en-us	Selected items only
es	Sólo métricas seleccionadas

en-us	Select prototype
es	Seleccionar prototipo

en-us	Select SLA to display SLA report.
es	Seleccione SLA para mostrar el informe SLA.

en-us	Send backward
es	Enviar atrás

en-us	Send message
es	Enviar mensaje

en-us	Send message to user groups
es	Enviar mensaje a grupo de usuarios

en-us	Send message to users
es	Enviar mensaje a usuarios

en-us	Send only to
es	Enviar solo a

en-us	Send to
es	Enviar a

en-us	Send to back
es	Enviar al fondo

en-us	Send to user groups
es	Enviar a grupos de usuarios

en-us	Send to users
es	Enviar a usuarios

en-us	Sent
es	Enviado

en-us	Sent/Executed
es	Enviado/Ejecutado

en-us	Sep
es	Sep

en-us	Separated
es	Separado

en-us	Separately
es	Por separado

en-us	September
es	Septiembre

en-us	Serial number A
es	Número de serie A

en-us	Serial number B
es	Número de serie B

en-us	Serif
es	Serif

en-us	Server
es	Servidor

en-us	Server (proxy)
es	Servidor (proxy)

en-us	Servers
es	Servidores

en-us	Server time
es	Hora del sevidor

en-us	Service
es	Servicio

en-us	Service
es	Servicio

en-us	Service "%1$s" cannot have problem tags and children at the same time.
es	El servicio "%1$s" no puede tener etiquetas problemáticas y dependientes al mismo tiempo.

en-us	Service actions
es	Acciones de servicio

en-us	Service created
es	Servicio creado

en-us	Service data storage period
es	Periodo de conservación de los datos del servicio

en-us	Service deleted
es	Servicios eliminados

en-us	Service deleted
es	Servicio eliminado

en-us	Service list
es	Lista de servicios

en-us	Service name
es	Nombre del servicio

en-us	Service port
es	Puerto del servicio

en-us	Service recovery
es	Recuperación del servicio

en-us	Services
es	Servicios

en-us	Services form a circular dependency.
es	Los servicios forman una dependencia circular.

en-us	Services updated
es	Servicios actualizados

en-us	Service tag name
es	Nombre de etiqueta de servicio

en-us	Service tags
es	Etiquetas de servicio

en-us	Service tag value
es	Valor de etiqueta de servicio

en-us	Service type
es	Tipo de servicio

en-us	Service update
es	Actualización del servicio

en-us	Service updated
es	Servicio actualizado

en-us	Service with ID "%1$s" is not available.
es	El servicio con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	Service with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
es	El servicio con ID "%2$s" no está disponible para el rol de usuario "%1$s".

en-us	service with the same UUID already exists
es	ya existe un servicio con el mismo UUID

en-us	Session ID or token is expected.
es	Se espera un ID de sesión o un token.

en-us	Session initialization error.
es	Error de inicialización de sesión.

en-us	Session terminated, re-login, please.
es	Sesión finalizada, vuelva a iniciar sesión, por favor.

en-us	Set custom time period
es	Establecer período de tiempo personalizado

en-us	Set error to
es	Establecer error en

en-us	Set expiration date and time
es	Establecer fecha y hora de vencimiento

en-us	Set host inventory mode
es	Establecer el modo de inventario del equipo

en-us	Set new value
es	Establecer nuevo valor

en-us	Set status to
es	Establecer estado en

en-us	Set status to OK
es	Establecer estado como OK

en-us	Set this view as default
es	Establecer esta vista como predeterminada

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
es	Error al configurar el modo de desreferenciación de LDAP.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
es	Error al configurar el protocolo LDAP.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
es	Error al configurar las referencias LDAP en "Desactivado".

en-us	Settings
es	Ajustes

en-us	Set value to
es	Establecer valor a

en-us	Severity
es	Gravedad

en-us	Severity
es	Gravedad

en-us	Severity changed
es	La gravedad cambió

en-us	Severity changes
es	Cambios de gravedad

en-us	Severity decreased
es	La gravedad disminuyó

en-us	Severity filter
es	Filtro de gravedad

en-us	Severity increased
es	La gravedad aumentó

en-us	Shape
es	Forma

en-us	Shared
es	Compartido

en-us	Sharing
es	Compartir

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
es	A la opción para compartir "%1$s" le falta un valor para el mapa "%2$s".

en-us	Short
es	Corto

en-us	short description
es	descripción corta

en-us	Shortened
es	Acortado

en-us	should be empty
es	debe estar vacío

en-us	should be less than current time
es	debe ser menor que la hora actual

en-us	Show
es	Mostrar

en-us	Show aggregation function
es	Mostrar función de agregación

en-us	Show arc
es	Mostrar arco

en-us	Show column header
es	Mostrar encabezado de columna

en-us	Show data in maintenance
es	Mostrar datos en mantenimiento

en-us	Show details
es	Mostrar detalles

en-us	Show header
es	Mostrar encabezado

en-us	Show hosts in maintenance
es	Mostrar equipos en mantenimiento

en-us	show icon mappings
es	mostrar asignaciones de icono

en-us	Show labels
es	Mostrar etiquetas

en-us	Show legend
es	Mostrar leyenda

en-us	Show lines
es	Mostrar líneas

en-us	Shown
es	Se muestra

en-us	Shown as the account name to all MFA users in authenticator apps.
es	Se muestra como el nombre de la cuenta para todos los usuarios de MFA en aplicaciones de autenticación.

en-us	Shown as the label to all MFA users in authenticator apps.
es	Se muestra como etiqueta para todos los usuarios de MFA en las aplicaciones de autenticación.

en-us	Show number of records
es	Mostrar número de registros

en-us	Show only totals
es	Mostrar solo totales

en-us	Show operational data
es	Mostrar datos operativos

en-us	Show periods
es	Mostrar periodos

en-us	Show problems
es	Mostrar problemas

en-us	Show selected
es	Mostrar seleccionados

en-us	Show sidebar
es	Mostrar barra lateral

en-us	Show software update check details
es	Mostrar detalles de comprobación de actualización de software

en-us	Show suppressed problems
es	Mostrar problemas suprimidos

en-us	Show symptoms
es	Mostrar síntomas

en-us	Show tags
es	Mostrar etiquetas

en-us	Show technical errors
es	Mostrar errores técnicos

en-us	Show text as HTML
es	Mostrar texto como HTML

en-us	Show thumbnail
es	Mostrar miniatura

en-us	Show timeline
es	Mostrar línea de tiempo

en-us	Show timestamp
es	Mostrar marca de tiempo

en-us	Show total value
es	Mostrar valor total

en-us	Show triggers
es	Mostrar iniciadores

en-us	Show unavailable maps
es	Mostrar mapas no disponibles

en-us	Show units
es	Mostrar unidades

en-us	Show value
es	Mostrar valor

en-us	Show warning if Zabbix server is down
es	Mostrar una advertencia si el servidor Zabbix está caído

en-us	Show working time
es	Mostrar tiempo de trabajo

en-us	Sidebar control
es	Control de barra lateral

en-us	Sign
es	Firmar

en-us	Sign in
es	Acceder

en-us	sign in as guest
es	iniciar sesión como invitado

en-us	Sign in with HTTP
es	Iniciar sesión con HTTP

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
es	Iniciar sesión con inicio de sesión único (SAML)

en-us	Sign out
es	Cerrar sesión

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
es	signum() - Devuelve -1 si un valor es negativo, 0 si un valor es cero, 1 si un valor es positivo

en-us	Simple
es	Sencillo

en-us	Simple change
es	Cambio sencillo

en-us	Simple check
es	Comprobación sencilla

en-us	Simple graph
es	Gráfico sencillo

en-us	Simple graph prototype
es	Prototipo de gráfico simple

en-us	Simple graphs
es	Graficos simples

en-us	Simple triggers
es	Iniciadores simples

en-us	Single
es	Único

en-us	Single line
es	Linea única

en-us	Single line - result will be displayed in a single line and truncated to specified length.
es	Línea única: el resultado se mostrará en una sola línea y se truncará a la longitud especificada.

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
es	sinh() - El seno hiperbólico de un valor

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
es	sin() - El seno de un valor, donde el valor es un ángulo expresado en radianes

en-us	Site address A
es	Dirección A

en-us	Site address B
es	Dirección B

en-us	Site address C
es	Dirección C

en-us	Site city
es	Ciudad

en-us	Site country
es	País

en-us	Site notes
es	Notas

en-us	Site rack location
es	Localización del rack

en-us	Site state / province
es	Estado/Provincia/Departamento

en-us	Site ZIP / postal
es	Código postal

en-us	Size
es	Tamaño

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
es	El tamaño de la respuesta recibida del servidor Zabbix "%1$s" excede el tamaño permitido de %2$s bytes. Este valor se puede aumentar en la constante ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT en include/defines.inc.php.

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
es	skewness() - Mide la asimetría de la distribución de probabilidad

en-us	SLA
es	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
es	El SLA "%1$s" ya existe.

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
es	SLA "%1$s" SLO no debe tener más de 4 dígitos fraccionarios.

en-us	SLA created
es	SLA creado

en-us	SLA deleted
es	SLAs eliminados

en-us	SLA deleted
es	SLA eliminado

en-us	SLA disabled
es	SLA desactivado

en-us	SLA disabled
es	SLAs desactivados

en-us	SLA enabled
es	SLAs activados

en-us	SLA enabled
es	SLA activado

en-us	SLA is disabled.
es	SLA está desactivado.

en-us	SLA report
es	Informe SLA

en-us	SLAs
es	SLAs

en-us	SLA updated
es	SLA actualizado

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
es	El SLA con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	SLI
es	SLI

en-us	SLI
es	SLI

en-us	SLO
es	SLO

en-us	SLO
es	SLO

en-us	SLO service URL
es	URL del servicio SLO

en-us	Slovak (sk_SK)
es	Eslovaco (sk_SK)

en-us	SMS
es	SMS

en-us	SMTP
es	SMTP

en-us	SMTP helo
es	SMTP helo

en-us	SMTP server
es	Servidor SMTP

en-us	SMTP server port
es	Puerto del servidor SMTP

en-us	SNMP
es	SNMP

en-us	SNMP agent
es	Agente SNMP

en-us	SNMP community
es	Comunidad SNMP

en-us	SNMP get value
es	SNMP obtiene valor

en-us	SNMP interfaces
es	Interfaces SNMP

en-us	SNMP OID
es	SNMP OID

en-us	SNMP trap
es	Trap SNMP

en-us	SNMPv1
es	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
es	Agente SNMPv1

en-us	SNMPv%1$d
es	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
es	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
es	Agente SNMPv2

en-us	SNMPv3
es	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
es	Agente SNMPv3

en-us	SNMP version
es	Versión SNMP

en-us	SNMP walk to JSON
es	SNMP walk a JSON

en-us	SNMP walk value
es	Valor de SNMP walk

en-us	Snooze
es	Posponer

en-us	Snooze for %1$s
es	Posponer durante %1$s

en-us	Software
es	Software

en-us	Software application A
es	Aplicación de software A

en-us	Software application B
es	Aplicación de software B

en-us	Software application C
es	Aplicación de software C

en-us	Software application D
es	Aplicación de software D

en-us	Software application E
es	Aplicación de software E

en-us	Software architecture information. Returns string
es	Información de arquitectura de software. Devuelve una cadena

en-us	Software (Full details)
es	Software (Todos los detalles)

en-us	Software update last checked
es	Actualización de software comprobada por última vez

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
es	Es posible que parte del historial de esta métrica esté comprimido; la eliminación no está disponible.

en-us	Sort entries by
es	Ordenar entradas por

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
es	No se permite ordenar por el campo "%1$s".

en-us	Sort order (0->999)
es	Orden de clasificación (0->999)

en-us	Source
es	Origen

en-us	Space between sectors
es	Espacio entre sectores

en-us	Spanish (es_ES)
es	Español (es_ES)

en-us	Specified role was not found.
es	El rol indicado no existe.

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
es	El comando especificado no existe o usted no tiene permisos sobre él para la acción de la instrucción.

en-us	Specify host to see the graphs.
es	Especifique el equipo para ver los gráficos.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
es	Especifique alguna condición de filtro para ver los valores.

en-us	Speed
es	Velocidad

en-us	SP entity ID
es	ID de entidad del SP

en-us	SP name ID format
es	Formato de ID de nombre de SP

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
es	Resultado SQL: %1$s (selecciona: %2$s | ejecuta: %3$s)

en-us	SQL query
es	Consulta SQL

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
es	La ejecución de la instrucción SQL ha fallado "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
es	La ejecución de la instrucción SQL ha fallado "%1$s".

en-us	sqrt() - Square root of a value
es	sqrt() - Raíz cuadrada de un valor

en-us	SSH
es	SSH

en-us	SSH agent
es	Agente SSH

en-us	SSL certificate file
es	Archivo de certificado SSL

en-us	SSL key file
es	Archivo de clave SSL

en-us	SSL key password
es	Contraseña de la clave SSL

en-us	SSL/TLS
es	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
es	Verificar el equipo SSL

en-us	SSL verify peer
es	Verificación del extremo SSL

en-us	SSO service URL
es	URL del servicio SSO

en-us	Stacked
es	Apilado

en-us	Staircase
es	Escalera

en-us	Standard items
es	Métricas estándar

en-us	Standby
es	En espera

en-us	Start
es	Comenzar

en-us	Start date
es	Fecha de inicio

en-us	Start in
es	Empezar en

en-us	Starting TLS failed.
es	Error al iniciar TLS.

en-us	Start slideshow
es	Empezar la presentación de diapositivas

en-us	Start slideshow automatically
es	Iniciar presentación de diapositivas automáticamente

en-us	Start time
es	Hora de inicio

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
es	La hora de inicio debe ser menor que la hora de finalización para el tiempo de inactividad excluido "%2$s" del SLA "%1$s".

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
es	La hora de inicio debe ser menor que la hora de finalización del SLA "%1$s".

en-us	StartTLS
es	StartTLS

en-us	STARTTLS
es	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
es	Hora de inicio del servidor Zabbix, marca de tiempo Unix.

en-us	State
es	Estado

en-us	State of proxy group. Returns integer: 0 - unknown; 1 - offline; 2 - recovering; 3 - online; 4 - degrading.
es	Estado del grupo proxy. Devuelve un número entero: 0 - desconocido; 1 - fuera de línea; 2 - recuperándose; 3 - en línea; 4 - degradado.

en-us	State of proxy memory buffer.
es	Estado del búfer de memoria del proxy.

en-us	Static
es	Estático

en-us	Statistics and availability of proxy memory buffer. Mode (modes: pfree, free, total, used, pused).
es	Estadísticas y disponibilidad de búfer de memoria del proxy. Modo (modos: pfree, free, total, used, pused).

