
es	Remplazos

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
es	Remplazo con nombre "%1$s" ya existe.

en-us	Overview
es	Vistazo general

en-us	Owner
es	Propietario

en-us	Page %1$d
es	Página %1$d

en-us	Page display period
es	Período de visualización de la página

en-us	Page not found
es	Página no encontrada

en-us	Pager
es	Buscapersonas

en-us	Page received incorrect data
es	La página ha recibido datos incorrectos

en-us	Parameter
es	Parámetro

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
es	El parámetro "%1$s" está obsoleto.

en-us	Parameter "%1$s" must be enabled.
es	El parámetro "%1$s" debe estar habilitado.

en-us	Parameters
es	Parámetros

en-us	Parameters "esc_step_from" and "esc_step_to" must be set together.
es	Los parámetros "esc_step_from" y "esc_step_to" deben configurarse juntos.

en-us	Parent-child relation conflict in services "%1$s" and "%2$s".
es	Conflicto de relación principal-dependiente en los servicios "%1$s" y "%2$s".

en-us	Parent discovery rule
es	Regla de descubrimiento de padres

en-us	Parent discovery rules
es	Reglas de descubrimiento padre

en-us	Parent graph
es	Gráfico principal

en-us	Parent graph prototype
es	Prototipo de gráfico principal

en-us	Parent graphs
es	Gráficos principales

en-us	Parent host prototype
es	Prototipo de equipo principal

en-us	Parent host value
es	Valor del equipo principal

en-us	Parent item
es	Métrica principal

en-us	Parent item prototype
es	Prototipo de métrica principal

en-us	Parent items
es	Métricas principales

en-us	Parent services
es	Servicios principales

en-us	Parent template
es	Plantilla principal

en-us	Parent templates
es	Plantillas principales

en-us	Parent trigger
es	Iniciador principal

en-us	Parent trigger prototype
es	Prototipo de iniciador principal

en-us	Parent triggers
es	Iniciadores principales

en-us	Parent web scenario
es	Escenario web principal

en-us	Parent web scenarios
es	Escenarios web principales

en-us	Parse
es	Analizar gramaticalmente

en-us	Parse error
es	Error de análisis gramatical

en-us	Passive
es	Pasivo

en-us	Password
es	Contraseña

en-us	Password can only be changed for users using the internal Zabbix authentication.
es	La contraseña solo se puede cambiar para los usuarios que utilizan la autenticación interna de Zabbix.

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
es	La contraseña no es obligatoria para tipos de autenticación externos.

en-us	Password must contain
es	La contraseña debe contener

en-us	Password (once again)
es	Contraseña (de nuevo)

en-us	Password policy
es	Política de contraseñas

en-us	Password requirements:
es	Requisitos de contraseña:

en-us	Paste
es	Pegar

en-us	Paste page
es	Pegar página

en-us	Paste widget
es	Pegar widget

en-us	Paste without external links
es	Pegar sin enlaces externos

en-us	$.path.to.node
es	$.ruta.al.nodo

en-us	path/to/secret
es	path/to/secret

en-us	path/to/secret:key
es	path/to/secret:key

en-us	pattern
es	patrón

en-us	Pattern
es	Patrón

en-us	Pause operations for suppressed problems
es	Pausar operaciones para problemas suprimidos

en-us	Pause operations for symptom problems
es	Pausar operaciones por problemas de síntomas

en-us	Peak memory usage: %1$s
es	Uso máximo de memoria: %1$s

en-us	Percentage
es	Porcentaje

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Porcentaje de memoria física del equipo que se ha consumido, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Porcentaje de memoria física del equipo que se ha consumido, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
es	Porcentaje de tiempo que la máquina virtual estuvo lista, pero no se pudo programar para ejecutarse en la CPU física, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instancia": instancia de la CPU

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
es	Porcentaje de tiempo que la máquina virtual estuvo lista, pero no se pudo programar para ejecutarse en la CPU física, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware, <instancia>: instancia de CPU

en-us	Percentile line (left)
es	Línea percentil (izquierda)

en-us	Percentile line (right)
es	Línea percentil (derecha)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
es	percentile() - Percentil P de un periodo T

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Porcentaje de veces que la máquina virtual no puede ejecutarse porque está compitiendo por el acceso a las CPU físicas, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Porcentaje de veces que la máquina virtual no puede ejecutarse porque está compitiendo por el acceso a las CPU físicas, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
es	Realiza una consulta DNS. Devuelve una cadena de caracteres con el tipo de información requerida

en-us	Period
es	Período

en-us	Periods
es	Períodos

en-us	Period shift
es	Cambio de periodo

en-us	Period type
es	Tipo de período

en-us	Permissions
es	Permisos

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
es	Los permisos sólo pueden ser asignados por los grupos de usuarios.

en-us	Persian (fa_IR)
es	Persa (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
es	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
es	Extensión PHP bcmath faltante (Parámetro de configuración PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
es	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
es	Extensión PHP ctype faltante (Parámetro de configuración PHP --enable-ctype).

en-us	PHP databases support
es	Soporte PHP de bases de datos

en-us	PHP gd
es	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
es	Falta la extensión PHP gd (parámetro de configuración de PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
es	Soporte de PHP gd FreeType

en-us	PHP gd FreeType support missing.
es	Falta soporte PHP gd FreeType.

en-us	PHP gd GIF image support missing.
es	Falta soporte para imágenes PHP gd GIF.

en-us	PHP gd GIF support
es	Soporte de PHP gd GIF

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
es	Soporte de PHP gd JPEG image faltante.

en-us	PHP gd JPEG support
es	Soporte de PHP gd JPEG

en-us	PHP gd PNG image support missing.
es	Soporte de PHP gd PNG image faltante.

en-us	PHP gd PNG support
es	Soporte de PHP gd PNG

en-us	PHP gettext
es	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
es	Falta la extensión PHP gettext (parámetro de configuración de PHP --with-gettext). Las traducciones no estarán disponibles.

en-us	PHP LDAP
es	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
es	Extensión PHP LDAP faltante.

en-us	PHP libxml
es	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
es	Falta la extensión PHP libxml.

en-us	PHP mbstring
es	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
es	Falta la extensión PHP mbstring (parámetro de configuración de PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP OpenSSL
es	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
es	Extensión PHP OpenSSL faltante.

en-us	PHP option "%1$s"
es	Opción PHP "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
es	La opción PHP "%1$s" debe estar configurada a "%2$s"

en-us	PHP session
es	Sesión PHP

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
es	El inicio automático de la sesión PHP debe estar deshabilitado (directiva PHP "session.auto_start").

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
es	Falta la extensión de sesión PHP (parámetro de configuración de PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
es	PHP sockets

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
es	Falta la extensión de sockets PHP (parámetro de configuración de PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
es	La sobrecarga de funciones de PHP debe estar deshabilitada.

en-us	PHP version
es	Versión PHP

en-us	PHP xmlreader
es	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
es	Extensión PHP xmlreader faltante.

en-us	PHP xmlwriter
es	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
es	Extensión PHP xmlwriter faltante.

en-us	Pie
es	Tarta

en-us	pi() - Returns the Pi constant
es	pi() - Devuelve la constante Pi

en-us	Placing algorithm
es	Algoritmo de colocación

en-us	Plain text
es	Texto plano

en-us	Play
es	Reproducir

en-us	Play sound
es	Reproducir sonido

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
es	Por favor verifique los parámetros de configuración. Si todo está correcto, presione el botón "%1$s" o el botón "%2$s" para cambiar los parámetros de configuración.

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
es	Por favor confirme que quiere eliminar todas las macros.

en-us	Please confirm that you want to remove all value mappings.
es	Confirme que desea eliminar todas las asignaciones de valores.

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
es	Por favor cree la base de datos manualmente, y configure los parámetros para la conexión a esta base de datos. Presione el botón "%1$s" cuando termine.

en-us	Please enable "allow_url_fopen" directive.
es	Habilite la directiva "allow_url_fopen".

en-us	Please select two elements
es	Por favor, selecciona dos elementos

en-us	Points
es	Puntos

en-us	Point size
es	Tamaño del punto

en-us	Polish (pl_PL)
es	Polaco (pl_PL)

en-us	POP
es	POP

en-us	Populates host inventory field
es	Rellena el campo de inventario del equipo

en-us	Port
es	Puerto

en-us	Port cannot be empty for host interface.
es	La interfaz del equipo no puede tener el puerto vacío.

en-us	Port range
es	Rango de puertos

en-us	Portuguese (pt_BR)
es	Portugues (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
es	Portugués (pt_PT)

en-us	Position
es	Posición

en-us	Position is ignored for s, uptime and unixtime units.
es	La posición se ignora para las unidades s, uptime y unixtime.

en-us	Possibly the session has expired or the password was changed.
es	Posiblemente la sesión haya caducado o se haya cambiado la contraseña.

en-us	Post fields
es	Campos de publicación

en-us	PostgreSQL database server version is too old.
es	La versión del servidor de base de datos PostgreSQL es demasiado antigua.

en-us	Post type
es	Tipo de mensaje

en-us	power() - The power of a base value to a power value
es	power() - La potencia de un valor base a un valor de potencia

en-us	Power usage , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "max" - Maximum allowed power usage
es	Uso de energía, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware, "max": uso máximo de energía permitido

en-us	Power usage , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <max> - Maximum allowed power usage
es	Uso de energía, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware, <max>: uso de energía máximo permitido

en-us	Power value
es	Valor de potencia

en-us	Prediction functions
es	Funciones de predicción

en-us	Pre-installation summary
es	Resumen de preinstalación

en-us	Preprocessing
es	Preprocesamiento

en-us	Preprocessing steps
es	Pasos de preprocesamiento

en-us	Preview
es	Vista previa

en-us	Previous day
es	Día anterior

en-us	Previous month
es	Mes anterior

en-us	Previous page
es	Página anterior

en-us	Previous value
es	Valor anterior

en-us	Previous week
es	Semana anterior

en-us	Previous year
es	Año anterior

en-us	Prev. time
es	Hora anterior

en-us	Primary POC cell
es	Celular de la PdC principal

en-us	Primary POC email
es	Correo electrónico de la PdC principal

en-us	Primary POC name
es	Nombre de la PdC principal

en-us	Primary POC notes
es	Notas de la PdC principal

en-us	Primary POC phone A
es	Teléfono A de la PdC principal

en-us	Primary POC phone B
es	Teléfono B de la PdC principal

en-us	Primary POC screen name
es	Nombre de usuario de la PdC principal

en-us	Privacy passphrase
es	Clave de privacidad

en-us	Privacy protocol
es	Protocolo de privacidad

en-us	Private
es	Privada

en-us	Private key file
es	Archivo de clave privada

en-us	Privilege level
es	Nivel de privilegio

en-us	Problem
es	Problema

en-us	Problem
es	Problema

en-us	PROBLEM
es	PROBLEMA

en-us	Problem created
es	Problema creado

en-us	Problem display
es	Mostrar problema

en-us	PROBLEM event generation mode
es	Modo de generador de eventos de PROBLEMA

en-us	Problem expression
es	Expresión de problema

en-us	Problem hosts
es	Equipos con problemas

en-us	Problem is not suppressed
es	El problema no se suprime

en-us	Problem is suppressed
es	El problema se ha suprimido

en-us	Problem on
es	Problema en

en-us	problem pattern
es	patrón de problema

en-us	Problem recovery
es	Recuperación del problema

en-us	Problem resolved
es	Problema resuelto

en-us	Problems
es	Problemas

en-us	Problems by severity
es	Problemas por gravedad

en-us	Problem tag filter
es	Filtro de etiquetas de problemas

en-us	Problem tags
es	Etiquetas del problema

en-us	Problem update
es	Actualización del problema

en-us	Process CPU utilization percentage. Returns float
es	Porcentaje de utilización de CPU del proceso. Devuelve número flotante

en-us	Process tags
es	Procesar etiquetas

en-us	Profile
es	Perfil

en-us	Prometheus
es	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
es	Patrón de Prometeo

en-us	Prometheus to JSON
es	Prometheus a JSON

en-us	Properties
es	Propiedades

en-us	Protocol
es	Protocolo

en-us	[protocol://][user[:password]@]proxy.example.com[:port]
es	[protocol://][user[:password]@]proxy.example.com[:port]

en-us	Provided API endpoint "%1$s" is invalid.
es	El endpoint de API proporcionado "%1$s" no es válido.

en-us	Provided authentication token "%1$s" is empty.
es	El token de autenticación proporcionado "%1$s" está vacío.

en-us	Provided secret path "%1$s" is invalid.
es	La ruta secreta proporcionada "%1$s" no es válida.

en-us	Provided secret query string "%1$s" is invalid.
es	La cadena de consulta secreta proporcionada "%1$s" no es válida.

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
es	La URL proporcionada "%1$s" no es válida.

en-us	Provisioned
es	Aprovisionado

en-us	Provisioning period
es	Periodo de aprovisionamiento

en-us	Provisioning successful.
es	Aprovisionamiento exitoso.

en-us	Provision now
es	Aprovisionar ahora

en-us	Provision selected LDAP users?
es	¿Aprovisionar usuarios LDAP seleccionados?

en-us	Proxies
es	Proxies

en-us	Proxy
es	Proxy

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
es	El proxy "%1$s" ya existe.

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
es	Proxy "%1$s" para el equipo "%2$s" no existe.

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
es	El proxy "%1$s" lo utiliza la acción "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
es	Proxy "%1$s" está siendo usado por la regla de descubrimiento "%2$s".

en-us	Proxy added
es	Proxy agregado

en-us	Proxy address
es	Dirección del proxy

en-us	Proxy deleted
es	Proxies borrados

en-us	Proxy deleted
es	Proxy borrado

en-us	Proxy mode
es	Modo de proxy

en-us	Proxy name
es	Nombre del proxy

en-us	Proxy updated
es	Proxy actualizado

en-us	Proxy version is not supported by server version %1$s.
es	La versión de proxy no es compatible con la versión del servidor %1$s.

en-us	Proxy version is outdated, only data collection and remote execution is available with server version %1$s.
es	La versión del proxy está desactualizada, solo la recopilación de datos y la ejecución remota están disponibles con la versión del servidor %1$s.

en-us	PSK
es	PSK

en-us	PSK identity
es	Identidad PSK

en-us	Public
es	Público

en-us	Public key
es	Clave pública

en-us	Public key file
es	Archivo de clave pública

en-us	qualifier
es	calificador

en-us	Quarter
es	Trimestre

en-us	Quarter
es	Trimestre

en-us	Quarterly
es	Trimestral

en-us	Query fields
es	Campos de consulta

en-us	Queue
es	Cola

en-us	Queue details
es	Detalles de la cola

en-us	Queue overview
es	Vista general de la cola

en-us	Queue overview by proxy
es	Vista general por proxy

en-us	radians() - Converts a value from degrees to radians
es	radians() - Convierte un valor de grados a radianes

en-us	rand() - A random integer value
es	rand() - Un valor entero aleatorio

en-us	Rank
es	Rango

en-us	rate() - Returns per-second average rate for monotonically increasing counters
es	rate() - Devuelve la tasa promedio por segundo para contadores que aumentan monótonamente

en-us	Raw data
es	Datos sin procesar

en-us	Raw post
es	Publicación sin procesar

en-us	Read
es	Lectura

en-us	Read only
es	Sólo lectura

en-us	Read-only
es	Sólo lectura

en-us	Read-only access to services
es	Acceso de solo lectura a los servicios

en-us	Read-only access to services with tag
es	Acceso de solo lectura a servicios con etiqueta

en-us	Reads modbus data. Returns various types
es	Lee datos modbus. Devuelve varios tipos

en-us	Read-write
es	Lectura-escritura

en-us	Read-write access to services
es	Acceso de lectura y escritura a los servicios

en-us	Read-write access to services with tag
es	Acceso de lectura-escritura a servicios con etiqueta

en-us	read-write access to the child service "%1$s" is required
es	Se requiere acceso de lectura y escritura al servicio dependiente "%1$s"

en-us	read-write access to the child service "%1$s" must be retained
es	se debe conservar el acceso de lectura y escritura al servicio dependiente "%1$s".

en-us	read-write access to the service is required
es	se requiere acceso de lectura y escritura al servicio.

en-us	read-write access to the service must be retained
es	se debe conservar el acceso de lectura y escritura al servicio

en-us	Received value
es	Valor recibido

en-us	Recent problems
es	Problemas recientes

en-us	Recipient
es	Destinatario

en-us	Recipient
es	Destinatario

en-us	Recipient already exists.
es	El destinatario ya existe.

en-us	Recipients
es	Destinatarios

en-us	Recipient's name
es	Nombre del destinatario

en-us	Recipient's surname
es	Apellido del destinatario

en-us	Recipient's Zabbix username
es	Nombre de usuario de Zabbix del destinatario

en-us	Recordset ID
es	Recordset ID

en-us	Recovery
es	Recuperar

en-us	Recovery expression
es	Expresión de recuperación

en-us	Recovery expression syntax error.
es	Error de sintaxis de expresión de recuperación.

en-us	Recovery operations
es	Operaciones de recuperación

en-us	Recovery time
es	Hora de recuperación

en-us	Recovery time
es	Hora de recuperación

en-us	Rectangle
es	Rectángulo

en-us	Reference attribute
es	Atributo de referencia

en-us	reference to a non-existent tree element
es	referencia a un elemento de árbol inexistente

en-us	referred object does not exist
es	el objeto referido no existe

en-us	Refresh
es	Actualizar

en-us	Refresh configuration
es	Configuración de recarga

en-us	Refresh configuration of the selected proxies?
es	¿Actualizar la configuración de los proxies seleccionados?

en-us	Refresh configuration of the selected proxy?
es	¿Actualizar la configuración del proxy seleccionado?

en-us	refreshed every %1$s sec.
es	actualizado cada %1$s seg.

en-us	Refresh interval
es	Intervalo de refresco

en-us	Regenerate
es	Regenerar

en-us	Regenerate selected API token? Previously generated token will become invalid.
es	¿Regenerar el token API seleccionado? El token generado previamente dejará de ser válido.

en-us	regexp
es	regexp

en-us	Regular
es	Normal

en-us	regular expression
es	expresión regular

en-us	Regular expression
es	Expresión regular

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
es	Ya existe la expresión regular "%s".

en-us	Regular expression added
es	Expresión regular agregada

en-us	Regular expression deleted
es	Expresiones regulares borradas

en-us	Regular expression deleted
es	Expresión regular borrada

en-us	Regular expression must be a string
es	La expresión regular debe ser una cadena

en-us	Regular expressions
es	Expresiones regulares

en-us	Regular expression updated
es	Expresión regular agregada

en-us	Related reports
es	Informes relacionados

en-us	Release to create a widget.
es	Soltar para crear widget.

