en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
es	Error al configurar las referencias LDAP en "Desactivado".

en-us	Settings
es	Ajustes

en-us	Set value to
es	Establecer valor a

en-us	Severity
es	Gravedad

en-us	Severity
es	Gravedad

en-us	Severity changed
es	La gravedad cambió

en-us	Severity changes
es	Cambios de gravedad

en-us	Severity decreased
es	La gravedad disminuyó

en-us	Severity filter
es	Filtro de gravedad

en-us	Severity increased
es	La gravedad aumentó

en-us	Shape
es	Forma

en-us	Shared
es	Compartido

en-us	Sharing
es	Compartir

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
es	A la opción para compartir "%1$s" le falta un valor para el mapa "%2$s".

en-us	Short
es	Corto

en-us	short description
es	descripción corta

en-us	Shortened
es	Acortado

en-us	should be empty
es	debe estar vacío

en-us	should be less than current time
es	debe ser menor que la hora actual

en-us	Show
es	Mostrar

en-us	Show aggregation function
es	Mostrar función de agregación

en-us	Show arc
es	Mostrar arco

en-us	Show data in maintenance
es	Mostrar datos en mantenimiento

en-us	Show details
es	Mostrar detalles

en-us	Show header
es	Mostrar encabezado

en-us	Show hosts in maintenance
es	Mostrar equipos en mantenimiento

en-us	show icon mappings
es	mostrar asignaciones de icono

en-us	Show labels
es	Mostrar etiquetas

en-us	Show legend
es	Mostrar leyenda

en-us	Show lines
es	Mostrar líneas

en-us	Shown
es	Se muestra

en-us	Shown as the account name to all MFA users in authenticator apps.
es	Se muestra como el nombre de la cuenta para todos los usuarios de MFA en aplicaciones de autenticación.

en-us	Show number of records
es	Mostrar número de registros

en-us	Show only totals
es	Mostrar solo totales

en-us	Show operational data
es	Mostrar datos operativos

en-us	Show periods
es	Mostrar periodos

en-us	Show problems
es	Mostrar problemas

en-us	Show selected
es	Mostrar seleccionados

en-us	Show sidebar
es	Mostrar barra lateral

en-us	Show suppressed problems
es	Mostrar problemas suprimidos

en-us	Show symptoms
es	Mostrar síntomas

en-us	Show tags
es	Mostrar etiquetas

en-us	Show technical errors
es	Mostrar errores técnicos

en-us	Show text as HTML
es	Mostrar texto como HTML

en-us	Show timeline
es	Mostrar línea de tiempo

en-us	Show total value
es	Mostrar valor total

en-us	Show triggers
es	Mostrar iniciadores

en-us	Show unavailable maps
es	Mostrar mapas no disponibles

en-us	Show units
es	Mostrar unidades

en-us	Show value
es	Mostrar valor

en-us	Show warning if Zabbix server is down
es	Mostrar una advertencia si el servidor Zabbix está caído

en-us	Show working time
es	Mostrar tiempo de trabajo

en-us	Sidebar control
es	Control de barra lateral

en-us	Sign
es	Firmar

en-us	Sign in
es	Acceder

en-us	sign in as guest
es	iniciar sesión como invitado

en-us	Sign in with HTTP
es	Iniciar sesión con HTTP

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
es	Iniciar sesión con inicio de sesión único (SAML)

en-us	Sign out
es	Cerrar sesión

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
es	signum() - Devuelve -1 si un valor es negativo, 0 si un valor es cero, 1 si un valor es positivo

en-us	Simple
es	Sencillo

en-us	Simple change
es	Cambio sencillo

en-us	Simple check
es	Comprobación sencilla

en-us	Simple graph
es	Gráfico sencillo

en-us	Simple graph prototype
es	Prototipo de gráfico simple

en-us	Simple graphs
es	Graficos simples

en-us	Simple triggers
es	Iniciadores simples

en-us	Single
es	Único

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
es	sinh() - El seno hiperbólico de un valor

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
es	sin() - El seno de un valor, donde el valor es un ángulo expresado en radianes

en-us	Site address A
es	Dirección A

en-us	Site address B
es	Dirección B

en-us	Site address C
es	Dirección C

en-us	Site city
es	Ciudad

en-us	Site country
es	País

en-us	Site notes
es	Notas

en-us	Site rack location
es	Localización del rack

en-us	Site state / province
es	Estado/Provincia/Departamento

en-us	Site ZIP / postal
es	Código postal

en-us	Size
es	Tamaño

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
es	El tamaño de la respuesta recibida del servidor Zabbix "%1$s" excede el tamaño permitido de %2$s bytes. Este valor se puede aumentar en la constante ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT en include/defines.inc.php.

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
es	skewness() - Mide la asimetría de la distribución de probabilidad

en-us	SLA
es	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
es	El SLA "%1$s" ya existe.

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
es	SLA "%1$s" SLO no debe tener más de 4 dígitos fraccionarios.

en-us	SLA created
es	SLA creado

en-us	SLA deleted
es	SLAs eliminados

en-us	SLA deleted
es	SLA eliminado

en-us	SLA disabled
es	SLAs desactivados

en-us	SLA disabled
es	SLA desactivado

en-us	SLA enabled
es	SLAs activados

en-us	SLA enabled
es	SLA activado

en-us	SLA is disabled.
es	SLA está desactivado.

en-us	SLA report
es	Informe SLA

en-us	SLAs
es	SLAs

en-us	SLA updated
es	SLA actualizado

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
es	El SLA con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	SLI
es	SLI

en-us	SLI
es	SLI

en-us	SLO
es	SLO

en-us	SLO
es	SLO

en-us	SLO service URL
es	URL del servicio SLO

en-us	Slovak (sk_SK)
es	Eslovaco (sk_SK)

en-us	SMS
es	SMS

en-us	SMTP
es	SMTP

en-us	SMTP helo
es	SMTP helo

en-us	SMTP server
es	Servidor SMTP

en-us	SMTP server port
es	Puerto del servidor SMTP

en-us	SNMP
es	SNMP

en-us	SNMP agent
es	Agente SNMP

en-us	SNMP community
es	Comunidad SNMP

en-us	SNMP get value
es	SNMP obtiene valor

en-us	SNMP interfaces
es	Interfaces SNMP

en-us	SNMP OID
es	SNMP OID

en-us	SNMP trap
es	Trap SNMP

en-us	SNMPv1
es	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
es	Agente SNMPv1

en-us	SNMPv%1$d
es	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
es	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
es	Agente SNMPv2

en-us	SNMPv3
es	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
es	Agente SNMPv3

en-us	SNMP version
es	Versión SNMP

en-us	SNMP walk to JSON
es	SNMP walk a JSON

en-us	SNMP walk value
es	Valor de SNMP walk

en-us	Snooze
es	Posponer

en-us	Snooze for %1$s
es	Posponer durante %1$s

en-us	Software
es	Software

en-us	Software application A
es	Aplicación de software A

en-us	Software application B
es	Aplicación de software B

en-us	Software application C
es	Aplicación de software C

en-us	Software application D
es	Aplicación de software D

en-us	Software application E
es	Aplicación de software E

en-us	Software architecture information. Returns string
es	Información de arquitectura de software. Devuelve una cadena

en-us	Software (Full details)
es	Software (Todos los detalles)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
es	Es posible que parte del historial de esta métrica esté comprimido; la eliminación no está disponible.

en-us	Sort entries by
es	Ordenar entradas por

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
es	No se permite ordenar por el campo "%1$s".

en-us	Sort order (0->999)
es	Orden de clasificación (0->999)

en-us	Source
es	Origen

en-us	Space between sectors
es	Espacio entre sectores

en-us	Spanish (es_ES)
es	Español (es_ES)

en-us	Specified role was not found.
es	El rol indicado no existe.

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
es	El comando especificado no existe o usted no tiene permisos sobre él para la acción de la instrucción.

en-us	Specify host to see the graphs.
es	Especifique el equipo para ver los gráficos.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
es	Especifique alguna condición de filtro para ver los valores.

en-us	Speed
es	Velocidad

en-us	SP entity ID
es	ID de entidad del SP

en-us	SP name ID format
es	Formato de ID de nombre de SP

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
es	Resultado SQL: %1$s (selecciona: %2$s | ejecuta: %3$s)

en-us	SQL query
es	Consulta SQL

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
es	La ejecución de la instrucción SQL ha fallado "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
es	La ejecución de la instrucción SQL ha fallado "%1$s".

en-us	sqrt() - Square root of a value
es	sqrt() - Raíz cuadrada de un valor

en-us	SSH
es	SSH

en-us	SSH agent
es	Agente SSH

en-us	SSL certificate file
es	Archivo de certificado SSL

en-us	SSL key file
es	Archivo de clave SSL

en-us	SSL key password
es	Contraseña de la clave SSL

en-us	SSL/TLS
es	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
es	Verificar el equipo SSL

en-us	SSL verify peer
es	Verificación del extremo SSL

en-us	SSO service URL
es	URL del servicio SSO

en-us	Stacked
es	Apilado

en-us	Staircase
es	Escalera

en-us	Standard items
es	Métricas estándar

en-us	Standby
es	En espera

en-us	Start
es	Comenzar

en-us	Start date
es	Fecha de inicio

en-us	Start in
es	Empezar en

en-us	Starting TLS failed.
es	Error al iniciar TLS.

en-us	Start slideshow
es	Empezar la presentación de diapositivas

en-us	Start slideshow automatically
es	Iniciar presentación de diapositivas automáticamente

en-us	Start time
es	Hora de inicio

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
es	La hora de inicio debe ser menor que la hora de finalización para el tiempo de inactividad excluido "%2$s" del SLA "%1$s".