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
es	Estadísticas y disponibilidad de caché de escritura de Zabbix. Caché - values/valores (modos: all, float, uint, str, log, text, not supported), history/historial (modos: pfree, free, total, used, pused), index/índice (modes: pfree, free, total, used, pused), trend/tendencia (modes: pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
es	Estado

en-us	Status
es	Estado

en-us	Status calculation rule
es	Regla de cálculo de estado

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
es	La regla de cálculo de estado y las reglas adicionales solo se aplican si existen servicios dependientes.

en-us	Status codes
es	Códigos de estado

en-us	Status disabled
es	Estado desactivado

en-us	Status maintenance
es	Estado mantenimiento

en-us	Status of discovery
es	Estado del descubrimiento

en-us	Status ok
es	Estado ok

en-us	Status only
es	Sólo el estado

en-us	Status problem
es	Estado problema

en-us	Status propagation rule
es	Estado regla de propagación

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
es	stddevpop() - Desviación estándar de la población

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
es	stddevsamp() - Desviación estándar de muestra

en-us	Step
es	Paso

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
es	Paso "%1$s" [%2$s de %3$s] falló: %4$s

en-us	Step duration
es	Duración del paso

en-us	Step of web scenario
es	Paso del escenario web

en-us	Steps
es	Pasos

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
es	El paso con nombre "%1$s" ya existe.

en-us	Stop
es	Parar

en-us	Stopped
es	Interrumpido

en-us	Stop processing
es	Detener procesamiento

en-us	Stop slideshow
es	Detener la presentación de diapositivas

en-us	Storage of secrets
es	Almacenamiento de secretos

en-us	Store credentials in
es	Almacenar credenciales en

en-us	Stored in Vault secret
es	Almacenado en secreto de Vault

en-us	Store up to
es	Almacenar hasta

en-us	Straight
es	Recto

en-us	String
es	Cadena

en-us	String functions
es	Funciones de cadena

en-us	Stroke width
es	Anchura del trazo

en-us	Structured data
es	Datos estructurados

en-us	Subfilter
es	Subfiltro

en-us	Subject
es	Asunto

en-us	Subject
es	Título

en-us	subject or body text
es	asunto o cuerpo del texto

en-us	Submap
es	Submapa

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
es	<sub-menú/sub-menú/...>

en-us	Submit
es	Enviar

en-us	Subscription
es	Suscripción

en-us	Subscriptions
es	Suscripciones

en-us	Success Audit
es	Auditoría de éxito

en-us	Success message
es	Mensaje de éxito

en-us	sum
es	sum

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
es	Suma de estadísticas de tráfico entrante y saliente en la interfaz de red. Devuelve un número entero

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
es	sumofsquares() - La suma de cuadrados

en-us	sum() - Sum of values of a period T
es	sum() - Suma de valores de un período T

en-us	Sun
es	Domingo

en-us	Sunday
es	Domingo

en-us	Super admin
es	Superadministrador

en-us	supplied credentials are not unique
es	las credenciales proporcionadas no son únicas

en-us	Support
es	Soporte

en-us	Supported formats:
es	Formatos soportados:

en-us	Supported macros:
es	Macros soportadas:

en-us	Support for Oracle DB is deprecated since Zabbix 7.0 and will be removed in future versions.
es	La compatibilidad con Oracle DB está obsoleta desde Zabbix 7.0 y se eliminará en versiones futuras.

en-us	Suppress
es	Suprimir

en-us	Suppressed
es	Suprimido

en-us	Suppressed till: %1$s
es	Suprimido hasta: %1$s

en-us	Suppress problems
es	Suprimir problemas

en-us	Suppress until
es	Suprimir hasta

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
es	Estadísticas de intercambio (del dispositivo a memoria). Devuelve entero

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
es	Estadísticas de intercambio (de memoria al dispositivo). Devuelve entero

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Tamaño del espacio de intercambio en bytes o porcentaje del total. Devuelve entero para bytes; decimal para porcentaje

en-us	Swedish (sv_SE)
es	Sueco (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
es	¡Cambiar el método de autenticación reinicializará todas las sesiones menos ésta! ¿Continuar?

en-us	Symptom
es	Síntoma

en-us	System
es	Sistema

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
es	Hora del arranque del sistema. Devuelve entero (marca de tiempo Unix)

en-us	System default
es	Predeterminado del sistema

en-us	System error.
es	Error del sistema.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
es	Se produjo un error del sistema. Comuníquese con el administrador de Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
es	Nombre del sistema del equipo. Devuelve cadena

en-us	System information
es	Información del sistema

en-us	System locale
es	Configuración regional del sistema

en-us	System statistics. Returns integer or float
es	Estadísticas del sistema. Devuelve un número entero o flotante

en-us	System stats
es	Estadísticas del sistema

en-us	System time. Returns integer with type as UTC; string - with type as local
es	Hora del sistema. Devuelve un número entero con tipo UTC; cadena - con tipo como local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
es	Tiempo de actividad del sistema en segundos. Devuelve un número entero

en-us	T
es	M

en-us	T
es	J

en-us	Table "%1$s" does not exist.
es	La tabla "%1$s" no existe.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
es	La tabla "%1$s" no tiene un campo llamado "%2$s".

en-us	tag
es	etiqueta

en-us	Tag
es	Etiqueta

en-us	tag cannot be empty
es	la etiqueta no puede estar vacía

en-us	Tag display priority
es	Prioridad de visualización de etiquetas

en-us	Tag filter
es	Filtro de etiqueta

en-us	Tag for matching
es	Etiqueta para coincidencia

en-us	Tag list
es	Lista de etiquetas

en-us	Tag name
es	Nombre de etiqueta

en-us	Tags
es	Etiquetas

en-us	Tags
es	Etiquetas

en-us	Tag value
es	Valor de etiqueta

en-us	Tag values
es	Valores de etiqueta

en-us	tan() - The tangent of a value
es	tan() - La tangente de un valor

en-us	Target
es	Destino

en-us	Target list
es	Lista de destinos

en-us	Target type
es	Tipo de destino

en-us	TCP
es	TCP

en-us	Telnet
es	Telnet

en-us	TELNET agent
es	Agente Telnet

en-us	Template
es	Plantilla

en-us	Template "%1$s" already exists.
es	La plantilla "%1$s" ya existe.

en-us	Template "%1$s" cannot be without template group.
es	La plantilla "%1$s" no puede estar sin grupo de plantillas.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
es	La plantilla "%1$s" para el equipo "%2$s" no existe.

en-us	Template added
es	Plantilla añadida

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
es	La plantilla no se puede vincular a otra plantilla más de una vez, ni siquiera a través de otras plantillas.

en-us	Template dashboard
es	Tablero de plantilla

en-us	Template dashboards
es	Tableros de plantilla

en-us	template dashboard with the same UUID already exists
es	ya existe una plantilla de tablero con el mismo UUID

en-us	Template deleted
es	Plantillas borradas

en-us	Template deleted
es	Plantilla borrada

en-us	Template group
es	Grupo de plantillas

en-us	Template group "%1$s" already exists.
es	El grupo de plantillas "%1$s" ya existe.

en-us	Template group added
es	Grupo de plantillas añadido

en-us	Template group deleted
es	Grupo de plantillas eliminado

en-us	Template group deleted
es	Grupos de plantillas eliminados

en-us	Template groups
es	Grupos de plantillas

en-us	Template group updated
es	Grupo de plantillas actualizado

en-us	Template group with ID "%1$s" is not available.
es	El grupo de plantillas con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	template group with the same UUID already exists
es	ya existe un grupo de plantillas con el mismo UUID

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
es	el ID de plantilla "%1$s" se pasa %2$s veces

en-us	Template linkage
es	Plantilla vinculada

en-us	Template macros
es	Macros de plantillas

en-us	Template name
es	Nombre de plantilla

en-us	Template permissions
es	Permisos de plantillas

en-us	Templates
es	Plantillas

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
es	Plantillas "%1$s" desvinculadas de los equipos "%2$s".

en-us	Templates linked by host discovery cannot be unlinked.
es	Las plantillas vinculadas mediante descubrimiento de equipo no se pueden desvincular.

en-us	Template trigger
es	Plantilla de iniciador

en-us	Template updated
es	Plantilla actualizada

en-us	Template updated
es	Plantillas actualizadas

en-us	Template value
es	Valor de plantilla

en-us	Template with host name "%1$s" already exists.
es	La plantilla con el nombre de equipo "%1$s" ya existe.

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
es	Ya existe una plantilla con el mismo nombre "%1$s".

en-us	template with the same UUID already exists
es	ya existe una plantilla con el mismo UUID

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
es	Ya existe una plantilla con el mismo nombre visible "%1$s".

en-us	Template with visible name "%1$s" already exists.
es	La plantilla con el nombre visible "%1$s" ya existe.

en-us	Test
es	Probar

en-us	Test all steps
es	Probar todos los pasos

en-us	Test authentication
es	Autenticación de prueba

en-us	Test confirmation
es	Confirmación de prueba

en-us	Test data
es	Datos de prueba

en-us	Test expressions
es	Expresiones de prueba

en-us	Test item
es	Probar métrica

en-us	Test media type "%1$s"
es	Probar el tipo de medio "%1$s"

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
es	No se admite la prueba de métricas "%1$s".

en-us	Test report generating
es	Generando informe de prueba

en-us	Test string
es	Cadena de prueba

en-us	Test subject
es	Asunto de la prueba

en-us	Test user input
es	Probar la entrada del usuario

en-us	Test with
es	Prueba con

en-us	Text
es	Texto

en-us	Text, supports {INVENTORY.*}, {HOST.*} macros
es	Texto, admite macros {INVENTORY.*}, {HOST.*}

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without authorization header.
es	El método "%1$s.%2$s" debe llamarse sin encabezado de autorización.

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
es	El método "%1$s.%2$s" debe llamarse sin el parámetro "auth".

en-us	The %1$s is not discovered anymore and %2$s.
es	El %1$s ya no se descubre más y %2$s.

en-us	The %1$s is not discovered anymore and %2$s, %3$s.
es	El %1$s ya no se descubre más y %2$s, %3$s.

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
es	El tiempo promedio que tarda una lectura del disco virtual, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instancia": instancia del dispositivo de disco

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
es	El tiempo promedio que toma una escritura en el disco virtual, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instance": instancia del dispositivo de disco

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
es	El equipo clonado contiene macros definidas por el usuario con el tipo "Texto secreto". Se restablecieron el valor y el tipo de estas macros.

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
es	El prototipo de equipo clonado contiene macros definidas por el usuario con el tipo "Texto secreto". Se restablecieron el valor y el tipo de estas macros.

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
es	La plantilla clonada contiene macros definidas por el usuario con el tipo "Texto secreto". Se restablecieron el valor y el tipo de estas macros.

en-us	The following placeholders are supported:
es	Se admiten los siguientes marcadores de posición:

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El gráfico no fue descubierto nuevamente y será eliminado en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El gráfico ya no se descubre y se eliminará la próxima vez que se procese la regla de descubrimiento.

en-us	The host being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new host.
es	El equipo que se está clonando pertenece a un grupo de equipos para el que no tiene permisos de escritura. El grupo no modificable se eliminó del nuevo equipo.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El grupo de equipos no fue descubierto nuevamente y será eliminado en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El grupo de equipos no fue descubierto nuevamente y será eliminado la próxima vez que se ejecute la regla de descubrimiento.

en-us	the host interface ID is expected
es	se espera el ID de la interfaz del equipo

en-us	the host interface ID of type "%1$s" is expected
es	se espera el ID de la interfaz del equipo de tipo "%1$s".

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El equipo no fue descubierto nuevamente y será eliminado en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El equipo no fue descubierto nuevamente y será eliminado la próxima vez que se ejecute la regla de descubrimiento.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
es	La imagen está en uso en las asignaciones de iconos %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
es	La imagen está en uso en la asignación de iconos %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
es	Las imágenes se utilizan en el mapa %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
es	La imagen se utiliza en el mapa %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	La métrica no fue descubierta nuevamente y será eliminada en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	La métrica no fue descubierta nuevamente y se eliminará la próxima vez que se procese la regla de descubrimiento.

en-us	the last new line feed is missing
es	falta el último salto de linea

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
es	El nivel de zoom máximo es "%1$s".

en-us	Theme
es	Tema

en-us	The number of processes. Returns integer
es	El número de procesos. Devuelve un número entero

en-us	the parameter "%1$s" is missing
es	falta el parámetro "%1$s"

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
es	Falta el parámetro "%1$s" en los atributos del usuario.

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
es	El JSON recibido no es una solicitud JSON-RPC válida.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
es	El procedimiento remoto solicitado no existe / no está disponible

en-us	These parameters will be passed to the script as command-line arguments in the specified order.
es	Estos parámetros se pasarán al script como argumentos de línea de comandos en el orden especificado.

en-us	the table "%1$s" was not found
es	la tabla "%1$s" no fue encontrada

en-us	the tag "%1$s" is missing
es	falta la etiqueta "%1$s"

en-us	The template being cloned belongs to a template group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new template.
es	La plantilla que se está clonando pertenece a un grupo de plantillas para el que no tiene permisos de escritura. El grupo no modificable se eliminó de la nueva plantilla.

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
es	El token ha caducado. Actualice la fecha de vencimiento para usar el token.

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El iniciador no fue descubierto nuevamente y será eliminado en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El iniciador no fue descubierto nuevamente y será eliminado la próxima vez que se ejecute la regla de descubrimiento.

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
es	La plantilla de URL se utiliza para cargar y mostrar la capa de mosaicos en mapas geográficos.

en-us	The value should be greater than LLD rule update interval.
es	El valor debe ser mayor que el intervalo de actualización de la regla LLD.

en-us	The verification code was incorrect, please try again.
es	El código de verificación era incorrecto, inténtelo de nuevo.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
es	La versión de la base de datos Zabbix no cumple con los requisitos actuales. Versión de su base de datos: %1$s. Versión requerida: %2$s. Por favor, póngase en contacto con el administrador del sistema.

en-us	third
es	tercero

en-us	This day last week
es	Este día, la semana pasada

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
es	Este campo se completa automáticamente por la métrica "%1$s".

en-us	This is the test message from Zabbix
es	Este es el mensaje de prueba de Zabbix

en-us	This month
es	Este mes

en-us	This month so far
es	Este mes hasta ahora

en-us	This setting applies only to numeric data.
es	Esta configuración se aplica sólo a datos numéricos.

en-us	This setting applies only to numeric data. Non-numeric data will always be taken from history.
es	Esta configuración se aplica sólo a datos numéricos. Los datos no numéricos siempre se tomarán del histórico.

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
es	Esta configuración debe estar habilitada, porque las tablas de historial contienen fragmentos comprimidos.

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
es	Esta configuración debe estar habilitada porque las tablas de tendencias contienen fragmentos comprimidos.

en-us	This setting will display local time instead of the timestamp. "Show timestamp" must also be checked in the advanced configuration.
es	Esta configuración mostrará la hora local en lugar de la marca de tiempo. También se debe marcar "Mostrar marca de tiempo" en la configuración avanzada.

en-us	This type of information may not match the key.
es	Es posible que este tipo de información no coincida con la clave.

en-us	This user is IdP provisioned. Manual changes for provisioned fields are not allowed.
es	Este usuario está aprovisionado por IdP. No se permiten cambios manuales para campos aprovisionados.

en-us	This week
es	Esta semana

en-us	This week so far
es	Esta semana hasta ahora

en-us	This year
es	Este año

en-us	This year so far
es	Este año hasta ahora

en-us	Threshold
es	Umbral

en-us	Thresholds
es	Umbrales

en-us	Throttling
es	Limitación

en-us	Thu
es	Jueves

en-us	Thursday
es	Jueves

en-us	Tile provider
es	Proveedor del mosaico

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
es	Los datos de atribución del proveedor de mosaicos se muestran en un pequeño cuadro de texto en el mapa.

en-us	Tile URL
es	URL del mosaico

en-us	Till
es	Hasta

en-us	Time
es	Hora

en-us	Time
es	Hora

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
es	Tiempo que un proceso Zabbix particular o un grupo de procesos (identificados por <type> y <mode>) pasan en el estado <state> en porcentaje.

en-us	time() - Current time
es	hora() - Hora actual

en-us	Time elapsed:
es	Tiempo transcurrido:

en-us	Time filter default period
es	Período predeterminado del filtro de tiempo

en-us	time filter default period exceeds the max period
es	el período predeterminado del filtro de tiempo excede el período máximo

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
es	timeleft() - Tiempo para alcanzar el umbral estimado según el período T

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
es	Hora del último acceso del proxy. Nombre: nombre del proxy. Los parámetros válidos son: lastaccess: marca de tiempo de Unix, delay: segundos.

en-us	Timeout
es	Tiempo de espera

en-us	Timeouts
es	Tiempos de espera

en-us	timeouts are disabled because the proxy and server versions do not match
es	los tiempos de espera están deshabilitados porque las versiones del proxy y del servidor no coinciden.

en-us	Timeouts are disabled because the proxy and server versions do not match.
es	Los tiempos de espera están desactivados porque las versiones del proxy y del servidor no coinciden.

en-us	Timeouts for item types
es	Tiempo de espera para tipos de métrica

en-us	Time period
es	Período de tiempo

en-us	time shift
es	desplazamiento de hora

en-us	Time shift
es	Cambio de hora

en-us	Timestamp
es	Marca de tiempo

en-us	Timestamp
es	Marca de hora

en-us	Time type
es	Tipo de hora

en-us	Timezone
es	Zona horaria

en-us	Time zone
es	Zona horaria

en-us	To
es	Hasta

en-us	Today
es	Hoy

en-us	Today so far
es	Hoy hasta ahora

en-us	Top
es	Encima

en-us	Top 100 triggers
es	Los 100 iniciadores principales

en-us	Top hosts
es	Equipos principales

en-us	Top N
es	Top N

en-us	Top triggers
es	Iniciadores principales

en-us	to retrieve a single value
es	para recuperar un solo valor

en-us	to retrieve a subtree
es	para recuperar un subárbol

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
es	Para configurar una interfaz de equipo, seleccione un solo tipo de métrica para todas las métricas

en-us	Total
es	Total

en-us	Total
es	Total

en-us	TOTAL
es	TOTAL

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
es	Tiempo total de búsqueda Elasticsearch: %1$s

en-us	Total Hosts
es	Equipos totales

en-us	Totals
es	Totales

en-us	Total SQL time: %1$s
es	Tiempo total de SQL: %1$s

en-us	Total time: %1$s
es	Tiempo total: %1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tiempo total transcurrido, en segundos, desde el último inicio del sistema operativo, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	TOTP
es	TOTP

en-us	TOTP secret for user "%1$s" has been reset.
es	Se ha restablecido el secreto TOTP para el usuario "%1$s".

en-us	TOTP secret reset successful.
es	Restablecimiento del secreto TOTP exitoso.

en-us	Trace
es	Rastro

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
es	La transacción no se ha cerrado. Abortando...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
es	Transforma el resultado de la consulta SQL en una matriz JSON.