en-us	Remember me for 30 days
es	Recordarme durante 30 días

en-us	Remote command
es	Comando remoto

en-us	Remove
es	Eliminar

en-us	Remove
es	Eliminar

en-us	Remove, %1$s
es	Eliminar, %1$s

en-us	Remove all
es	Eliminar todo

en-us	Removed
es	Eliminado

en-us	Removed, %1$s
es	Eliminado, %1$s

en-us	Remove domain name
es	Eliminar nombre de dominio

en-us	Remove from favorites
es	Quitar de favoritos

en-us	Remove from host group
es	Borrar del grupo de equipos

en-us	Remove from host groups
es	Eliminar de los grupos de equipos

en-us	Remove host
es	Eliminar equipo

en-us	Rename
es	Renombrar

en-us	Repeat on
es	Repetir en

en-us	repeat() - Returns a string composed of value repeated count times
es	repeat() - Devuelve una cadena compuesta de valores repetidos un número de veces

en-us	Repeats
es	Se repite

en-us	Replace
es	Reemplazar

en-us	Replace dependencies
es	Reemplazar dependencias

en-us	replacement
es	reemplazo

en-us	Replacement
es	Reemplazo

en-us	replace() - Search value for occurrences of pattern, and replace with replacement
es	replace(): busca valor para apariciones de patrón y reemplaza con el reemplazo

en-us	Report "%1$s" already exists.
es	El informe "%1$s" ya existe.

en-us	Report generated by other users will be changed to the current user.
es	El informe generado por otros usuarios se cambiará al usuario actual.

en-us	Report generating test failed.
es	La prueba de generación de informes falló.

en-us	Report generating test successful.
es	Prueba de generación de informe exitosa.

en-us	Reporting period
es	Período de reporte

en-us	Report is currently generated by "%1$s".
es	El informe está generado actualmente por "%1$s".

en-us	Reports
es	Informes

en-us	Report sending failed for: %1$s.
es	Error al enviar el informe para: %1$s.

en-us	Report was successfully sent to: %1$s.
es	El informe se envió correctamente a: %1$s.

en-us	represents one of the available subdomains;
es	representa uno de los subdominios disponibles;

en-us	represents zoom level parameter in the URL;
es	representa el parámetro de nivel de zoom en la URL;

en-us	represent tile coordinates;
es	representa coordenadas de mosaicos;

en-us	Request body
es	Cuerpo de la solicitud

en-us	Request body type
es	Tipo de cuerpo de la solicitud

en-us	Request created successfully
es	Solicitud creada correctamente

en-us	Request sent successfully
es	Solicitud enviada correctamente

en-us	Request sent successfully. Some items are filtered due to access permissions or type.
es	Solicitud enviada correctamente. Algunas métricas se filtran según los permisos o el tipo de acceso.

en-us	Request type
es	Tipo de solicitud

en-us	Required
es	Requerido

en-us	Required host permissions
es	Permisos de equipo requeridos

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
es	Rendimiento del servidor Zabbix requerido, en nuevos valores por segundo esperados.

en-us	Required performance (vps)
es	Rendimiento requerido (vps)

en-us	Required server performance, new values per second
es	Rendimiento de servidor requerido, nuevos valores por segundo

en-us	Required status codes
es	Códigos de estado requeridos

en-us	Required string
es	Cadena requerida

en-us	Required vps
es	VPS requeridos

en-us	Reset
es	Restablecer

en-us	Reset all fields to default values?
es	¿Restablecer todos los campos a sus valores por defecto?

en-us	Reset confirmation
es	Confirmar restablecer

en-us	Reset defaults
es	Restablecer predeterminados

en-us	Reset to initial view
es	Restablecer a la vista inicial

en-us	Resolved
es	Resuelto

en-us	RESOLVED
es	RESUELTO

en-us	Resolved by
es	Resuelto por

en-us	Resolved by correlation rule.
es	Resuelto por regla de correlación.

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
es	Resuelto por la regla de correlación "%1$s".

en-us	Resolved by inaccessible user.
es	Resuelto por usuario inaccesible.

en-us	Resolved by user "%1$s".
es	Resuelto por el usuario "%1$s".

en-us	Resource
es	Recurso

en-us	Resource ID
es	ID de recurso

en-us	Response
es	Respuesta

en-us	Response code
es	Código de respuesta

en-us	Response time
es	Tiempo de respuesta

en-us	Response type: JSON
es	Tipo de respuesta: JSON

en-us	Response type: String
es	Tipo de respuesta: Cadena

en-us	Result
es	Resultado

en-us	Result converted to %1$s
es	Resultado convertido a %1$s

en-us	Result is FALSE
es	Resultado es FALSO

en-us	Result is TRUE
es	RESULTADO is VERDADERO

en-us	Result type
es	Tipo de resultado

en-us	Result with value map applied
es	Resultado con mapa de valores aplicado

en-us	Retrieve mode
es	Modo de recuperación

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
es	Recibir contenido de un archivo. Devuelve un texto

en-us	Retry
es	Reintentar

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
es	Devuelve una matriz JSON con macros LLD que describen los objetos MBean o sus atributos. Se puede utilizar para LLD.

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
es	Devuelve una matriz JSON con objetos MBean o sus atributos. En comparación con jmx.discovery, no define macros LLD. Se puede utilizar para LLD.

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
es	Devolver la primera columna de la primera fila del resultado de la consulta SQL.

en-us	Returns 4-digit string containing octal number with Unix permissions
es	Devuelve una cadena de 4 dígitos que contiene un número octal con permisos Unix

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
es	Devuelve una matriz JSON que describe las interfaces de red del equipo configuradas en Zabbix. Se puede utilizar para LLD.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
es	Devuelve un objeto JSON que contiene métricas internas del servidor Zabbix o del proxy.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.
es	Devuelve la disponibilidad de un tipo particular de verificaciones en el equipo. El valor de esta métrica corresponde a los iconos de disponibilidad en la lista de equipos. Los tipos válidos son: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
es	Devuelve la disponibilidad de un tipo de comprobación en particular del equipo. El valor de esta métrica corresponde a los iconos de disponibilidad del listado de equipos. Tipos válidos son: agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
es	Devuelve el estado de mantenimiento actual del equipo.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
es	Devuelve el tiempo de respuesta del ping ICMP en segundos. Ejemplo: 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
es	Devuelve información asociada con la puerta de enlace Java de Zabbix. Los parámetros válidos son: ping, version.

en-us	Returns number of TCP sockets that match parameters. Returns integer
es	Devuelve el número de sockets TCP que coinciden con los parámetros. Devuelve un número entero

en-us	Returns number of UDP sockets that match parameters. Returns integer
es	Devuelve el número de sockets UDP que coinciden con los parámetros. Devuelve un número entero

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
es	Devuelve el porcentaje de paquetes de ping ICMP perdidos.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
es	Valor de retorno de un atributo del objeto MBean.

en-us	Revert
es	Revertir

en-us	Revert changes
es	Revertir cambios

en-us	right
es	derecha

en-us	Right
es	Derecha

en-us	right() - Returns the rightmost count characters
es	right() - Devuelve los caracteres más a la derecha del contador

en-us	Right trim
es	Ajuste derecho

en-us	Right Y
es	Derecha Y

en-us	RMCP+
es	RMCP+

en-us	Role
es	Rol

en-us	Romanian (ro_RO)
es	Rumano (ro_RO)

en-us	Root cause
es	Causa principal

en-us	round() - Rounds a value to decimal places
es	round() - Redondea un valor a un número de decimales

en-us	Rows
es	Filas

en-us	Rows per page
es	Filas por página

en-us	rtrim() - Removes specified characters from the end of a string
es	rtrim(): elimina los caracteres especificados del final de una cadena

en-us	"ruleid" of dependent item and master item should match
es	El "ruleid" de la métrica dependiente y de la métrica principal deben coincidir

en-us	Rules
es	Reglas aplicables a cada grupo

en-us	Run script "%1$s" on current host
es	Ejecutar el script "%1$s" en el equipo actual

en-us	Run script "%1$s" on host groups
es	Ejecutar el script "%1$s" en grupos de equipos

en-us	Run script "%1$s" on hosts
es	Ejecutar script "%1$s" en equipos

en-us	Run script "%1$s" on Zabbix server
es	Ejecutar el script "%1$s" en el servidor Zabbix

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
es	Ejecuta en el equipo la instrucción especificada. Devuelve el resultado en texto de la instrucción; 1 - con modo como nowait/noesperar (independientemente del resultado de la instrucción)

en-us	Russian (ru_RU)
es	Ruso (ru_RU)

en-us	s
es	s

en-us	S
es	D

en-us	S
es	S

en-us	Safari
es	Safari

en-us	SAML
es	SAML

en-us	SAML group pattern
es	Patrón de grupo SAML

en-us	SAML settings
es	Configuración de SAML

en-us	Sans-Serif
es	Sans-Serif

en-us	Sat
es	Sáb

en-us	Saturday
es	Sábado

en-us	Save
es	Guardar

en-us	Save as
es	Guardar como

en-us	Save changes
es	Guardar cambios

en-us	Save it as "%1$s"
es	Guardarlo como "%1$s"

en-us	Scan directory
es	Directorio de escaneo

en-us	Scenario
es	Escenario

en-us	Scenario tags
es	Etiquetas de escenario

en-us	Schedule
es	Planificación

en-us	Scheduled check
es	Comprobación de planificación

en-us	Scheduled report
es	Informe programado

en-us	Scheduled report added
es	Informe programado añadido

en-us	Scheduled report created
es	Informe programado creado

en-us	Scheduled report deleted
es	Informe programado eliminado

en-us	Scheduled report deleted
es	Informes programados eliminados

en-us	Scheduled report disabled
es	Informes programados deshabilitados

en-us	Scheduled report disabled
es	Informe programado deshabilitado

en-us	Scheduled report enabled
es	Informe programado habilitado

en-us	Scheduled report enabled
es	Informes programados habilitados

en-us	Scheduled reports
es	Informes programados

en-us	Scheduled report updated
es	Informe programado actualizado

en-us	Scheduling
es	Planificación

en-us	Scope
es	Ámbito

en-us	Scope
es	Ámbito

en-us	script
es	script

en-us	Script
es	Script

en-us	Script "%1$s" already exists.
es	El script "%1$s" ya existe.

en-us	Script added
es	Script añadido

en-us	Script deleted
es	Scripts eliminados

en-us	Script deleted
es	Script eliminado

en-us	Script does not have parameters.
es	El script no tiene parámetros.

en-us	Script execution log
es	Registro de ejecución de script

en-us	Script execution successful.
es	Ejecución exitosa del script.

en-us	Script name
es	Nombre del script

en-us	Script parameters
es	Parámetros del script

en-us	Script profiler
es	Perfilador de script

en-us	Scripts
es	Scripts

en-us	Script updated
es	Script actualizado

en-us	Search
es	Buscar

en-us	Search attribute
es	Atributo de búsqueda

en-us	Search filter
es	Filtro de búsqueda

en-us	Search pattern is empty
es	El patrón de búsqueda está vacío

en-us	search string
es	cadena de búsqueda

en-us	Search string
es	Cadena de búsqueda

en-us	Season
es	Temporada

en-us	Season deviation window
es	Ventana de desviación de temporada

en-us	second
es	segundo

en-us	Secondary POC cell
es	Celular de la PdC secundaria

en-us	Secondary POC email
es	Correo electrónico de la PdC secundaria

en-us	Secondary POC name
es	Nombre de la PdC secundaria

en-us	Secondary POC notes
es	Notas de la PdC secundaria

en-us	Secondary POC phone A
es	Teléfono A de la PdC secundaria

en-us	Secondary POC phone B
es	Teléfono B de la PdC secundaria

en-us	Secondary POC screen name
es	Nombre de usuario de la PdC secundaria

en-us	second parameter is expected
es	se espera segundo parámetro

en-us	seconds
es	segundos

en-us	Seconds
es	Segundos

en-us	Secret text
es	Texto secreto

en-us	Security
es	Seguridad

en-us	Security level
es	Nivel de seguridad

en-us	Security name
es	Nombre de seguridad

en-us	Select
es	Seleccione

en-us	selected
es	seleccionado

en-us	Selected
es	Seleccionado/s

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
es	Seleccionado, %1$s en la posición %2$d de %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
es	Seleccionado, %1$s, solo lectura, en la posición %2$d de %3$d

en-us	Selected actions deleted
es	Acciones seleccionadas eliminadas

en-us	Selected and all other problems of related triggers
es	Problemas seleccionados y todos los demás de los iniciadores relacionados

en-us	Selected elements
es	Elementos seleccionados

en-us	Selected items only
es	Sólo métricas seleccionadas

en-us	Select prototype
es	Seleccionar prototipo

en-us	Select SLA to display SLA report.
es	Seleccione SLA para mostrar el informe SLA.

en-us	Select widget
es	Seleccione widget

en-us	Send backward
es	Enviar atrás

en-us	Send message
es	Enviar mensaje

en-us	Send message to user groups
es	Enviar mensaje a grupo de usuarios

en-us	Send message to users
es	Enviar mensaje a usuarios

en-us	Send only to
es	Enviar solo a

en-us	Send to
es	Enviar a

en-us	Send to back
es	Enviar al fondo

en-us	Send to user groups
es	Enviar a grupos de usuarios

en-us	Send to users
es	Enviar a usuarios

en-us	Sent
es	Enviado

en-us	Sent/Executed
es	Enviado/Ejecutado

en-us	Sep
es	Sep

en-us	Separated
es	Separado

en-us	Separately
es	Separadamente

en-us	September
es	Septiembre

en-us	Serial number A
es	Número de serie A

en-us	Serial number B
es	Número de serie B

en-us	Serif
es	Serif

en-us	Server
es	Servidor

en-us	Server (proxy)
es	Servidor (proxy)

en-us	Servers
es	Servidores

en-us	Server time
es	Hora del sevidor

en-us	service
es	servicio

en-us	Service
es	Servicio

en-us	Service
es	Servicio

en-us	Service "%1$s" cannot have problem tags and children at the same time.
es	El servicio "%1$s" no puede tener etiquetas problemáticas y dependientes al mismo tiempo.

en-us	Service actions
es	Acciones de servicio

en-us	Service created
es	Servicio creado

en-us	Service data storage period
es	Periodo de conservación de los datos del servicio

en-us	Service deleted
es	Servicios eliminados

en-us	Service deleted
es	Servicio eliminado

en-us	Service list
es	Lista de servicios

en-us	Service name
es	Nombre del servicio

en-us	Service port
es	Puerto del servicio

en-us	Service recovery
es	Recuperación del servicio

en-us	Services
es	Servicios

en-us	Services form a circular dependency.
es	Los servicios forman una dependencia circular.

en-us	Services updated
es	Servicios actualizados

en-us	Service tag name
es	Nombre de etiqueta de servicio

en-us	Service tags
es	Etiquetas de servicio

en-us	Service tag value
es	Valor de etiqueta de servicio

en-us	Service type
es	Tipo de servicio

en-us	Service update
es	Actualización del servicio

en-us	Service updated
es	Servicio actualizado

en-us	Service with ID "%1$s" is not available.
es	El servicio con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	Service with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
es	El servicio con ID "%2$s" no está disponible para el rol de usuario "%1$s".

en-us	service with the same UUID already exists
es	ya existe un servicio con el mismo UUID

en-us	Session ID or token is expected.
es	Se espera un ID de sesión o un token.

en-us	Session initialization error.
es	Error de inicialización de sesión.

en-us	Session terminated, re-login, please.
es	Sesión finalizada, vuelva a iniciar sesión, por favor.

en-us	Set custom time period
es	Establecer período de tiempo personalizado

en-us	Set error to
es	Establecer error en

en-us	Set expiration date and time
es	Establecer fecha y hora de vencimiento

en-us	Set host inventory mode
es	Establecer el modo de inventario del equipo

en-us	Set new value
es	Establecer nuevo valor

en-us	Set status to
es	Establecer estado en

en-us	Set status to OK
es	Establecer estado a OK

en-us	Set this view as default
es	Establecer esta vista como predeterminada

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
es	Error al configurar el modo de desreferenciación de LDAP.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
es	Error al configurar el protocolo LDAP.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
es	Error al configurar las referencias LDAP en "Desactivado".

en-us	Settings
es	Ajustes

en-us	Set value to
es	Establecer valor a

en-us	Severity
es	Gravedad

en-us	Severity
es	Gravedad

en-us	Severity changed
es	La gravedad cambió

en-us	Severity changes
es	Cambios de gravedad

en-us	Severity decreased
es	La gravedad disminuyó

en-us	Severity filter
es	Filtro de gravedad

en-us	Severity increased
es	La gravedad aumentó

en-us	Shape
es	Forma

en-us	Shared
es	Compartido

en-us	Sharing
es	Compartiendo

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
es	A la opción para compartir "%1$s" le falta un valor para el mapa "%2$s".

en-us	Short
es	Corto

en-us	short description
es	descripción corta

en-us	Shortened
es	Acortado

en-us	should be empty
es	debe estar vacío

en-us	should be less than current time
es	debe ser menor que la hora actual

en-us	Show
es	Mostrar

en-us	Show details
es	Mostrar detalles

en-us	Show header
es	Mostrar encabezado

en-us	Show hosts in maintenance
es	Mostrar equipos en mantenimiento

en-us	show icon mappings
es	mostrar asignaciones de icono

en-us	Show legend
es	Mostrar leyenda

en-us	Show lines
es	Mostrar líneas

en-us	Shown
es	Se muestra

en-us	Show number of records
es	Mostrar número de registros

en-us	Show operational data
es	Mostrar datos operativos

en-us	Show periods
es	Mostrar periodos

en-us	Show problems
es	Mostrar problemas

en-us	Show selected
es	Mostrar seleccionados

en-us	Show sidebar
es	Mostrar barra lateral

en-us	Show suppressed problems
es	Mostrar problemas suprimidos

en-us	Show symptoms
es	Mostrar síntomas

en-us	Show tags
es	Mostrar etiquetas

en-us	Show technical errors
es	Mostrar errores técnicos

en-us	Show text as HTML
es	Mostrar texto como HTML

en-us	Show timeline
es	Mostrar línea de tiempo

en-us	Show triggers
es	Mostrar iniciadores

en-us	Show unacknowledged only
es	Mostrar sólo los que no estén reconocidos

en-us	Show unavailable maps
es	Mostrar mapas no disponibles

en-us	Show warning if Zabbix server is down
es	Mostrar una advertencia si el servidor Zabbix está caído

en-us	Show working time
es	Mostrar tiempo de trabajo

en-us	Sidebar control
es	Control de barra lateral

en-us	Sign
es	Firmar

en-us	Sign in
es	Acceder

en-us	sign in as guest
es	iniciar sesión como invitado

en-us	Sign in with HTTP
es	Iniciar sesión con HTTP

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
es	Iniciar sesión con inicio de sesión único (SAML)

en-us	Sign out
es	Cerrar sesión

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
es	signum() - Devuelve -1 si un valor es negativo, 0 si un valor es cero, 1 si un valor es positivo

en-us	Simple
es	Sencillo

en-us	Simple change
es	Cambio sencillo

en-us	Simple check
es	Comprobación sencilla

en-us	Simple graph
es	Gráfico sencillo

en-us	Simple graph prototype
es	Prototipo de gráfico simple

en-us	Simple graphs
es	Graficos simples

en-us	Simple triggers
es	Iniciadores simples

en-us	Single
es	Único

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
es	sinh() - El seno hiperbólico de un valor

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
es	sin() - El seno de un valor, donde el valor es un ángulo expresado en radianes

en-us	Site address A
es	Dirección A

en-us	Site address B
es	Dirección B

en-us	Site address C
es	Dirección C

en-us	Site city
es	Ciudad

en-us	Site country
es	País

en-us	Site notes
es	Notas

en-us	Site rack location
es	Localización del rack

en-us	Site state / province
es	Estado/Provincia/Departamento

en-us	Site ZIP / postal
es	Código postal

en-us	Size
es	Tamaño

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
es	El tamaño de la respuesta recibida del servidor Zabbix "%1$s" excede el tamaño permitido de %2$s bytes. Este valor se puede aumentar en la constante ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT en include/defines.inc.php.