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
es	La hora de inicio debe ser menor que la hora de finalización del SLA "%1$s".

en-us	StartTLS
es	StartTLS

en-us	STARTTLS
es	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
es	Hora de inicio del servidor Zabbix, marca de tiempo Unix.

en-us	State
es	Estado

en-us	State of proxy memory buffer.
es	Estado del búfer de memoria del proxy.

en-us	Static
es	Estático

en-us	Statistics and availability of proxy memory buffer. Mode (modes: pfree, free, total, used, pused).
es	Estadísticas y disponibilidad de búfer de memoria del proxy. Modo (modos: pfree, free, total, used, pused).

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
es	Estadísticas y disponibilidad de caché de escritura de Zabbix. Caché - values/valores (modos: all, float, uint, str, log, text, not supported), history/historial (modos: pfree, free, total, used, pused), index/índice (modes: pfree, free, total, used, pused), trend/tendencia (modes: pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
es	Estado

en-us	Status
es	Estado

en-us	Status calculation rule
es	Regla de cálculo de estado

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
es	La regla de cálculo de estado y las reglas adicionales solo se aplican si existen servicios dependientes.

en-us	Status codes
es	Códigos de estado

en-us	Status disabled
es	Estado desactivado

en-us	Status maintenance
es	Estado mantenimiento

en-us	Status of discovery
es	Estado del descubrimiento

en-us	Status ok
es	Estado ok

en-us	Status only
es	Sólo el estado

en-us	Status problem
es	Estado problema

en-us	Status propagation rule
es	Estado regla de propagación

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
es	stddevpop() - Desviación estándar de la población

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
es	stddevsamp() - Desviación estándar de muestra

en-us	Step
es	Paso

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
es	Paso "%1$s" [%2$s de %3$s] falló: %4$s

en-us	Step duration
es	Duración del paso

en-us	Step of web scenario
es	Paso del escenario web

en-us	Steps
es	Pasos

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
es	El paso con nombre "%1$s" ya existe.

en-us	Stop
es	Parar

en-us	Stopped
es	Interrumpido

en-us	Stop processing
es	Detener procesamiento

en-us	Stop slideshow
es	Detener la presentación de diapositivas

en-us	Storage of secrets
es	Almacenamiento de secretos

en-us	Store credentials in
es	Almacenar credenciales en

en-us	Stored in Vault secret
es	Almacenado en secreto de Vault

en-us	Store up to
es	Almacenar hasta

en-us	Straight
es	Recto

en-us	String
es	Cadena

en-us	String functions
es	Funciones de cadena

en-us	Structured data
es	Datos estructurados

en-us	Subfilter
es	Subfiltro

en-us	Subject
es	Título

en-us	Subject
es	Asunto

en-us	subject or body text
es	asunto o cuerpo del texto

en-us	Submap
es	Submapa

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
es	<sub-menú/sub-menú/...>

en-us	Submit
es	Enviar

en-us	Subscription
es	Suscripción

en-us	Subscriptions
es	Suscripciones

en-us	Success Audit
es	Auditoría de éxito

en-us	Success message
es	Mensaje de éxito

en-us	sum
es	sum

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
es	Suma de estadísticas de tráfico entrante y saliente en la interfaz de red. Devuelve un número entero

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
es	sumofsquares() - La suma de cuadrados

en-us	sum() - Sum of values of a period T
es	sum() - Suma de valores de un período T

en-us	Sun
es	Domingo

en-us	Sunday
es	Domingo

en-us	Super admin
es	Superadministrador

en-us	supplied credentials are not unique
es	las credenciales proporcionadas no son únicas

en-us	Support
es	Soporte

en-us	Supported formats:
es	Formatos soportados:

en-us	Supported macros:
es	Macros soportadas:

en-us	Support for Oracle DB is deprecated since Zabbix 7.0 and will be removed in future versions.
es	La compatibilidad con Oracle DB está obsoleta desde Zabbix 7.0 y se eliminará en versiones futuras.

en-us	Suppress
es	Suprimir

en-us	Suppressed
es	Suprimido

en-us	Suppressed till: %1$s
es	Suprimido hasta: %1$s

en-us	Suppress problems
es	Suprimir problemas

en-us	Suppress until
es	Suprimir hasta

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
es	Estadísticas de intercambio (del dispositivo a memoria). Devuelve entero

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
es	Estadísticas de intercambio (de memoria al dispositivo). Devuelve entero

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Tamaño del espacio de intercambio en bytes o porcentaje del total. Devuelve entero para bytes; decimal para porcentaje

en-us	Swedish (sv_SE)
es	Sueco (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
es	¡Cambiar el método de autenticación reinicializará todas las sesiones menos ésta! ¿Continuar?

en-us	Symptom
es	Síntoma

en-us	System
es	Sistema

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
es	Hora del arranque del sistema. Devuelve entero (marca de tiempo Unix)

en-us	System default
es	Predeterminado del sistema

en-us	System error.
es	Error del sistema.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
es	Se produjo un error del sistema. Comuníquese con el administrador de Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
es	Nombre del sistema del equipo. Devuelve cadena

en-us	System information
es	Información del sistema

en-us	System locale
es	Configuración regional del sistema

en-us	System statistics. Returns integer or float
es	Estadísticas del sistema. Devuelve un número entero o flotante

en-us	System stats
es	Estadísticas del sistema

en-us	System time. Returns integer with type as UTC; string - with type as local
es	Hora del sistema. Devuelve un número entero con tipo UTC; cadena - con tipo como local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
es	Tiempo de actividad del sistema en segundos. Devuelve un número entero

en-us	T
es	J

en-us	T
es	M

en-us	Table "%1$s" does not exist.
es	La tabla "%1$s" no existe.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
es	La tabla "%1$s" no tiene un campo llamado "%2$s".

en-us	tag
es	etiqueta

en-us	Tag
es	Etiqueta

en-us	Tag display priority
es	Prioridad de visualización de etiquetas

en-us	Tag filter
es	Filtro de etiqueta

en-us	Tag for matching
es	Etiqueta para coincidencia

en-us	Tag list
es	Lista de etiquetas

en-us	Tag name
es	Nombre de etiqueta

en-us	Tags
es	Etiquetas

en-us	Tags
es	Etiquetas

en-us	Tag value
es	Valor de etiqueta

en-us	Tag values
es	Valores de etiqueta

en-us	tan() - The tangent of a value
es	tan() - La tangente de un valor

en-us	Target
es	Destino

en-us	Target list
es	Lista de destinos

en-us	Target type
es	Tipo de destino

en-us	TCP
es	TCP

en-us	Telnet
es	Telnet

en-us	TELNET agent
es	Agente Telnet

en-us	Template
es	Plantilla

en-us	Template "%1$s" already exists.
es	La plantilla "%1$s" ya existe.

en-us	Template "%1$s" cannot be without template group.
es	La plantilla "%1$s" no puede estar sin grupo de plantillas.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
es	La plantilla "%1$s" para el equipo "%2$s" no existe.

en-us	Template added
es	Plantilla añadida

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
es	La plantilla no se puede vincular a otra plantilla más de una vez, ni siquiera a través de otras plantillas.

en-us	Template dashboard
es	Tablero de plantilla

en-us	Template dashboards
es	Tableros de plantilla

en-us	template dashboard with the same UUID already exists
es	ya existe una plantilla de tablero con el mismo UUID

en-us	Template deleted
es	Plantilla borrada

en-us	Template deleted
es	Plantillas borradas

en-us	Template group
es	Grupo de plantillas

en-us	Template group "%1$s" already exists.
es	El grupo de plantillas "%1$s" ya existe.

en-us	Template group added
es	Grupo de plantillas añadido

en-us	Template group deleted
es	Grupos de plantillas eliminados

en-us	Template group deleted
es	Grupo de plantillas eliminado

en-us	Template groups
es	Grupos de plantillas

en-us	Template group updated
es	Grupo de plantillas actualizado

en-us	Template group with ID "%1$s" is not available.
es	El grupo de plantillas con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	template group with the same UUID already exists
es	ya existe un grupo de plantillas con el mismo UUID

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
es	el ID de plantilla "%1$s" se pasa %2$s veces

en-us	Template linkage
es	Plantilla vinculada

en-us	Template macros
es	Macros de plantillas

en-us	Template name
es	Nombre de plantilla

en-us	Template permissions
es	Permisos de plantillas

en-us	Templates
es	Plantillas

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
es	Plantillas "%1$s" desvinculadas de los equipos "%2$s".

en-us	Templates linked by host discovery cannot be unlinked.
es	Las plantillas vinculadas mediante descubrimiento de equipo no se pueden desvincular.

en-us	Template trigger
es	Plantilla de iniciador

en-us	Template updated
es	Plantillas actualizadas

en-us	Template updated
es	Plantilla actualizada

en-us	Template value
es	Valor de plantilla

en-us	Template with host name "%1$s" already exists.
es	La plantilla con el nombre de equipo "%1$s" ya existe.