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
es	Transforma el resultado de la consulta SQL en una matriz JSON para un descubrimiento de bajo nivel.

en-us	Transparency
es	Transparencia

en-us	Transport error.
es	Error de transporte.

en-us	Treat as 0
es	Tratar como 0

en-us	trendavg() - Average value of a period T with exact period shift
es	trendavg() - Valor promedio de un período T con cambio de período exacto

en-us	trendcount() - Number of successfully retrieved values for period T
es	trendcount() - Número de valores recuperados correctamente para el período T

en-us	Trend function cache statistics. Valid parameters are: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems and requests.
es	Estadísticas de caché de la función de tendencia. Los parámetros válidos son: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems y requests.

en-us	trendmax() - Maximum value for period T with exact period shift
es	trendmax() - Valor máximo para el período T con cambio de período exacto

en-us	trendmin() - Minimum value for period T with exact period shift
es	trendmin() - Valor mínimo para el período T con cambio de período exacto

en-us	Trends
es	Tendencias

en-us	trendstl() - Anomaly detection for period T
es	trendstl() - Detección de anomalías para el período T

en-us	trendsum() - Sum of values of a period T with exact period shift
es	trendsum() - Suma de valores de un período T con cambio de período exacto

en-us	trigger
es	iniciador

en-us	Trigger
es	Iniciador

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
es	El iniciador "%1$s" ya existe en "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
es	El iniciador "%1$s" pertenece a plantillas con diferentes vínculos.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s).

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para el equipo "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de equipo en iniciadores de plantilla.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada al equipo "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada a la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" del equipo "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de la plantilla principal.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
es	El iniciador "%1$s" depende del iniciador "%2$s", que no existe.

en-us	Trigger actions
es	Acciones de iniciador

en-us	Trigger added
es	Iniciador añadido

en-us	Trigger copied
es	Iniciadores copiados

en-us	Trigger copied
es	Iniciador copiado

en-us	Trigger count
es	Recuento de iniciadores

en-us	Trigger data storage period
es	Periodo de almacenamiento de datos de iniciadores

en-us	Trigger deleted
es	Iniciadores eliminados

en-us	Trigger deleted
es	Iniciador eliminado

en-us	Trigger details
es	Detalles del iniciador

en-us	Trigger disabled
es	Iniciador desactivado

en-us	Trigger disabled
es	Iniciadores desactivados

en-us	Trigger displaying options
es	Opciones de visualización de iniciadores

en-us	trigger does not allow manual closing
es	el iniciador no permite el cierre manual

en-us	Trigger enabled
es	Iniciadores activados

en-us	Trigger enabled
es	Iniciador activado

en-us	trigger expression must contain at least one /host/key reference
es	la expresión del iniciador debe contener al menos una referencia /host/key

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
es	El iniciador tiene métricas de la plantilla "%1$s" que no están vinculadas al equipo.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
es	El iniciador en la plantilla "%1$s" tiene dependencias con un iniciador en la plantilla "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
es	Iniciador en estado "desconocido"

en-us	Trigger is not selected.
es	El iniciador no está seleccionado.

en-us	Trigger label type
es	Tipo de etiqueta de iniciador

en-us	Trigger limit
es	Límite de iniciador

en-us	Trigger overview
es	Vista general de iniciador

en-us	Trigger prototype
es	Prototipo de iniciador

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" ya existe en "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" pertenece a plantillas con diferentes vínculos.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador inexistente "%2$s" en el equipo "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador inexistente "%2$s" en la plantilla "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de equipo en iniciadores de plantilla.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada al equipo "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
es	El prototipo del iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada a la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" del equipo "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de la plantilla principal.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s).

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para el equipo "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because dependencies on trigger prototypes from another LLD rule are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque no se permiten dependencias de prototipos de iniciador de otra regla LLD.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" contiene prototipos de métricas de múltiples reglas de descubrimiento.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
es	El prototipo del iniciador "%1$s" depende del iniciador "%2$s", que no existe.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" debe contener al menos un prototipo de métrica.

en-us	Trigger prototype added
es	Prototipo de iniciador añadido

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
es	el prototipo del iniciador no se puede mover a otra plantilla o equipo

en-us	Trigger prototype deleted
es	Prototipos de iniciador eliminados

en-us	Trigger prototype deleted
es	Prototipo de iniciador eliminado

en-us	Trigger prototypes
es	Prototipos de iniciador

en-us	Trigger prototype updated
es	Prototipo de iniciador actualizado

en-us	Trigger prototype updated
es	Prototipos de iniciador actualizados

en-us	trigger prototype with the same UUID already exists
es	ya existe un prototipo de iniciador con el mismo UUID

en-us	Triggers
es	Iniciadores

en-us	Trigger severity
es	Gravedad del iniciador

en-us	Trigger source
es	Origen del iniciador

en-us	Trigger status "OK"
es	Estado del iniciador "OK"

en-us	Trigger status "Problem"
es	Estado del iniciador "Problema"

en-us	Trigger tags
es	Etiquetas de iniciador

en-us	Trigger updated
es	Iniciadores actualizados

en-us	Trigger updated
es	Iniciador actualizado

en-us	Trigger URL
es	URL del iniciador

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
es	el iniciador con enlaces no se puede mover a otra plantilla o equipo

en-us	trigger with the same UUID already exists
es	ya existe un iniciador con el mismo UUID

en-us	Trim
es	Recortar

en-us	trim() - Remove specified characters from the beginning and the end of a string
es	trim(): elimina los caracteres especificados del principio y del final de una cadena

en-us	TRUE
es	ACTIVO

en-us	truncate() - Truncates a value to decimal places
es	truncate() - Trunca un valor a un número de decimales

en-us	Tue
es	Mar

en-us	Tuesday
es	Martes

en-us	Turkish (tr_TR)
es	Turco (tr_TR)

en-us	Two map elements should be selected
es	Se deben seleccionar dos elementos del mapa

en-us	Two or more fields cannot occupy same space.
es	Dos o más campos no pueden ocupar el mismo espacio.

en-us	Type
es	Tipo

en-us	Type (Full details)
es	Tipo (detalles completos)

en-us	type here to search
es	pulse aquí para buscar

en-us	Type of calculation
es	Tipo de cálculo

en-us	Type of information
es	Tipo de información

en-us	Type (OK)
es	Tipo (OK)

en-us	Types
es	Tipos

en-us	UI element "%2$s" is not available for user role "%1$s".
es	El elemento de la interfaz de usuario "%2$s" no está disponible para el rol de usuario "%1$s".

en-us	Ukrainian (uk_UA)
es	Ucraniano (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
es	No se pueden cambiar los permisos del archivo de configuración a 0600.

en-us	Unable to create the configuration file.
es	No se puede crear el archivo de configuración.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
es	No se puede determinar la versión actual de la base de datos Zabbix: %1$s.

en-us	Unable to find SAML userdirectory.
es	No se puede encontrar el directorio de usuarios SAML.

en-us	Unable to load authentication API parameters.
es	No se pueden cargar los parámetros de la API de autenticación.

en-us	Unable to load database credentials from Vault.
es	No se pueden cargar las credenciales de la base de datos desde Vault.

en-us	Unable to load housekeeping API parameters.
es	No se pueden cargar los parámetros de la API de limpieza.

en-us	Unable to load settings API parameters.
es	No se pueden cargar los parámetros de la API de configuración.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
es	No se puede sobrescribir el archivo de configuración existente.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB compression support status.
es	No se puede recuperar el estado de soporte de compresión de TimescaleDB.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB version.
es	No se puede recuperar la versión de TimescaleDB.

en-us	Unable to scan? You can use %1$s secret key to manually configure your authenticator app:
es	¿No se puede escanear? Puede usar la clave secreta de %1$s para configurar manualmente su aplicación de autenticación:

en-us	Unable to select configuration.
es	No se puede seleccionar la configuración.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
es	No se puede cargar el archivo porque "file_uploads" está deshabilitado.

en-us	unacceptable URL
es	URL inaceptable

en-us	Unacknowledge
es	No reconocer

en-us	Unacknowledged
es	Sin reconocer

en-us	Unacknowledged only
es	Sólo los no reconocidos

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
es	Eventos en estado PROBLEMA sin reconocer

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
es	Eventos en estado RESUELTO sin reconocer

en-us	Unavailable
es	No disponible

en-us	Unavailable widget
es	Widget no disponible

en-us	Unblock
es	Desbloquear

en-us	Unblock selected user?
es	¿Desbloquear al usuario seleccionado?

en-us	Unblock selected users?
es	¿Desbloquear los usuarios seleccionados?

en-us	Uncategorized
es	Sin categoría

en-us	Unchanged
es	Sin cambios

en-us	Undo problem acknowledgement.
es	Deshacer el reconocimiento del problema.

en-us	unexpected constant "%1$s"
es	constante inesperada "%1$s"

en-us	unexpected constant value "%1$s"
es	valor de constante inesperado "%1$s"

en-us	unexpected end of expression macro
es	macro de fin de expresión inesperado

en-us	unexpected end of key
es	final inesperado de la clave

en-us	unexpected end of macro
es	final inesperado de la macro

en-us	unexpected parameter "%1$s"
es	parámetro inesperado "%1$s"

en-us	Unexpected response for action %1$s.
es	Respuesta inesperada para la acción %1$s.

en-us	Unexpected server error.
es	Error inesperado del servidor.

en-us	unexpected tag "%1$s"
es	etiqueta "%1$s" inesperada

en-us	unexpected text "%1$s"
es	texto inesperado "%1$s"

en-us	unexpected value "%1$s"
es	valor inesperado "%1$s"

en-us	Units
es	Unidad

en-us	Units size
es	Tamaño de las unidades

en-us	unknown
es	desconocido

en-us	Unknown
es	Desconocido

en-us	Unknown
es	Desconocido

en-us	UNKNOWN
es	DESCONOCIDO

en-us	Unknown action
es	Acción desconocida

en-us	Unknown error
es	Error desconocido

en-us	unknown function "%1$s"
es	función "%1$s" desconocida

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
es	Métrica de equipo desconocida, no existe esa métrica en el equipo seleccionado

en-us	Unknown host, no such host present in system
es	Equipo desconocido, no existe ese equipo en el sistema

en-us	Unknown interface type.
es	Tipo de interfaz desconocido.

en-us	Unknown resource
es	Recurso desconocido

en-us	Unknown step failed: %1$s
es	Error en el paso desconocido: %1$s

en-us	Unknown value type
es	Tipo de valor desconocido

en-us	Unlimited
es	Ilimitado

en-us	Unlink
es	Desvincular

en-us	Unlink and clear
es	Desvincular y eliminar

en-us	Unlink template
es	Desvincular plantilla

en-us	Unlink templates
es	Desvincular plantillas

en-us	Unmute
es	Dejar de silenciar

en-us	Unmute for %1$s
es	No silenciar durante %1$s

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
es	Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. Debe ser al menos %2$s.

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
es	Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. No debe ser superior a %2$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
es	Juego de caracteres o intercalación no admitido para la tabla: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
es	Juego de caracteres o intercalación no admitido para las tablas: %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
es	Extensión de archivo de importación no compatible "%1$s".

en-us	Unsupported import format "%1$s".
es	Formato de importación no soportado "%1$s".

en-us	Unsupported operation.
es	Operación no soportada.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
es	Versión de TimescaleDB no compatible. Debe ser al menos %1$s.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
es	Versión de TimescaleDB no compatible. No debe ser superior a %1$s.

en-us	unsupported time suffix
es	sufijo de hora no soportado

en-us	unsupported version number
es	número de versión no soportado

en-us	Unsuppress
es	No suprimir

en-us	Unsuppressed
es	No suprimido

en-us	Unsuppressed by: %1$s
es	No suprimido por: %1$s

en-us	Until
es	Hasta

en-us	Untitled
es	Sin título

en-us	Up
es	Arriba

en-us	Up
es	Arriba

en-us	Update
es	Actualizar

en-us	Update column
es	Actualizar columna

en-us	Updated
es	Actualizado

en-us	Updated status of host "%1$s".
es	Actualizado el estado del host "%1$s".

en-us	Update existing
es	Actualizar existentes

en-us	Update interval
es	Intervalo de actualización

en-us	update interval "%1$s" is longer than period "%2$s"
es	el intervalo de actualización "%1$s" es más largo que el período "%2$s"

en-us	Update operations
es	Operaciones de actualización

en-us	Update problem
es	Actualización del problema

en-us	Updating
es	Actualizando

en-us	UPDATING
es	ACTUALIZANDO

en-us	Upload
es	Subir

en-us	uppercase identifier expected
es	se esperaba un identificador en mayúsculas

en-us	Upper level maps
es	Mapas de nivel superior

en-us	Uptime
es	Tiempo operativo

en-us	Uptime
es	Tiempo de actividad

en-us	Uptime/Downtime
es	Tiempo operativo/Tiempo inoperativo

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
es	Tiempo de actividad del proceso del servidor Zabbix en segundos.

en-us	Up to date
es	Actualizado

en-us	URL
es	URL

en-us	URL A
es	URL A

en-us	URL (after login)
es	URL (después de iniciar sesión)

en-us	URL B
es	URL B

en-us	URL C
es	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
es	La URL no está codificada correctamente.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
es	El nombre de la URL debe ser único para el mapa "%1$s".

en-us	URL opening confirmation
es	Confirmación de apertura de URL

en-us	URL parameter cannot be array.
es	El parámetro de URL no puede ser una matriz.

en-us	URL parameter name is empty.
es	El nombre del parámetro de URL está vacío.

en-us	URLs
es	URLs

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
es	La URL debe tener los campos "nombre" y "url" para el mapa "%1$s".

en-us	Use combined requests
es	Utilice solicitudes combinadas

en-us	Use custom event status colors
es	Utilice colores de estado de evento personalizados

en-us	Use default
es	Uso por defecto

en-us	Used in actions
es	Utilizado en acciones

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
es	Utilice el formulario de configuración del prototipo de equipo para eliminar plantillas vinculadas automáticamente en el próximo descubrimiento.

en-us	Use iframe sandboxing
es	Usar aislamiento en iframe

en-us	Use if severity
es	Utilizar si la gravedad

en-us	Use monospace font
es	Utilizar fuente monoespaciada

en-us	User
es	Usuario

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
es	El usuario "%1$s" no puede estar sin grupo de usuarios.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
es	Usuario "%1$s" es el propietario del tablero "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
es	El usuario "%1$s" es el propietario del mapa "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
es	El usuario "%1$s" es el propietario del informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
es	El usuario "%1$s" es el destinatario del informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
es	El usuario "%1$s" se utiliza en la acción "%2$s".