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
es	skewness() - Mide la asimetría de la distribución de probabilidad

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
es	Se omitió la copia del gráfico "%1$s" al equipo "%2$s".

en-us	SLA
es	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
es	El SLA "%1$s" ya existe.

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
es	SLA "%1$s" SLO no debe tener más de 4 dígitos fraccionarios.

en-us	SLA created
es	SLA creado

en-us	SLA deleted
es	SLAs eliminados

en-us	SLA deleted
es	SLA eliminado

en-us	SLA disabled
es	SLA deshabilitado

en-us	SLA disabled
es	SLAs deshabilitados

en-us	SLA enabled
es	SLA habilitado

en-us	SLA enabled
es	SLAs habilitados

en-us	SLA is disabled.
es	SLA está deshabilitado.

en-us	SLA report
es	Informe SLA

en-us	SLA Report
es	Informe SLA

en-us	SLA updated
es	SLA actualizado

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
es	El SLA con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	SLI
es	SLI

en-us	SLI
es	SLI

en-us	SLO
es	SLO

en-us	SLO
es	SLO

en-us	SLO service URL
es	URL del servicio SLO

en-us	Slovak (sk_SK)
es	Eslovaco (sk_SK)

en-us	SMS
es	SMS

en-us	SMTP
es	SMTP

en-us	SMTP email
es	SMTP email

en-us	SMTP helo
es	SMTP helo

en-us	SMTP server
es	Servidor SMTP

en-us	SMTP server port
es	Puerto del servidor SMTP

en-us	SNMP
es	SNMP

en-us	SNMP agent
es	Agente SNMP

en-us	SNMP community
es	Comunidad SNMP

en-us	SNMP interfaces
es	Interfaces SNMP

en-us	SNMP OID
es	SNMP OID

en-us	SNMP trap
es	Trap SNMP

en-us	SNMP trap key is invalid.
es	La clave de captura SNMP no es válida.

en-us	SNMPv1
es	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
es	Agente SNMPv1

en-us	SNMPv%1$d
es	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
es	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
es	Agente SNMPv2

en-us	SNMPv3
es	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
es	Agente SNMPv3

en-us	SNMP version
es	Versión SNMP

en-us	SNMP walk to JSON
es	SNMP walk a JSON

en-us	SNMP walk value
es	Valor de SNMP walk

en-us	Snooze
es	Posponer

en-us	Software
es	Software

en-us	Software application A
es	Aplicación de software A

en-us	Software application B
es	Aplicación de software B

en-us	Software application C
es	Aplicación de software C

en-us	Software application D
es	Aplicación de software D

en-us	Software application E
es	Aplicación de software E

en-us	Software architecture information. Returns string
es	Información de arquitectura de software. Devuelve una cadena

en-us	Software (Full details)
es	Software (Todos los detalles)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
es	Es posible que parte del historial de esta métrica esté comprimido; la eliminación no está disponible.

en-us	Sort entries by
es	Ordenar entradas por

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
es	No se permite ordenar por el campo "%1$s".

en-us	Sort order (0->999)
es	Orden de clasificación (0->999)

en-us	Source
es	Origen

en-us	Source type
es	Tipo de origen

en-us	Spanish (es_ES)
es	Español (es_ES)

en-us	Specified role was not found.
es	El rol indicado no existe.

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
es	El script especificado no existe o usted no tiene permisos sobre él para la acción de la instrucción.

en-us	Specify host to see the graphs.
es	Especifique el equipo para ver los gráficos.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
es	Especifique alguna condición de filtro para ver los valores.

en-us	Speed
es	Velocidad

en-us	SP entity ID
es	ID de entidad del SP

en-us	SP name ID format
es	Formato de ID de nombre de SP

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
es	Resultado SQL: %1$s (selecciona: %2$s | ejecuta: %3$s)

en-us	SQL query
es	Consulta SQL

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
es	La ejecución de la instrucción SQL ha fallado "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
es	La ejecución de la instrucción SQL ha fallado "%1$s".

en-us	sqrt() - Square root of a value
es	sqrt() - Raíz cuadrada de un valor

en-us	SSH
es	SSH

en-us	SSH agent
es	Agente SSH

en-us	SSL certificate file
es	Archivo de certificado SSL

en-us	SSL key file
es	Archivo de clave SSL

en-us	SSL key password
es	Contraseña de la clave SSL

en-us	SSL/TLS
es	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
es	Verificar el equipo SSL

en-us	SSL verify peer
es	Verificación del extremo SSL

en-us	SSO service URL
es	URL del servicio SSO

en-us	Stacked
es	Apilado

en-us	Staircase
es	Escalera

en-us	standalone server
es	servidor independiente

en-us	Standard items
es	Métricas estándar

en-us	Standby
es	En espera

en-us	Start
es	Comenzar

en-us	Start date
es	Fecha de inicio

en-us	Start in
es	Empezar en

en-us	Starting TLS failed.
es	Error al iniciar TLS.

en-us	Start slideshow
es	Empezar la presentación de diapositivas

en-us	Start slideshow automatically
es	Iniciar presentación de diapositivas automáticamente

en-us	Start time
es	Hora de inicio

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
es	La hora de inicio debe ser menor que la hora de finalización para el tiempo de inactividad excluido "%2$s" del SLA "%1$s".

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
es	La hora de inicio debe ser menor que la hora de finalización del SLA "%1$s".

en-us	StartTLS
es	StartTLS

en-us	STARTTLS
es	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
es	Hora de inicio del servidor Zabbix, marca de tiempo Unix.

en-us	State
es	Estado

en-us	Static
es	Estático

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
es	Estadísticas y disponibilidad del caché de escritura de Zabbix. Caché: uno de los valores (modos: all, float, uint, str, log, text, no compatible), historial (modos: pfree, free, total, used, pused), índice (modos: pfree, free, total, used) , pused), tendencia (modos: pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
es	Estado

en-us	Status
es	Estado

en-us	Status calculation rule
es	Regla de cálculo de estado

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
es	La regla de cálculo de estado y las reglas adicionales solo se aplican si existen servicios dependientes.

en-us	Status codes
es	Códigos de estado

en-us	Status disabled
es	Estado deshabilitado

en-us	Status maintenance
es	Estado mantenimiento

en-us	Status of discovery
es	Estado del descubrimiento

en-us	Status ok
es	Estado ok

en-us	Status only
es	Sólo el estado

en-us	Status problem
es	Estado problema

en-us	Status propagation rule
es	Estado regla de propagación

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
es	stddevpop() - Desviación estándar de la población

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
es	stddevsamp() - Desviación estándar de muestra

en-us	Step
es	Paso

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
es	Paso "%1$s" [%2$s de %3$s] falló: %4$s

en-us	Step duration
es	Duración del paso

en-us	Step of web scenario
es	Paso del escenario web

en-us	Steps
es	Pasos

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
es	El paso con nombre "%1$s" ya existe.

en-us	Stop
es	Parar

en-us	Stopped
es	Interrumpido

en-us	Stop processing
es	Detener procesamiento

en-us	Stop slideshow
es	Detener presentación de diapositivas

en-us	Storage of secrets
es	Almacenamiento de secretos

en-us	Storage period
es	Periodo de almacenamiento

en-us	Store credentials in
es	Almacenar credenciales en

en-us	Stored in HashiCorp Vault secret
es	Almacenado en el secreto de HashiCorp Vault

en-us	Stored in Vault secret
es	Almacenado en secreto de Vault

en-us	Straight
es	Recto

en-us	String
es	Cadena

en-us	String functions
es	Funciones de cadena

en-us	Structured data
es	Datos estructurados

en-us	Subfilter
es	Subfiltro

en-us	Subject
es	Título

en-us	Subject
es	Asunto

en-us	subject or body text
es	asunto o cuerpo del texto

en-us	Submap
es	Submapa

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
es	<sub-menú/sub-menú/...>

en-us	Submit
es	Enviar

en-us	Subscription
es	Suscripción

en-us	Subscriptions
es	Suscripciones

en-us	Success Audit
es	Auditoría de éxito

en-us	Success message
es	Mensaje de éxito

en-us	sum
es	sum

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
es	Suma de estadísticas de tráfico entrante y saliente en la interfaz de red. Devuelve un número entero

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
es	sumofsquares() - La suma de cuadrados

en-us	sum() - Sum of values of a period T
es	sum() - Suma de valores de un período T

en-us	Sun
es	Domingo

en-us	Sunday
es	Domingo

en-us	Super admin
es	Superadministrador

en-us	supplied credentials are not unique
es	las credenciales proporcionadas no son únicas

en-us	Support
es	Soporte

en-us	Supported formats:
es	Formatos soportados:

en-us	Supported macros:
es	Macros soportadas:

en-us	Support for the old numeric type is deprecated. Please upgrade to numeric values of extended range.
es	La compatibilidad con el tipo numérico antiguo está en desuso. Actualice a valores numéricos de rango extendido.

en-us	Suppress
es	Suprimir

en-us	Suppressed
es	Suprimido

en-us	Suppressed till: %1$s
es	Suprimido hasta: %1$s

en-us	Suppress problems
es	Suprimir problemas

en-us	Suppress until
es	Suprimir hasta

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
es	Estadísticas de intercambio (del dispositivo a memoria). Devuelve entero

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
es	Estadísticas de intercambio (de memoria al dispositivo). Devuelve entero

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Tamaño del espacio de intercambio en octetos o porcentaje del total. Devuelve entero para bytes; decimal para porcentaje

en-us	Swedish (sv_SE)
es	Sueco (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
es	¡Cambiar el método de autenticación reinicializará todas las sesiones menos ésta! ¿Continuar?

en-us	Symptom
es	Síntoma

en-us	System
es	Sistema

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
es	Hora del arranque del sistema. Devuelve entero (marca de tiempo Unix)

en-us	System default
es	Predeterminado del sistema

en-us	System error.
es	Error del sistema.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
es	Se produjo un error del sistema. Comuníquese con el administrador de Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
es	Nombre del sistema del equipo. Devuelve cadena

en-us	System information
es	Información del sistema

en-us	System statistics. Returns integer or float
es	Estadísticas del sistema. Devuelve un número entero o flotante

en-us	System stats
es	Estadísticas del sistema

en-us	System time. Returns integer with type as UTC; string - with type as local
es	Hora del sistema. Devuelve un número entero con tipo UTC; cadena - con tipo como local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
es	Tiempo de actividad del sistema en segundos. Devuelve un número entero

en-us	T
es	M

en-us	T
es	J

en-us	Table "%1$s" does not exist.
es	La tabla "%1$s" no existe.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
es	La tabla "%1$s" no tiene un campo llamado "%2$s".

en-us	tag
es	etiqueta

en-us	Tag
es	Etiqueta

en-us	Tag display priority
es	Prioridad de visualización de etiquetas

en-us	Tag filter
es	Filtro de etiqueta

en-us	Tag for matching
es	Etiqueta para coincidencia

en-us	Tag name
es	Nombre de etiqueta

en-us	Tags
es	Etiquetas

en-us	Tags
es	Etiquetas

en-us	Tag value
es	Valor de etiqueta

en-us	Tag values
es	Valores de etiqueta

en-us	tan() - The tangent of a value
es	tan() - La tangente de un valor

en-us	Target
es	Destino

en-us	Target list
es	Lista de destinos

en-us	Target type
es	Tipo de destino

en-us	TCP
es	TCP

en-us	Telnet
es	Telnet

en-us	TELNET agent
es	Agente Telnet

en-us	Template
es	Plantilla

en-us	Template "%1$s" already exists.
es	La plantilla "%1$s" ya existe.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
es	La plantilla "%1$s" no puede estar sin grupo de equipos.

en-us	Template "%1$s" cannot be without template group.
es	La plantilla "%1$s" no puede estar sin grupo de plantillas.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
es	La plantilla "%1$s" para el equipo "%2$s" no existe.

en-us	Template added
es	Plantilla añadida

en-us	Template and host properties that are inherited through template linkage will be unlinked and cleared.
es	Las propiedades de plantilla y equipo que se heredan a través de la vinculación de plantillas se desvincularán y borrarán.

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
es	La plantilla no se puede vincular a otra plantilla más de una vez, ni siquiera a través de otras plantillas.

en-us	Template dashboard
es	Tablero de plantilla

en-us	Template dashboards
es	Tableros de plantilla

en-us	template dashboard with the same UUID already exists
es	Ya existe un tablero de plantilla con el mismo UUID

en-us	Template deleted
es	Plantilla borrada

en-us	Template group
es	Grupo de plantillas

en-us	Template group "%1$s" already exists.
es	El grupo de plantillas "%1$s" ya existe.

en-us	Template group added
es	Grupo de plantillas agregado

en-us	Template group deleted
es	Grupos de plantillas eliminados

en-us	Template group deleted
es	Grupo de plantillas eliminado

en-us	Template groups
es	Grupos de plantillas

en-us	Template group updated
es	Grupo de plantillas actualizado

en-us	Template group with ID "%1$s" is not available.
es	El grupo de plantillas con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	template group with the same UUID already exists
es	ya existe un grupo de plantillas con el mismo UUID.

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
es	el ID de plantilla "%1$s" se pasa %2$s veces

en-us	Template linkage
es	Plantilla vinculada

en-us	Template macros
es	Macros de plantilla

en-us	Template name
es	Nombre de plantilla

en-us	Template permissions
es	Permisos de plantilla

en-us	Templates
es	Plantillas

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
es	Plantillas "%1$s" desvinculadas de los equipos "%2$s".

en-us	Templates linked by host discovery cannot be unlinked.
es	Las plantillas vinculadas mediante descubrimiento de equipo no se pueden desvincular.

en-us	Templates updated
es	Plantillas actualizadas

en-us	Template trigger
es	Plantilla de iniciador

en-us	Template updated
es	Plantilla actualizada

en-us	Template value
es	Valor de plantilla

en-us	Template with host name "%1$s" already exists.
es	La plantilla con el nombre de equipo "%1$s" ya existe.

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
es	Ya existe una plantilla con el mismo nombre "%1$s".

en-us	template with the same UUID already exists
es	ya existe una plantilla con el mismo UUID

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
es	Ya existe una plantilla con el mismo nombre visible "%1$s".

en-us	Template with visible name "%1$s" already exists.
es	La plantilla con el nombre visible "%1$s" ya existe.

en-us	Test
es	Probar

en-us	Test all steps
es	Probar todos los pasos

en-us	Test authentication
es	Autenticación de prueba

en-us	Test confirmation
es	Confirmación de prueba

en-us	Test data
es	Datos de prueba

en-us	Test expressions
es	Expresiones de prueba

en-us	Test item
es	Probar métrica

en-us	Test media type "%1$s"
es	Probar el tipo de medio "%1$s"

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
es	No se admite la prueba de métricas "%1$s".

en-us	Test report generating
es	Generando informe de prueba

en-us	Test string
es	Cadena de prueba

en-us	Test subject
es	Asunto de la prueba

en-us	Text
es	Texto

en-us	Text, supports {INVENTORY.*}, {HOST.*} macros
es	Texto, admite macros {INVENTORY.*}, {HOST.*}

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without authorization header.
es	El método "%1$s.%2$s" debe llamarse sin encabezado de autorización.

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
es	El método "%1$s.%2$s" debe llamarse sin el parámetro "auth".

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
es	El tiempo promedio que tarda una lectura del disco virtual, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instance": instancia del dispositivo de disco

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
es	El tiempo promedio que tarda una lectura del disco virtual, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware, <instance>: instancia del dispositivo de disco

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
es	El tiempo promedio que toma una escritura en el disco virtual, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instance": instancia del dispositivo de disco

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
es	El tiempo promedio que toma una escritura en el disco virtual, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware, <instance>: instancia del dispositivo de disco

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
es	El equipo clonado contiene macros definidas por el usuario con el tipo "Texto secreto". Se restablecieron el valor y el tipo de estas macros.

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
es	El prototipo de equipo clonado contiene macros definidas por el usuario con el tipo "Texto secreto". Se restablecieron el valor y el tipo de estas macros.

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
es	La plantilla clonada contiene macros definidas por el usuario con el tipo "Texto secreto". Se restablecieron el valor y el tipo de estas macros.

en-us	The following placeholders are supported:
es	Se admiten los siguientes marcadores de posición:

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El gráfico no fue descubierto nuevamente y será eliminado en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El gráfico no fue descubierto nuevamente y será eliminado la próxima vez que se ejecute la regla de descubrimiento.

en-us	The host being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new host.
es	El equipo que se está clonando pertenece a un grupo de equipos para el que no tiene permisos de escritura. El grupo no escribible se eliminó del nuevo equipo.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El grupo de equipos no fue descubierto nuevamente y será eliminado en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El grupo de equipos no fue descubierto nuevamente y será eliminado la próxima vez que se ejecute la regla de descubrimiento.

en-us	the host interface ID is expected
es	se espera el ID de la interfaz del equipo

en-us	the host interface ID of type "%1$s" is expected
es	se espera el ID de la interfaz del eqyuipo de tipo "%1$s".

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El equipo no fue descubierto nuevamente y será eliminado en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El equipo no fue descubierto nuevamente y será eliminado la próxima vez que se ejecute la regla de descubrimiento.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
es	La imagen está en uso en la asignación de icono %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
es	La imagen está en uso en las asignaciones de iconos %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
es	Las imágenes se utilizan en el mapa %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
es	La imagen se utiliza en el mapa %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	La métrica no fue descubierta nuevamente y será eliminada en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	La métrica ya no se descubre y se eliminará la próxima vez que se procese la regla de descubrimiento.

en-us	the last new line feed is missing
es	falta el último salto de linea

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
es	El nivel de zoom máximo es "%1$s".

en-us	Theme
es	Tema

en-us	The number of processes. Returns integer
es	El número de procesos. Devuelve un número entero

en-us	the parameter "%1$s" is missing
es	falta el parámetro "%1$s"

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
es	Falta el parámetro "%1$s" en los atributos del usuario.