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
es	Ya existe una plantilla con el mismo nombre "%1$s".

en-us	template with the same UUID already exists
es	ya existe una plantilla con el mismo UUID

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
es	Ya existe una plantilla con el mismo nombre visible "%1$s".

en-us	Template with visible name "%1$s" already exists.
es	La plantilla con el nombre visible "%1$s" ya existe.

en-us	Test
es	Probar

en-us	Test all steps
es	Probar todos los pasos

en-us	Test authentication
es	Autenticación de prueba

en-us	Test confirmation
es	Confirmación de prueba

en-us	Test data
es	Datos de prueba

en-us	Test expressions
es	Expresiones de prueba

en-us	Test item
es	Probar métrica

en-us	Test media type "%1$s"
es	Probar el tipo de medio "%1$s"

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
es	No se admite la prueba de métricas "%1$s".

en-us	Test report generating
es	Generando informe de prueba

en-us	Test string
es	Cadena de prueba

en-us	Test subject
es	Asunto de la prueba

en-us	Test user input
es	Probar la entrada del usuario

en-us	Text
es	Texto

en-us	Text, supports {INVENTORY.*}, {HOST.*} macros
es	Texto, admite macros {INVENTORY.*}, {HOST.*}

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without authorization header.
es	El método "%1$s.%2$s" debe llamarse sin encabezado de autorización.

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
es	El método "%1$s.%2$s" debe llamarse sin el parámetro "auth".

en-us	The %1$s is not discovered anymore and %2$s.
es	El %1$s ya no se descubre más y %2$s.

en-us	The %1$s is not discovered anymore and %2$s, %3$s.
es	El %1$s ya no se descubre más y %2$s, %3$s.

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
es	El tiempo promedio que tarda una lectura del disco virtual, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instancia": instancia del dispositivo de disco

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
es	El tiempo promedio que toma una escritura en el disco virtual, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instance": instancia del dispositivo de disco

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
es	El equipo clonado contiene macros definidas por el usuario con el tipo "Texto secreto". Se restablecieron el valor y el tipo de estas macros.

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
es	El prototipo de equipo clonado contiene macros definidas por el usuario con el tipo "Texto secreto". Se restablecieron el valor y el tipo de estas macros.

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
es	La plantilla clonada contiene macros definidas por el usuario con el tipo "Texto secreto". Se restablecieron el valor y el tipo de estas macros.

en-us	The following placeholders are supported:
es	Se admiten los siguientes marcadores de posición:

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El gráfico no fue descubierto nuevamente y será eliminado en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El gráfico ya no se descubre y se eliminará la próxima vez que se procese la regla de descubrimiento.

en-us	The host being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new host.
es	El equipo que se está clonando pertenece a un grupo de equipos para el que no tiene permisos de escritura. El grupo no modificable se eliminó del nuevo equipo.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El grupo de equipos no fue descubierto nuevamente y será eliminado en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El grupo de equipos no fue descubierto nuevamente y será eliminado la próxima vez que se ejecute la regla de descubrimiento.

en-us	the host interface ID is expected
es	se espera el ID de la interfaz del equipo

en-us	the host interface ID of type "%1$s" is expected
es	se espera el ID de la interfaz del equipo de tipo "%1$s".

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El equipo no fue descubierto nuevamente y será eliminado en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El equipo no fue descubierto nuevamente y será eliminado la próxima vez que se ejecute la regla de descubrimiento.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
es	La imagen está en uso en las asignaciones de iconos %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
es	La imagen está en uso en la asignación de iconos %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
es	La imagen se utiliza en el mapa %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
es	Las imágenes se utilizan en el mapa %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	La métrica no fue descubierta nuevamente y será eliminada en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	La métrica no fue descubierta nuevamente y se eliminará la próxima vez que se procese la regla de descubrimiento.

en-us	the last new line feed is missing
es	falta el último salto de linea

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
es	El nivel de zoom máximo es "%1$s".

en-us	Theme
es	Tema

en-us	The number of processes. Returns integer
es	El número de procesos. Devuelve un número entero

en-us	the parameter "%1$s" is missing
es	falta el parámetro "%1$s"

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
es	Falta el parámetro "%1$s" en los atributos del usuario.

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
es	El JSON recibido no es una solicitud JSON-RPC válida.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
es	El procedimiento remoto solicitado no existe / no está disponible

en-us	These parameters will be passed to the script as command-line arguments in the specified order.
es	Estos parámetros se pasarán al script como argumentos de línea de comandos en el orden especificado.

en-us	the table "%1$s" was not found
es	la tabla "%1$s" no fue encontrada

en-us	the tag "%1$s" is missing
es	falta la etiqueta "%1$s"

en-us	The template being cloned belongs to a template group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new template.
es	La plantilla que se está clonando pertenece a un grupo de plantillas para el que no tiene permisos de escritura. El grupo no modificable se eliminó de la nueva plantilla.

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
es	El token ha caducado. Actualice la fecha de vencimiento para usar el token.

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El iniciador no fue descubierto nuevamente y será eliminado en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El iniciador no fue descubierto nuevamente y será eliminado la próxima vez que se ejecute la regla de descubrimiento.

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
es	La plantilla de URL se utiliza para cargar y mostrar la capa de mosaicos en mapas geográficos.

en-us	The value should be greater than LLD rule update interval.
es	El valor debe ser mayor que el intervalo de actualización de la regla LLD.

en-us	The verification code was incorrect, please try again.
es	El código de verificación era incorrecto, inténtelo de nuevo.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
es	La versión de la base de datos Zabbix no cumple con los requisitos actuales. Versión de su base de datos: %1$s. Versión requerida: %2$s. Por favor, póngase en contacto con el administrador del sistema.

en-us	third
es	tercero

en-us	This day last week
es	Este día, la semana pasada

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
es	Este campo se completa automáticamente por la métrica "%1$s".

en-us	This is the test message from Zabbix
es	Este es el mensaje de prueba de Zabbix

en-us	This month
es	Este mes

en-us	This month so far
es	Este mes hasta ahora

en-us	This setting applies only to numeric data.
es	Esta configuración se aplica sólo a datos numéricos.

en-us	This setting applies only to numeric data. Non-numeric data will always be taken from history.
es	Esta configuración se aplica sólo a datos numéricos. Los datos no numéricos siempre se tomarán del histórico.

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
es	Esta configuración debe estar habilitada, porque las tablas de historial contienen fragmentos comprimidos.

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
es	Esta configuración debe estar habilitada porque las tablas de tendencias contienen fragmentos comprimidos.

en-us	This type of information may not match the key.
es	Es posible que este tipo de información no coincida con la clave.

en-us	This user is IdP provisioned. Manual changes for provisioned fields are not allowed.
es	Este usuario está aprovisionado por IdP. No se permiten cambios manuales para campos aprovisionados.

en-us	This week
es	Esta semana

en-us	This week so far
es	Esta semana hasta ahora

en-us	This year
es	Este año

en-us	This year so far
es	Este año hasta ahora

en-us	Threshold
es	Umbral

en-us	Thresholds
es	Umbrales

en-us	Throttling
es	Limitación

en-us	Thu
es	Jueves

en-us	Thursday
es	Jueves

en-us	Tile provider
es	Proveedor del mosaico

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
es	Los datos de atribución del proveedor de mosaicos se muestran en un pequeño cuadro de texto en el mapa.

en-us	Tile URL
es	URL del mosaico

en-us	Till
es	Hasta

en-us	Time
es	Hora

en-us	Time
es	Hora

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
es	Tiempo que un proceso Zabbix particular o un grupo de procesos (identificados por <type> y <mode>) pasan en el estado <state> en porcentaje.

en-us	time() - Current time
es	hora() - Hora actual

en-us	Time elapsed:
es	Tiempo transcurrido:

en-us	Time filter default period
es	Período predeterminado del filtro de tiempo

en-us	time filter default period exceeds the max period
es	el período predeterminado del filtro de tiempo excede el período máximo

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
es	timeleft() - Tiempo para alcanzar el umbral estimado según el período T