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
es	El usuario "%1$s" es el usuario en cuyo nombre se crea el informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" must have a password, because internal authentication is in effect.
es	El usuario "%1$s" debe tener una contraseña porque la autenticación interna está vigente.

en-us	User "%1$s" provisioned.
es	Usuario "%1$s" aprovisionado.

en-us	User "%1$s" unblocked.
es	Usuario "%1$s" desbloqueado.

en-us	User action
es	Acción del usuario

en-us	User added
es	Usuario añadido

en-us	User agent string
es	Cadena de agente de usuario

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
es	El usuario no puede agregarse a un grupo desactivado o a un grupo con acceso GUI desactivado.

en-us	User cannot change own role.
es	El usuario no puede cambiar su propio rol.

en-us	User cannot change the user type of own role.
es	El usuario no puede cambiar el tipo de usuario de su propio rol.

en-us	User deleted
es	Usuario eliminado

en-us	User deleted
es	Usuarios eliminados

en-us	User directory
es	Directorio de usuario

en-us	User directory "%1$s" already exists.
es	El directorio de usuario "%1$s" ya existe.

en-us	User directory with ID "%1$s" is not available.
es	El directorio de usuario con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	User does not have user groups.
es	El usuario no tiene grupos de usuarios.

en-us	User does not have user role.
es	El usuario no tiene rol de usuario.

en-us	Use %{ref} in group filter to reference value of this user attribute.
es	Utilice %{ref} en el filtro de grupo para hacer referencia al valor de este atributo de usuario.

en-us	User group
es	Un grupo de usuarios

en-us	User group "%1$s" already exists.
es	El grupo de usuarios "%1$s" ya existe.

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
es	El grupo de usuarios "%1$s" es el destinatario del informe "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
es	El grupo de usuarios "%1$s" se utiliza en la acción "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
es	El grupo de usuarios "%1$s" se utiliza en la configuración de los mensajes de inactividad de la base de datos.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
es	El grupo de usuarios "%1$s" se utiliza en el script "%2$s".

en-us	User group added
es	Grupo de usuarios añadido

en-us	User group deleted
es	Grupos de usuarios eliminados

en-us	User group deleted
es	Grupo de usuarios eliminado

en-us	User group for database down message
es	Grupo de usuarios para mensajes de base de datos caída

en-us	User group mapping
es	Mapeo de grupos de usuarios

en-us	User group membership attribute
es	Atributo de pertenencia al grupo de usuarios

en-us	User groups
es	Grupos de usuarios

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
es	Faltan parámetros para compartir grupo de usuarios: %1$s para el mapa "%2$s".

en-us	User group updated
es	Grupos de usuarios actualizados

en-us	User group updated
es	Grupo de usuarios actualizado

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
es	El grupo de usuarios con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	User input has been successfully tested.
es	La entrada del usuario se ha probado con éxito.

en-us	User is not allowed to delete himself.
es	El usuario no puede eliminarse a sí mismo.

en-us	User last name attribute
es	Atributo de apellido del usuario

en-us	User macros
es	Macros de usuario

en-us	User media
es	Medios de usuario

en-us	User menu
es	Menú del usuario

en-us	Username
es	Usuario

en-us	User name
es	Nombre de usuario

en-us	Username and password
es	Usuario y contraseña

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "UserName" and "Content".
es	El nombre de usuario y la contraseña deben almacenarse en las claves secretas de Vault "UserName" y "Content".

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
es	El nombre de usuario y la contraseña deben almacenarse en las claves secretas de Vault "username" y "contraseña".

en-us	User name attribute
es	Atributo de nombre de usuario

en-us	Username attribute
es	Atributo de nombre de usuario

en-us	User password
es	Contraseña de usuario

en-us	User profile
es	Perfil de usuario

en-us	User/Recipient
es	Usuario/Destinatario

en-us	User role
es	Rol de usuario

en-us	User role "%1$s" already exists.
es	El rol de usuario "%1$s" ya existe.

en-us	User role created
es	Rol de usuario creado

en-us	User role deleted
es	Role de usuario eliminado

en-us	User role deleted
es	Roles de usuario eliminados

en-us	User roles
es	Roles de usuario

en-us	User role updated
es	Rol de usuario actualizado

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
es	El rol de usuario con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	Users
es	Usuarios

en-us	User sessions
es	Sesiones de usuario

en-us	User settings
es	Configuración de usuario

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
es	Faltan parámetros para compartir usuarios: %1$s para el mapa "%2$s".

en-us	User type
es	Tipo de usuario

en-us	User unblocked
es	Usuario desbloqueado

en-us	User unblocked
es	Usuarios desbloqueados

en-us	User updated
es	Usuario actualizado

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
es	El usuario con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	User with username "%1$s" already exists.
es	Usuario "%1$s" ya existe.

en-us	Use the filter to display results
es	Utilizar el filtro para mostrar resultados

en-us	Use X-Frame-Options HTTP header
es	Utilice el encabezado HTTP X-Frame-Options

en-us	UTF-8 from Hex-STRING
es	UTF-8 de Hex-STRING

en-us	UUIDv4 is expected
es	Se espera UUIDv4

en-us	Validate URI schemes
es	Validar esquemas de URI

en-us	Validation
es	Validación

en-us	Valid URI schemes
es	Esquemas de URI válidos

en-us	value
es	valor

en-us	Value
es	Valor

en-us	Value
es	Valor

en-us	value "%1$s" already exists
es	el valor "%1$s" ya existe

en-us	value %1$s already exists
es	el valor %1$s ya existe

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
es	El valor "%1$s" es incorrecto para el parámetro "grid_align". Las opciones son: "%2$s" y "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
es	El valor "%1$s" no es válido para el parámetro "grid_show". Las opciones son: "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
es	El valor "%1$s" es incorrecto para el parámetro "grid_show". Las opciones son: "%2$s" y "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
es	El valor "%1$s" es demasiado largo para el campo "%2$s" - %3$d caracteres. La longitud permitida es de %4$d caracteres.

en-us	value "%1$s" not found
es	valor "%1$s" no encontrado

en-us	Value arc
es	Arco de valor

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
es	Eficacia de la caché de valores. Los parámetros válidos son: solicitudes, aciertos y errores.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
es	Estadísticas de caché de valores. Los modos válidos son: total, free, pfree, used y pused.

en-us	value contains unescaped character at position %1$d
es	el valor contiene un carácter sin escapar en la posición %1$d

en-us	Value data for value name in Windows Registry key.
es	Valor del dato para el nombre del valor en la clave del Registro de Windows.

en-us	value is too long
es	el valor es demasiado largo

en-us	Value map
es	Valor asignado

en-us	Value map "%1$s" already exists.
es	El mapa de valores "%1$s" ya existe.

en-us	Value mapping
es	Asignación de valores

en-us	Value mappings
es	Asignaciones de valor

en-us	value map with the same UUID already exists
es	el mapa de valores con el mismo UUID ya existe.

en-us	value must be %1$s
es	los valores deben ser %1$s

en-us	value must be %1$s
es	el valor debe ser %1$s

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
es	el valor debe estar entre "%1$s" y "%2$s"

en-us	value must be empty
es	el valor debe estar vacío

en-us	value must be empty or %1$s
es	el valor debe estar vacío o %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
es	los valores deben estar vacíos o %1$s

en-us	value must be greater than "%1$s"
es	el valor debe ser mayor que "%1$s"

en-us	value must be no greater than "%1$s"
es	el valor no debe ser mayor que "%1$s"

en-us	value must be no less than "%1$s"
es	el valor no debe ser menor que "%1$s"

en-us	value must be one of %1$s
es	el valor debe ser uno de %1$s

en-us	value must be within the range of %1$s
es	el valor debe estar dentro del rango de %1$s

en-us	Value: no data
es	Valores: sin datos

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
es	Valor de cualquier contador de rendimiento de Windows en inglés. Devuelve un número entero, flotante, cadena o texto (según la solicitud)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
es	Valor de cualquier contador de rendimiento de Windows. Devuelve un número entero, flotante, cadena o texto (según la solicitud)

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
es	Valor del tema MQTT. El formato de los datos devueltos depende del contenido del tema. Si se utilizan comodines, devuelve valores de tema en JSON

en-us	value of new event tag
es	valor de etiqueta de evento nuevo

en-us	Value of new event tag
es	Valor de etiqueta de evento nuevo

en-us	Value of old event tag
es	Valor de etiqueta de evento antiguo

en-us	Value of tag
es	Valor de etiqueta

en-us	Values
es	Valores

en-us	Value size
es	Tamaño del valor

en-us	values must be unique
es	los valores deben ser únicos

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
es	No se permiten valores sin nombres en los campos del formulario.

en-us	Variable
es	Variable

en-us	Variables
es	Variables

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
es	Información diversa sobre proceso(s) específico(s). Devuelve flotante

en-us	varpop() - Population variance
es	varpop() - Varianza de población

en-us	varsamp() - Sample variance
es	varsamp() - Varianza de muestra

en-us	Vault API endpoint
es	Endpoint de la API de Vault

en-us	Vault authentication token
es	Token de autenticación de Vault

en-us	Vault certificates
es	Certificados de Vault

en-us	Vault connection failed.
es	Error en la conexión a Vault.

en-us	Vault prefix
es	Prefijo de Vault

en-us	Vault provider
es	Proveedor de Vault

en-us	Vault secret
es	Secreto de Vault

en-us	Vault secret path
es	Ruta al secreto de Vault

en-us	Vault secret query string
es	Cadena de consulta del secreto de Vault

en-us	Vendor
es	Vendedor

en-us	Vendor and version
es	Proveedor y versión

en-us	Verbose
es	Verboso

en-us	Verification code
es	Código de verificación

en-us	Verify database certificate
es	Verificar certificado de la base de datos

en-us	Version
es	Versión

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
es	Versión del agente Zabbix. Devuelve una cadena

en-us	Version of Zabbix server or proxy
es	Versión del servidor o proxy Zabbix

en-us	Vertical
es	Vertical

en-us	Vertical align
es	Alineación vertical

en-us	Vertical position
es	Posición vertical

en-us	via
es	a través de

en-us	Vietnamese (vi_VN)
es	Vietnamita (vi_VN)

en-us	View
es	Vista

en-us	View as
es	Mostrar como

en-us	View related reports
es	Ver informes relacionados

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Tamaño del espacio virtual en bytes o en porcentaje del total. Devuelve un número entero para bytes; flotante para porcentaje

en-us	Visible name
es	Nombre visible

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
es	El nombre visible no puede estar vacío si falta el nombre del equipo.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
es	Estadísticas de caché de VMware. Los modos válidos son: total, free, pfree, used y pused.

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
es	Datos de alarmas del clúster de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del clúster de VMware

en-us	VMware cluster performance counter, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
es	Contador de rendimiento del clúster de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del clúster de VMware, "path": ruta del contador de rendimiento, "instance": instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware cluster property, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "prop" - property path
es	Propiedad del clúster de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del clúster de VMware, "prop": ruta de la propiedad

en-us	VMware cluster status, "url" - VMware service URL, "name" - VMware cluster name
es	Estado del clúster de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "name": nombre del clúster de VMware

en-us	VMware cluster tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
es	Matriz de etiquetas de clúster de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del clúster de VMware

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id
es	Datos de alarmas del centro de datos de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del centro de datos de VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs, "url" - VMware service URL. Returns JSON
es	Centros de datos de VMware y sus ID, "url": URL del servicio de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware datacenter tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas del centro de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "id": identificación del centro de datos de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier
es	Datos de alarmas del almacén de datos de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del almacén de datos de VMware

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Estadísticas de capacidad del almacén de datos de VMware en bytes o en porcentaje del total. Devuelve un número entero para bytes; flotante para porcentaje

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - total(default)/free/pfree/uncommitted. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Estadísticas de capacidad del almacén de datos de VMware en bytes o en porcentaje del total, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode": total (predeterminado)/free/pfree/uncommited. Devuelve un número entero para bytes; flotante para porcentaje

en-us	VMware datastore hypervisors list, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name
es	Lista de hipervisores del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "datastore": nombre del almacén de datos

en-us	VMware datastore performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - datastore perfcounter instance from vmware.hv.diskinfo.get
es	Contador de rendimiento del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del almacén de datos de VMware, "path": ruta del contador de rendimiento, "instance": instancia del contador de rendimiento del almacén de datos de vmware.hv.diskinfo.get

en-us	VMware datastore property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "prop" - property path
es	Propiedad del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del almacén de datos de VMware, "prop": ruta de la propiedad

en-us	VMware datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
es	Estadísticas de lectura del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode": latency/maxlatency - promedio o máximo

en-us	VMware datastore tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas del almacén de datos de VMware, "url" - URL del servicio de VMware, "uuid" - identificador único global del almacén de datos de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
es	Estadísticas de escritura del almacén de datos de VMware, "url" - URL del servicio de VMware, "datastore" - nombre del almacén de datos, "mode" - latency/maxlatency - promedio o máximo

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, "url" - VMware service URL. Returns JSON
es	Conmutador virtual distribuido de VMware, "url": URL del servicio de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default) or skip - skip processing of older data, "severity" - filtering is disabled by default or "error,warning,info,user" in any combination
es	Registro de eventos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "mode": all (predeterminado) o skip: omitir el procesamiento de datos más antiguos, "severity": el filtrado está deshabilitado de forma predeterminada o "error,warning,info,user" en cualquier combinación

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default), skip - skip processing of older data
es	Registro de eventos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "mode": all (predeterminado), skip: omitir el procesamiento de datos más antiguos

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware DVSwitch global unique identifier, "filter" - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode"- state(default)/full. Returns JSON
es	Contenedor VMware FetchDVPorts, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de VMware DVSwitch, "filter": objeto de datos de VMware DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode": state (predeterminado)/full. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Datos de alarmas del hipervisor de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tamaño de memoria inflada del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	UUID del BIOS del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Nombre del clúster del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor connection state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Estado de conexión del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns string
es	Nombre del centro de datos del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve una cadena

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
es	Estadísticas de lectura del almacén de datos del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode" - latencia

en-us	VMware hypervisor datastores list, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Lista de almacenes de datos del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
es	Estadísticas de escritura del almacén de datos del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode" - latencia

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
es	Sensor acumulativo del estado de salud del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve 0 - gris; 1 - verde; 2 - amarillo; 3 - rojo

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
es	Sensores de estado del proveedor de HW del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Modelo de hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Nombre del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
es	Estadísticas de entrada de red del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "mode" - bps

en-us	VMware hypervisor network interface speed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, <ifname> - interface name
es	Velocidad de la interfaz de red del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, <ifname> - nombre de la interfaz

en-us	VMware hypervisor network output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
es	Estadísticas de salida de red del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "mode" - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
es	Contador de rendimiento del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware, "path": ruta del contador de rendimiento, "instance": instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware hypervisor processor frequency, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Frecuencia del procesador del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Modelo de procesador del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Uso del procesador del hipervisor VMware en Hz, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor property , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "prop" - property path
es	Propiedad del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware, "prop": ruta de la propiedad

en-us	VMware hypervisor sensors value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
es	Valor de los sensores del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor serialnumber, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Número de serie del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Estado del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tamaño total de memoria del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tiempo de actividad del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tamaño de memoria utilizada por el hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Nombre del proveedor del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor version, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Versión del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware service full name, "url" - VMware service URL
es	Nombre completo del servicio VMware, "url": URL del servicio VMware

en-us	VMware service version, "url" - VMware service URL
es	Versión del servicio VMware, "url": URL del servicio VMware

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL
es	Datos de alarmas del centro virtual de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Datos de alarmas de la máquina virtual de VMware, devuelve JSON, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria inflada de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Espacio de almacenamiento comprometido de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria comprimida de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "name" - custom attribute name
es	Valor del atributo personalizado de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware, "name": nombre del atributo personalizado

en-us	VMware virtual machine datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns string
es	Nombre del centro de datos de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware. Devuelve una cadena

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
es	Estadísticas de lectura del dispositivo de disco de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance": instancia del dispositivo de disco, "mode": bps/ops: bytes/operaciones por segundo

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
es	Estadísticas de escritura del dispositivo de disco de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance" - instancia del dispositivo de disco, "mode" - bps/ops - bytes/operaciones por segundo

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	El disco de la máquina virtual VMware requiere consolidación, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine file system statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "fsname" - file system name, "mode"- total/free/used/pfree/pused
es	Estadísticas del sistema de archivos de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "fsname" - nombre del sistema de archivos, "mode" - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Uso de memoria de invitado de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Uso de memoria del equipo de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Nombre del hipervisor de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Nombre de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
es	Estadísticas de entrada de la interfaz de red de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance" - instancia de la interfaz de red, "mode" - bps/pps - bytes/paquetes por segundo

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
es	Estadísticas de salida de la interfaz de red de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance" - instancia de la interfaz de red, "mode" - bps/pps - bytes/paquetes por segundo

en-us	VMware virtual machine performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
es	Contador de rendimiento de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "path": ruta del contador de rendimiento, "instance" - instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware virtual machine power state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Estado de energía de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifierr
es	Tamaño de memoria privada de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	"CPU Ready" de la máquina virtual VMware en ms, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Uso del procesador de la máquina virtual VMware en Hz, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "prop" - property path
es	Propiedad de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "prop": ruta de la propiedad

en-us	VMware virtual machine shared memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria compartida de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine snapshot state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
es	Estado de la instantánea de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware virtual machine state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Estado de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria intercambiada de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
es	Matriz de etiquetas de máquinas virtuales de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware virtual machine tools state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "mode"- version or status
es	Estado de las herramientas de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware, "mode": versión o estado

en-us	VMware virtual machine total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño total de memoria de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Espacio de almacenamiento no confirmado de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Espacio de almacenamiento no compartido de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tiempo de actividad de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
es	Estado de mantenimiento del hipervisor de VVMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve 0 - no en mantenimiento; 1 - en mantenimiento

en-us	w
es	sem

en-us	W
es	X

en-us	W
es	Ad

en-us	W
es	Ad

en-us	Warning
es	Advertencia

en-us	Warning
es	Advertencia

en-us	Warning message
es	Mensaje de advertencia

en-us	Warning! Support for Oracle DB is deprecated since Zabbix 7.0 and will be removed in future versions.
es	¡Advertencia! La compatibilidad con Oracle DB está obsoleta desde Zabbix 7.0 y se eliminará en versiones futuras.

en-us	Warning! Unable to retrieve database version.
es	¡Advertencia! No se puede recuperar la versión de la base de datos.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least %2$s.
es	¡Advertencia! Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. Debe ser al menos (%2$s)

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should not be higher than %2$s.
es	¡Advertencia! Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. No debe ser superior a %2$s.