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
es	El JSON recibido no es una solicitud JSON-RPC válida.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
es	El procedimiento remoto solicitado no existe/no está disponible

en-us	These parameters will be passed to the script as command-line arguments in the specified order.
es	Estos parámetros se pasarán al script como argumentos de línea de comandos en el orden especificado.

en-us	the table "%1$s" was not found
es	la tabla "%1$s" no fue encontrada

en-us	the tag "%1$s" is missing
es	falta la etiqueta "%1$s"

en-us	The template being cloned belongs to a template group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new template.
es	La plantilla que se está clonando pertenece a un grupo de plantillas para el que no tiene permisos de escritura. El grupo no modificable se eliminó de la nueva plantilla.

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
es	El token ha caducado. Actualice la fecha de vencimiento para usar el token.

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El iniciador no fue descubierto nuevamente y será eliminado en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El iniciador no fue descubierto nuevamente y será eliminado la próxima vez que se ejecute la regla de descubrimiento.

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
es	La plantilla de URL se utiliza para cargar y mostrar la capa de mosaicos en mapas geográficos.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
es	La versión de la base de datos Zabbix no cumple con los requisitos actuales. Versión de su base de datos: %1$s. Versión requerida: %2$s. Por favor, póngase en contacto con el administrador del sistema.

en-us	third
es	tercero

en-us	third parameter is expected
es	se espera un tercer parámetro

en-us	This day last week
es	Este día, la semana pasada

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
es	Este campo se completa automáticamente por la métrica "%1$s".

en-us	This filter is not supported
es	Este filtro no está soportado

en-us	This is the test message from Zabbix
es	Este es el mensaje de prueba de Zabbix

en-us	This month
es	Este mes

en-us	This month so far
es	Este mes hasta ahora

en-us	This setting applies only to numeric data.
es	Esta configuración se aplica sólo a datos numéricos.

en-us	This setting applies only to numeric data. Non-numeric data will always be taken from history.
es	Esta configuración se aplica sólo a datos numéricos. Los datos no numéricos siempre se tomarán del histórico.

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
es	Esta configuración debe estar habilitada, porque las tablas de historial contienen fragmentos comprimidos.

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
es	Esta configuración debe estar habilitada porque las tablas de tendencias contienen fragmentos comprimidos.

en-us	This type of information may not match the key.
es	Es posible que este tipo de información no coincida con la clave.

en-us	This user is IdP provisioned. Manual changes for provisioned fields are not allowed.
es	Este usuario está aprovisionado por IdP. No se permiten cambios manuales para campos aprovisionados.

en-us	This week
es	Esta semana

en-us	This week so far
es	Esta semana hasta ahora

en-us	This year
es	Este año

en-us	This year so far
es	Este año hasta ahora

en-us	Threshold
es	Umbral

en-us	Thresholds
es	Umbrales

en-us	Throttling
es	Limitación

en-us	Thu
es	Jueves

en-us	Thursday
es	Jueves

en-us	Tile provider
es	Proveedor del mosaico

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
es	Los datos de atribución del proveedor de mosaicos se muestran en un pequeño cuadro de texto en el mapa.

en-us	Tile URL
es	URL del mosaico

en-us	Till
es	Hasta

en-us	Time
es	Hora

en-us	Time
es	Hora

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
es	Tiempo que un proceso Zabbix particular o un grupo de procesos (identificados por <type> y <mode>) pasan en <state> en porcentaje.

en-us	time() - Current time
es	hora() - Hora actual

en-us	Time elapsed:
es	Tiempo transcurrido:

en-us	Time filter default period
es	Período predeterminado del filtro de tiempo

en-us	time filter default period exceeds the max period
es	el período predeterminado del filtro de tiempo excede el período máximo

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
es	timeleft() - Tiempo para alcanzar el umbral estimado según el período T

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
es	Hora del último acceso del proxy. Nombre: nombre del proxy. Los parámetros válidos son: lastaccess: marca de tiempo de Unix, delay: segundos.

en-us	Timeout
es	Timeout

en-us	Time period
es	Período de tiempo

en-us	time shift
es	desplazamiento de hora

en-us	Time shift
es	Cambio de hora

en-us	Timestamp
es	Marca de hora

en-us	Timestamp
es	Marca de hora

en-us	Time type
es	Tipo de hora

en-us	Timezone
es	Zona horaria

en-us	Time zone
es	Zona horaria

en-us	To
es	A

en-us	Today
es	Hoy

en-us	Today so far
es	Hoy hasta ahora

en-us	Top
es	Encima

en-us	Top hosts
es	Equipos principales

en-us	Top N
es	Top N

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
es	Para configurar una interfaz de equipo, seleccione un solo tipo de métrica para todas las métricas

en-us	Total
es	Total

en-us	Total
es	Total

en-us	TOTAL
es	TOTAL

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
es	Tiempo total de búsqueda Elasticsearch: %1$s

en-us	Totals
es	Totales

en-us	Total SQL time: %1$s
es	Tiempo total de SQL: %1$s

en-us	Total time: %1$s
es	Tiempo total: %1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tiempo total transcurrido, en segundos, desde el último inicio del sistema operativo, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tiempo total transcurrido, en segundos, desde el último inicio del sistema operativo, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	Trace
es	Rastro

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
es	La transacción no se ha cerrado. Abortando...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
es	Transforme el resultado de la consulta SQL en una matriz JSON.

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
es	Transforme el resultado de la consulta SQL en una matriz JSON para un descubrimiento de bajo nivel.

en-us	Transparency
es	Transparencia

en-us	Transport error.
es	Error de transporte.

en-us	Treat as 0
es	Tratar como 0

en-us	trendavg() - Average value of a period T with exact period shift
es	trendavg() - Valor promedio de un período T con cambio de período exacto

en-us	trendcount() - Number of successfully retrieved values for period T
es	trendcount() - Número de valores recuperados correctamente para el período T

en-us	Trend function cache statistics. Valid parameters are: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems and requests.
es	Estadísticas de caché de la función de tendencia. Los parámetros válidos son: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems y requests.

en-us	trendmax() - Maximum value for period T with exact period shift
es	trendmax() - Valor máximo para el período T con cambio de período exacto

en-us	trendmin() - Minimum value for period T with exact period shift
es	trendmin() - Valor mínimo para el período T con cambio de período exacto

en-us	Trends
es	Tendencias

en-us	trendstl() - Anomaly detection for period T
es	trendstl() - Detección de anomalías para el período T

en-us	Trend storage period
es	Período de almacenamiento de tendencias

en-us	trendsum() - Sum of values of a period T with exact period shift
es	trendsum() - Suma de valores de un período T con cambio de período exacto

en-us	trigger
es	iniciador

en-us	Trigger
es	Iniciador

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
es	El iniciador "%1$s" ya existe en "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
es	El iniciador "%1$s" pertenece a plantillas con diferentes vínculos.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador inexistente "%2$s" en el equipo "%3$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador inexistente "%2$s" en la plantilla "%3$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s).

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para el equipo "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de equipo en iniciadores de plantilla.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada al equipo "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada a la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" del equipo "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de la plantilla principal.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
es	El iniciador "%1$s" depende del iniciador "%2$s", que no existe.

en-us	Trigger actions
es	Acciones de iniciador

en-us	Trigger added
es	Iniciador añadido

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
es	El iniciador no puede depender de un iniciador heredado de él.

en-us	Trigger copied
es	Iniciadores copiados

en-us	Trigger copied
es	Iniciador copiado

en-us	Trigger data storage period
es	Periodo de almacenamiento de datos de iniciadores

en-us	Trigger deleted
es	Iniciador eliminado

en-us	Trigger details
es	Detalles del iniciador

en-us	Trigger disabled
es	Iniciador deshabilitado

en-us	Trigger disabled
es	Iniciadores deshabilitados

en-us	Trigger displaying options
es	Opciones de visualización de iniciadores

en-us	trigger does not allow manual closing
es	El iniciador no permite el cierre manual.

en-us	Trigger enabled
es	Iniciador habilitado

en-us	Trigger enabled
es	Iniciadores habilitados

en-us	trigger expression must contain at least one /host/key reference
es	la expresión del iniciador debe contener al menos una referencia /host/key.

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
es	El iniciador tiene métricas de la plantilla "%1$s" que no están vinculadas al equipo.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
es	El iniciador en la plantilla "%1$s" tiene dependencias con un iniciador en la plantilla "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
es	Iniciador en estado "desconocido"

en-us	Trigger label type
es	Tipo de etiqueta de iniciador

en-us	Trigger name
es	Nombre de iniciador

en-us	Trigger overview
es	Vistazo general de los iniciadores

en-us	Trigger prototype
es	Prototipo de iniciador

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" ya existe en "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" pertenece a plantillas con diferentes vínculos.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador inexistente "%2$s" en el equipo "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador inexistente "%2$s" en la plantilla "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de equipo en iniciadores de plantilla.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada al equipo "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
es	El prototipo del iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada a la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" del equipo "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de la plantilla principal.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque se produciría un enlace circular (%3$s).

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para el equipo "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because dependencies on trigger prototypes from another LLD rule are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque no se permiten dependencias de prototipos de iniciador de otra regla LLD.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" contiene prototipos de métricas de múltiples reglas de descubrimiento.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
es	El prototipo del iniciador "%1$s" depende del iniciador "%2$s", que no existe.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" debe contener al menos un prototipo de métrica.

en-us	Trigger prototype added
es	Prototipo de iniciador añadido

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
es	El prototipo de iniciador no puede depender de un iniciador heredado de él.

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
es	el prototipo del iniciador no se puede mover a otra plantilla o equipo.

en-us	Trigger prototype deleted
es	Prototipo de iniciador eliminado

en-us	Trigger prototypes
es	Prototipos de iniciador

en-us	Trigger prototypes deleted
es	Prototipos de iniciador eliminados

en-us	Trigger prototypes updated
es	Prototipos de iniciador actualizados

en-us	Trigger prototype updated
es	Prototipos de iniciador actualizados

en-us	Trigger prototype updated
es	Prototipo de iniciador actualizado

en-us	trigger prototype with the same UUID already exists
es	ya existe un prototipo de iniciador con el mismo UUID.

en-us	Triggers
es	Iniciadores

en-us	Triggers deleted
es	Iniciadores eliminados

en-us	Trigger severity
es	Gravedad del iniciador

en-us	Trigger source
es	Origen del iniciador

en-us	Trigger status "OK"
es	Estatus de iniciador "OK"

en-us	Trigger status "Problem"
es	Estatus de iniciador "Problema"

en-us	Triggers top 100
es	Los 100 iniciadores principales

en-us	Trigger tags
es	Etiquetas de iniciador

en-us	Trigger updated
es	Iniciador actualizado

en-us	Trigger URL
es	URL del iniciador

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
es	el iniciador con enlaces no se puede mover a otra plantilla o equipo.

en-us	trigger with the same UUID already exists
es	ya existe un iniciador con el mismo UUID

en-us	Trim
es	Recortar

en-us	trim() - Remove specified characters from the beginning and the end of a string
es	trim(): elimina los caracteres especificados del principio y del final de una cadena

en-us	TRUE
es	ACTIVO

en-us	truncate() - Truncates a value to decimal places
es	truncate(): trunca un valor a un número de decimales

en-us	Tue
es	Mar

en-us	Tuesday
es	Martes

en-us	Turkish (tr_TR)
es	Turco (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
es	Dos métricas ("%1$s" y "%2$s") no pueden completar un campo de inventario de equipo "%3$s", lo que generaría un conflicto.

en-us	Two map elements should be selected
es	Se deben seleccionar dos elementos del mapa

en-us	Two or more fields cannot occupy same space.
es	Dos o más campos no pueden ocupar el mismo espacio.

en-us	Type
es	Tipo

en-us	Type
es	Tipo

en-us	Type (Full details)
es	Tipo (detalles completos)

en-us	type here to search
es	pulse aquí para buscar

en-us	Type of calculation
es	Tipo de cálculo

en-us	Type of information
es	Tipo de información

en-us	Type (OK)
es	Tipo (OK)

en-us	Types
es	Tipos

en-us	UI element "%2$s" is not available for user role "%1$s".
es	El elemento de la interfaz de usuario "%2$s" no está disponible para el rol de usuario "%1$s".

en-us	Ukrainian (uk_UA)
es	Ucraniano (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
es	No se pueden cambiar los permisos del archivo de configuración a 0600.

en-us	Unable to create the configuration file.
es	No se puede crear el archivo de configuración.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
es	No se puede determinar la versión actual de la base de datos Zabbix: %1$s.

en-us	Unable to find SAML userdirectory.
es	No se puede encontrar el directorio de usuarios SAML.

en-us	Unable to load authentication API parameters.
es	No se pueden cargar los parámetros de la API de autenticación.

en-us	Unable to load database credentials from Vault.
es	No se pueden cargar las credenciales de la base de datos desde Vault.

en-us	Unable to load housekeeping API parameters.
es	No se pueden cargar los parámetros de la API de limpieza.

en-us	Unable to load settings API parameters.
es	No se pueden cargar los parámetros de la API de configuración.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
es	No se puede sobrescribir el archivo de configuración existente.

en-us	Unable to retrieve database version.
es	No se puede recuperar la versión de la base de datos.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB compression support status.
es	No se puede recuperar el estado de soporte de compresión de TimescaleDB.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB version.
es	No se puede recuperar la versión de TimescaleDB.

en-us	Unable to select configuration.
es	No se puede seleccionar la configuración.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
es	No se puede cargar el archivo porque "file_uploads" está deshabilitado.

en-us	unacceptable URL
es	URL inaceptable

en-us	Unacknowledge
es	No reconocer

en-us	Unacknowledged
es	Sin reconocer

en-us	Unacknowledged only
es	Sólo los no reconocidos

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
es	Eventos PROBLEMA sin reconocer

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
es	Eventos RESUELTO sin reconocer

en-us	Unavailable
es	No disponible

en-us	Unblock
es	Desbloquear

en-us	Unblock selected users?
es	¿Desbloquear usuarios seleccionados?

en-us	Unchanged
es	Sin cambios

en-us	Undo problem acknowledgement.
es	Deshacer el reconocimiento del problema.

en-us	unexpected constant "%1$s"
es	constante inesperada "%1$s"

en-us	unexpected constant value "%1$s"
es	valor de constante inesperado "%1$s"

en-us	unexpected end of expression macro
es	macro de fin de expresión inesperado

en-us	unexpected end of key
es	final inesperado de la clave

en-us	unexpected end of macro
es	final inesperado de la macro

en-us	unexpected parameter "%1$s"
es	parámetro inesperado "%1$s"

en-us	Unexpected response for action %1$s.
es	Respuesta inesperada para la acción %1$s.

en-us	Unexpected server error.
es	Error inesperado del servidor.

en-us	unexpected tag "%1$s"
es	etiqueta "%1$s" inesperada

en-us	unexpected text "%1$s"
es	texto inesperado "%1$s"

en-us	unexpected value "%1$s"
es	valor inesperado "%1$s"

en-us	Units
es	Unidad

en-us	unknown
es	desconocido

en-us	Unknown
es	Desconocido

en-us	Unknown
es	Desconocido

en-us	UNKNOWN
es	DESCONOCIDO

en-us	Unknown action
es	Acción desconocida

en-us	Unknown error
es	Error desconocido

en-us	unknown function "%1$s"
es	función "%1$s" desconocida

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
es	Métrica de equipo desconocida, no existe tal métrica en el equipo seleccionado

en-us	Unknown host, no such host present in system
es	Equipo desconocido, no existe ese equipo en el sistema

en-us	Unknown interface type.
es	Tipo de interfaz desconocido.

en-us	Unknown resource
es	Recurso desconocido

en-us	Unknown step failed: %1$s
es	Error en el paso desconocido: %1$s

en-us	Unknown value type
es	Tipo de valor desconocido

en-us	Unlimited
es	Ilimitado

en-us	Unlink
es	Desvincular

en-us	Unlink and clear
es	Desvincular y eliminar

en-us	Unlink from template
es	Desvincular de plantilla

en-us	Unlink from templates
es	Desvincular de plantillas

en-us	Unmute
es	Dejar de silenciar

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
es	Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. Debe ser al menos %2$s.

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
es	Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. No debe ser superior a %2$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
es	Juegos de caracteres o intercalación no admitidos para la tabla: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
es	Juego de caracteres o intercalación no admitido para la tabla: %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
es	Extensión de archivo de importación no compatible "%1$s".

en-us	Unsupported import format "%1$s".
es	Formato de importación no soportado "%1$s".

en-us	Unsupported operation.
es	Operación no soportada.

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
es	Parámetro no soportado "%2$s" para una condición de filtro de la regla de descubrimiento "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
es	Parámetro no soportado "%2$s" para el filtro de la regla de descubrimiento "%1$s".

en-us	unsupported Prometheus function
es	función Prometheus no soportada

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
es	Versión de TimescaleDB no compatible. Debe ser al menos %1$s.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
es	Versión de TimescaleDB no compatible. No debe ser superior a %1$s.

en-us	unsupported time suffix
es	sufijo de tiempo no soportado

en-us	unsupported version number
es	número de versión no soportado

en-us	Unsuppress
es	No suprimir

en-us	Unsuppressed
es	No suprimido

en-us	Unsuppressed by: %1$s
es	No suprimido por: %1$s

en-us	Until
es	Hasta

en-us	Untitled
es	Sin título

en-us	Up
es	Arriba

en-us	Up
es	Arriba

en-us	Update
es	Actualizar

en-us	Update column
es	Actualizar columna

en-us	Updated
es	Actualizado

en-us	Updated status of host "%1$s".
es	Actualizado el estado del host "%1$s".

en-us	Update existing
es	Actualización existente

en-us	Update interval
es	Intervalo de actualización

en-us	update interval "%1$s" is longer than period "%2$s"
es	el intervalo de actualización "%1$s" es más largo que el período "%2$s"

en-us	Update operations
es	Operaciones de actualización

en-us	Update problem
es	Problema de actualización

en-us	Updating
es	Actualizando

en-us	UPDATING
es	ACTUALIZANDO

en-us	Upload
es	Subir

en-us	uppercase identifier expected
es	se esperaba un identificador en mayúsculas.

en-us	Upper level maps
es	Mapas de nivel superior

en-us	Uptime
es	Tiempo de actividad

en-us	Uptime
es	Tiempo operativo

en-us	Uptime/Downtime
es	Tiempo operativo/Tiempo inoperativo

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
es	Tiempo de actividad del proceso del servidor Zabbix en segundos.

en-us	URL
es	URL

en-us	URL A
es	URL A

en-us	URL (after login)
es	URL (después de iniciar sesión)

en-us	URL B
es	URL B

en-us	URL C
es	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
es	La URL no está codificada correctamente.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
es	El nombre de la URL debe ser único para el mapa "%1$s".

en-us	URL parameter cannot be array.
es	El parámetro de URL no puede ser una matriz.

en-us	URL parameter name is empty.
es	El nombre del parámetro de URL está vacío.

en-us	URLs
es	URLs

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
es	La URL debe tener los campos "nombre" y "url" para el mapa "%1$s".

en-us	Use bulk requests
es	Utilice solicitudes masivas

en-us	Use combined requests
es	Utilice solicitudes combinadas

en-us	Use custom event status colors
es	Utilice colores de estado de evento personalizados

en-us	Use default
es	Uso por defecto

en-us	Used in actions
es	Utilizado en acciones

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
es	Utilice el formulario de configuración del prototipo de equipo para eliminar plantillas vinculadas automáticamente en el próximo descubrimiento.

en-us	Use iframe sandboxing
es	Usar aislamiento en iframe

en-us	Use if severity
es	Utilizar si la gravedad

en-us	User
es	Usuario

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
es	El usuario "%1$s" no puede estar sin grupo de usuarios.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
es	Usuario "%1$s" es el propietario del tablero "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
es	El usuario "%1$s" es el propietario del mapa "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
es	El usuario "%1$s" es el propietario del informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
es	El usuario "%1$s" es el destinatario del informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
es	El usuario "%1$s" se utiliza en la acción "%2$s".