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
es	Hora del último acceso del proxy. Nombre: nombre del proxy. Los parámetros válidos son: lastaccess: marca de tiempo de Unix, delay: segundos.

en-us	Timeout
es	Tiempo de espera

en-us	Timeouts
es	Tiempos de espera

en-us	timeouts are disabled because the proxy and server versions do not match
es	los tiempos de espera están deshabilitados porque las versiones del proxy y del servidor no coinciden.

en-us	Timeouts are disabled because the proxy and server versions do not match.
es	Los tiempos de espera están desactivados porque las versiones del proxy y del servidor no coinciden.

en-us	Timeouts for item types
es	Tiempo de espera para tipos de métrica

en-us	Time period
es	Período de tiempo

en-us	time shift
es	desplazamiento de hora

en-us	Time shift
es	Cambio de hora

en-us	Timestamp
es	Marca de tiempo

en-us	Timestamp
es	Marca de hora

en-us	Time type
es	Tipo de hora

en-us	Timezone
es	Zona horaria

en-us	Time zone
es	Zona horaria

en-us	To
es	Hasta

en-us	Today
es	Hoy

en-us	Today so far
es	Hoy hasta ahora

en-us	Top
es	Encima

en-us	Top 100 triggers
es	Los 100 iniciadores principales

en-us	Top hosts
es	Equipos principales

en-us	Top N
es	Top N

en-us	Top triggers
es	Iniciadores principales

en-us	to retrieve a single value
es	para recuperar un solo valor

en-us	to retrieve a subtree
es	para recuperar un subárbol

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
es	Para configurar una interfaz de equipo, seleccione un solo tipo de métrica para todas las métricas

en-us	Total
es	Total

en-us	Total
es	Total

en-us	TOTAL
es	TOTAL

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
es	Tiempo total de búsqueda Elasticsearch: %1$s

en-us	Total Hosts
es	Equipos totales

en-us	Totals
es	Totales

en-us	Total SQL time: %1$s
es	Tiempo total de SQL: %1$s

en-us	Total time: %1$s
es	Tiempo total: %1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tiempo total transcurrido, en segundos, desde el último inicio del sistema operativo, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	TOTP
es	TOTP

en-us	TOTP secret for user "%1$s" has been reset.
es	Se ha restablecido el secreto TOTP para el usuario "%1$s".

en-us	TOTP secret reset successful.
es	Restablecimiento del secreto TOTP exitoso.

en-us	Trace
es	Rastro

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
es	La transacción no se ha cerrado. Abortando...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
es	Transforma el resultado de la consulta SQL en una matriz JSON.

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
es	Transforma el resultado de la consulta SQL en una matriz JSON para un descubrimiento de bajo nivel.

en-us	Transparency
es	Transparencia

en-us	Transport error.
es	Error de transporte.

en-us	Treat as 0
es	Tratar como 0

en-us	trendavg() - Average value of a period T with exact period shift
es	trendavg() - Valor promedio de un período T con cambio de período exacto

en-us	trendcount() - Number of successfully retrieved values for period T
es	trendcount() - Número de valores recuperados correctamente para el período T

en-us	Trend function cache statistics. Valid parameters are: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems and requests.
es	Estadísticas de caché de la función de tendencia. Los parámetros válidos son: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems y requests.

en-us	trendmax() - Maximum value for period T with exact period shift
es	trendmax() - Valor máximo para el período T con cambio de período exacto

en-us	trendmin() - Minimum value for period T with exact period shift
es	trendmin() - Valor mínimo para el período T con cambio de período exacto

en-us	Trends
es	Tendencias

en-us	trendstl() - Anomaly detection for period T
es	trendstl() - Detección de anomalías para el período T

en-us	trendsum() - Sum of values of a period T with exact period shift
es	trendsum() - Suma de valores de un período T con cambio de período exacto

en-us	trigger
es	iniciador

en-us	Trigger
es	Iniciador

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
es	El iniciador "%1$s" ya existe en "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
es	El iniciador "%1$s" pertenece a plantillas con diferentes vínculos.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s).

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para el equipo "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de equipo en iniciadores de plantilla.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada al equipo "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada a la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" del equipo "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de la plantilla principal.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
es	El iniciador "%1$s" depende del iniciador "%2$s", que no existe.

en-us	Trigger actions
es	Acciones de iniciador

en-us	Trigger added
es	Iniciador añadido

en-us	Trigger copied
es	Iniciador copiado

en-us	Trigger copied
es	Iniciadores copiados

en-us	Trigger count
es	Recuento de iniciadores

en-us	Trigger data storage period
es	Periodo de almacenamiento de datos de iniciadores

en-us	Trigger deleted
es	Iniciador eliminado

en-us	Trigger deleted
es	Iniciadores eliminados

en-us	Trigger details
es	Detalles del iniciador

en-us	Trigger disabled
es	Iniciadores desactivados

en-us	Trigger disabled
es	Iniciador desactivado

en-us	Trigger displaying options
es	Opciones de visualización de iniciadores

en-us	trigger does not allow manual closing
es	el iniciador no permite el cierre manual

en-us	Trigger enabled
es	Iniciador activado

en-us	Trigger enabled
es	Iniciadores activados

en-us	trigger expression must contain at least one /host/key reference
es	la expresión del iniciador debe contener al menos una referencia /host/key

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
es	El iniciador tiene métricas de la plantilla "%1$s" que no están vinculadas al equipo.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
es	El iniciador en la plantilla "%1$s" tiene dependencias con un iniciador en la plantilla "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
es	Iniciador en estado "desconocido"

en-us	Trigger label type
es	Tipo de etiqueta de iniciador

en-us	Trigger limit
es	Límite de iniciador

en-us	Trigger overview
es	Vista general de iniciador

en-us	Trigger prototype
es	Prototipo de iniciador

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" ya existe en "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" pertenece a plantillas con diferentes vínculos.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador inexistente "%2$s" en el equipo "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador inexistente "%2$s" en la plantilla "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de equipo en iniciadores de plantilla.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada al equipo "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
es	El prototipo del iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada a la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" del equipo "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de la plantilla principal.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s).

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para el equipo "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because dependencies on trigger prototypes from another LLD rule are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque no se permiten dependencias de prototipos de iniciador de otra regla LLD.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" contiene prototipos de métricas de múltiples reglas de descubrimiento.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
es	El prototipo del iniciador "%1$s" depende del iniciador "%2$s", que no existe.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" debe contener al menos un prototipo de métrica.

en-us	Trigger prototype added
es	Prototipo de iniciador añadido

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
es	el prototipo del iniciador no se puede mover a otra plantilla o equipo

en-us	Trigger prototype deleted
es	Prototipos de iniciador eliminados

en-us	Trigger prototype deleted
es	Prototipo de iniciador eliminado

en-us	Trigger prototypes
es	Prototipos de iniciador

en-us	Trigger prototype updated
es	Prototipos de iniciador actualizados

en-us	Trigger prototype updated
es	Prototipo de iniciador actualizado

en-us	trigger prototype with the same UUID already exists
es	ya existe un prototipo de iniciador con el mismo UUID

en-us	Triggers
es	Iniciadores

en-us	Trigger severity
es	Gravedad del iniciador

en-us	Trigger source
es	Origen del iniciador

en-us	Trigger status "OK"
es	Estado del iniciador "OK"

en-us	Trigger status "Problem"
es	Estado del iniciador "Problema"

en-us	Trigger tags
es	Etiquetas de iniciador

en-us	Trigger updated
es	Iniciadores actualizados

en-us	Trigger updated
es	Iniciador actualizado

en-us	Trigger URL
es	URL del iniciador

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
es	el iniciador con enlaces no se puede mover a otra plantilla o equipo

en-us	trigger with the same UUID already exists
es	ya existe un iniciador con el mismo UUID

en-us	Trim
es	Recortar

en-us	trim() - Remove specified characters from the beginning and the end of a string
es	trim(): elimina los caracteres especificados del principio y del final de una cadena

en-us	TRUE
es	ACTIVO

en-us	truncate() - Truncates a value to decimal places
es	truncate() - Trunca un valor a un número de decimales

en-us	Tue
es	Mar

en-us	Tuesday
es	Martes

en-us	Turkish (tr_TR)
es	Turco (tr_TR)

en-us	Two map elements should be selected
es	Se deben seleccionar dos elementos del mapa

en-us	Two or more fields cannot occupy same space.
es	Dos o más campos no pueden ocupar el mismo espacio.

en-us	Type
es	Tipo

en-us	Type (Full details)
es	Tipo (detalles completos)

en-us	type here to search
es	pulse aquí para buscar

en-us	Type of calculation
es	Tipo de cálculo

en-us	Type of information
es	Tipo de información

en-us	Type (OK)
es	Tipo (OK)

en-us	Types
es	Tipos

en-us	UI element "%2$s" is not available for user role "%1$s".
es	El elemento de la interfaz de usuario "%2$s" no está disponible para el rol de usuario "%1$s".