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
es	Lo sentimos, se ha alcanzado el máximo número posible de elementos a recordar.

en-us	Web
es	Web

en-us	Webhook
es	Webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
es	Webhook no tiene parámetros.

en-us	Web monitoring
es	Monitorización web

en-us	Web scenario
es	Escenario web

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
es	El escenario web "%1$s" ya existe.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
es	El escenario web "%1$s" ya existe en el equipo "%2$s".

en-us	Web scenario added
es	Escenario web añadido

en-us	Web scenario deleted
es	Escenarios web eliminados

en-us	Web scenario deleted
es	Escenario web eliminado

en-us	Web scenario disabled
es	Escenario web desactivado

en-us	Web scenario disabled
es	Escenarios web desactivados

en-us	Web scenario enabled
es	Escenario web activado

en-us	Web scenario enabled
es	Escenarios web activados

en-us	Web scenarios
es	Escenarios web

en-us	Web scenario updated
es	Escenario web actualizado

en-us	web scenario with the same UUID already exists
es	un escenario web con el mismo UUID ya existe

en-us	Wed
es	Mie

en-us	Wednesday
es	Miércoles

en-us	Week
es	Semana

en-us	Week
es	Semana

en-us	Weekly
es	Semanal

en-us	Weight
es	Peso

en-us	Welcome
es	Bienvenido

en-us	Welcome to
es	Bienvenido a

en-us	When active
es	Cuándo está activo

en-us	Widget
es	Widget

en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
es	El widget en X:%3$d, Y:%4$d en la página #%2$d del tablero "%1$s" está fuera de los límites.

en-us	Widget is deprecated.
es	El widget está en desuso.

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
es	El widget es demasiado pequeño para el número especificado de filas y columnas.

en-us	Widgets
es	Widgets

en-us	Width
es	Anchura

en-us	wildcard patterns with '*' may be used
es	se pueden utilizar patrones comodín con '*'

en-us	will be deleted in %1$s
es	será eliminado en %1$s

en-us	will be deleted the next time discovery rule is processed
es	se eliminará la próxima vez que se procese la regla de descubrimiento

en-us	will be disabled in %1$s
es	será deshabilitado en %1$s

en-us	will be disabled the next time discovery rule is processed
es	será deshabilitado la próxima vez que se procese la regla de descubrimiento

en-us	will not be deleted
es	no será eliminado

en-us	will not be disabled
es	no será deshabilitado

en-us	With data
es	Con datos

en-us	With data collection
es	Con recopilación de datos

en-us	With dependencies
es	Con dependencias

en-us	With header row
es	Con fila de encabezado

en-us	Without data
es	Sin datos

en-us	Without problems
es	Sin problemas

en-us	Without triggers
es	Sin iniciadores

en-us	With problem name
es	Con nombre del problema

en-us	With problems
es	Con problemas

en-us	With this setting only numeric data will be displayed.
es	Con esta configuración solo se mostrarán datos numéricos.

en-us	With this setting only numeric items will be displayed.
es	Con esta configuración solo se mostrarán métricas numéricas.

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
es	Con esta configuración solo se mostrarán métricas numéricas en esta columna.

en-us	With triggers
es	Con iniciadores

en-us	Working time
es	Jornada laboral

en-us	Write
es	Escribir

en-us	Wrong %1$s.php class name for module located at %2$s.
es	Nombre de clase %1$s.php incorrecto para el módulo ubicado en %2$s.

en-us	wrong discovery rule type
es	tipo incorrecto de regla de descubrimiento

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
es	Campos incorrectos para el equipo "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
es	Campos incorrectos para el enlace del mapa.

en-us	wrong item type
es	tipo incorrecto de métrica

en-us	wrong master item type
es	tipo incorrecto de métrica principal

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
es	[Valor incorrecto para el día: "%1$s" ]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
es	[Valor incorrecto para el mes: "%1$s"]

en-us	Wrong value for "url" field.
es	Valor incorrecto para el campo "url".

en-us	X
es	X

en-us	X1
es	X1

en-us	X2
es	X2

en-us	X-Axis
es	Eje X

en-us	X-Frame-Options HTTP header
es	Encabezado HTTP X-Frame-Options

en-us	X-Frame-Options HTTP header supported values:
es	Valores admitidos del encabezado HTTP X-Frame-Options:

en-us	XML
es	XML

en-us	XML data
es	datos XML

en-us	XML is empty
es	XML está vacío

en-us	XML is expected
es	Se espera XML

en-us	XML to JSON
es	XML a JSON

en-us	XML XPath
es	XML XPath

en-us	xmlxpath() - Returns XML XPath result
es	xmlxpath() - Devuelve el resultado XML XPath

en-us	XPath
es	XPath

en-us	y
es	a

en-us	Y
es	Y

en-us	Y1
es	Y1

en-us	Y2
es	Y2

en-us	YAML
es	YAML

en-us	Y-axis
es	Eje Y

en-us	Y axis MAX value
es	Valor MAX del eje Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
es	El valor MÁX del eje Y debe ser mayor que el valor MÍN del eje Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
es	El valor MÁX del eje Y debe ser mayor que el valor MÍN del eje Y.

en-us	Y axis MIN value
es	Valor MIN del eje Y

en-us	Y axis side
es	Lado del eje Y

en-us	Year
es	Año

en-us	Year
es	Año

en-us	Yearly
es	Anual

en-us	Yes
es	Sí

en-us	Yesterday
es	Ayer

en-us	Y-m-d
es	Y-m-d

en-us	Y-m-d h:i A
es	Y-m-d H:i

en-us	Y-m-d h:i:s A
es	Y-m-d H:i:s

en-us	Y-n-d
es	Y-n-d

en-us	You are logged in as "%1$s".
es	Has iniciado sesión como "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
es	No puede elegir algunos idiomas porque las «locales» para ellos no están instalados en el servidor web.

en-us	You are not able to choose some of the MFA methods, because PHP CURL extension is not installed on the web server.
es	No pueden elegir algunos de los métodos MFA porque la extensión PHP CURL no está instalada en el servidor web.

en-us	You are not logged in
es	No has iniciado sesión

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
es	No puede cambiar de equipo para la selección actual.

en-us	You cannot switch templates for current selection.
es	No puede cambiar de plantillas para la selección actual.

en-us	You do not have permission to perform this operation.
es	No tiene permiso para realizar esta operación.

en-us	You have no permissions to access this page.
es	No tiene permisos para acceder a esta página.

en-us	You must login to view this page.
es	Debes iniciar sesión para ver esta página.

en-us	You need to have at least one image uploaded to create map element. Images can be uploaded in Administration->General->Images section.
es	Debe tener al menos una imagen cargada para crear un elemento de mapa. Las imágenes se pueden cargar en la sección Administración->General->Imágenes.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
es	Su base de datos no funciona correctamente. Espere unos minutos e intente repetir esta acción. Si el problema persiste, comuníquese con el administrador del sistema. El problema puede deberse a una transacción de larga ejecución o a un bloqueo a nivel de fila realizado por su sistema de administración de bases de datos.

en-us	YYYY-MM-DD
es	AAAA-MM-DD

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
es	AAAA-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
es	AAAA-MM-DD hh:mm:ss

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
es	AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
es	Zabbix

en-us	Zabbix agent
es	Agente Zabbix

en-us	Zabbix agent (active)
es	Agente Zabbix (activo)

en-us	Zabbix agent (active checks)
es	Agente Zabbix (controles activos)

en-us	Zabbix agent (passive checks)
es	Agente Zabbix (controles pasivos)

en-us	Zabbix frontend version
es	Versión de interfaz de Zabbix

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
es	Zabbix ha recibido una solicitud incorrecta.

en-us	Zabbix Integrations
es	Integraciones de Zabbix

en-us	Zabbix internal
es	Zabbix interno

en-us	Zabbix internal authentication
es	Autenticación interna de Zabbix

en-us	Zabbix login form
es	Formulario de inicio de sesión de Zabbix

en-us	Zabbix proxy or server
es	Proxy o servidor Zabbix

en-us	Zabbix server
es	Servidor Zabbix

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
es	No se puede acceder al servidor Zabbix "%1$s". Posibles razones: 1. "NodeAddress" o "ListenPort" incorrectos en "zabbix_server.conf" o anulación de IP/DNS del servidor en "zabbix.conf.php"; 2. Configuración de red incorrecta. 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
es	El servidor Zabbix está detenido: la información mostrada puede no ser la actual.

en-us	Zabbix server is running
es	El servidor Zabbix se está ejecutando

en-us	Zabbix server name
es	Nombre del servidor Zabbix

en-us	Zabbix server (proxy)
es	Servidor Zabbix (proxy)

en-us	Zabbix server version
es	Versión del servidor Zabbix

en-us	Zabbix Streaming Protocol v1.0
es	Protocolo de transmisión Zabbix v1.0

en-us	Zabbix Technical Support
es	Soporte Técnico de Zabbix

en-us	Zabbix trapper
es	Captura ZABBIX

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
es	el nivel de zoom debe estar entre "%1$s" y "%2$s"

en-us	Zoom out
es	Disminuir zoom

en-us	(0 - infinitely)
es	(0 - indefinidamente)

en-us	0 or 1
es	0 o 1

en-us	(0 - use action default)
es	(0 - usar acción por defecto)

en-us	0 - use default port
es	0 - usar el puerto por defecto

en-us	10 seconds
es	10 segundos

en-us	12-hour
es	12-horas

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
es	%1$d caracteres superan el máximo de %2$d

en-us	%1$d day
es	%1$d día

en-us	%1$d day
es	%1$d días

en-us	%1$d matches for %2$s found
es	%1$d coincidencias para %2$s encontradas

en-us	%1$d of %1$d+ hosts are shown
es	Se muestran %1$d de %1$d+ equipos

en-us	%1$d of %1$d+ items are shown
es	Se muestran %1$d de %1$d+ métricas

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
es	%1$d de %3$d%2$s problema mostrado

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
es	%1$d de %3$d%2$s problemas mostrados

en-us	%1$d problems selected.
es	%1$d problemas seleccionados.

en-us	1 minute
es	1 minuto

en-us	(%1$s %2$s)
es	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s: %2$s
es	%1$s: %2$s

en-us	%1$s. %2$s: %3$s. %4$s.
es	%1$s. %2$s: %3$s. %4$s.

en-us	%1$s action
es	%1$s acción

en-us	%1$s action
es	%1$s acciones

en-us	%1$s characters
es	%1$s caracteres

en-us	%1$s characters remaining
es	%1$s caracteres restantes

en-us	"%1$s" date must be less than "%2$s" date.
es	la fecha "%1$s" debe ser menor que la fecha "%2$s".

en-us	%1$s event
es	%1$s eventos

en-us	%1$s event
es	%1$s evento

en-us	%1$s group pattern
es	%1$s patrón de grupo

en-us	%1$s host in maintenance
es	%1$s equipo en mantenimiento

en-us	%1$s host in maintenance
es	%1$s equipos en mantenimiento

en-us	%1$s hour
es	%1$s horas

en-us	%1$s hour
es	%1$s hora

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
es	"%1$s" en lugar de "%2$s"

en-us	"%1$s" is expected
es	se esperaba "%1$s"

en-us	%1$s item
es	%1$s elementos

en-us	%1$s item
es	%1$s elemento

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
es	%1$s [Línea: %2$s | Columna: %3$s]

en-us	%1$s message
es	%1$s mensaje

en-us	%1$s message
es	%1$s mensajes

en-us	%1$s minute
es	%1$s minuto

en-us	%1$s minute
es	%1$s minutos

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
es	"%1$s" debe ser una cadena vacía o mayor que "%2$s".

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
es	%1$s elementos de %2$s en estado de problema

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
es	%1$s elemento de %2$s en estado de problema

en-us	%1$s or %2$s - allows the page to be displayed only in a frame on the same origin as the page itself
es	%1$s o %2$s: permite que la página se muestre solo en un marco en el mismo origen que la página misma

en-us	%1$s or %2$s - prevents the page from being displayed in a frame, regardless of the site attempting to do so
es	%1$s o %2$s: evita que la página se muestre en un marco, independientemente del sitio que intente hacerlo

en-us	%1$s.php class must extend %2$s for module located at %3$s.
es	La clase %1$s.php debe extenderse a %2$s para el módulo ubicado en %3$s.