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
es	El usuario "%1$s" es el usuario en cuyo nombre se crea el informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" provisioned.
es	Usuario "%1$s" aprovisionado.

en-us	User "%1$s" unblocked.
es	Usuario "%1$s" desbloqueado.

en-us	User action
es	Acción del usuario

en-us	User added
es	Usuario añadido

en-us	User agent string
es	Cadena de agente de usuario

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
es	El usuario no puede agregarse a un grupo deshabilitado o a un grupo con acceso GUI deshabilitado.

en-us	User cannot change own role.
es	El usuario no puede cambiar su propio rol.

en-us	User cannot change the user type of own role.
es	El usuario no puede cambiar el tipo de usuario de su propio rol.

en-us	User deleted
es	Usuarios eliminados

en-us	User deleted
es	Usuario eliminado

en-us	User directory
es	Directorio de usuario

en-us	User directory "%1$s" already exists.
es	El directorio de usuario "%1$s" ya existe.

en-us	User directory with ID "%1$s" is not available.
es	El directorio de usuario con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	User does not have user groups.
es	El usuario no tiene grupos de usuarios.

en-us	User does not have user role.
es	El usuario no tiene rol de usuario.

en-us	Use %{ref} in group filter to reference value of this user attribute.
es	Utilice %{ref} en el filtro de grupo para hacer referencia al valor de este atributo de usuario.

en-us	User group
es	Un grupo de usuarios

en-us	User group "%1$s" already exists.
es	El grupo de usuarios "%1$s" ya existe.

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
es	El grupo de usuarios "%1$s" es el destinatario del informe "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
es	El grupo de usuarios "%1$s" se utiliza en la acción "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
es	El grupo de usuarios "%1$s" se utiliza en la configuración de los mensajes de inactividad de la base de datos.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
es	El grupo de usuarios "%1$s" se utiliza en el script "%2$s".

en-us	User group added
es	Grupo de usuarios añadido

en-us	User group deleted
es	Grupo de usuarios eliminado

en-us	User group deleted
es	Grupos de usuarios eliminados

en-us	User group for database down message
es	Grupo de usuarios para mensajes de base de datos caída

en-us	User group mapping
es	Mapeo de grupos de usuarios

en-us	User group membership attribute
es	Atributo de pertenencia al grupo de usuarios

en-us	User groups
es	Grupos de usuarios

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
es	Faltan parámetros para compartir grupo de usuarios: %1$s para el mapa "%2$s".

en-us	User group updated
es	Grupos de usuarios actualizados

en-us	User group updated
es	Grupo de usuarios actualizado

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
es	El grupo de usuarios con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	User is not allowed to delete himself.
es	El usuario no puede eliminarse a sí mismo.

en-us	User last name attribute
es	Atributo de apellido del usuario

en-us	User macros
es	Macros de usuario

en-us	User menu
es	Menú del usuario

en-us	Username
es	Usuario

en-us	User name
es	Nombre de usuario

en-us	Username and password
es	Usuario y contraseña

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "UserName" and "Content".
es	El nombre de usuario y la contraseña deben almacenarse en las claves secretas de Vault "UserName" y "Content".

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
es	El nombre de usuario y la contraseña deben almacenarse en las claves secretas de Vault "username" y "password".

en-us	User name attribute
es	Atributo de nombre de usuario

en-us	Username attribute
es	Atributo de nombre de usuario

en-us	User password
es	Contraseña de usuario

en-us	User profile
es	Perfil de usuario

en-us	User/Recipient
es	Usuario/Destinatario

en-us	User role
es	Rol de usuario

en-us	User role "%1$s" already exists.
es	El rol de usuario "%1$s" ya existe.

en-us	User role created
es	Rol de usuario creado

en-us	User role deleted
es	Rol de usuario eliminado

en-us	User role deleted
es	Roles de usuario eliminados

en-us	User roles
es	Roles de usuario

en-us	User role updated
es	Rol de usuario actualizado

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
es	El rol de usuario con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	Users
es	Usuarios

en-us	User sessions
es	Sesiones de usuario

en-us	User settings
es	Configuración de usuario

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
es	Faltan parámetros para compartir entre usuarios: %1$s para el mapa "%2$s".

en-us	User type
es	Tipo de usuario

en-us	User unblocked
es	Usuarios desbloqueados

en-us	User unblocked
es	Usuario desbloqueado

en-us	User updated
es	Usuario actualizado

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
es	El usuario con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	User with username "%1$s" already exists.
es	Usuario "%1$s" ya existe.

en-us	Use X-Frame-Options HTTP header
es	Utilice el encabezado HTTP X-Frame-Options

en-us	UTF-8 from Hex-STRING
es	UTF-8 de Hex-STRING

en-us	UUIDv4 is expected
es	Se espera UUIDv4

en-us	Validate URI schemes
es	Validar esquemas de URI

en-us	Validation
es	Validación

en-us	Valid URI schemes
es	Esquemas de URI válidos

en-us	value
es	valor

en-us	Value
es	Valor

en-us	Value
es	Valor

en-us	value "%1$s" already exists
es	el valor "%1$s" ya existe

en-us	value %1$s already exists
es	el valor %1$s ya existe

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
es	El valor "%1$s" es incorrecto para el parámetro "grid_align". Las opciones son: "%2$s" y "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
es	El valor "%1$s" no es válido para el parámetro "grid_show". Las opciones son: "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
es	El valor "%1$s" es incorrecto para el parámetro "grid_show". Las opciones son: "%2$s" y "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
es	El valor "%1$s" es demasiado largo para el campo "%2$s" - %3$d caracteres. La longitud permitida es %4$d caracteres.

en-us	value "%1$s" not found
es	valor "%1$s" no encontrado

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
es	Eficacia de la caché de valores. Los parámetros válidos son: requests, hits y misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
es	Estadísticas de caché de valores. Los modos válidos son: total, free, pfree, used y pused.

en-us	Value cannot be empty.
es	El valor no puede estar vacío.

en-us	Value data for value name in Windows Registry key.
es	Valor para el nombre del valor en la clave del Registro de Windows.

en-us	value is too long
es	el valor es demasiado largo

en-us	Value map
es	Valor asignado

en-us	Value map "%1$s" already exists.
es	El mapa de valores "%1$s" ya existe.

en-us	Value mapping
es	Asignación de valores

en-us	Value mappings
es	Asignaciones de valor

en-us	Valuemap with ID "%1$s" is not available on "%2$s".
es	El mapa de valores con ID "%1$s" no está disponible en "%2$s".

en-us	value map with the same UUID already exists
es	El mapa de valores con el mismo UUID ya existe.

en-us	value must be %1$s
es	el valor debe ser %1$s

en-us	value must be %1$s
es	el valor debe ser uno de %1$s

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
es	el valor debe estar entre "%1$s" y "%2$s"

en-us	value must be empty
es	el valor debe estar vacío

en-us	value must be empty or %1$s
es	los valores deben estar vacíos o uno entre %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
es	el valor debe estar vacío o %1$s

en-us	value must be no greater than "%1$s"
es	el valor no debe ser mayor que "%1$s"

en-us	value must be no less than "%1$s"
es	el valor no debe ser menor que "%1$s"

en-us	value must be one of %1$s
es	el valor debe ser uno de %1$s

en-us	value must be within the range of %1$s
es	el valor debe estar dentro del rango de %1$s

en-us	Value: no data
es	Valores: sin datos

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
es	Valor de cualquier contador de rendimiento de Windows en inglés. Devuelve un número entero, flotante, cadena o texto (según la solicitud)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
es	Valor de cualquier contador de rendimiento de Windows. Devuelve un número entero, flotante, cadena o texto (según la solicitud)

en-us	value of first parameter is too long
es	el valor del primer parámetro es demasiado largo

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
es	Valor del tema MQTT. El formato de los datos devueltos depende del contenido del tema. Si se utilizan comodines, devuelve valores de tema en JSON

en-us	value of new event tag
es	valor de etiqueta de evento nuevo

en-us	Value of new event tag
es	Valor de etiqueta de evento nuevo

en-us	Value of old event tag
es	Valor de etiqueta de evento antiguo

en-us	value of second parameter is too long
es	el valor del segundo parámetro es demasiado largo.

en-us	Value of tag
es	Valor de etiqueta

en-us	value of third parameter must be one of %1$s
es	el valor del tercer parámetro debe ser uno de %1$s.

en-us	Values
es	Valores

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
es	No se permiten valores sin nombres en los campos del formulario.

en-us	Variables
es	Variables

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
es	Información varia acerca de proceso(s) específico(s). Devuelve flotante

en-us	varpop() - Population variance
es	varpop() - Varianza de población

en-us	varsamp() - Sample variance
es	varsamp() - Varianza de muestra

en-us	Vault API endpoint
es	Endpoint de la API de Vault

en-us	Vault authentication token
es	Token de autenticación de Vault

en-us	Vault certificates
es	Certificados de Vault

en-us	Vault connection failed.
es	Error en la conexión a Vault.

en-us	Vault provider
es	Proveedor de Vault

en-us	Vault secret
es	Secreto de Vault

en-us	Vault secret path
es	Ruta al secreto de Vault

en-us	Vault secret query string
es	Cadena de consulta del secreto de Vault

en-us	Vendor
es	Vendedor

en-us	Vendor and version
es	Proveedor y versión

en-us	Verbose
es	Verboso

en-us	Verify database certificate
es	Verificar certificado de la base de datos

en-us	Version
es	Versión

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
es	Versión del agente Zabbix. Devuelve una cadena

en-us	Version of Zabbix server or proxy
es	Versión del servidor o proxy Zabbix

en-us	Vertical
es	Vertical

en-us	Vertical align
es	Alineación vertical

en-us	Vertical position
es	Posición vertical

en-us	via
es	a través de

en-us	Vietnamese (vi_VN)
es	Vietnamita (vi_VN)

en-us	View
es	Vista

en-us	View as
es	Mostrar como

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Tamaño del espacio virtual en bytes o en porcentaje del total. Devuelve un número entero para bytes; flotante para porcentaje

en-us	Visible name
es	Nombre visible

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
es	El nombre visible no puede estar vacío si falta el nombre del equipo.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
es	Estadísticas de caché de VMware. Los modos válidos son: total, free, pfree, used y pused.

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id
es	Datos de alarmas del clúster de VMware, devuelve JSON, <url> - URL del servicio de VMware, <id> - ID del clúster de VMware

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
es	Datos de alarmas del clúster de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del clúster de VMware

en-us	VMware cluster performance counter, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
es	Contador de rendimiento del clúster de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <id>: ID del clúster de VMware, <path>: ruta del contador de rendimiento, <instance>: instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware cluster performance counter, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
es	Contador de rendimiento del clúster de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del clúster de VMware, "path": ruta del contador de rendimiento, "instance": instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware cluster property, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id, <prop> - property path
es	Propiedad del clúster de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <id>: ID del clúster de VMware, <prop>: ruta de la propiedad

en-us	VMware cluster property, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "prop" - property path
es	Propiedad del clúster de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del clúster de VMware, "prop": ruta de la propiedad

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
es	Estado del clúster de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <name>: nombre del clúster de VMware

en-us	VMware cluster status, "url" - VMware service URL, "name" - VMware cluster name
es	Estado del clúster de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "name": nombre del clúster de VMware

en-us	VMware cluster tags array, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id
es	Matriz de etiquetas de clúster de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <id>: ID del clúster de VMware

en-us	VMware cluster tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
es	Matriz de etiquetas de clúster de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del clúster de VMware

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datacenter id
es	Datos de alarmas del centro de datos de VMware, devuelve JSON, <url> - URL del servicio de VMware, <id> - ID del centro de datos de VMware

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id
es	Datos de alarmas del centro de datos de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del centro de datos de VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs. Returns JSON
es	Centros de datos de VMware y sus ID. Devuelve JSON

en-us	VMware datacenters and their IDs, <url> - VMware service URL. Returns JSON
es	Centros de datos de VMware y sus ID, <url>: URL del servicio de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware datacenters and their IDs, "url" - VMware service URL. Returns JSON
es	Centros de datos de VMware y sus ID, "url": URL del servicio de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware datacenter tags array, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datacenter id. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas del centro de datos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <id>: ID del centro de datos de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware datacenter tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas del centro de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "id": identificación del centro de datos de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier
es	Datos de alarmas del almacén de datos de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del almacén de datos de VMware

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware datastore name
es	Datos de alarmas del almacén de datos de VMware, devuelve JSON, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre del almacén de datos de VMware

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Estadísticas de capacidad del almacén de datos de VMware en bytes o en porcentaje del total. Devuelve un número entero para bytes; flotante para porcentaje

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - total(default)/free/pfree/uncommitted. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Estadísticas de capacidad del almacén de datos de VMware en bytes o en porcentaje del total, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode": total (predeterminado)/free/pfree/ no comprometido. Devuelve un número entero para bytes; flotante para porcentaje

en-us	VMware datastore hypervisors list, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name
es	Lista de hipervisores del almacén de datos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <datastore>: nombre del almacén de datos

en-us	VMware datastore hypervisors list, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name
es	Lista de hipervisores del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "datastore": nombre del almacén de datos

en-us	VMware datastore performance counter, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datastore uuid, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
es	Contador de rendimiento del almacén de datos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <id>: uuid del almacén de datos de VMware, <path>: ruta del contador de rendimiento, <instance>: instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware datastore performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - datastore perfcounter instance from vmware.hv.diskinfo.get
es	Contador de rendimiento del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del almacén de datos de VMware, "path": ruta del contador de rendimiento, "instance": instancia del contador de rendimiento del almacén de datos de vmware.hv.diskinfo.get

en-us	VMware datastore property, <url> - VMware service URL, <uuid> - datastore name, <prop> - property path
es	Propiedad del almacén de datos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre del almacén de datos, <prop>: ruta de la propiedad

en-us	VMware datastore property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "prop" - property path
es	Propiedad del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del almacén de datos de VMware, "prop": ruta de la propiedad

en-us	VMware datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
es	Estadísticas de lectura del almacén de datos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <datastore>: nombre del almacén de datos, <mode>: latencia/latencia máxima: promedio o máximo

en-us	VMware datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
es	Estadísticas de lectura del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode": latencia/latencia máxima: promedio o máximo

en-us	VMware datastore tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del almacén de datos de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware datastore tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware datastore uuid. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas del almacén de datos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: uuid del almacén de datos de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
es	Estadísticas de escritura del almacén de datos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <datastore>: nombre del almacén de datos, <mode>: latencia/latencia máxima: promedio o máximo

en-us	VMware datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
es	Estadísticas de escritura del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode": latencia/latencia máxima: promedio o máximo

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, <url> - VMware service URL. Returns JSON
es	Conmutador virtual distribuido de VMware, <url>: URL del servicio de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, "url" - VMware service URL. Returns JSON
es	Conmutador virtual distribuido de VMware, "url": URL del servicio de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware event log, <url> - VMware service URL, <mode> - all (default), skip - skip processing of older data
es	Registro de eventos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <mode>: all (predeterminado), skip: omitir el procesamiento de datos más antiguos

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default), skip - skip processing of older data
es	Registro de eventos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "mode": todo (predeterminado), omitir: omitir el procesamiento de datos más antiguos

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, <url> - VMware service URL, <filter> - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, <mode> - state(default)/full. Returns JSON
es	Contenedor de VMware FetchDVPorts, <url>: URL del servicio de VMware, <filter>: objeto de datos de vmware DistributedVirtualSwitchPortCriteria, <mode>: state (predeterminado)/full. Devuelve JSON

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware DVSwitch global unique identifier, "filter" - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode"- state(default)/full. Returns JSON
es	Contenedor VMware FetchDVPorts, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de VMware DVSwitch, "filter": objeto de datos de VMware DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode": state (predeterminado)/full. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Datos de alarmas del hipervisor de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Datos de alarmas del hipervisor de VMware, devuelve JSON, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tamaño inflado de memoria del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Tamaño inflado de memoria del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	UUID del BIOS del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	UUID del BIOS del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Nombre del clúster del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Nombre del clúster del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre del equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor connection state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Estado de conexión del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor connection state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Estado de conexión del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns string
es	Nombre del centro de datos del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve una cadena

en-us	VMware hypervisor datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns string
es	Nombre del centro de datos del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware. Devuelve una cadena

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
es	Estadísticas de lectura del almacén de datos del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode" - latencia

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
es	Estadísticas de lectura del almacén de datos del hipervisor VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor VMware, <datastore>: nombre del almacén de datos, <mode>: latencia

en-us	VMware hypervisor datastores list, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Lista de almacenes de datos del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor datastores list, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Lista de almacenes de datos del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
es	Estadísticas de escritura del almacén de datos del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode" - latencia

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
es	Estadísticas de escritura del almacén de datos del hipervisor VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor VMware, <datastore>: nombre del almacén de datos, <mode>: latencia

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
es	Sensor acumulativo del estado de salud del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve 0 - gris; 1 - verde; 2 - amarillo; 3 - rojo

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
es	Sensor acumulativo del estado de salud del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware. Devuelve 0 - gris; 1 - verde; 2 - amarillo; 3 - rojo

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
es	Sensores de estado del proveedor de HW del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
es	Sensores de estado del proveedor de HW del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Modelo de hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Modelo de hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Nombre del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Nombre del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
es	Estadísticas de entrada de red del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "modo" - bps