en-us	Ukrainian (uk_UA)
es	Ucraniano (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
es	No se pueden cambiar los permisos del archivo de configuración a 0600.

en-us	Unable to create the configuration file.
es	No se puede crear el archivo de configuración.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
es	No se puede determinar la versión actual de la base de datos Zabbix: %1$s.

en-us	Unable to find SAML userdirectory.
es	No se puede encontrar el directorio de usuarios SAML.

en-us	Unable to load authentication API parameters.
es	No se pueden cargar los parámetros de la API de autenticación.

en-us	Unable to load database credentials from Vault.
es	No se pueden cargar las credenciales de la base de datos desde Vault.

en-us	Unable to load housekeeping API parameters.
es	No se pueden cargar los parámetros de la API de limpieza.

en-us	Unable to load settings API parameters.
es	No se pueden cargar los parámetros de la API de configuración.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
es	No se puede sobrescribir el archivo de configuración existente.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB compression support status.
es	No se puede recuperar el estado de soporte de compresión de TimescaleDB.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB version.
es	No se puede recuperar la versión de TimescaleDB.

en-us	Unable to scan? You can use %1$s secret key to manually configure your authenticator app:
es	¿No se puede escanear? Puede usar la clave secreta de %1$s para configurar manualmente su aplicación de autenticación:

en-us	Unable to select configuration.
es	No se puede seleccionar la configuración.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
es	No se puede cargar el archivo porque "file_uploads" está deshabilitado.

en-us	unacceptable URL
es	URL inaceptable

en-us	Unacknowledge
es	No reconocer

en-us	Unacknowledged
es	Sin reconocer

en-us	Unacknowledged only
es	Sólo los no reconocidos

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
es	Eventos en estado PROBLEMA sin reconocer

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
es	Eventos en estado RESUELTO sin reconocer

en-us	Unavailable
es	No disponible

en-us	Unblock
es	Desbloquear

en-us	Unblock selected user?
es	¿Desbloquear al usuario seleccionado?

en-us	Unblock selected users?
es	¿Desbloquear los usuarios seleccionados?

en-us	Unchanged
es	Sin cambios

en-us	Undo problem acknowledgement.
es	Deshacer el reconocimiento del problema.

en-us	unexpected constant "%1$s"
es	constante inesperada "%1$s"

en-us	unexpected constant value "%1$s"
es	valor de constante inesperado "%1$s"

en-us	unexpected end of expression macro
es	macro de fin de expresión inesperado

en-us	unexpected end of key
es	final inesperado de la clave

en-us	unexpected end of macro
es	final inesperado de la macro

en-us	unexpected parameter "%1$s"
es	parámetro inesperado "%1$s"

en-us	Unexpected response for action %1$s.
es	Respuesta inesperada para la acción %1$s.

en-us	Unexpected server error.
es	Error inesperado del servidor.

en-us	unexpected tag "%1$s"
es	etiqueta "%1$s" inesperada

en-us	unexpected text "%1$s"
es	texto inesperado "%1$s"

en-us	unexpected value "%1$s"
es	valor inesperado "%1$s"

en-us	Units
es	Unidad

en-us	Units size
es	Tamaño de las unidades

en-us	unknown
es	desconocido

en-us	Unknown
es	Desconocido

en-us	Unknown
es	Desconocido

en-us	UNKNOWN
es	DESCONOCIDO

en-us	Unknown action
es	Acción desconocida

en-us	Unknown error
es	Error desconocido

en-us	unknown function "%1$s"
es	función "%1$s" desconocida

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
es	Métrica de equipo desconocida, no existe esa métrica en el equipo seleccionado

en-us	Unknown host, no such host present in system
es	Equipo desconocido, no existe ese equipo en el sistema

en-us	Unknown interface type.
es	Tipo de interfaz desconocido.

en-us	Unknown resource
es	Recurso desconocido

en-us	Unknown step failed: %1$s
es	Error en el paso desconocido: %1$s

en-us	Unknown value type
es	Tipo de valor desconocido

en-us	Unlimited
es	Ilimitado

en-us	Unlink
es	Desvincular

en-us	Unlink and clear
es	Desvincular y eliminar

en-us	Unlink template
es	Desvincular plantilla

en-us	Unlink templates
es	Desvincular plantillas

en-us	Unmute
es	Dejar de silenciar

en-us	Unmute for %1$s
es	No silenciar durante %1$s

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
es	Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. Debe ser al menos %2$s.

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
es	Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. No debe ser superior a %2$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
es	Juego de caracteres o intercalación no admitido para la tabla: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
es	Juego de caracteres o intercalación no admitido para las tablas: %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
es	Extensión de archivo de importación no compatible "%1$s".

en-us	Unsupported import format "%1$s".
es	Formato de importación no soportado "%1$s".

en-us	Unsupported operation.
es	Operación no soportada.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
es	Versión de TimescaleDB no compatible. Debe ser al menos %1$s.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
es	Versión de TimescaleDB no compatible. No debe ser superior a %1$s.

en-us	unsupported time suffix
es	sufijo de hora no soportado

en-us	unsupported version number
es	número de versión no soportado

en-us	Unsuppress
es	No suprimir

en-us	Unsuppressed
es	No suprimido

en-us	Unsuppressed by: %1$s
es	No suprimido por: %1$s

en-us	Until
es	Hasta

en-us	Untitled
es	Sin título

en-us	Up
es	Arriba

en-us	Up
es	Arriba

en-us	Update
es	Actualizar

en-us	Update column
es	Actualizar columna

en-us	Updated
es	Actualizado

en-us	Updated status of host "%1$s".
es	Actualizado el estado del host "%1$s".

en-us	Update existing
es	Actualizar existentes

en-us	Update interval
es	Intervalo de actualización

en-us	update interval "%1$s" is longer than period "%2$s"
es	el intervalo de actualización "%1$s" es más largo que el período "%2$s"

en-us	Update operations
es	Operaciones de actualización

en-us	Update problem
es	Problema de actualización

en-us	Updating
es	Actualizando

en-us	UPDATING
es	ACTUALIZANDO

en-us	Upload
es	Subir

en-us	uppercase identifier expected
es	se esperaba un identificador en mayúsculas

en-us	Upper level maps
es	Mapas de nivel superior

en-us	Uptime
es	Tiempo de actividad

en-us	Uptime
es	Tiempo operativo

en-us	Uptime/Downtime
es	Tiempo operativo/Tiempo inoperativo

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
es	Tiempo de actividad del proceso del servidor Zabbix en segundos.

en-us	URL
es	URL

en-us	URL A
es	URL A

en-us	URL (after login)
es	URL (después de iniciar sesión)

en-us	URL B
es	URL B

en-us	URL C
es	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
es	La URL no está codificada correctamente.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
es	El nombre de la URL debe ser único para el mapa "%1$s".

en-us	URL opening confirmation
es	Confirmación de apertura de URL

en-us	URL parameter cannot be array.
es	El parámetro de URL no puede ser una matriz.

en-us	URL parameter name is empty.
es	El nombre del parámetro de URL está vacío.

en-us	URLs
es	URLs

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
es	La URL debe tener los campos "nombre" y "url" para el mapa "%1$s".

en-us	Use combined requests
es	Utilice solicitudes combinadas

en-us	Use custom event status colors
es	Utilice colores de estado de evento personalizados

en-us	Use default
es	Uso por defecto

en-us	Used in actions
es	Utilizado en acciones

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
es	Utilice el formulario de configuración del prototipo de equipo para eliminar plantillas vinculadas automáticamente en el próximo descubrimiento.

en-us	Use iframe sandboxing
es	Usar aislamiento en iframe

en-us	Use if severity
es	Utilizar si la gravedad

en-us	User
es	Usuario

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
es	El usuario "%1$s" no puede estar sin grupo de usuarios.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
es	Usuario "%1$s" es el propietario del tablero "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
es	El usuario "%1$s" es el propietario del mapa "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
es	El usuario "%1$s" es el propietario del informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
es	El usuario "%1$s" es el destinatario del informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
es	El usuario "%1$s" se utiliza en la acción "%2$s".

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
es	El usuario "%1$s" es el usuario en cuyo nombre se crea el informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" must have a password, because internal authentication is in effect.
es	El usuario "%1$s" debe tener una contraseña porque la autenticación interna está vigente.

en-us	User "%1$s" provisioned.
es	Usuario "%1$s" aprovisionado.

en-us	User "%1$s" unblocked.
es	Usuario "%1$s" desbloqueado.

en-us	User action
es	Acción del usuario

en-us	User added
es	Usuario añadido

en-us	User agent string
es	Cadena de agente de usuario

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
es	El usuario no puede agregarse a un grupo desactivado o a un grupo con acceso GUI desactivado.

en-us	User cannot change own role.
es	El usuario no puede cambiar su propio rol.

en-us	User cannot change the user type of own role.
es	El usuario no puede cambiar el tipo de usuario de su propio rol.

en-us	User deleted
es	Usuario eliminado

en-us	User deleted
es	Usuarios eliminados

en-us	User directory
es	Directorio de usuario

en-us	User directory "%1$s" already exists.
es	El directorio de usuario "%1$s" ya existe.

en-us	User directory with ID "%1$s" is not available.
es	El directorio de usuario con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	User does not have user groups.
es	El usuario no tiene grupos de usuarios.

en-us	User does not have user role.
es	El usuario no tiene rol de usuario.

en-us	Use %{ref} in group filter to reference value of this user attribute.
es	Utilice %{ref} en el filtro de grupo para hacer referencia al valor de este atributo de usuario.

en-us	User group
es	Un grupo de usuarios

en-us	User group "%1$s" already exists.
es	El grupo de usuarios "%1$s" ya existe.