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
es	%1$s preseleccionada, use las teclas de arriba/abajo y presione intro para seleccionar

en-us	%1$s problem
es	%1$s problemas

en-us	%1$s problem
es	%1$s problema

en-us	%1$s problem in total
es	%1$s problemas en total

en-us	%1$s problem in total
es	%1$s problema en total

en-us	%1$s, read only
es	%1$s, sólo lectura

en-us	%1$s retry left
es	Queda %1$s intento

en-us	%1$s retry left
es	Quedan %1$s intentos

en-us	%1$s second
es	%1$s segundos

en-us	%1$s second
es	%1$s segundo

en-us	%1$s, selected
es	%1$s, seleccionado

en-us	%1$s, Severity, %2$s
es	%1$s, Gravedad, %2$s

en-us	%1$sth percentile: %2$s
es	%1$s th percentil: %2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
es	%1$s - lanzado por el módulo localizado en %2$s.

en-us	%1$s unacknowledged problem
es	%1$s problema no reconocido

en-us	%1$s unacknowledged problem
es	%1$s problemas no reconocidos

en-us	%1$s (year %2$s)
es	%1$s (año %2$s)

en-us	24-hour
es	24-horas

en-us	24x7
es	24x7

en-us	30 seconds
es	30 segundos

en-us	3D view
es	Vista 3D

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
es	%4$s intento de ingreso fallido. El intento fallido más reciente fue desde %1$s el %2$s a las %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
es	%4$s intentos de ingreso fallidos. El intento fallido más reciente fue desde %1$s el %2$s a las %3$s.

en-us	500 latest values
es	Los últimos 500 valores

en-us	5 minutes
es	5 minutos

en-us	5 seconds
es	5 segundos

en-us	A
es	A

en-us	a boolean is expected
es	se esperaba un booleano

en-us	a boolean value is expected
es	se esperaba un valor booleano

en-us	Above value
es	Valor anterior

en-us	abs() - Absolute value
es	abs() - Valor absoluto

en-us	Abscissa
es	Abscisa

en-us	Access denied
es	Acceso denegado

en-us	Access denied!
es	¡Acceso negado!

en-us	Access to actions
es	Acceso a las acciones

en-us	Access to API
es	Acceso a la API

en-us	Access to modules
es	Acceso a los módulos

en-us	Access to services
es	Acceso a los servicios

en-us	Access to UI elements
es	Acceso a los elementos de IU

en-us	a character string, integer or floating point value is expected
es	Se esperaba una cadena de caracteres, un valor entero o de punto flotante.

en-us	a character string is expected
es	se esperaba una cadena de caracteres

en-us	Ack
es	Reconocer

en-us	Acknowledge
es	Reconocer

en-us	Acknowledged
es	Reconocido

en-us	Acknowledged PROBLEM events
es	Eventos en estado PROBLEMA reconocidos

en-us	Acknowledged RESOLVED events
es	Eventos en estado RESUELTO reconocidos

en-us	Acknowledgement status
es	Estado de reconocimiento

en-us	Acknowledge problems
es	Problemas reconocidos

en-us	acos() - The arccosine of a value as an angle, expressed in radians
es	acos() - El arcocoseno de un valor como ángulo, expresado en radianes

en-us	Action
es	Acción

en-us	Action
es	Acción

en-us	Action "%1$s" already exists.
es	La acción "%1$s" ya existe.

en-us	Action "%2$s" is not available for user role "%1$s".
es	La acción "%2$s" no está disponible para el rol de usuario "%1$s".

en-us	Action added
es	Acción agregada

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
es	La clase de acción %1$s debe extender la clase %2$s.

en-us	Action deleted
es	Acciones eliminadas

en-us	Action deleted
es	Acción eliminada

en-us	Action disabled
es	Acción deshabilitada

en-us	Action disabled
es	Acciones deshabilitadas

en-us	Action enabled
es	Acciones habilitadas

en-us	Action enabled
es	Acción habilitada

en-us	Action log
es	Registro de acciones

en-us	Action operation
es	Operación de acción

en-us	Actions
es	Acciones

en-us	Actions
es	Acciones

en-us	Action updated
es	Acción actualizada

en-us	Action with ID "%1$s" is not available.
es	La acción con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	Active
es	Activo

en-us	Active
es	Activo

en-us	Active checks
es	Comprobación activa

en-us	Active since
es	Activo desde

en-us	Active till
es	Activo hasta

en-us	a date in YYYY-MM-DD format is expected
es	se esperaba una fecha en formato AAAA-MM-DD

en-us	a date is expected
es	se esperaba una fecha

en-us	Add
es	Agregar

en-us	Add a column
es	Añadir una columna

en-us	Add a new widget
es	Agregar un nuevo widget

en-us	Add child element
es	Añadir un elemento hijo

en-us	Add child elements
es	Agregar elementos hijos

en-us	Add child service
es	Añadir un servicio hijo

en-us	Add child services
es	Añadir servicios hijos

en-us	Added
es	Añadido

en-us	Added, %1$s
es	Añadido, %1$s

en-us	Add from host
es	Añadir desde el equipo

en-us	Add from template
es	Añadir desde plantilla

en-us	Add host
es	Agregar equipo

en-us	Add host tags
es	Añadir etiquetas de equipo

en-us	Add host trigger
es	Añadir iniciador de equipo

en-us	Add item
es	Añadir una métrica

en-us	Additional rule
es	Regla adicional

en-us	Additional rules
es	Reglas adicionales

en-us	Add (message type limit reached)
es	Añadir (límite del tipo de mensaje alcanzado)

en-us	Add missing
es	Añadir lo que falta

en-us	Add multiple maps
es	Agregar varios mapas

en-us	Add new data set
es	Añadir un nuevo conjunto de datos

en-us	Add new interface
es	Añadir nueva interfaz

en-us	Add new override
es	Añadir nueva sustitución

en-us	ADD OVERRIDE
es	AÑADIR ANULACIÓN

en-us	Add page
es	Añadir página

en-us	Add parent services
es	Añadir servicios padres

en-us	Add problem comments
es	Añadir comentarios del problema

en-us	Add prototype
es	Agregar prototipo

en-us	Address
es	Dirección

en-us	Address for active agents
es	Dirección para agentes activos

en-us	Add scheduled report
es	Añadir informe programado

en-us	Add services
es	Añadir servicios

en-us	Add submaps
es	Agregar submapas

en-us	Add to favorites
es	Añadir a favoritos

en-us	Add to host group
es	Agregar a grupo de equipos

en-us	Add to host groups
es	Agregar a grupos de equipos

en-us	Add user
es	Añadir usuario

en-us	Add user group
es	Añadir grupo de usuarios

en-us	Add widget
es	Agregar widget

en-us	a digit
es	un dígito

en-us	Admin
es	Administrador

en-us	Administration
es	Administración

en-us	a DNS name is expected
es	se esperaba un nombre DNS

en-us	Advanced configuration
es	Configuración avanzada

en-us	Advanced labels
es	Etiquetas avanzadas

en-us	Advanced options
es	Opciones avanzadas

en-us	affects only filtered data
es	afecta sólo a los datos filtrados

en-us	a floating point value is expected
es	se esperaba un valor de punto flotante

en-us	After
es	Después

en-us	After this change, users who have already enrolled in this MFA method will have to complete the enrollment process again because TOTP secrets will be reset.
es	Después de este cambio, los usuarios que ya se hayan inscrito en este método MFA deberán completar el proceso de inscripción nuevamente porque se restablecerán los secretos TOTP.

en-us	After value
es	Valor posterior

en-us	Age
es	Edad

en-us	Age less than
es	Edad menor que

en-us	agent
es	agente

en-us	Agent
es	Agente

en-us	Agent (active)
es	Agente (activo)

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
es	Comprobación de la disponibilidad del agente. No devuelve nada - no disponible; 1 - disponible

en-us	Agent encryption
es	Cifrado de agente

en-us	Agent host metadata. Returns string
es	Metadatos del agente del equipo. Devuelve una cadena

en-us	Agent host name. Returns string
es	Nombre de host del agente. Devuelve una cadena

en-us	Agent interfaces
es	Interfaces del agente

en-us	Agent (passive)
es	Agente (pasivo)

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
es	Chequeo de variante del agente. Devuelve 1 - para agente Zabbix; 2 - para agente Zabbix 2

en-us	Aggregate
es	Agregación

en-us	Aggregate functions
es	Funciones agregadas

en-us	Aggregates each item in the data set.
es	Agrega cada elemento al conjunto de datos.

en-us	Aggregates the whole data set.
es	Agrega todo el conjunto de datos.

en-us	Aggregation function
es	Función agregada

en-us	Aggregation interval
es	Intervalo agregado

en-us	a hexadecimal color code (6 symbols) is expected
es	Se esperaba un código de color hexadecimal (6 símbolos).

en-us	ALARM CLOCK
es	DESPERTADOR

en-us	Alert message
es	Mensaje de alerta

en-us	Alerts
es	Alertas

en-us	Algorithm
es	Algoritmo

en-us	Alias
es	Alias

en-us	Align map elements
es	Alinear elementos del mapa

en-us	all
es	todo

en-us	All
es	Todo

en-us	All dashboards
es	Todos los tableros

en-us	All graphs
es	Todos los gráficos

en-us	All groups
es	Todos los grupos

en-us	All hosts
es	Todos los hosts

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
es	Todos los enlaces deben tener especificados "Nombre" y "URL"

en-us	All maps
es	Todos los mapas

en-us	all media
es	todos los medios

en-us	allowed count of dependency levels would be exceeded
es	se excedería el recuento permitido de niveles de dependencia

en-us	allowed count of dependent items would be exceeded
es	se excedería el recuento permitido de métricas dependientes

en-us	Allowed hosts
es	Equipos permitidos

en-us	Allowed methods
es	Métodos permitidos

en-us	Allow list
es	Lista de permitidos

en-us	Allow manual close
es	Permitir cierre manual

en-us	allow redirect
es	permite redirección

en-us	Allow redirect
es	Permitir redireccionamiento

en-us	All problems
es	Todos los problemas

en-us	All problems if tag values match
es	Todos los problemas si los valores coinciden

en-us	All services
es	Todos los servicios

en-us	All tags
es	Todas las etiquetas

en-us	All templates
es	Todas las plantillas

en-us	a low-level discovery macro is expected
es	Se esperaba una macro de descubrimiento de bajo nivel.

en-us	Also used as legend label for aggregated data sets.
es	También se usa como etiqueta de leyenda para conjuntos de datos agregados.

en-us	Alternatively, you can install it manually:
es	Alternativamente, puede instalarlo manualmente:

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Cantidad de memoria física de huésped que se intercambia al espacio de intercambio, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Cantidad de memoria física del host consumida para respaldar las páginas de memoria física del huésped, <url> - URL del servicio de VMWare, <uuid> - nombre de la máquina virtual de VMWare

en-us	Analog
es	Analógico

en-us	an array is expected
es	se espera una matriz

en-us	an array or a character string is expected
es	se espera una matriz o una cadena de caracteres

en-us	an array or object is expected
es	se espera una matriz u objeto

en-us	and
es	y

en-us	And
es	Y

en-us	And/Or
es	Y/O

en-us	an email address is expected
es	se espera una dirección de correo electrónico

en-us	an empty string is expected
es	se espera una cadena vacía

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
es	se espera un número par de caracteres hexadecimales

en-us	an explicit time is expected
es	se espera una hora explícita

en-us	Angle
es	Ángulo

en-us	an identifier is not defined in the formula
es	un identificador no está definido en la fórmula

en-us	an integer is expected
es	se espera un número entero

en-us	an IP address is expected
es	se espera una dirección IP

en-us	an IP or DNS is expected
es	se espera una dirección IP o DNS

en-us	an item ID is expected
es	se espera un ID de métrica

en-us	an item/item prototype ID is expected
es	se espera un ID de métrica o prototipo de métrica

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
es	Ya existe un prototipo de métrica con la clave "%1$s" en el equipo "%2$s".

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
es	Ya existe un prototipo de métrica con la clave "%1$s" en la plantilla "%2$s".

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
es	Ya existe una métrica con la clave "%1$s" en el equipo "%2$s".

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
es	Ya existe una métrica con la clave "%1$s" en la plantilla "%2$s".

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
es	Ya existe una regla LLD con una clave "%1$s" en el host "%2$s".

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
es	Ya existe una regla LLD con la clave "%1$s" en la plantilla "%2$s".

en-us	Annually
es	Anualmente

en-us	Another widget is used as data source.
es	Se utiliza otro widget como fuente de datos.

en-us	a number is expected
es	se esperaba un número

en-us	a number is too large
es	un número es demasiado grande

en-us	a numeric value is expected
es	se esperaba un valor numérico

en-us	an unsigned integer is expected
es	se espera un entero sin signo

en-us	an uppercase and a lowercase Latin letter
es	una letra latina mayúscula y una minúscula

en-us	Any
es	Cualquiera

en-us	Any changes made in the current form will be lost.
es	Cualquier cambio realizado en el formulario actual se perderá.

en-us	Any character string included
es	Cualquier cadena incluida

en-us	any error
es	cualquier error

en-us	Any existing host entities not present in the import file will be deleted. Click OK to proceed.
es	Se eliminarán todas las entidades de equipo existentes que no estén presentes en el archivo de importación. Haga clic en Aceptar para continuar.

en-us	Any existing template entities not present in the import file will be deleted. Click OK to proceed.
es	Se eliminarán todas las entidades de plantilla existentes que no estén presentes en el archivo de importación. Haga clic en Aceptar para continuar.

en-us	API access
es	Acceso a API

en-us	API hostname
es	API hostname

en-us	API methods
es	Métodos de API

en-us	API token
es	Token de API

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
es	El token de la API "%1$s" ya existe para el ID de usuario "%2$s".

en-us	API token added
es	Token de API añadido

en-us	API token deleted
es	Token de API borrado

en-us	API token deleted
es	Tokens de API borrados

en-us	API token disabled
es	Tokens de API desactivados

en-us	API token disabled
es	Token de API desactivado

en-us	API token enabled
es	Token de API activado

en-us	API token enabled
es	Tokens de API activados

en-us	API token expired.
es	Token de API caducado.

en-us	API tokens
es	Tokens de API

en-us	API token updated
es	Token de API actualizado

en-us	Application error.
es	Error de aplicación.

en-us	Apply
es	Aplicar

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
es	Aplicar permisos y filtros de etiquetas a todos los subgrupos

en-us	Apply permissions to all subgroups
es	Aplicar permisos a todos los subgrupos

en-us	Approaching
es	Acercándose

en-us	Approximation
es	Aproximación

en-us	Apr
es	Abr

en-us	April
es	Abril

en-us	Arc background
es	Fondo de arco

en-us	Arc size
es	Tamaño del arco

en-us	Area size
es	Tamaño del área

en-us	Area type
es	Tipo de área

en-us	a relative time is expected
es	se esperaba un tiempo relativo

en-us	Are you sure you want to delete?
es	¿Estás seguro de que quieres borrar?

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
es	¿Estás seguro de que quieres borrar este filtro?

en-us	Are you sure you want to perform this action?
es	¿Estás seguro de que quieres realizar esta acción?

en-us	Arithmetic
es	Aritmético

en-us	as Blue
es	como Azul

en-us	ascending
es	ascendente

en-us	ascii() - Returns the ASCII code of the leftmost character of the value
es	ascii(): devuelve el código ASCII del carácter más a la izquierda del valor.

en-us	as Green
es	como Verde

en-us	asin() - The arcsine of a value as an angle, expressed in radians
es	asin() - El arcoseno de un valor como ángulo, expresado en radianes

en-us	As is
es	Tal cual

en-us	a special character
es	un caracter especial

en-us	As plain text
es	Como texto sin formato

en-us	as Red
es	como Rojo

en-us	Assertions
es	Afirmaciones

en-us	Asset tag
es	Etiqueta del recurso

en-us	Assigned proxy
es	Proxy asignado

en-us	a string, number or null value is expected
es	se esperaba una cadena, número o un valor nulo

en-us	a string of space-separated hostnames; adding %1$s to the list allows the page to be displayed in a frame on the same origin as the page itself
es	una cadena de nombres de equipo separados por espacios; agregar %1$s a la lista permite que la página se muestre en un marco en el mismo origen que la misma página

en-us	At %1$s %2$s of every %3$s week
es	A las %1$s %2$s de cada %3$s semanas

en-us	At %1$s %2$s of every %3$s week
es	A las %1$s %2$s de cada %3$s semana

en-us	At %1$s every %2$s day
es	A las %1$s cada %2$s días

en-us	At %1$s every %2$s day
es	A las %1$s cada %2$s día

en-us	At %1$s on %2$s %3$s of every %4$s
es	A las %1$s en %2$s %3$s de cada %4$s

en-us	At %1$s on day %2$s of every %3$s
es	A las %1$s el día %2$s de cada %3$s

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (value) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
es	atan2() - El arcotangente de las coordenadas de ordenadas (valor) y abscisas especificadas como un ángulo, expresadas en radianes

en-us	atan() - The arctangent of a value as an angle, expressed in radians
es	atan() - El arcotangente de un valor como ángulo, expresado en radianes

en-us	a template ID is expected
es	se esperaba una ID de plantilla

en-us	At (hour:minute)
es	En (horas:minutos)

en-us	a time is expected
es	se esperaba una hora

en-us	a time period is expected
es	se espera un periodo de tiempo

en-us	a time range is expected
es	se esperaba un rango de tiempo

en-us	a timestamp is too large
es	una marca de tiempo es demasiado grande

en-us	a time unit is expected
es	se esperaba una unidad de tiempo

en-us	At least one action is mandatory.
es	Es obligatoria al menos una acción.