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
es	Estadísticas de entrada de red del hipervisor VMware, <url> - URL del servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo del hipervisor VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network interface speed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, <ifname> - interface name
es	Velocidad de la interfaz de red del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, <ifname> - nombre de la interfaz

en-us	VMware hypervisor network interface speed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <ifname> - interface name
es	Velocidad de la interfaz de red del hipervisor VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor VMware, <ifname>: nombre de la interfaz

en-us	VMware hypervisor network output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
es	Estadísticas de salida de red del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "modo" - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
es	Estadísticas de salida de red del hipervisor VMware, <url> - URL del servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo del hipervisor VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
es	Contador de rendimiento del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware, "path": ruta del contador de rendimiento, "instance": instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
es	Contador de rendimiento del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware, <path>: ruta del contador de rendimiento, <instance>: instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware hypervisor processor frequency, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Frecuencia del procesador del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Frecuencia del procesador del hipervisor VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Modelo de procesador del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Modelo de procesador del hipervisor VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Uso del procesador del hipervisor VMware en Hz, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Uso del procesador del hipervisor VMware en Hz, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor property , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "prop" - property path
es	Propiedad del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware, "prop": ruta de la propiedad

en-us	VMware hypervisor property , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <prop> - property path
es	Propiedad del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware, <prop>: ruta de la propiedad

en-us	VMware hypervisor sensors value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
es	Valor de los sensores del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor sensors value, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
es	Valor de los sensores del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor serialnumber, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Número de serie del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor serialnumber, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Número de serie del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Estado del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Estado del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tamaño total de memoria del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Tamaño total de memoria del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tiempo de actividad del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Tiempo de actividad del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tamaño de memoria utilizado por el hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Tamaño de memoria utilizado por el hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Nombre del proveedor del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Nombre del proveedor del hipervisor VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor version, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Versión del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Versión del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
es	Nombre completo del servicio VMWare, <url> - URL de servicio de VMware

en-us	VMware service full name, "url" - VMware service URL
es	Nombre completo del servicio VMware, "url": URL del servicio VMware

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
es	Versión del servicio VMware , <url> - URL de servicio de VMware

en-us	VMware service version, "url" - VMware service URL
es	Versión del servicio VMware, "url": URL del servicio VMware

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL
es	Datos de alarmas del centro virtual de VMware, devuelve JSON, <url> - URL del servicio de VMware

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL
es	Datos de alarmas del centro virtual de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Datos de alarmas de la máquina virtual de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine name
es	Datos de alarmas de la máquina virtual VMware, devuelve JSON, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria inflada de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tamaño de memoria inflada de la máquina virtual de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Espacio de almacenamiento comprometido de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Espacio de almacenamiento comprometido de la máquina virtual de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria comprimida de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tamaño de memoria comprimida de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "name" - custom attribute name
es	Valor del atributo personalizado de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware, "name": nombre del atributo personalizado

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <name> - custom attribute name
es	Valor de atributo personalizado de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware, <name>: nombre del atributo personalizado

en-us	VMware virtual machine datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns string
es	Nombre del centro de datos de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware. Devuelve una cadena

en-us	VMware virtual machine datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns string
es	Nombre del centro de datos de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual VMware. Devuelve una cadena

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
es	Estadísticas de lectura del dispositivo de disco de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance": instancia del dispositivo de disco, "mode": bps/ops: bytes/operaciones por segundo

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
es	Estadísticas de lectura del dispositivo de disco de la máquina virtual VMware, <url> - URL del servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo de la máquina virtual VMware, <instance> - instancia del dispositivo de disco, <mode> - bps/ops - bytes/operaciones por segundo

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
es	Estadísticas de escritura del dispositivo de disco de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance" - instancia del dispositivo de disco, "mode" - bps/ops - bytes/operaciones por segundo

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
es	Estadísticas de escritura del dispositivo de disco de la máquina virtual VMware, <url> - URL del servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo de la máquina virtual VMware, <instance> - instancia del dispositivo de disco, <mode> - bps/ops - bytes/operaciones por segundo

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	El disco de la máquina virtual VMware requiere consolidación, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	El disco de la máquina virtual VMware requiere consolidación, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del host de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine file system statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "fsname" - file system name, "mode"- total/free/used/pfree/pused
es	Estadísticas del sistema de archivos de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "fsname" - nombre del sistema de archivos, "mode" - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
es	Estadísticas del sistema de archivos de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual VMware, <fsname>: nombre del sistema de archivos, <mode>: total/libre/usado/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Uso de memoria de invitado de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Uso de memoria de invitado de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Uso de memoria del equipo de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Uso de memoria del equipo de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Nombre del hipervisor de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Nombre del hipervisor de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Nombre de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Nombre de la máquina virtual de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
es	Estadísticas de entrada de la interfaz de red de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance" - instancia de la interfaz de red, "mode" - bps/pps - bytes/paquetes por segundo

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
es	Estadísticas de entrada de la interfaz de red de la máquina virtual VMware, <url> - URL del servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo de la máquina virtual VMware, <instance> - instancia de la interfaz de red, <mode> - bps/pps - bytes/paquetes por segundo

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
es	Estadísticas de salida de la interfaz de red de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance" - instancia de la interfaz de red, "mode" - bps/pps - bytes/paquetes por segundo

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
es	Estadísticas de salida de la interfaz de red de la máquina virtual VMware, <url> - URL del servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo de la máquina virtual VMware, <instance> - instancia de la interfaz de red, <mode> - bps/pps - bytes/paquetes por segundo

en-us	VMware virtual machine performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
es	Contador de rendimiento de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "path": ruta del contador de rendimiento, "instance" - instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
es	Contador de rendimiento de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual VMware, <path>: ruta del contador de rendimiento, <instance>: instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware virtual machine power state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Estado de energía de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Estado de energía de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifierr
es	Tamaño de memoria privada de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tamaño de memoria privada de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tiempo de preparación del procesador de la máquina virtual VMware en ms, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tiempo de preparación del procesador de la máquina virtual VMware en ms, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Uso del procesador de la máquina virtual VMware en Hz, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Uso del procesador de la máquina virtual VMware en Hz, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "prop" - property path
es	Propiedad de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "prop": ruta de la propiedad

en-us	VMware virtual machine property, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <prop> - property path
es	Propiedad de la máquina virtual de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual de VMware, <prop>: ruta de la propiedad

en-us	VMware virtual machine shared memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria compartida de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tamaño de memoria compartida de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine snapshot state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
es	Estado de la instantánea de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware virtual machine snapshot state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
es	Estado de la instantánea de la máquina virtual de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware virtual machine state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Estado de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Estado de la máquina virtual de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria intercambiada de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tamaño de memoria intercambiada de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas de máquinas virtuales de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware virtual machine tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas de máquina virtual de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware virtual machine tools state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "mode"- version or status
es	Estado de las herramientas de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware, "mode": versión o estado

en-us	VMware virtual machine tools state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <mode> - version or status
es	Estado de las herramientas de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual VMware, <mode>: versión o estado

en-us	VMware virtual machine total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño total de memoria de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tamaño total de memoria de la máquina virtual VMware, <url> - URL del servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Espacio de almacenamiento no confirmado de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Espacio de almacenamiento no confirmado de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Espacio de almacenamiento no compartido de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Espacio de almacenamiento no compartido de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tiempo de actividad de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tiempo de actividad de la máquina virtual de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
es	Estado de mantenimiento del hipervisor de VVMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve 0 - no en mantenimiento; 1 - en mantenimiento

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
es	Estado de mantenimiento del hipervisor de VVMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware. Devuelve 0 - no en mantenimiento; 1 - en mantenimiento

en-us	w
es	s

en-us	W
es	M

en-us	W
es	Ad

en-us	W
es	Ad

en-us	Warning
es	Advertencia

en-us	Warning
es	Advertencia

en-us	Warning message
es	Mensaje de advertencia

en-us	Warning! Unable to retrieve database version.
es	¡Atención! No es posible obtener la versión de la base de datos

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least (%2$s)
es	¡Advertencia! Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. Debe ser al menos (%2$s)

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least %2$s.
es	¡Advertencia! Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. Debe ser al menos %2$s.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should not be higher than %2$s.
es	¡Advertencia! Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. No debe ser superior a %2$s.

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
es	Lo sentimos, se ha alcanzado el máximo número posible de elementos a recordar.

en-us	Web
es	Web

en-us	Webhook
es	Webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
es	Webhook no tiene parámetros.

en-us	Web monitoring
es	Monitorización web

en-us	Web scenario
es	Escenario web

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
es	El escenario web "%1$s" ya existe.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
es	El escenario web "%1$s" ya existe en el equipo "%2$s".

en-us	Web scenario added
es	Escenario web añadido

en-us	Web scenario deleted
es	Escenario Web eliminado

en-us	Web scenario disabled
es	Escenarios web deshabilitados

en-us	Web scenario disabled
es	Escenario web deshabilitado

en-us	Web scenario enabled
es	Escenario web habilitado

en-us	Web scenario enabled
es	Escenarios web habilitados

en-us	Web scenarios
es	Escenarios web

en-us	Web scenario updated
es	Escenario web actualizado

en-us	web scenario with the same UUID already exists
es	ya existe un escenario web con el mismo UUID

en-us	Wed
es	Mie

en-us	Wednesday
es	Miércoles

en-us	Week
es	Semana

en-us	Week
es	Semana

en-us	Weekly
es	Semanal

en-us	Weight
es	Peso

en-us	Welcome
es	Bienvenido

en-us	Welcome to
es	Bienvenido a

en-us	When active
es	Cuándo está activo

en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
es	El widget en X:%3$d, Y:%4$d en la página #%2$d del tablero "%1$s" está fuera de los límites.

en-us	Widget is deprecated.
es	El widget está en desuso.

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
es	El widget es demasiado pequeño para el número especificado de columnas y filas.

en-us	Widget type is not supported in this context.
es	El tipo de widget no está soportado en este contexto.

en-us	Width
es	Anchura

en-us	wildcard patterns with '*' may be used
es	se pueden utilizar patrones comodín con '*'

en-us	With data
es	Con datos

en-us	With data collection
es	Con recogida de datos

en-us	With dependencies
es	Con dependencias

en-us	With header row
es	Con fila de encabezado

en-us	Without data
es	Sin datos

en-us	Without problems
es	Sin problemas

en-us	Without problems
es	Sin problemas

en-us	Without triggers
es	Sin iniciadores

en-us	With problem name
es	Con nombre del problema

en-us	With problems
es	Con problemas

en-us	With problems
es	Con problemas

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
es	Con esta configuración solo se mostrarán métricas numéricas en esta columna.

en-us	With triggers
es	Con iniciadores

en-us	Working time
es	Jornada laboral

en-us	Write
es	Escribir

en-us	Wrong %1$s.php class name for module located at %2$s.
es	Nombre de clase %1$s.php incorrecto para el módulo ubicado en %2$s.

en-us	wrong discovery rule type
es	tipo de regla de descubrimiento incorrecto

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
es	Campos incorrectos para el equipo "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
es	Campos incorrectos para el enlace del mapa.

en-us	wrong item type
es	tipo incorrecto de métrica

en-us	wrong master item type
es	tipo incorrecto de métrica principal

en-us	Wrong Module.php class name for module located at %1$s.
es	Nombre de clase Module.php incorrecto para el módulo ubicado en %1$s.

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
es	[Valor incorrecto para el día: "%1$s" ]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
es	[Valor incorrecto para el mes: "%1$s"]

en-us	Wrong value for "url" field.
es	Valor incorrecto para el campo "url".

en-us	X
es	X

en-us	X1
es	X1

en-us	X2
es	X2

en-us	X-Axis
es	Eje X

en-us	X-Frame-Options HTTP header
es	Encabezado HTTP X-Frame-Options

en-us	X-Frame-Options HTTP header supported values:
es	Valores admitidos del encabezado HTTP X-Frame-Options:

en-us	XML
es	XML

en-us	XML data
es	Datos XML

en-us	XML is empty
es	XML está vacío

en-us	XML is expected
es	Se espera XML

en-us	XML to JSON
es	XML a JSON

en-us	XML XPath
es	XML XPath

en-us	XPath
es	XPath

en-us	y
es	a

en-us	Y
es	Y

en-us	Y1
es	Y1

en-us	Y2
es	Y2

en-us	YAML
es	YAML

en-us	Y-axis
es	Eje Y

en-us	Y axis MAX value
es	Valor MAX del eje Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
es	El valor MÁX del eje Y debe ser mayor que el valor MÍN del eje Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
es	El valor MÁX del eje Y debe ser mayor que el valor MÍN del eje Y.

en-us	Y axis MIN value
es	Valor MIN del eje Y

en-us	Y axis side
es	Lado del eje Y

en-us	Year
es	Año

en-us	Year
es	Año

en-us	Yearly
es	Anual

en-us	Yes
es	Sí

en-us	Yesterday
es	Ayer

en-us	Y-m-d
es	Y-m-d

en-us	Y-m-d H:i
es	Y-m-d H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
es	Y-m-d H:i:s

en-us	Y-n-d
es	Y-n-d

en-us	You are logged in as "%1$s".
es	Ha iniciado sesión como "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
es	No puede elegir algunos idiomas porque las «locales» para ellos no están instalados en el servidor web.

en-us	You are not logged in
es	No ha iniciado sesión

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
es	No puede cambiar de equipo para la selección actual.

en-us	You cannot switch templates for current selection.
es	No puede cambiar las plantillas para la selección actual.

en-us	You do not have permission to perform this operation.
es	No tiene permiso para realizar esta operación.

en-us	You have no permissions to access this page.
es	No tiene permisos para acceder a esta página.

en-us	You must login to view this page.
es	Debes iniciar sesión para ver esta página.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
es	Su base de datos no funciona correctamente. Espere unos minutos e intente repetir esta acción. Si el problema persiste, comuníquese con el administrador del sistema. El problema puede deberse a una transacción de larga ejecución o a un bloqueo a nivel de fila realizado por su sistema de administración de bases de datos.

en-us	YYYY-MM-DD
es	AAAA-MM-DD

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
es	AAAA-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
es	AAAA-MM-DD hh:mm:ss

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
es	AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
es	Zabbix

en-us	ZABBIX
es	ZABBIX

en-us	Zabbix agent
es	Agente Zabbix

en-us	Zabbix agent (active)
es	Agente Zabbix (activo)

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
es	Zabbix ha recibido una solicitud incorrecta.

en-us	Zabbix Integrations
es	Integraciones de Zabbix

en-us	Zabbix internal
es	Zabbix interno

en-us	Zabbix internal authentication
es	Autenticación interna de Zabbix

en-us	Zabbix login form
es	Formulario de inicio de sesión de Zabbix

en-us	Zabbix server
es	Servidor Zabbix

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
es	No se puede acceder al servidor Zabbix "%1$s". Posibles razones: 1. "NodeAddress" o "ListenPort" incorrectos en "zabbix_server.conf" o anulación de IP/DNS del servidor en "zabbix.conf.php"; 2. Configuración de red incorrecta. 

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
es	No se puede acceder al servidor Zabbix "%1$s". Posibles razones: 1. IP/DNS del servidor incorrecta en "zabbix.conf.php"; 2. Configuración de red incorrecta. 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
es	El servidor Zabbix está detenido: la información mostrada puede no ser la actual.

en-us	Zabbix server is running
es	El servidor Zabbix se está ejecutando

en-us	Zabbix server name
es	Nombre del servidor Zabbix

en-us	Zabbix server (proxy)
es	Servidor Zabbix (proxy)

en-us	Zabbix Streaming Protocol v1.0
es	Protocolo de transmisión Zabbix v1.0

en-us	Zabbix Technical Support
es	Soporte Técnico de Zabbix

en-us	Zabbix trapper
es	Captura ZABBIX

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
es	el nivel de zoom debe estar entre "%1$s" y "%2$s"

en-us	Zoom out
es	Disminuir zoom

en-us	(0 - infinitely)
es	(0 - indefinidamente)

en-us	0 or 1
es	0 o 1

en-us	(0 - use action default)
es	(0 - usar acción por defecto)

en-us	0 - use default port
es	0 - usar el puerto por defecto

en-us	10 seconds
es	10 segundos

en-us	12-hour
es	12-horas

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
es	%1$d caracteres superan el máximo de %2$d

en-us	%1$d day
es	%1$d día

en-us	%1$d day
es	%1$d días

en-us	%1$d matches for %2$s found
es	%1$d coincidencias para %2$s encontradas

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
es	Se muestra %1$d de %3$d%2$s problemas

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
es	Se muestran %1$d de %3$d%2$s problemas

en-us	%1$d problems selected.
es	%1$d problemas seleccionados.

en-us	1 minute
es	1 minuto

en-us	(%1$s %2$s)
es	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s: %2$s
es	%1$s: %2$s

en-us	%1$s. %2$s: %3$s. %4$s.
es	%1$s. %2$s: %3$s. %4$s.

en-us	%1$s action
es	%1$s acciones

en-us	%1$s action
es	%1$s acción

en-us	%1$s characters
es	%1$s caracteres

en-us	%1$s characters remaining
es	%1$s caracteres restantes

en-us	"%1$s" date must be less than "%2$s" date.
es	La fecha "%1$s" debe anterior a "%2$s".

en-us	%1$s event
es	%1$s evento

en-us	%1$s event
es	%1$s eventos

en-us	%1$s group pattern
es	%1$s patrón de grupo

en-us	%1$s host in maintenance
es	%1$s equipo en mantenimiento

en-us	%1$s host in maintenance
es	%1$s equipos en mantenimiento

en-us	%1$s hour
es	%1$s horas

en-us	%1$s hour
es	%1$s hora

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
es	"%1$s" en lugar de "%2$s"

en-us	"%1$s" is expected
es	se esperaba "%1$s"

en-us	%1$s item
es	%1$s elemento

en-us	%1$s item
es	%1$s elementos

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
es	%1$s [Línea: %2$s | Columna: %3$s]

en-us	%1$s message
es	%1$s mensajes

en-us	%1$s message
es	%1$s mensaje

en-us	%1$s minute
es	%1$s minutos

en-us	%1$s minute
es	%1$s minuto

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
es	"%1$s" debe ser una cadena vacía o mayor que "%2$s".

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
es	%1$s elementos de %2$s en estado de problema

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
es	%1$s elemento de %2$s en estado de problema

en-us	%1$s or %2$s - allows the page to be displayed only in a frame on the same origin as the page itself
es	%1$s o %2$s: permite que la página se muestre solo en un marco en el mismo origen que la página misma

en-us	%1$s or %2$s - prevents the page from being displayed in a frame, regardless of the site attempting to do so
es	%1$s o %2$s: evita que la página se muestre en un marco, independientemente del sitio que intente hacerlo

en-us	%1$s.php class must extend %2$s for module located at %3$s.
es	La clase %1$s.php debe extenderse a %2$s para el módulo ubicado en %3$s.