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
es	El grupo de usuarios "%1$s" es el destinatario del informe "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
es	El grupo de usuarios "%1$s" se utiliza en la acción "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
es	El grupo de usuarios "%1$s" se utiliza en la configuración de los mensajes de inactividad de la base de datos.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
es	El grupo de usuarios "%1$s" se utiliza en el script "%2$s".

en-us	User group added
es	Grupo de usuarios añadido

en-us	User group deleted
es	Grupos de usuarios eliminados

en-us	User group deleted
es	Grupo de usuarios eliminado

en-us	User group for database down message
es	Grupo de usuarios para mensajes de base de datos caída

en-us	User group mapping
es	Mapeo de grupos de usuarios

en-us	User group membership attribute
es	Atributo de pertenencia al grupo de usuarios

en-us	User groups
es	Grupos de usuarios

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
es	Faltan parámetros para compartir grupo de usuarios: %1$s para el mapa "%2$s".

en-us	User group updated
es	Grupo de usuarios actualizado

en-us	User group updated
es	Grupos de usuarios actualizados

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
es	El grupo de usuarios con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	User input has been successfully tested.
es	La entrada del usuario se ha probado con éxito.

en-us	User is not allowed to delete himself.
es	El usuario no puede eliminarse a sí mismo.

en-us	User last name attribute
es	Atributo de apellido del usuario

en-us	User macros
es	Macros de usuario

en-us	User menu
es	Menú del usuario

en-us	Username
es	Usuario

en-us	User name
es	Nombre de usuario

en-us	Username and password
es	Usuario y contraseña

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "UserName" and "Content".
es	El nombre de usuario y la contraseña deben almacenarse en las claves secretas de Vault "UserName" y "Content".

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
es	El nombre de usuario y la contraseña deben almacenarse en las claves secretas de Vault "username" y "contraseña".

en-us	User name attribute
es	Atributo de nombre de usuario

en-us	Username attribute
es	Atributo de nombre de usuario

en-us	User password
es	Contraseña de usuario

en-us	User profile
es	Perfil de usuario

en-us	User/Recipient
es	Usuario/Destinatario

en-us	User role
es	Rol de usuario

en-us	User role "%1$s" already exists.
es	El rol de usuario "%1$s" ya existe.

en-us	User role created
es	Rol de usuario creado

en-us	User role deleted
es	Role de usuario eliminado

en-us	User role deleted
es	Roles de usuario eliminados

en-us	User roles
es	Roles de usuario

en-us	User role updated
es	Rol de usuario actualizado

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
es	El rol de usuario con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	Users
es	Usuarios

en-us	User sessions
es	Sesiones de usuario

en-us	User settings
es	Configuración de usuario

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
es	Faltan parámetros para compartir usuarios: %1$s para el mapa "%2$s".

en-us	User type
es	Tipo de usuario

en-us	User unblocked
es	Usuarios desbloqueados

en-us	User unblocked
es	Usuario desbloqueado

en-us	User updated
es	Usuario actualizado

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
es	El usuario con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	User with username "%1$s" already exists.
es	Usuario "%1$s" ya existe.

en-us	Use X-Frame-Options HTTP header
es	Utilice el encabezado HTTP X-Frame-Options

en-us	UTF-8 from Hex-STRING
es	UTF-8 de Hex-STRING

en-us	UUIDv4 is expected
es	Se espera UUIDv4

en-us	Validate URI schemes
es	Validar esquemas de URI

en-us	Validation
es	Validación

en-us	Valid URI schemes
es	Esquemas de URI válidos

en-us	value
es	valor

en-us	Value
es	Valor

en-us	Value
es	Valor

en-us	value "%1$s" already exists
es	el valor "%1$s" ya existe

en-us	value %1$s already exists
es	el valor %1$s ya existe

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
es	El valor "%1$s" es incorrecto para el parámetro "grid_align". Las opciones son: "%2$s" y "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
es	El valor "%1$s" no es válido para el parámetro "grid_show". Las opciones son: "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
es	El valor "%1$s" es incorrecto para el parámetro "grid_show". Las opciones son: "%2$s" y "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
es	El valor "%1$s" es demasiado largo para el campo "%2$s" - %3$d caracteres. La longitud permitida es de %4$d caracteres.

en-us	value "%1$s" not found
es	valor "%1$s" no encontrado

en-us	Value arc
es	Arco de valor

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
es	Eficacia de la caché de valores. Los parámetros válidos son: solicitudes, aciertos y errores.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
es	Estadísticas de caché de valores. Los modos válidos son: total, free, pfree, used y pused.

en-us	value contains unescaped character at position %1$d
es	el valor contiene un carácter sin escapar en la posición %1$d

en-us	Value data for value name in Windows Registry key.
es	Valor del dato para el nombre del valor en la clave del Registro de Windows.

en-us	value is too long
es	el valor es demasiado largo

en-us	Value map
es	Valor asignado

en-us	Value map "%1$s" already exists.
es	El mapa de valores "%1$s" ya existe.

en-us	Value mapping
es	Asignación de valores

en-us	Value mappings
es	Asignaciones de valor

en-us	value map with the same UUID already exists
es	el mapa de valores con el mismo UUID ya existe.

en-us	value must be %1$s
es	el valor debe ser %1$s

en-us	value must be %1$s
es	los valores deben ser %1$s

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
es	el valor debe estar entre "%1$s" y "%2$s"

en-us	value must be empty
es	el valor debe estar vacío

en-us	value must be empty or %1$s
es	los valores deben estar vacíos o %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
es	el valor debe estar vacío o %1$s

en-us	value must be greater than "%1$s"
es	el valor debe ser mayor que "%1$s"

en-us	value must be no greater than "%1$s"
es	el valor no debe ser mayor que "%1$s"

en-us	value must be no less than "%1$s"
es	el valor no debe ser menor que "%1$s"

en-us	value must be one of %1$s
es	el valor debe ser uno de %1$s

en-us	value must be within the range of %1$s
es	el valor debe estar dentro del rango de %1$s

en-us	Value: no data
es	Valores: sin datos

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
es	Valor de cualquier contador de rendimiento de Windows en inglés. Devuelve un número entero, flotante, cadena o texto (según la solicitud)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
es	Valor de cualquier contador de rendimiento de Windows. Devuelve un número entero, flotante, cadena o texto (según la solicitud)

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
es	Valor del tema MQTT. El formato de los datos devueltos depende del contenido del tema. Si se utilizan comodines, devuelve valores de tema en JSON

en-us	value of new event tag
es	valor de etiqueta de evento nuevo

en-us	Value of new event tag
es	Valor de etiqueta de evento nuevo

en-us	Value of old event tag
es	Valor de etiqueta de evento antiguo

en-us	Value of tag
es	Valor de etiqueta

en-us	Values
es	Valores

en-us	Value size
es	Tamaño del valor

en-us	values must be unique
es	los valores deben ser únicos

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
es	No se permiten valores sin nombres en los campos del formulario.

en-us	Variable
es	Variable

en-us	Variables
es	Variables

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
es	Información diversa sobre proceso(s) específico(s). Devuelve flotante

en-us	varpop() - Population variance
es	varpop() - Varianza de población

en-us	varsamp() - Sample variance
es	varsamp() - Varianza de muestra

en-us	Vault API endpoint
es	Endpoint de la API de Vault

en-us	Vault authentication token
es	Token de autenticación de Vault

en-us	Vault certificates
es	Certificados de Vault

en-us	Vault connection failed.
es	Error en la conexión a Vault.

en-us	Vault provider
es	Proveedor de Vault

en-us	Vault secret
es	Secreto de Vault

en-us	Vault secret path
es	Ruta al secreto de Vault

en-us	Vault secret query string
es	Cadena de consulta del secreto de Vault

en-us	Vendor
es	Vendedor

en-us	Vendor and version
es	Proveedor y versión

en-us	Verbose
es	Verboso

en-us	Verification code
es	Código de verificación

en-us	Verify database certificate
es	Verificar certificado de la base de datos

en-us	Version
es	Versión

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
es	Versión del agente Zabbix. Devuelve una cadena

en-us	Version of Zabbix server or proxy
es	Versión del servidor o proxy Zabbix

en-us	Vertical
es	Vertical

en-us	Vertical align
es	Alineación vertical

en-us	Vertical position
es	Posición vertical

en-us	via
es	a través de

en-us	Vietnamese (vi_VN)
es	Vietnamita (vi_VN)

en-us	View
es	Vista

en-us	View as
es	Mostrar como

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Tamaño del espacio virtual en bytes o en porcentaje del total. Devuelve un número entero para bytes; flotante para porcentaje

en-us	Visible name
es	Nombre visible

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
es	El nombre visible no puede estar vacío si falta el nombre del equipo.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
es	Estadísticas de caché de VMware. Los modos válidos son: total, free, pfree, used y pused.