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
es	Debe existir al menos un usuario activo con el rol "%1$s".

en-us	at least one day of the week must be selected
es	se debe seleccionar al menos un día de la semana

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
es	Debe ser especificado al menos un día de la semana o del mes.

en-us	At least one host group or host must be selected.
es	Debe ser seleccionado al menos un equipo o grupo de equipos.

en-us	At least one LDAP server must exist.
es	Debe existir al menos un servidor LDAP.

en-us	At least one MFA method must exist.
es	Debe existir al menos un método MFA.

en-us	At least one of MySQL or PostgreSQL should be supported.
es	Al menos una BD MySQL o PostgreSQL debe estar soportada.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
es	Debe estar soportado al menos uno de éstos: MySQL, PostgreSQL u Oracle.

en-us	At least one operation must be selected.
es	Debe ser seleccionada al menos una operación.

en-us	At least one operation must exist.
es	Debe existir al menos una operación.

en-us	at least one option must be selected
es	se debe seleccionar al menos una opción

en-us	at least one override option must be specified
es	debe ser especificada al menos una opción de anulación

en-us	At least one parameter "%1$s" or "%2$s" must be enabled.
es	Al menos un parámetro "%1$s" o "%2$s" debe estar habilitado.

en-us	At least one parameter must be enabled.
es	Se debe habilitar al menos un parámetro.

en-us	At least one UI element must be checked.
es	Debe comprobarse al menos un elemento de la interfaz de usuario.

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
es	Debe ser activado al menos un elemento de la interfaz de usuario para el rol de usuario "%1$s".

en-us	At least one update operation or message is mandatory
es	Es obligatoria al menos una operación o mensaje de actualización

en-us	At least one update operation or message must exist.
es	Debe existir al menos una operación o mensaje de actualización.

en-us	At least one user or user group must be selected.
es	Debe ser seleccionado al menos un usuario o grupo de usuarios.

en-us	At least one user or user group must be specified.
es	Debe ser especificado al menos un usuario o grupo de usuarios.

en-us	Attempt interval
es	Intervalo de intentos

en-us	Attempts
es	Intentos

en-us	Attribute
es	Atributo

en-us	Attribution text
es	Texto de atribución

en-us	Audit log
es	Registro de auditoría

en-us	Audit settings
es	Configuración de la auditoría

en-us	Aug
es	Ago

en-us	August
es	Agosto

en-us	Authentication
es	Autenticación

en-us	Authentication algorithm
es	Algoritmo de autenticación

en-us	Authentication failed: %1$s.
es	Autenticación errónea: %1$s.

en-us	Authentication method
es	Método de autenticación

en-us	Authentication passphrase
es	Clave de autenticación

en-us	Authentication protocol
es	Protocolo de autenticación

en-us	Authentication settings updated
es	Configuración de autenticación actualizada

en-us	AuthN requests
es	N peticiones de autenticación

en-us	Author
es	Autor

en-us	Authorization
es	Autorización

en-us	Auth token
es	Token de autenticación

en-us	Auto
es	Auto

en-us	Auto
es	Auto

en-us	Auto-login
es	Acceso automático

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
es	Las opciones inicio y cierre de sesión automáticos no pueden ser habilitadas al mismo tiempo.

en-us	Auto-logout
es	Cierre de sesión automático

en-us	Automatic
es	Automático

en-us	Automatic icon mapping
es	Asignación automática de iconos

en-us	Automatic icon selection
es	Selección automática de iconos

en-us	Autoregistration
es	Autoregistro

en-us	Autoregistration actions
es	Acciones de autoregistro

en-us	Autoregistration data storage period
es	Periodo de almacenamiento de los datos de autoregistro

en-us	Availability
es	Disponibilidad

en-us	Availability report
es	Informe de disponibilidad

en-us	Available
es	Disponible

en-us	Available
es	Disponible

en-us	Average
es	Promedio

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
es	Número promedio de solicitudes de lectura pendientes en el disco virtual durante el intervalo de recopilación, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instancia": instancia del dispositivo de disco

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
es	Número promedio de solicitudes de escritura pendientes en el disco virtual durante el intervalo de recopilación, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instance": instancia del dispositivo de disco

en-us	avg
es	media

en-us	avg() - Average value of a period T
es	avg() - Valor promedio de un período T

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
es	Evite contraseñas fáciles de adivinar

en-us	Awaiting data
es	En espera de datos

en-us	Axes
es	Ejes

en-us	Back
es	Volver

en-us	Background
es	Fondo

en-us	Background color
es	Color de fondo

en-us	Background image
es	Imagen de fondo

en-us	Bar
es	Barra

en-us	Base color
es	Color de base

en-us	Base DN
es	DN Base

en-us	baselinedev() - Returns the number of deviations between data periods in seasons and the last data period
es	baselinedev(): devuelve el número de desviaciones entre períodos de datos en temporadas y el último período de datos

en-us	baselinewma() - Calculates baseline by averaging data periods in seasons
es	baselinewma() - Calcula la línea de base promediando períodos de datos en temporadas

en-us	Basic
es	Básico

en-us	Bearer
es	Bearer

en-us	Bearer token
es	Token de Bearer

en-us	Before value
es	Valor anterior

en-us	Below value
es	Valor inferior

en-us	between() - Checks if a value belongs to the given range (1 - in range, 0 - otherwise)
es	between() - Comprueba si un valor pertenece al rango dado (1 - dentro del rango, 0 - en caso contrario)

en-us	Binary
es	Binario

en-us	Binary item "%1$s" cannot be used in trigger
es	La métrica binaria "%1$s" no se puede utilizar en el iniciador

en-us	binary value
es	valor binario

en-us	Bind DN
es	DN del enlace

en-us	Bind password
es	Contraseña del enlace

en-us	bitand() - Bitwise AND
es	bitand() - AND bit a bit

en-us	bitlength() - Returns the length in bits
es	bitlength() - Devuelve la longitud en bits

en-us	bitlshift() - Bitwise shift left
es	bitlshift() - Desplazamiento bit a izquierda

en-us	bitnot() - Bitwise NOT
es	bitnot() - NOT bit a bit

en-us	bitor() - Bitwise OR
es	bitor() - OR biit a bit

en-us	bitrshift() - Bitwise shift right
es	bitrshift() - Desplazamiento bit a derecha

en-us	Bits to shift
es	Bits a desplazar

en-us	Bitwise functions
es	Funciones bit a bit

en-us	bitxor() - Bitwise exclusive OR
es	bitxor() - O exclusivo bit a bit

en-us	blinking
es	parpadear

en-us	Blocked
es	Bloqueado

en-us	Blue
es	Azul

en-us	Body
es	Cuerpo

en-us	Body and headers
es	Cuerpo y cabeceras

en-us	Bold
es	Negrita

en-us	Bold line
es	Línea gruesa

en-us	Boolean to decimal
es	Booleano a decimal

en-us	Border
es	Borde

en-us	Border color
es	Color de borde

en-us	Border type
es	Tipo de borde

en-us	Border width
es	Ancho del borde

en-us	Both passwords must be equal.
es	Ambas contraseñas deben ser iguales.

en-us	both username and password should be either present or empty
es	tanto el nombre de usuario como la contraseña deben estar presentes o vacíos

en-us	both vendor_name and vendor_version should be either present or empty
es	tanto el vendor_name como vendor_version deben estar presentes o vacíos

en-us	Bottom
es	Debajo

en-us	Bottom N
es	N inferior

en-us	Bring forward
es	Traer al frente

en-us	Bring to front
es	Traer al frente

en-us	Browser
es	Navegador

en-us	Bulgarian (bg_BG)
es	Búlgaro (bg_BG)

en-us	By host
es	Por equipo

en-us	By me
es	Por mí

en-us	bytelength() - Returns the length in bytes
es	bytelength() - Devuelve la longitud en bytes

en-us	By trigger template
es	Por plantilla de iniciador

en-us	calculated
es	calculado

en-us	Calculated
es	Calculado

en-us	Calendar
es	Calendario

en-us	Callback
es	Devolución de llamada

en-us	can be used to add "@2x" to the URL to load retina tiles.
es	se puede utilizar para agregar "@2x" a la URL para cargar mosaicos de retina.

en-us	Cancel
es	Cancelar

en-us	Cannot add action
es	No se pudo agregar la acción

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
es	No se puede agregar un ítem no numérico "%1$s" a la gráfica "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
es	No se puede agregar un ítem no numérico "%1$s" al prototipo de gráfica "%2$s".

en-us	Cannot add API token
es	No se puede agregar el token de API

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
es	No se puede añadir la página al tablero: se han añadido el número máximo de %1$d páginas del tablero.

en-us	Cannot add discovery rule
es	No se pudo agregar la regla de descubrimiento

en-us	Cannot add graph
es	No se pudo agregar la gráfica

en-us	Cannot add graph prototype
es	No se pudo agregar el prototipo de gráfica

en-us	Cannot add host
es	No se pudo agregar el equipo

en-us	Cannot add host group
es	No se puede agregar el grupo de host

en-us	Cannot add host prototype
es	No se pudo agregar el prototipo de equipo

en-us	Cannot add image
es	No se pudo agregar la imagen

en-us	Cannot add item
es	No se pudo agregar el ítem

en-us	Cannot add item prototype
es	No se pudo agregar el prototipo de ítem

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
es	No se puede añadir el elemento del mapa "%1$s" debido a una referencia circular.

en-us	Cannot add media type
es	No se pudo agregar el tipo de medios

en-us	Cannot add module: %1$s.
es	No se puede añadir el módulo: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
es	No se pueden agregar módulos: %1$s.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
es	No se puede agregar más de un ítem con tipo "Graph sum" en la gráfica "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
es	No se puede agregar más de un ítem con tipo "Graph sum" en el prototipo de gráfica "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Total" to the chart.
es	No se puede añadir más de una métrica del tipo "Total" al gráfico.

en-us	Cannot add network map
es	No se pudo agregar el mapa de red

en-us	Cannot add proxy
es	No se pudo agregar el proxy

en-us	Cannot add proxy group
es	No se puede agregar el grupo de proxy

en-us	Cannot add regular expression
es	No se pudo agregar la expresión regular

en-us	Cannot add scheduled report
es	No se puede añadir el informe programado

en-us	Cannot add script
es	No se puede añadir el comando

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
es	No pude agregar submapas. Se alcanzó la profundidad máxima.

en-us	Cannot add template
es	No se pudo agregar la plantilla

en-us	Cannot add template group
es	No se puede agregar un grupo de plantillas

en-us	Cannot add trigger
es	No se pudo agregar el disparador

en-us	Cannot add trigger prototype
es	No se pudo agregar el prototipo de disparador

en-us	Cannot add user
es	No se pudo agregar el usuario

en-us	Cannot add user group
es	No se puede añadir el grupo de usuarios

en-us	Cannot add web scenario
es	No se pudo agregar el escenario web

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
es	No es posible añadir widget: no hay espacio suficiente en el tablero.

en-us	Cannot add widget: no widgets available.
es	No es posible añadir widget: no hay widgets disponibles.

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of host "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
es	No se puede asignar el campo de inventario "%1$s" a la métrica con la clave "%2$s" del equipo "%3$s", porque ya está poblado por la métrica con la clave "%4$s".

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of template "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
es	No se puede asignar el campo de inventario "%1$s" a la métrica con la clave "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque ya está poblado por la métrica con la clave "%4$s".

en-us	cannot be an item ID from another host or template
es	no puede ser un ID de métrica de otro equipo o plantilla

en-us	cannot be an item/item prototype ID from another host or template
es	no puede ser un ID de métrica o prototipo de métrica de otro equipo o plantilla

en-us	cannot be an item prototype ID from another LLD rule
es	no puede ser un ID de prototipo de métrica de otra regla LLD

en-us	cannot be a value map ID from another host or template
es	no puede ser un ID de mapa de valores de otro equipo o plantilla

en-us	cannot be changed
es	no puede ser cambiado

en-us	cannot be empty
es	no puede estar vacío

en-us	cannot be equal to zero without custom intervals
es	no puede ser igual a cero sin intervalos personalizados

en-us	cannot be greater than or equal to the value of field "%1$s"
es	no puede ser mayor o igual al valor del campo "%1$s"

en-us	cannot be greater than or equal to the value of parameter "%1$s"
es	no puede ser mayor o igual que el valor del parámetro "%1$s"

en-us	cannot be less than or equal to the value of parameter "%1$s"
es	no puede ser menor o igual que el valor del parámetro "%1$s"

en-us	Cannot be removed
es	No se puede eliminar

en-us	cannot be specified the value of parameter "%1$s"
es	no se puede especificar el valor del parámetro "%1$s"

en-us	cannot be the host interface ID from another host
es	no puede ser el ID de la interfaz del equipo de otro equipo

en-us	cannot be unlinked
es	no se puede desvincular

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
es	No se puede asociar anónimamente al servidor LDAP.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
es	No se puede vincular al servidor LDAP.

en-us	Cannot build expression tree: %1$s.
es	No se puede construir el árbol de expresión: %1$s.

en-us	Cannot change the user type of own role.
es	No se puede cambiar el tipo de usuario del propio rol.

en-us	Cannot clear history and trends
es	No se puede borrar el historial y las tendencias

en-us	Cannot clone graph prototypes.
es	No se pudo clonar los prototipos de gráfico.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
es	No se pudo clonar los prototipos de disparador.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
es	No se pudo cerrar el problema: %1$s.

en-us	Cannot connect to LDAP server.
es	No es posible conectarse al servidor LDAP.

en-us	Cannot connect to the database.
es	No se pudo conectar a la base de datos.

en-us	Cannot convert POST data:
es	No se pueden convertir datos POST:

en-us	Cannot copy graph
es	No se pudieron copiar las gráficas

en-us	Cannot copy graph
es	No se pudieron copiar la gráfica

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because it has items from the multiple hosts.
es	No se puede copiar el gráfico "%1$s", porque tiene métricas de varios equipos.

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the host "%3$s".
es	No se puede copiar el gráfico "%1$s", porque la métrica con la clave "%2$s" no existe en el equipo "%3$s".

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the template "%3$s".
es	No se puede copiar el gráfico "%1$s", porque la métrica con la clave "%2$s" no existe en la plantilla "%3$s".

en-us	Cannot copy graph prototype "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the host "%3$s".
es	No se puede copiar el prototipo de gráfico "%1$s", porque la métrica con la clave "%2$s" no existe en el equipo "%3$s".

en-us	Cannot copy graph prototype "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the template "%3$s".
es	No se puede copiar el prototipo del gráfico "%1$s", porque la métrica con la clave "%2$s" no existe en la plantilla "%3$s".

en-us	Cannot copy item
es	No se pudo copiar el monitor

en-us	Cannot copy item
es	No se pudo copiar los monitores

en-us	Cannot copy item prototype with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
es	No se puede copiar el prototipo de métrica con la clave "%1$s" sin su métrica principal con la clave "%2$s".

en-us	Cannot copy item with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
es	No se puede copiar la métrica con la clave "%1$s" sin su métrica principal con la clave "%2$s".

en-us	Cannot copy trigger
es	No se pudo copiar el iniciador

en-us	Cannot copy trigger
es	No se pudieron copiar los iniciadores

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple hosts in the expression.
es	No se puede copiar el iniciador "%1$s", porque tiene varios equipos en la expresión.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple templates in the expression.
es	No se pudo copiar el disparador "%1$s", porque tiene muchas plantillas en la expresión.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s" without the trigger "%2$s", on which it depends, to the host "%3$s".
es	No se puede copiar el iniciador "%1$s" sin el iniciador "%2$s", del cual depende, al equipo "%3$s".

en-us	Cannot copy trigger "%1$s" without the trigger "%2$s", on which it depends, to the template "%3$s".
es	No se puede copiar el iniciador "%1$s" sin el iniciador "%2$s", del cual depende, a la plantilla "%3$s".