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
es	%1$s preseleccionada, use las teclas de arriba/abajo y presione intro para seleccionar

en-us	%1$s problem
es	%1$s problema

en-us	%1$s problem
es	%1$s problemas

en-us	%1$s problem in total
es	%1$s problemas en total

en-us	%1$s problem in total
es	%1$s problema en total

en-us	%1$s, read only
es	%1$s, sólo lectura

en-us	%1$s retry left
es	Quedan %1$s intentos

en-us	%1$s retry left
es	Queda %1$s intento

en-us	%1$s second
es	%1$s segundos

en-us	%1$s second
es	%1$s segundo

en-us	%1$s, selected
es	%1$s, seleccionado

en-us	%1$s, Severity, %2$s
es	%1$s, Gravedad, %2$s

en-us	%1$sth percentile: %2$s
es	%1$s th percentil: %2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
es	%1$s - lanzado por el módulo localizado en %2$s.

en-us	%1$s unacknowledged problem
es	%1$s problema no reconocido

en-us	%1$s unacknowledged problem
es	%1$s problemas no reconocidos

en-us	%1$s (year %2$s)
es	%1$s (año %2$s)

en-us	24-hour
es	24-horas

en-us	24x7
es	24x7

en-us	30 seconds
es	30 segundos

en-us	3D view
es	Vista 3D

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
es	%4$s intentos de ingreso fallidos. El intento fallido más reciente fue desde %1$s el %2$s a las %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
es	%4$s intento de ingreso fallido. El intento fallido más reciente fue desde %1$s el %2$s a las %3$s.

en-us	500 latest values
es	Los últimos 500 valores

en-us	5 minutes
es	5 minutos

en-us	5 seconds
es	5 segundos

en-us	A
es	A

en-us	a boolean is expected
es	se esperaba un booleano

en-us	a boolean value is expected
es	se esperaba un valor booleano

en-us	Above value
es	Valor anterior

en-us	abs() - Absolute value
es	abs() - Valor absoluto

en-us	Abscissa
es	Abscisa

en-us	Access denied
es	Acceso denegado

en-us	Access denied!
es	¡Acceso negado!

en-us	Access to actions
es	Acceso a las acciones

en-us	Access to API
es	Acceso a la API

en-us	Access to modules
es	Acceso a los módulos

en-us	Access to services
es	Acceso a los servicios

en-us	Access to UI elements
es	Acceso a los elementos de IU

en-us	a character string, integer or floating point value is expected
es	Se esperaba una cadena de caracteres, un valor entero o de punto flotante.

en-us	a character string is expected
es	se esperaba una cadena de caracteres

en-us	Ack
es	Reconocer

en-us	Acknowledge
es	Reconocer

en-us	Acknowledged
es	Reconocida

en-us	Acknowledged PROBLEM events
es	Eventos en estado PROBLEMA reconocidos

en-us	Acknowledged RESOLVED events
es	Eventos en estado RESUELTO reconocidos

en-us	Acknowledgement status
es	Estado de reconocimiento

en-us	Acknowledge problems
es	Problemas reconocidos

en-us	acos() - The arccosine of a value as an angle, expressed in radians
es	acos() - El arcocoseno de un valor como ángulo, expresado en radianes

en-us	Action
es	Acción

en-us	Action
es	Acción

en-us	Action "%1$s" already exists.
es	La acción "%1$s" ya existe.

en-us	Action "%2$s" is not available for user role "%1$s".
es	La acción "%2$s" no está disponible para el rol de usuario "%1$s".

en-us	Action added
es	Acción agregada

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
es	La clase de acción %1$s debe extender la clase %2$s.

en-us	Action deleted
es	Acciones eliminadas

en-us	Action deleted
es	Acción eliminada

en-us	Action disabled
es	Acciones deshabilitadas

en-us	Action disabled
es	Acción deshabilitada

en-us	Action enabled
es	Acción habilitada

en-us	Action enabled
es	Acciones habilitadas

en-us	Action log
es	Registro de acciones

en-us	Action operation
es	Operación de acción

en-us	Actions
es	Acciones

en-us	Actions
es	Acciones

en-us	Action updated
es	Acción actualizada

en-us	Action with ID "%1$s" is not available.
es	La acción con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	Active
es	Activo

en-us	Active
es	Activo

en-us	Active checks
es	Comprobación activa

en-us	Active since
es	Activo desde

en-us	Active till
es	Activo hasta

en-us	a date in YYYY-MM-DD format is expected
es	se esperaba una fecha en formato AAAA-MM-DD

en-us	a date is expected
es	se esperaba una fecha

en-us	Add
es	Agregar

en-us	Add a column
es	Añadir una columna

en-us	Add a new widget
es	Agregar un nuevo widget

en-us	Add child elements
es	Agregar elementos hijos

en-us	Add child service
es	Añadir un servicio hijo

en-us	Add child services
es	Añadir servicios hijos

en-us	Added
es	Añadido

en-us	Added, %1$s
es	Añadido, %1$s

en-us	Add from host
es	Añadir desde el equipo

en-us	Add from template
es	Añadir desde plantilla

en-us	Add host
es	Agregar equipo

en-us	Add host tags
es	Añadir etiquetas de equipo

en-us	Add host trigger
es	Añadir iniciador de equipo

en-us	Additional rule
es	Regla adicional

en-us	Additional rules
es	Reglas adicionales

en-us	Add (message type limit reached)
es	Añadir (límite del tipo de mensaje alcanzado)

en-us	Add missing
es	Añadir lo que falta

en-us	Add multiple maps
es	Agregar varios mapas

en-us	Add new data set
es	Añadir un nuevo conjunto de datos

en-us	Add new interface
es	Añadir nueva interfaz

en-us	Add new override
es	Añadir nueva sustitución

en-us	ADD OVERRIDE
es	AÑADIR ANULACIÓN

en-us	Add page
es	Añadir página

en-us	Add parent services
es	Añadir servicios padres

en-us	Add problem comments
es	Añadir comentarios del problema

en-us	Add prototype
es	Agregar prototipo

en-us	Address
es	Dirección

en-us	Add scheduled report
es	Añadir informe programado

en-us	Add services
es	Añadir servicios

en-us	Add submaps
es	Agregar submapas

en-us	Add to favorites
es	Añadir a favoritos

en-us	Add to host group
es	Agregar a grupo de equipos

en-us	Add to host groups
es	Agregar a grupos de equipos

en-us	Add user
es	Añadir usuario

en-us	Add user group
es	Añadir grupo de usuarios

en-us	Add widget
es	Agregar widget

en-us	a digit
es	un dígito

en-us	Admin
es	Administrador

en-us	Administration
es	Administración

en-us	a DNS name is expected
es	se esperaba un nombre DNS

en-us	Advanced configuration
es	Configuración avanzada

en-us	Advanced labels
es	Etiquetas avanzadas

en-us	Advanced options
es	Opciones avanzadas

en-us	affects only filtered data
es	afecta sólo a los datos filtrados

en-us	a floating point value is expected
es	se esperaba un valor de punto flotante

en-us	After
es	Después

en-us	After this change, users who have already enrolled in this MFA method will have to complete the enrollment process again because TOTP secrets will be reset.
es	Después de este cambio, los usuarios que ya se hayan inscrito en este método MFA deberán completar el proceso de inscripción nuevamente porque se restablecerán los secretos TOTP.

en-us	After value
es	Valor posterior

en-us	Age
es	Edad

en-us	Age less than
es	Edad menor que

en-us	agent
es	agente

en-us	Agent
es	Agente

en-us	Agent (active)
es	Agente (activo)

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
es	Comprobación de la disponibilidad del agente. No devuelve nada - no disponible; 1 - disponible

en-us	Agent encryption
es	Cifrado de agente

en-us	Agent host metadata. Returns string
es	Metadatos del agente del equipo. Devuelve una cadena

en-us	Agent host name. Returns string
es	Nombre de host del agente. Devuelve una cadena

en-us	Agent interfaces
es	Interfaces del agente

en-us	Agent (passive)
es	Agente (pasivo)

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
es	Chequeo de variante del agente. Devuelve 1 - para agente Zabbix; 2 - para agente Zabbix 2

en-us	Aggregate
es	Agregación

en-us	Aggregate functions
es	Funciones agregadas

en-us	Aggregates each item in the data set.
es	Agrega cada elemento al conjunto de datos.

en-us	Aggregates the whole data set.
es	Agrega todo el conjunto de datos.

en-us	Aggregation function
es	Función agregada

en-us	Aggregation interval
es	Intervalo agregado

en-us	a hexadecimal color code (6 symbols) is expected
es	Se esperaba un código de color hexadecimal (6 símbolos).

en-us	ALARM CLOCK
es	DESPERTADOR

en-us	Alert message
es	Mensaje de alerta

en-us	Alerts
es	Alertas

en-us	Algorithm
es	Algoritmo

en-us	Alias
es	Alias

en-us	Align map elements
es	Alinear elementos del mapa

en-us	all
es	todo

en-us	All
es	Todo

en-us	All dashboards
es	Todos los tableros

en-us	All graphs
es	Todos los gráficos

en-us	All groups
es	Todos los grupos

en-us	All hosts
es	Todos los hosts

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
es	Todos los enlaces deben tener especificados "Nombre" y "URL"

en-us	All maps
es	Todos los mapas

en-us	all media
es	todos los medios

en-us	allowed count of dependency levels would be exceeded
es	se excedería el recuento permitido de niveles de dependencia

en-us	allowed count of dependent items would be exceeded
es	se excedería el recuento permitido de métricas dependientes

en-us	Allowed hosts
es	Equipos permitidos

en-us	Allowed methods
es	Métodos permitidos

en-us	Allow list
es	Lista de permitidos

en-us	Allow manual close
es	Permitir cierre manual

en-us	allow redirect
es	permite redirección

en-us	Allow redirect
es	Permitir redireccionamiento

en-us	All problems
es	Todos los problemas

en-us	All problems if tag values match
es	Todos los problemas si los valores coinciden

en-us	All services
es	Todos los servicios

en-us	All tags
es	Todas las etiquetas

en-us	All templates
es	Todas las plantillas

en-us	a low-level discovery macro is expected
es	Se esperaba una macro de descubrimiento de bajo nivel.

en-us	Also used as legend label for aggregated data sets.
es	También se usa como etiqueta de leyenda para conjuntos de datos agregados.

en-us	Alternatively, you can install it manually:
es	Alternativamente, puede instalarlo manualmente:

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Cantidad de memoria física de huésped que se intercambia al espacio de intercambio, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Cantidad de memoria física del host consumida para respaldar las páginas de memoria física del huésped, <url> - URL del servicio de VMWare, <uuid> - nombre de la máquina virtual de VMWare

en-us	Analog
es	Analógico

en-us	an array is expected
es	se espera una matriz

en-us	an array or a character string is expected
es	se espera una matriz o una cadena de caracteres

en-us	an array or object is expected
es	se espera una matriz u objeto

en-us	and
es	y

en-us	And
es	Y

en-us	And/Or
es	Y/O

en-us	an empty string is expected
es	se espera una cadena vacía

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
es	se espera un número par de caracteres hexadecimales

en-us	an explicit time is expected
es	se espera una hora explícita

en-us	Angle
es	Ángulo

en-us	an identifier is not defined in the formula
es	un identificador no está definido en la fórmula

en-us	an integer is expected
es	se espera un número entero

en-us	an IP address is expected
es	se espera una dirección IP

en-us	an IP or DNS is expected
es	se espera una dirección IP o DNS

en-us	an item ID is expected
es	se espera un ID de métrica

en-us	an item/item prototype ID is expected
es	se espera un ID de métrica o prototipo de métrica

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
es	Ya existe un prototipo de métrica con la clave "%1$s" en el equipo "%2$s".

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
es	Ya existe un prototipo de métrica con la clave "%1$s" en la plantilla "%2$s".

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
es	Ya existe una métrica con la clave "%1$s" en el equipo "%2$s".

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
es	Ya existe una métrica con la clave "%1$s" en la plantilla "%2$s".

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
es	Ya existe una regla LLD con una clave "%1$s" en el host "%2$s".

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
es	Ya existe una regla LLD con la clave "%1$s" en la plantilla "%2$s".

en-us	Annually
es	Anualmente

en-us	Another widget is used as data source.
es	Se utiliza otro widget como fuente de datos.

en-us	a number is expected
es	se esperaba un número

en-us	a number is too large
es	un número es demasiado grande

en-us	a numeric value is expected
es	se esperaba un valor numérico

en-us	an unsigned integer is expected
es	se espera un entero sin signo

en-us	an uppercase and a lowercase Latin letter
es	una letra latina mayúscula y una minúscula

en-us	Any
es	Cualquiera

en-us	Any changes made in the current form will be lost.
es	Cualquier cambio realizado en el formulario actual se perderá.

en-us	Any character string included
es	Cualquier cadena incluida

en-us	any error
es	cualquier error

en-us	API access
es	Acceso a API

en-us	API hostname
es	API hostname

en-us	API methods
es	Métodos de API

en-us	API token
es	Token de API

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
es	El token de la API "%1$s" ya existe para el ID de usuario "%2$s".

en-us	API token added
es	Token de API añadido

en-us	API token deleted
es	Tokens de API borrados

en-us	API token deleted
es	Token de API borrado

en-us	API token disabled
es	Token de API desactivado

en-us	API token disabled
es	Tokens de API desactivados

en-us	API token enabled
es	Tokens de API activados

en-us	API token enabled
es	Token de API activado

en-us	API token expired.
es	Token de API caducado.

en-us	API tokens
es	Tokens de API

en-us	API token updated
es	Token de API actualizado

en-us	Application error.
es	Error de aplicación.

en-us	Apply
es	Aplicar

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
es	Aplicar permisos y filtros de etiquetas a todos los subgrupos

en-us	Apply permissions to all subgroups
es	Aplicar permisos a todos los subgrupos

en-us	Approaching
es	Acercándose

en-us	Approximation
es	Aproximación

en-us	Apr
es	Abr

en-us	April
es	Abril

en-us	Arc background
es	Fondo de arco

en-us	Arc size
es	Tamaño del arco

en-us	Area size
es	Tamaño del área

en-us	Area type
es	Tipo de área

en-us	a relative time is expected
es	se esperaba un tiempo relativo

en-us	Are you sure you want to delete?
es	¿Estás seguro de que quieres borrar?

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
es	¿Estás seguro de que quieres borrar este filtro?

en-us	Are you sure you want to perform this action?
es	¿Estás seguro de que quieres realizar esta acción?

en-us	Arithmetic
es	Aritmético

en-us	as Blue
es	como Azul

en-us	ascending
es	ascendente

en-us	ascii() - Returns the ASCII code of the leftmost character of the value
es	ascii(): devuelve el código ASCII del carácter más a la izquierda del valor.

en-us	as Green
es	como Verde

en-us	asin() - The arcsine of a value as an angle, expressed in radians
es	asin() - El arcoseno de un valor como ángulo, expresado en radianes

en-us	As is
es	Tal cual

en-us	a special character
es	un caracter especial

en-us	As plain text
es	Como texto sin formato

en-us	as Red
es	como Rojo

en-us	Assertions
es	Afirmaciones

en-us	Asset tag
es	Etiqueta del recurso

en-us	a string, number or null value is expected
es	se esperaba una cadena, número o un valor nulo

en-us	a string of space-separated hostnames; adding %1$s to the list allows the page to be displayed in a frame on the same origin as the page itself
es	una cadena de nombres de equipo separados por espacios; agregar %1$s a la lista permite que la página se muestre en un marco en el mismo origen que la misma página

en-us	At %1$s %2$s of every %3$s week
es	A las %1$s %2$s de cada %3$s semanas

en-us	At %1$s %2$s of every %3$s week
es	A las %1$s %2$s de cada %3$s semana

en-us	At %1$s every %2$s day
es	A las %1$s cada %2$s días

en-us	At %1$s every %2$s day
es	A las %1$s cada %2$s día

en-us	At %1$s on %2$s %3$s of every %4$s
es	A las %1$s en %2$s %3$s de cada %4$s

en-us	At %1$s on day %2$s of every %3$s
es	A las %1$s el día %2$s de cada %3$s

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (value) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
es	atan2() - El arcotangente de las coordenadas de ordenadas (valor) y abscisas especificadas como un ángulo, expresadas en radianes

en-us	atan() - The arctangent of a value as an angle, expressed in radians
es	atan() - El arcotangente de un valor como ángulo, expresado en radianes

en-us	a template ID is expected
es	se esperaba una ID de plantilla

en-us	At (hour:minute)
es	En (horas:minutos)

en-us	a time is expected
es	se esperaba una hora

en-us	a time period is expected
es	se espera un periodo de tiempo

en-us	a time range is expected
es	se esperaba un rango de tiempo

en-us	a timestamp is too large
es	una marca de tiempo es demasiado grande

en-us	a time unit is expected
es	se esperaba una unidad de tiempo

en-us	At least one action is mandatory.
es	Es obligatoria al menos una acción.

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
es	Debe existir al menos un usuario activo con el rol "%1$s".

en-us	at least one day of the week must be selected
es	se debe seleccionar al menos un día de la semana

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
es	Debe ser especificado al menos un día de la semana o del mes.

en-us	At least one host group or host must be selected.
es	Debe ser seleccionado al menos un equipo o grupo de equipos.

en-us	At least one LDAP server must exist.
es	Debe existir al menos un servidor LDAP.

en-us	At least one MFA method must exist.
es	Debe existir al menos un método MFA.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
es	Debe estar soportado al menos uno de éstos: MySQL, PostgreSQL u Oracle.

en-us	At least one operation must be selected.
es	Debe ser seleccionada al menos una operación.

en-us	At least one operation must exist.
es	Debe existir al menos una operación.

en-us	at least one option must be selected
es	se debe seleccionar al menos una opción

en-us	at least one override option must be specified
es	debe ser especificada al menos una opción de anulación

en-us	At least one parameter "%1$s" or "%2$s" must be enabled.
es	Al menos un parámetro "%1$s" o "%2$s" debe estar habilitado.

en-us	At least one parameter must be enabled.
es	Se debe habilitar al menos un parámetro.

en-us	At least one UI element must be checked.
es	Debe comprobarse al menos un elemento de la interfaz de usuario.