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
es	Datos de alarmas del clúster de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del clúster de VMware

en-us	VMware cluster performance counter, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
es	Contador de rendimiento del clúster de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del clúster de VMware, "path": ruta del contador de rendimiento, "instance": instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware cluster property, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "prop" - property path
es	Propiedad del clúster de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del clúster de VMware, "prop": ruta de la propiedad

en-us	VMware cluster status, "url" - VMware service URL, "name" - VMware cluster name
es	Estado del clúster de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "name": nombre del clúster de VMware

en-us	VMware cluster tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
es	Matriz de etiquetas de clúster de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del clúster de VMware

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id
es	Datos de alarmas del centro de datos de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del centro de datos de VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs, "url" - VMware service URL. Returns JSON
es	Centros de datos de VMware y sus ID, "url": URL del servicio de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware datacenter tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas del centro de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "id": identificación del centro de datos de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier
es	Datos de alarmas del almacén de datos de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del almacén de datos de VMware

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Estadísticas de capacidad del almacén de datos de VMware en bytes o en porcentaje del total. Devuelve un número entero para bytes; flotante para porcentaje

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - total(default)/free/pfree/uncommitted. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Estadísticas de capacidad del almacén de datos de VMware en bytes o en porcentaje del total, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode": total (predeterminado)/free/pfree/uncommited. Devuelve un número entero para bytes; flotante para porcentaje

en-us	VMware datastore hypervisors list, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name
es	Lista de hipervisores del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "datastore": nombre del almacén de datos

en-us	VMware datastore performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - datastore perfcounter instance from vmware.hv.diskinfo.get
es	Contador de rendimiento del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del almacén de datos de VMware, "path": ruta del contador de rendimiento, "instance": instancia del contador de rendimiento del almacén de datos de vmware.hv.diskinfo.get

en-us	VMware datastore property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "prop" - property path
es	Propiedad del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del almacén de datos de VMware, "prop": ruta de la propiedad

en-us	VMware datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
es	Estadísticas de lectura del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode": latency/maxlatency - promedio o máximo

en-us	VMware datastore tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas del almacén de datos de VMware, "url" - URL del servicio de VMware, "uuid" - identificador único global del almacén de datos de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
es	Estadísticas de escritura del almacén de datos de VMware, "url" - URL del servicio de VMware, "datastore" - nombre del almacén de datos, "mode" - latency/maxlatency - promedio o máximo

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, "url" - VMware service URL. Returns JSON
es	Conmutador virtual distribuido de VMware, "url": URL del servicio de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default) or skip - skip processing of older data, "severity" - filtering is disabled by default or "error,warning,info,user" in any combination
es	Registro de eventos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "mode": all (predeterminado) o skip: omitir el procesamiento de datos más antiguos, "severity": el filtrado está deshabilitado de forma predeterminada o "error,warning,info,user" en cualquier combinación

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default), skip - skip processing of older data
es	Registro de eventos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "mode": all (predeterminado), skip: omitir el procesamiento de datos más antiguos

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware DVSwitch global unique identifier, "filter" - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode"- state(default)/full. Returns JSON
es	Contenedor VMware FetchDVPorts, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de VMware DVSwitch, "filter": objeto de datos de VMware DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode": state (predeterminado)/full. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Datos de alarmas del hipervisor de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tamaño de memoria inflada del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	UUID del BIOS del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Nombre del clúster del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor connection state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Estado de conexión del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns string
es	Nombre del centro de datos del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve una cadena

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
es	Estadísticas de lectura del almacén de datos del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode" - latencia

en-us	VMware hypervisor datastores list, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Lista de almacenes de datos del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
es	Estadísticas de escritura del almacén de datos del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode" - latencia

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
es	Sensor acumulativo del estado de salud del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve 0 - gris; 1 - verde; 2 - amarillo; 3 - rojo

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
es	Sensores de estado del proveedor de HW del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Modelo de hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Nombre del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
es	Estadísticas de entrada de red del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "mode" - bps

en-us	VMware hypervisor network interface speed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, <ifname> - interface name
es	Velocidad de la interfaz de red del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, <ifname> - nombre de la interfaz

en-us	VMware hypervisor network output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
es	Estadísticas de salida de red del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "mode" - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
es	Contador de rendimiento del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware, "path": ruta del contador de rendimiento, "instance": instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware hypervisor processor frequency, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Frecuencia del procesador del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Modelo de procesador del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Uso del procesador del hipervisor VMware en Hz, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor property , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "prop" - property path
es	Propiedad del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware, "prop": ruta de la propiedad

en-us	VMware hypervisor sensors value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
es	Valor de los sensores del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor serialnumber, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Número de serie del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Estado del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tamaño total de memoria del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tiempo de actividad del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tamaño de memoria utilizada por el hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Nombre del proveedor del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor version, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Versión del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware service full name, "url" - VMware service URL
es	Nombre completo del servicio VMware, "url": URL del servicio VMware

en-us	VMware service version, "url" - VMware service URL
es	Versión del servicio VMware, "url": URL del servicio VMware

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL
es	Datos de alarmas del centro virtual de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Datos de alarmas de la máquina virtual de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria inflada de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Espacio de almacenamiento comprometido de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria comprimida de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "name" - custom attribute name
es	Valor del atributo personalizado de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware, "name": nombre del atributo personalizado

en-us	VMware virtual machine datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns string
es	Nombre del centro de datos de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware. Devuelve una cadena

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
es	Estadísticas de lectura del dispositivo de disco de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance": instancia del dispositivo de disco, "mode": bps/ops: bytes/operaciones por segundo

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
es	Estadísticas de escritura del dispositivo de disco de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance" - instancia del dispositivo de disco, "mode" - bps/ops - bytes/operaciones por segundo

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	El disco de la máquina virtual VMware requiere consolidación, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine file system statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "fsname" - file system name, "mode"- total/free/used/pfree/pused
es	Estadísticas del sistema de archivos de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "fsname" - nombre del sistema de archivos, "mode" - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Uso de memoria de invitado de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Uso de memoria del equipo de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Nombre del hipervisor de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Nombre de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
es	Estadísticas de entrada de la interfaz de red de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance" - instancia de la interfaz de red, "mode" - bps/pps - bytes/paquetes por segundo

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
es	Estadísticas de salida de la interfaz de red de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance" - instancia de la interfaz de red, "mode" - bps/pps - bytes/paquetes por segundo

en-us	VMware virtual machine performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
es	Contador de rendimiento de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "path": ruta del contador de rendimiento, "instance" - instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware virtual machine power state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Estado de energía de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifierr
es	Tamaño de memoria privada de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	"CPU Ready" de la máquina virtual VMware en ms, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Uso del procesador de la máquina virtual VMware en Hz, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "prop" - property path
es	Propiedad de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "prop": ruta de la propiedad

en-us	VMware virtual machine shared memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria compartida de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine snapshot state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
es	Estado de la instantánea de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware virtual machine state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Estado de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria intercambiada de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas de máquinas virtuales de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware virtual machine tools state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "mode"- version or status
es	Estado de las herramientas de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware, "mode": versión o estado

en-us	VMware virtual machine total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño total de memoria de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Espacio de almacenamiento no confirmado de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Espacio de almacenamiento no compartido de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tiempo de actividad de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
es	Estado de mantenimiento del hipervisor de VVMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve 0 - no en mantenimiento; 1 - en mantenimiento

en-us	w
es	sem

en-us	W
es	Ad

en-us	W
es	Ad

en-us	W
es	X

en-us	Warning
es	Advertencia

en-us	Warning
es	Advertencia

en-us	Warning message
es	Mensaje de advertencia

en-us	Warning! Support for Oracle DB is deprecated since Zabbix 7.0 and will be removed in future versions.
es	¡Advertencia! La compatibilidad con Oracle DB está obsoleta desde Zabbix 7.0 y se eliminará en versiones futuras.

en-us	Warning! Unable to retrieve database version.
es	¡Advertencia! No se puede recuperar la versión de la base de datos.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least %2$s.
es	¡Advertencia! Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. Debe ser al menos (%2$s)

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should not be higher than %2$s.
es	¡Advertencia! Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. No debe ser superior a %2$s.

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
es	Lo sentimos, se ha alcanzado el máximo número posible de elementos a recordar.

en-us	Web
es	Web

en-us	Webhook
es	Webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
es	Webhook no tiene parámetros.

en-us	Web monitoring
es	Monitorización web

en-us	Web scenario
es	Escenario web

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
es	El escenario web "%1$s" ya existe.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
es	El escenario web "%1$s" ya existe en el equipo "%2$s".

en-us	Web scenario added
es	Escenario web añadido

en-us	Web scenario deleted
es	Escenario web eliminado

en-us	Web scenario deleted
es	Escenarios web eliminados

en-us	Web scenario disabled
es	Escenarios web desactivados

en-us	Web scenario disabled
es	Escenario web desactivado

en-us	Web scenario enabled
es	Escenarios web activados

en-us	Web scenario enabled
es	Escenario web activado

en-us	Web scenarios
es	Escenarios web

en-us	Web scenario updated
es	Escenario web actualizado

en-us	web scenario with the same UUID already exists
es	un escenario web con el mismo UUID ya existe

en-us	Wed
es	Mie

en-us	Wednesday
es	Miércoles

en-us	Week
es	Semana

en-us	Week
es	Semana

en-us	Weekly
es	Semanal

en-us	Weight
es	Peso

en-us	Welcome
es	Bienvenido

en-us	Welcome to
es	Bienvenido a

en-us	When active
es	Cuándo está activo

en-us	Widget
es	Widget

en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
es	El widget en X:%3$d, Y:%4$d en la página #%2$d del tablero "%1$s" está fuera de los límites.

en-us	Widget is deprecated.
es	El widget está en desuso.

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
es	El widget es demasiado pequeño para el número especificado de filas y columnas.

en-us	Width
es	Anchura

en-us	wildcard patterns with '*' may be used
es	se pueden utilizar patrones comodín con '*'

en-us	will be deleted in %1$s
es	será eliminado en %1$s

en-us	will be deleted the next time discovery rule is processed
es	se eliminará la próxima vez que se procese la regla de descubrimiento

en-us	will be disabled in %1$s
es	será deshabilitado en %1$s

en-us	will be disabled the next time discovery rule is processed
es	será deshabilitado la próxima vez que se procese la regla de descubrimiento

en-us	will not be deleted
es	no será eliminado

en-us	will not be disabled
es	no será deshabilitado

en-us	With data
es	Con datos

en-us	With data collection
es	Con recopilación de datos

en-us	With dependencies
es	Con dependencias

en-us	With header row
es	Con fila de encabezado

en-us	Without data
es	Sin datos

en-us	Without problems
es	Sin problemas

en-us	Without triggers
es	Sin iniciadores

en-us	With problem name
es	Con nombre del problema

en-us	With problems
es	Con problemas

en-us	With this setting only numeric data will be displayed.
es	Con esta configuración solo se mostrarán datos numéricos.

en-us	With this setting only numeric items will be displayed.
es	Con esta configuración solo se mostrarán métricas numéricas.

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
es	Con esta configuración solo se mostrarán métricas numéricas en esta columna.

en-us	With triggers
es	Con iniciadores

en-us	Working time
es	Jornada laboral

en-us	Write
es	Escribir

en-us	Wrong %1$s.php class name for module located at %2$s.
es	Nombre de clase %1$s.php incorrecto para el módulo ubicado en %2$s.

en-us	wrong discovery rule type
es	tipo incorrecto de regla de descubrimiento

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
es	Campos incorrectos para el equipo "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
es	Campos incorrectos para el enlace del mapa.

en-us	wrong item type
es	tipo incorrecto de métrica

en-us	wrong master item type
es	tipo incorrecto de métrica principal

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
es	[Valor incorrecto para el día: "%1$s" ]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
es	[Valor incorrecto para el mes: "%1$s"]

en-us	Wrong value for "url" field.
es	Valor incorrecto para el campo "url".

en-us	X
es	X

en-us	X1
es	X1

en-us	X2
es	X2

en-us	X-Axis
es	Eje X

en-us	X-Frame-Options HTTP header
es	Encabezado HTTP X-Frame-Options

en-us	X-Frame-Options HTTP header supported values:
es	Valores admitidos del encabezado HTTP X-Frame-Options:

en-us	XML
es	XML

en-us	XML data
es	datos XML

en-us	XML is empty
es	XML está vacío

en-us	XML is expected
es	Se espera XML

en-us	XML to JSON
es	XML a JSON

en-us	XML XPath
es	XML XPath

en-us	xmlxpath() - Returns XML XPath result
es	xmlxpath() - Devuelve el resultado XML XPath

en-us	XPath
es	XPath

en-us	y
es	a

en-us	Y
es	Y

en-us	Y1
es	Y1

en-us	Y2
es	Y2

en-us	YAML
es	YAML

en-us	Y-axis
es	Eje Y

en-us	Y axis MAX value
es	Valor MAX del eje Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
es	El valor MÁX del eje Y debe ser mayor que el valor MÍN del eje Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
es	El valor MÁX del eje Y debe ser mayor que el valor MÍN del eje Y.

en-us	Y axis MIN value
es	Valor MIN del eje Y

en-us	Y axis side
es	Lado del eje Y

en-us	Year
es	Año

en-us	Year
es	Año

en-us	Yearly
es	Anual

en-us	Yes
es	Sí

en-us	Yesterday
es	Ayer

en-us	Y-m-d
es	Y-m-d

en-us	Y-m-d h:i A
es	Y-m-d H:i

en-us	Y-m-d h:i:s A
es	Y-m-d H:i:s

en-us	Y-n-d
es	Y-n-d

en-us	You are logged in as "%1$s".
es	Has iniciado sesión como "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
es	No puede elegir algunos idiomas porque las «locales» para ellos no están instalados en el servidor web.

en-us	You are not able to choose some of the MFA methods, because PHP CURL extension is not installed on the web server.
es	No pueden elegir algunos de los métodos MFA porque la extensión PHP CURL no está instalada en el servidor web.

en-us	You are not logged in
es	No has iniciado sesión

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
es	No puede cambiar de equipo para la selección actual.

en-us	You cannot switch templates for current selection.
es	No puede cambiar de plantillas para la selección actual.

en-us	You do not have permission to perform this operation.
es	No tiene permiso para realizar esta operación.

en-us	You have no permissions to access this page.
es	No tiene permisos para acceder a esta página.

en-us	You must login to view this page.
es	Debes iniciar sesión para ver esta página.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
es	Su base de datos no funciona correctamente. Espere unos minutos e intente repetir esta acción. Si el problema persiste, comuníquese con el administrador del sistema. El problema puede deberse a una transacción de larga ejecución o a un bloqueo a nivel de fila realizado por su sistema de administración de bases de datos.

en-us	YYYY-MM-DD
es	AAAA-MM-DD

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
es	AAAA-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
es	AAAA-MM-DD hh:mm:ss

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
es	AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
es	Zabbix

en-us	Zabbix agent
es	Agente Zabbix

en-us	Zabbix agent (active)
es	Agente Zabbix (activo)

en-us	Zabbix agent (active checks)
es	Agente Zabbix (controles activos)

en-us	Zabbix agent (passive checks)
es	Agente Zabbix (controles pasivos)

en-us	Zabbix frontend version
es	Versión de interfaz de Zabbix

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
es	Zabbix ha recibido una solicitud incorrecta.

en-us	Zabbix Integrations
es	Integraciones de Zabbix

en-us	Zabbix internal
es	Zabbix interno

en-us	Zabbix internal authentication
es	Autenticación interna de Zabbix

en-us	Zabbix login form
es	Formulario de inicio de sesión de Zabbix

en-us	Zabbix proxy or server
es	Proxy o servidor Zabbix

en-us	Zabbix server
es	Servidor Zabbix

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
es	No se puede acceder al servidor Zabbix "%1$s". Posibles razones: 1. "NodeAddress" o "ListenPort" incorrectos en "zabbix_server.conf" o anulación de IP/DNS del servidor en "zabbix.conf.php"; 2. Configuración de red incorrecta. 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
es	El servidor Zabbix está detenido: la información mostrada puede no ser la actual.

en-us	Zabbix server is running
es	El servidor Zabbix se está ejecutando

en-us	Zabbix server name
es	Nombre del servidor Zabbix

en-us	Zabbix server (proxy)
es	Servidor Zabbix (proxy)

en-us	Zabbix server version
es	Versión del servidor Zabbix

en-us	Zabbix Streaming Protocol v1.0
es	Protocolo de transmisión Zabbix v1.0

en-us	Zabbix Technical Support
es	Soporte Técnico de Zabbix

en-us	Zabbix trapper
es	Captura ZABBIX

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
es	el nivel de zoom debe estar entre "%1$s" y "%2$s"

en-us	Zoom out
es	Disminuir zoom