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
es	Debe ser activado al menos un elemento de la interfaz de usuario para el rol de usuario "%1$s".

en-us	At least one update operation or message is mandatory
es	Es obligatoria al menos una operación o mensaje de actualización

en-us	At least one update operation or message must exist.
es	Debe existir al menos una operación o mensaje de actualización.

en-us	At least one user or user group must be selected.
es	Debe ser seleccionado al menos un usuario o grupo de usuarios.

en-us	At least one user or user group must be specified.
es	Debe ser especificado al menos un usuario o grupo de usuarios.

en-us	Attempt interval
es	Intervalo de intentos

en-us	Attempts
es	Intentos

en-us	Attribute
es	Atributo

en-us	Attribution text
es	Texto de atribución

en-us	Audit log
es	Registro de auditoría

en-us	Audit settings
es	Configuración de la auditoría

en-us	Aug
es	Ago

en-us	August
es	Agosto

en-us	Authentication
es	Autenticación

en-us	Authentication algorithm
es	Algoritmo de autenticación

en-us	Authentication failed: %1$s.
es	Autenticación errónea: %1$s.

en-us	Authentication method
es	Método de autenticación

en-us	Authentication passphrase
es	Clave de autenticación

en-us	Authentication protocol
es	Protocolo de autenticación

en-us	Authentication settings updated
es	Configuración de autenticación actualizada

en-us	AuthN requests
es	N peticiones de autenticación

en-us	Author
es	Autor

en-us	Authorization
es	Autorización

en-us	Auth token
es	Token de autenticación

en-us	Auto
es	Auto

en-us	Auto
es	Auto

en-us	Auto-login
es	Acceso automático

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
es	Las opciones inicio y cierre de sesión automáticos no pueden ser habilitadas al mismo tiempo.

en-us	Auto-logout
es	Cierre de sesión automático

en-us	Automatic
es	Automático

en-us	Automatic icon mapping
es	Asignación automática de iconos

en-us	Automatic icon selection
es	Selección automática de iconos

en-us	Autoregistration
es	Autoregistro

en-us	Autoregistration actions
es	Acciones de autoregistro

en-us	Autoregistration data storage period
es	Periodo de almacenamiento de los datos de autoregistro

en-us	Availability
es	Disponibilidad

en-us	Availability report
es	Informe de disponibilidad

en-us	Available
es	Disponible

en-us	Available
es	Disponible

en-us	Average
es	Promedio

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
es	Número promedio de solicitudes de lectura pendientes en el disco virtual durante el intervalo de recopilación, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instancia": instancia del dispositivo de disco

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
es	Número promedio de solicitudes de escritura pendientes en el disco virtual durante el intervalo de recopilación, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instance": instancia del dispositivo de disco

en-us	avg
es	media

en-us	avg() - Average value of a period T
es	avg() - Valor promedio de un período T

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
es	Evite contraseñas fáciles de adivinar

en-us	Axes
es	Ejes

en-us	Back
es	Volver

en-us	Background
es	Fondo

en-us	Background color
es	Color de fondo

en-us	Background image
es	Imagen de fondo

en-us	Bar
es	Barra

en-us	Base color
es	Color de base

en-us	Base DN
es	DN Base

en-us	baselinedev() - Returns the number of deviations between data periods in seasons and the last data period
es	baselinedev(): devuelve el número de desviaciones entre períodos de datos en temporadas y el último período de datos

en-us	baselinewma() - Calculates baseline by averaging data periods in seasons
es	baselinewma() - Calcula la línea de base promediando períodos de datos en temporadas

en-us	Basic
es	Básico

en-us	Bearer
es	Bearer

en-us	Bearer token
es	Token de Bearer

en-us	Before value
es	Valor anterior

en-us	Below value
es	Valor inferior

en-us	between() - Checks if a value belongs to the given range (1 - in range, 0 - otherwise)
es	between() - Comprueba si un valor pertenece al rango dado (1 - dentro del rango, 0 - en caso contrario)

en-us	Binary
es	Binario

en-us	Binary item "%1$s" cannot be used in trigger
es	La métrica binaria "%1$s" no se puede utilizar en el iniciador

en-us	binary value
es	valor binario

en-us	Bind DN
es	DN del enlace

en-us	Bind password
es	Contraseña del enlace

en-us	bitand() - Bitwise AND
es	bitand() - AND bit a bit

en-us	bitlength() - Returns the length in bits
es	bitlength() - Devuelve la longitud en bits

en-us	bitlshift() - Bitwise shift left
es	bitlshift() - Desplazamiento bit a izquierda

en-us	bitnot() - Bitwise NOT
es	bitnot() - NOT bit a bit

en-us	bitor() - Bitwise OR
es	bitor() - OR biit a bit

en-us	bitrshift() - Bitwise shift right
es	bitrshift() - Desplazamiento bit a derecha

en-us	Bits to shift
es	Bits a desplazar

en-us	Bitwise functions
es	Funciones bit a bit

en-us	bitxor() - Bitwise exclusive OR
es	bitxor() - O exclusivo bit a bit

en-us	blinking
es	parpadear

en-us	Blocked
es	Bloqueado

en-us	Blue
es	Azul

en-us	Body
es	Cuerpo

en-us	Body and headers
es	Cuerpo y cabeceras

en-us	Bold
es	Negrita

en-us	Bold line
es	Línea gruesa

en-us	Boolean to decimal
es	Booleano a decimal

en-us	Border
es	Borde

en-us	Border color
es	Color de borde

en-us	Border type
es	Tipo de borde

en-us	Border width
es	Ancho del borde

en-us	Both passwords must be equal.
es	Ambas contraseñas deben ser iguales.

en-us	both username and password should be either present or empty
es	tanto el nombre de usuario como la contraseña deben estar presentes o vacíos

en-us	both vendor_name and vendor_version should be either present or empty
es	tanto el vendor_name como vendor_version deben estar presentes o vacíos

en-us	Bottom
es	Debajo

en-us	Bottom N
es	N inferior

en-us	Bring forward
es	Traer al frente

en-us	Bring to front
es	Traer al frente

en-us	Bulgarian (bg_BG)
es	Búlgaro (bg_BG)

en-us	By host
es	Por equipo

en-us	By me
es	Por mí

en-us	bytelength() - Returns the length in bytes
es	bytelength() - Devuelve la longitud en bytes

en-us	By trigger template
es	Por plantilla de iniciador

en-us	calculated
es	calculado

en-us	Calculated
es	Calculado

en-us	Calendar
es	Calendario

en-us	Callback
es	Devolución de llamada

en-us	can be used to add "@2x" to the URL to load retina tiles.
es	se puede utilizar para agregar "@2x" a la URL para cargar mosaicos de retina.

en-us	Cancel
es	Cancelar

en-us	Cannot add action
es	No se pudo agregar la acción

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
es	No se puede agregar un ítem no numérico "%1$s" a la gráfica "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
es	No se puede agregar un ítem no numérico "%1$s" al prototipo de gráfica "%2$s".

en-us	Cannot add API token
es	No se puede agregar el token de API

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
es	No se puede añadir la página al tablero: se han añadido el número máximo de %1$d páginas del tablero.

en-us	Cannot add discovery rule
es	No se pudo agregar la regla de descubrimiento

en-us	Cannot add graph
es	No se pudo agregar la gráfica

en-us	Cannot add graph prototype
es	No se pudo agregar el prototipo de gráfica

en-us	Cannot add host
es	No se pudo agregar el equipo

en-us	Cannot add host group
es	No se puede agregar el grupo de host

en-us	Cannot add host prototype
es	No se pudo agregar el prototipo de equipo

en-us	Cannot add image
es	No se pudo agregar la imagen

en-us	Cannot add item
es	No se pudo agregar el ítem

en-us	Cannot add item prototype
es	No se pudo agregar el prototipo de ítem

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
es	No se puede añadir el elemento del mapa "%1$s" debido a una referencia circular.

en-us	Cannot add media type
es	No se pudo agregar el tipo de medios

en-us	Cannot add module: %1$s.
es	No se puede añadir el módulo: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
es	No se pueden agregar módulos: %1$s.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
es	No se puede agregar más de un ítem con tipo "Graph sum" en la gráfica "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
es	No se puede agregar más de un ítem con tipo "Graph sum" en el prototipo de gráfica "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Total" to the chart.
es	No se puede añadir más de una métrica del tipo "Total" al gráfico.

en-us	Cannot add network map
es	No se pudo agregar el mapa de red

en-us	Cannot add proxy
es	No se pudo agregar el proxy

en-us	Cannot add regular expression
es	No se pudo agregar la expresión regular

en-us	Cannot add scheduled report
es	No se puede añadir el informe programado

en-us	Cannot add script
es	No se puede añadir el comando

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
es	No pude agregar submapas. Se alcanzó la profundidad máxima.

en-us	Cannot add template
es	No se pudo agregar la plantilla

en-us	Cannot add template group
es	No se puede agregar un grupo de plantillas

en-us	Cannot add trigger
es	No se pudo agregar el disparador

en-us	Cannot add trigger prototype
es	No se pudo agregar el prototipo de disparador

en-us	Cannot add user
es	No se pudo agregar el usuario

en-us	Cannot add user group
es	No se puede añadir el grupo de usuarios

en-us	Cannot add web scenario
es	No se pudo agregar el escenario web

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
es	No es posible añadir widget: no hay espacio suficiente en el tablero.

en-us	Cannot add widget: no widgets available.
es	No es posible añadir widget: no hay widgets disponibles.

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of host "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
es	No se puede asignar el campo de inventario "%1$s" a la métrica con la clave "%2$s" del equipo "%3$s", porque ya está poblado por la métrica con la clave "%4$s".

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of template "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
es	No se puede asignar el campo de inventario "%1$s" a la métrica con la clave "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque ya está poblado por la métrica con la clave "%4$s".

en-us	cannot be an item ID from another host or template
es	no puede ser un ID de métrica de otro equipo o plantilla

en-us	cannot be an item/item prototype ID from another host or template
es	no puede ser un ID de métrica o prototipo de métrica de otro equipo o plantilla

en-us	cannot be an item prototype ID from another LLD rule
es	no puede ser un ID de prototipo de métrica de otra regla LLD

en-us	cannot be a value map ID from another host or template
es	no puede ser un ID de mapa de valores de otro equipo o plantilla

en-us	cannot be changed
es	no puede ser cambiado

en-us	cannot be empty
es	no puede estar vacío

en-us	cannot be equal to zero without custom intervals
es	no puede ser igual a cero sin intervalos personalizados

en-us	cannot be greater than or equal to the value of field "%1$s"
es	no puede ser mayor o igual al valor del campo "%1$s"

en-us	cannot be greater than or equal to the value of parameter "%1$s"
es	no puede ser mayor o igual que el valor del parámetro "%1$s"

en-us	cannot be less than or equal to the value of parameter "%1$s"
es	no puede ser menor o igual que el valor del parámetro "%1$s"

en-us	Cannot be removed
es	No se puede eliminar

en-us	cannot be specified the value of parameter "%1$s"
es	no se puede especificar el valor del parámetro "%1$s"

en-us	cannot be the host interface ID from another host
es	no puede ser el ID de la interfaz del equipo de otro equipo

en-us	cannot be unlinked
es	no se puede desvincular

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
es	No se puede asociar anónimamente al servidor LDAP.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
es	No se puede vincular al servidor LDAP.

en-us	Cannot build expression tree: %1$s.
es	No se puede construir el árbol de expresión: %1$s.

en-us	Cannot change the user type of own role.
es	No se puede cambiar el tipo de usuario del propio rol.

en-us	Cannot clear history and trends
es	No se puede borrar el historial y las tendencias

en-us	Cannot clone graph prototypes.
es	No se pudo clonar los prototipos de gráfico.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
es	No se pudo clonar los prototipos de disparador.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
es	No se pudo cerrar el problema: %1$s.

en-us	Cannot connect to LDAP server.
es	No es posible conectarse al servidor LDAP.

en-us	Cannot connect to the database.
es	No se pudo conectar a la base de datos.

en-us	Cannot convert POST data:
es	No se pueden convertir datos POST:

en-us	Cannot copy graph
es	No se pudieron copiar la gráfica

en-us	Cannot copy graph
es	No se pudieron copiar las gráficas

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because it has items from the multiple hosts.
es	No se puede copiar el gráfico "%1$s", porque tiene métricas de varios equipos.

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the host "%3$s".
es	No se puede copiar el gráfico "%1$s", porque la métrica con la clave "%2$s" no existe en el equipo "%3$s".

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the template "%3$s".
es	No se puede copiar el gráfico "%1$s", porque la métrica con la clave "%2$s" no existe en la plantilla "%3$s".

en-us	Cannot copy graph prototype "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the host "%3$s".
es	No se puede copiar el prototipo de gráfico "%1$s", porque la métrica con la clave "%2$s" no existe en el equipo "%3$s".

en-us	Cannot copy graph prototype "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the template "%3$s".
es	No se puede copiar el prototipo del gráfico "%1$s", porque la métrica con la clave "%2$s" no existe en la plantilla "%3$s".

en-us	Cannot copy item
es	No se pudo copiar los monitores

en-us	Cannot copy item
es	No se pudo copiar el monitor

en-us	Cannot copy item prototype with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
es	No se puede copiar el prototipo de métrica con la clave "%1$s" sin su métrica principal con la clave "%2$s".

en-us	Cannot copy item with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
es	No se puede copiar la métrica con la clave "%1$s" sin su métrica principal con la clave "%2$s".

en-us	Cannot copy trigger
es	No se pudo copiar el iniciador

en-us	Cannot copy trigger
es	No se pudieron copiar los iniciadores

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple hosts in the expression.
es	No se puede copiar el iniciador "%1$s", porque tiene varios equipos en la expresión.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple templates in the expression.
es	No se pudo copiar el disparador "%1$s", porque tiene muchas plantillas en la expresión.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s" without the trigger "%2$s", on which it depends, to the host "%3$s".
es	No se puede copiar el iniciador "%1$s" sin el iniciador "%2$s", del cual depende, al equipo "%3$s".

en-us	Cannot copy trigger "%1$s" without the trigger "%2$s", on which it depends, to the template "%3$s".
es	No se puede copiar el iniciador "%1$s" sin el iniciador "%2$s", del cual depende, a la plantilla "%3$s".

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
es	No se puede crear un prototipo de equipo sobre el equipo descubierto "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
es	No se pudo crear otra conexión a la base de datos.

en-us	Cannot create connector
es	No se puede crear el conector

en-us	Cannot create discovery rule
es	No se pudo crear la regla de descubrimiento

en-us	Cannot create event correlation
es	No se pudo crear un evento correlativo

en-us	Cannot create icon map
es	No se puede crear la asignación de iconos

en-us	Cannot create maintenance period
es	No se puede crear el período de mantenimiento

en-us	Cannot create request
es	No se puede crear la solicitud

en-us	Cannot create scheduled report
es	No se puede crear un informe programado

en-us	Cannot create service
es	No se puede crear el servicio

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
es	No se puede crear el servicio "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot create SLA
es	No se puede crear el SLA

en-us	Cannot create the configuration file.
es	No se pudo crear el archivo de configuración.

en-us	Cannot create user role
es	No se puede crear el rol de usuario

en-us	Cannot create web scenario step
es	No se puede crear el paso del escenario web

en-us	Cannot delete action
es	No es posible eliminar la acción

en-us	Cannot delete action
es	No es posible eliminar las acciones

en-us	Cannot delete API token
es	No se pueden eliminar los token de API

en-us	Cannot delete API token
es	No se puede eliminar el token de API

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
es	No se puede eliminar el rol de usuario asignado "%1$s".

en-us	Cannot delete connector
es	No se pueden borrar los conectores

en-us	Cannot delete connector
es	No se puede borrar el conector

en-us	Cannot delete dashboard
es	No pude borrar los tableros

en-us	Cannot delete dashboard
es	No pude borrar el tablero

en-us	Cannot delete default MFA method.
es	No se puede eliminar el método MFA predeterminado.

en-us	Cannot delete default user directory.
es	No se puede borrar el directorio del usuario por defecto.

en-us	Cannot delete discovery rule
es	No es posible eliminar la regla de descubrimiento

en-us	Cannot delete discovery rule
es	No es posible eliminar las reglas de descubrimiento

en-us	Cannot delete event correlation
es	No se pueden eliminar las correlaciones de eventos

en-us	Cannot delete event correlation
es	No se puede eliminar la correlación de eventos

en-us	Cannot delete graph
es	No se puede eliminar el gráfico

en-us	Cannot delete graph
es	No se pueden eliminar los gráficos

en-us	Cannot delete graph prototype
es	No se puede eliminar el prototipo de gráfico

en-us	Cannot delete graph prototype
es	No se pueden eliminar los prototipos de gráfico

en-us	Cannot delete host
es	No se puede eliminar el equipo

en-us	Cannot delete host
es	No se pueden eliminar los equipos

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
es	No se pueden eliminar los equipos %1$s porque el mantenimiento "%2$s" debe contener al menos un equipo o grupo de equipos.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
es	No se pueden eliminar el equipo %1$s porque el mantenimiento "%2$s" debe contener al menos un equipo o grupo de equipos.

en-us	Cannot delete host group
es	No se pueden eliminar los grupos de equipos

en-us	Cannot delete host group
es	No se puede eliminar el grupo de equipos

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
es	No se pueden eliminar los grupos de equipos %1$s porque el mantenimiento "%2$s" debe contener al menos un equipo o grupo de equipos.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
es	No se puede eliminar el grupo de equipos %1$s porque el mantenimiento "%2$s" debe contener al menos un equipo o grupo de equipos.

en-us	Cannot delete host groups
es	No se pueden eliminar grupos de equipos

en-us	Cannot delete host prototype
es	No se pueden eliminar los prototipos de equipos

en-us	Cannot delete host prototype
es	No se puede eliminar el prototipo de equipo

en-us	Cannot delete host prototypes
es	No se pudo eliminar los prototipos de equipo

en-us	Cannot delete icon map
es	No se puede eliminar la asignación de iconos

en-us	Cannot delete image
es	No es posible eliminar la imágen

en-us	cannot delete inherited item
es	no se puede eliminar la métrica heredada

en-us	cannot delete inherited item prototype
es	no se puede eliminar el prototipo de métrica heredado

en-us	cannot delete inherited LLD rule
es	no se puede eliminar la regla LLD heredada

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
es	No se puede eliminar la interfaz para el equipo descubierto "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
es	No se pudo eliminar el inventario.

en-us	Cannot delete item
es	No se puede eliminar la métrica

en-us	Cannot delete item
es	No se pueden eliminar las métricas

en-us	Cannot delete item prototype
es	No se pueden eliminar los prototipos de métrica

en-us	Cannot delete item prototype
es	No se puede eliminar el prototipo de métrica

en-us	Cannot delete maintenance period
es	No se pueden eliminar los períodos de mantenimiento

en-us	Cannot delete maintenance period
es	No se puede eliminar el período de mantenimiento

en-us	Cannot delete media type
es	No es posible eliminar el tipo de medio

en-us	Cannot delete media type
es	No es posible eliminar el tipo de medio

en-us	Cannot delete MFA method "%1$s", because it is used by user group "%2$s".
es	No se puede eliminar el método MFA "%1$s" porque lo utiliza el grupo de usuarios "%2$s".

en-us	Cannot delete module: %1$s.
es	No se puede eliminar el módulo: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
es	No se pueden eliminar los módulos: %1$s.

en-us	Cannot delete network map
es	No se puede eliminar el mapa de red

en-us	Cannot delete network map
es	No se pueden eliminar los mapas de red

en-us	Cannot delete proxies
es	No se pueden eliminar servidores proxy

en-us	Cannot delete proxy
es	No es posible eliminar el proxy

en-us	Cannot delete proxy
es	No es posible eliminar el proxy