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
es	No se puede crear un prototipo de equipo sobre el equipo descubierto "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
es	No se pudo crear otra conexión a la base de datos.

en-us	Cannot create connector
es	No se puede crear el conector

en-us	Cannot create discovery rule
es	No se pudo crear la regla de descubrimiento

en-us	Cannot create event correlation
es	No se pudo crear un evento correlativo

en-us	Cannot create icon map
es	No se puede crear la asignación de iconos

en-us	Cannot create maintenance period
es	No se puede crear el período de mantenimiento

en-us	Cannot create request
es	No se puede crear la solicitud

en-us	Cannot create scheduled report
es	No se puede crear un informe programado

en-us	Cannot create service
es	No se puede crear el servicio

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
es	No se puede crear el servicio "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot create SLA
es	No se puede crear el SLA

en-us	Cannot create the configuration file.
es	No se pudo crear el archivo de configuración.

en-us	Cannot create user role
es	No se puede crear el rol de usuario

en-us	Cannot create web scenario step
es	No se puede crear el paso del escenario web

en-us	Cannot delete action
es	No es posible eliminar las acciones

en-us	Cannot delete action
es	No es posible eliminar la acción

en-us	Cannot delete API token
es	No se puede eliminar el token de API

en-us	Cannot delete API token
es	No se pueden eliminar los token de API

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
es	No se puede eliminar el rol de usuario asignado "%1$s".

en-us	Cannot delete connector
es	No se pueden borrar los conectores

en-us	Cannot delete connector
es	No se puede borrar el conector

en-us	Cannot delete dashboard
es	No pude borrar los tableros

en-us	Cannot delete dashboard
es	No pude borrar el tablero

en-us	Cannot delete default MFA method.
es	No se puede eliminar el método MFA predeterminado.

en-us	Cannot delete default user directory.
es	No se puede borrar el directorio del usuario por defecto.

en-us	Cannot delete discovery rule
es	No es posible eliminar las reglas de descubrimiento

en-us	Cannot delete discovery rule
es	No es posible eliminar la regla de descubrimiento

en-us	Cannot delete event correlation
es	No se pueden eliminar las correlaciones de eventos

en-us	Cannot delete event correlation
es	No se puede eliminar la correlación de eventos

en-us	Cannot delete graph
es	No se pueden eliminar los gráficos

en-us	Cannot delete graph
es	No se puede eliminar el gráfico

en-us	Cannot delete graph prototype
es	No se puede eliminar el prototipo de gráfico

en-us	Cannot delete graph prototype
es	No se pueden eliminar los prototipos de gráfico

en-us	Cannot delete host
es	No se pueden eliminar los equipos

en-us	Cannot delete host
es	No se puede eliminar el equipo

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
es	No se pueden eliminar los equipos %1$s porque el mantenimiento "%2$s" debe contener al menos un equipo o grupo de equipos.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
es	No se pueden eliminar el equipo %1$s porque el mantenimiento "%2$s" debe contener al menos un equipo o grupo de equipos.

en-us	Cannot delete host group
es	No se puede eliminar el grupo de equipos

en-us	Cannot delete host group
es	No se pueden eliminar los grupos de equipos

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
es	No se pueden eliminar los grupos de equipos %1$s porque el mantenimiento "%2$s" debe contener al menos un equipo o grupo de equipos.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
es	No se puede eliminar el grupo de equipos %1$s porque el mantenimiento "%2$s" debe contener al menos un equipo o grupo de equipos.

en-us	Cannot delete host groups
es	No se pueden eliminar grupos de equipos

en-us	Cannot delete host prototype
es	No se pueden eliminar los prototipos de equipos

en-us	Cannot delete host prototype
es	No se puede eliminar el prototipo de equipo

en-us	Cannot delete host prototypes
es	No se pudo eliminar los prototipos de equipo

en-us	Cannot delete icon map
es	No se puede eliminar la asignación de iconos

en-us	Cannot delete image
es	No es posible eliminar la imágen

en-us	cannot delete inherited item
es	no se puede eliminar la métrica heredada

en-us	cannot delete inherited item prototype
es	no se puede eliminar el prototipo de métrica heredado

en-us	cannot delete inherited LLD rule
es	no se puede eliminar la regla LLD heredada

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
es	No se puede eliminar la interfaz para el equipo descubierto "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
es	No se pudo eliminar el inventario.

en-us	Cannot delete item
es	No se puede eliminar la métrica

en-us	Cannot delete item
es	No se pueden eliminar las métricas

en-us	Cannot delete item prototype
es	No se puede eliminar el prototipo de métrica

en-us	Cannot delete item prototype
es	No se pueden eliminar los prototipos de métrica

en-us	Cannot delete maintenance period
es	No se puede eliminar el período de mantenimiento

en-us	Cannot delete maintenance period
es	No se pueden eliminar los períodos de mantenimiento

en-us	Cannot delete media type
es	No es posible eliminar el tipo de medio

en-us	Cannot delete media type
es	No es posible eliminar el tipo de medio

en-us	Cannot delete MFA method "%1$s", because it is used by user group "%2$s".
es	No se puede eliminar el método MFA "%1$s" porque lo utiliza el grupo de usuarios "%2$s".

en-us	Cannot delete module: %1$s.
es	No se pueden eliminar los módulos: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
es	No se puede eliminar el módulo: %1$s.

en-us	Cannot delete network map
es	No se puede eliminar el mapa de red

en-us	Cannot delete network map
es	No se pueden eliminar los mapas de red

en-us	Cannot delete proxies
es	No se pueden eliminar servidores proxy

en-us	Cannot delete proxy
es	No es posible eliminar el proxy

en-us	Cannot delete proxy
es	No es posible eliminar el proxy

en-us	Cannot delete proxy group
es	No se puede eliminar el grupo de proxy

en-us	Cannot delete proxy group
es	No se pueden eliminar los grupos de proxy

en-us	Cannot delete proxy groups
es	No se pueden eliminar los grupos de proxy

en-us	Cannot delete readonly user role "%1$s".
es	No se puede eliminar el rol de usuario de solo lectura "%1$s".

en-us	Cannot delete regular expression
es	No es posible eliminar la expresión regular

en-us	Cannot delete regular expression
es	No es posible eliminar las expresiones regulares

en-us	Cannot delete scheduled report
es	No se puede eliminar el informe programado

en-us	Cannot delete scheduled report
es	No se pueden eliminar los informes programados

en-us	Cannot delete script
es	No se puede eliminar el comando

en-us	Cannot delete script
es	No se pueden eliminar los comandos

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
es	No es posible eliminar los scripts. script "%1$s" es usado en accioón "%2$s".

en-us	Cannot delete service
es	No se puede eliminar el servicio

en-us	Cannot delete service
es	No se pueden eliminar los servicios

en-us	Cannot delete service "%1$s": %2$s.
es	No se puede eliminar el servicio "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot delete SLA
es	No se puede eliminar el SLA

en-us	Cannot delete SLA
es	No se pueden eliminar los SLA

en-us	Cannot delete template
es	No se puede eliminar la plantilla

en-us	Cannot delete template
es	No se pueden eliminar las plantillas

en-us	Cannot delete templated graph.
es	No se puede eliminar la plantilla de gráfico.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
es	No se puede eliminar el prototipo de plantilla de gráfico.

en-us	cannot delete templated host prototype
es	no se puede eliminar el prototipo de equipo con plantilla

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
es	No se pudo eliminar el disparador "%1$s:%2$s" de la plantilla.

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
es	No se puede eliminar el prototipo de plantilla de iniciador "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
es	No se pudo eliminar el escenario web "%1$s" de la plantilla.

en-us	Cannot delete template group
es	No se pueden eliminar los grupos de plantillas

en-us	Cannot delete template group
es	No se puede eliminar el grupo de plantillas

en-us	Cannot delete trigger
es	No se pueden eliminar los iniciadores

en-us	Cannot delete trigger
es	No se puede eliminar el iniciador

en-us	Cannot delete trigger prototype
es	No se puede eliminar el prototipo de iniciador

en-us	Cannot delete trigger prototype
es	No se pueden eliminar los prototipos de iniciador

en-us	Cannot delete user
es	No se pueden eliminar los usuarios

en-us	Cannot delete user
es	No se puede eliminar el usuario

en-us	Cannot delete user directory "%1$s".
es	No se puede eliminar el directorio de usuario "%1$s".

en-us	Cannot delete user group
es	No es posible eliminar el grupo de usuarios

en-us	Cannot delete user group
es	No se pueden eliminar los grupos de usuarios

en-us	Cannot delete user group "%1$s", because it is used by provisioned user "%2$s".
es	No se puede eliminar el grupo de usuarios "%1$s" porque lo utiliza el usuario aprovisionado "%2$s".

en-us	Cannot delete user role
es	No se pueden eliminar los roles de usuario

en-us	Cannot delete user role
es	No se puede eliminar el rol de usuario

en-us	Cannot delete web scenario
es	No se puede eliminar el escenario web

en-us	Cannot delete web scenario
es	No se pueden eliminar los escenarios web

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
es	No se puede borrar el usuario "%1$s", prueba deshabilitandolo primero.

en-us	Cannot disable action
es	No se pudo desactivar las acciones

en-us	Cannot disable action
es	No se pudo desactivar la acción

en-us	Cannot disable API token
es	No se pueden desactivar los token API

en-us	Cannot disable API token
es	No se puede desactivar el token API

en-us	Cannot disable connector
es	No se pueden desactivar los conectores

en-us	Cannot disable connector
es	No se puede desactivar el conector

en-us	Cannot disable discovery rule
es	No se pudo desactivar las reglas de descubrimiento

en-us	Cannot disable discovery rule
es	No se pudo desactivar la regla de descubrimiento

en-us	Cannot disable event correlation
es	No se puede desactivar la correlación de eventos

en-us	Cannot disable event correlation
es	No se pueden desactivar las correlaciones de eventos

en-us	Cannot disable host
es	No se pudo deshabilitar el equipo

en-us	Cannot disable host
es	No se pudo deshabilitar los equipos

en-us	Cannot disable item
es	No se pudo desactivar el ítem

en-us	Cannot disable item
es	No se pudo desactivar los ítems

en-us	Cannot disable media type
es	No pude desactivar los tipos de soporte

en-us	Cannot disable media type
es	No pude desactivar el tipo de soporte

en-us	Cannot disable module
es	No se puede desactivar el módulo

en-us	Cannot disable module
es	No se pueden desactivar los módulos

en-us	Cannot disable scheduled report
es	No se pueden desactivar los informes programados

en-us	Cannot disable scheduled report
es	No se puede desactivar el informe programado

en-us	Cannot disable SLA
es	No se puede desactivar SLA

en-us	Cannot disable SLA
es	No se pueden desactivar SLA

en-us	Cannot disable trigger
es	No se pudo desactivar el disparador

en-us	Cannot disable trigger
es	No se pudo desactivar los disparadores

en-us	Cannot disable web scenario
es	No se pudo desactivar el escenario web

en-us	Cannot disable web scenario
es	No se pudo desactivar los escenarios web

en-us	Cannot display item queue.
es	No se pudo mostrar la cola de ítems.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
es	No se puede mostrar más de un ítem de tipo "Graph sum".

en-us	Cannot enable action
es	No se pudo habilitar la acción

en-us	Cannot enable action
es	No se pudo habilitar las acciones

en-us	Cannot enable API token
es	No se pueden activar los token de API

en-us	Cannot enable API token
es	No se puede activar el token de API

en-us	Cannot enable connector
es	No se puede activar el conector

en-us	Cannot enable connector
es	No se pueden activar los conectores

en-us	Cannot enable discovery rule
es	No se pudo habilitar las reglas de descubrimiento

en-us	Cannot enable discovery rule
es	No se pudo habilitar la regla de descubrimiento

en-us	Cannot enable event correlation
es	No se pueden activar las correlaciones de eventos

en-us	Cannot enable event correlation
es	No se puede activar la correlación de eventos

en-us	Cannot enable host
es	No se pudo habilitar el equipo

en-us	Cannot enable host
es	No se pudo habilitar los equipos

en-us	Cannot enable item
es	No se pudo habilitar los ítems

en-us	Cannot enable item
es	No se pudo habilitar el ítem

en-us	Cannot enable media type
es	No se pudo habilitar el tipo de soporte

en-us	Cannot enable media type
es	No se pudieron habilitar los tipos de soporte

en-us	Cannot enable module
es	No se puede activar el módulo

en-us	Cannot enable module
es	No se pueden activar los módulos

en-us	Cannot enable scheduled report
es	No se puede activar el informe programado

en-us	Cannot enable scheduled report
es	No se pueden activar los informes programados

en-us	Cannot enable SLA
es	No se pueden activar los SLA

en-us	Cannot enable SLA
es	No se puede activar el SLA

en-us	Cannot enable trigger
es	No se pudo habilitar el disparador

en-us	Cannot enable trigger
es	No se pudo habilitar los disparadores

en-us	Cannot enable web scenario
es	No se pudo habilitar los escenarios web

en-us	Cannot enable web scenario
es	No se pudo habilitar el escenario web

en-us	Cannot evaluate expression
es	No se puede evaluar la expresión

en-us	Cannot execute operation
es	No se puede ejecutar la operación

en-us	Cannot execute script.
es	No se puede ejecutar el comando.

en-us	Cannot execute URL type script.
es	No se puede ejecutar el script tipo URL.

en-us	Cannot expand macros.
es	No pude expandir las macros.

en-us	Cannot find action "%1$s" used in dashboard "%2$s".
es	No se puede encontrar la acción "%1$s" utilizada en el tablero "%2$s".

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
es	No se pudo encontrar la imagen de fondo "%1$s" usada en el mapa "%2$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in dashboard "%2$s".
es	No se puede encontrar el gráfico "%1$s" utilizado en el tablero "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
es	No se pudo encontrar el grupo "%1$s" usado en el mapa "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in dashboard "%2$s".
es	No se puede encontrar el equipo "%1$s" utilizado en el tablero "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
es	No se pudo encontrar el equipo "%1$s" usado en el mapa "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
es	No se pudo encontrar el grupo de equipos "%1$s" para el prototipo de equipos "%2$s" de la regla de descubrimiento "%3$s" en "%4$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
es	No se pudo encontrar una interfaz de equipo en "%1$s" para el parámetro de ítem "%2$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item prototype with key "%2$s".
es	No se puede encontrar una interfaz de equipo en "%1$s" para el prototipo de métrica con la clave "%2$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item with key "%2$s".
es	No se puede encontrar una interfaz de equipo en "%1$s" para la métrica con clave "%2$s".

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
es	No se pudo encontrar el icono "%1$s" usado en el mapa "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
es	No se puede encontrar la asignación de iconos "%1$s" usada en el mapa "%2$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
es	No se puede encontrar la interfaz "%1$s" usada por la regla de descubrimiento "%2$s" en "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
es	No se puede encontrar la interfaz "%1$s" usada por la métrica "%2$s" en "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
es	No se puede encontrar la interfaz "%1$s" usada por el prototipo de métrica "%2$s" en la regla de descubrimiento "%3$s" en "%4$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
es	No se pudo encontrar el ítem "%1$s" en "%2$s" usado como máximo valor del eje Y de la gráfica "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
es	No se pudo encontrar el ítem "%1$s" en "%2$s" usado como valor máximo del eje Y del prototipo de gráfica "%3$s" de la regla de descubrimiento "%4$s" en "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
es	No se pudo encontrar el ítem "%1$s" en "%2$s" usado como valor mínimo del eje Y de la gráfica "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
es	No se pudo encontrar el ítem "%1$s" en "%2$s" usado como valor mínimo del eje Y del prototipo de gráfica "%3$s" de la regla de descubrimiento "%4$s" en "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
es	No pude encontrar el elemento "%1$s" en "%2$s" usado en el gráfico "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
es	No pude encontrar el elemento "%1$s" en "%2$s" usado en el prototipo del gráfico "%3$s" de la regla de descubrimiento "%4$s" en "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in dashboard "%2$s".
es	No se puede encontrar la métrica "%1$s" utilizada en el tablero "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in dashboard "%2$s".
es	No se puede encontrar el mapa "%1$s" utilizado en el tablero "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
es	No se pudo encontrar el mapa "%1$s" usado en el mapa "%2$s".

en-us	Cannot find media type "%1$s" used in dashboard "%2$s".
es	No se puede encontrar el tipo de medio "%1$s" utilizado en el tablero "%2$s".

en-us	Cannot find service "%1$s" used in dashboard "%2$s".
es	No se puede encontrar el servicio "%1$s" utilizado en el tablero "%2$s".

en-us	Cannot find SLA "%1$s" used in dashboard "%2$s".
es	No se puede encontrar el SLA "%1$s" utilizado en el tablero "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
es	No se pudo encontrar la plantilla "%1$s" de un prototipo de equipo "%2$s" de la regla de descubrimiento "%3$s" en "%4$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for override "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
es	No se puede encontrar la plantilla "%1$s" para anular "%2$s" de la regla de descubrimiento "%3$s" en "%4$s".

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
es	No se pudo encontrar el disparador "%1$s" usado en el mapa "%2$s".

en-us	Cannot find user "%1$s" used in dashboard "%2$s".
es	No se puede encontrar el usuario "%1$s" utilizado en el tablero "%2$s".

en-us	Cannot find user directory for LDAP.
es	No se puede encontrar el directorio de usuarios para LDAP.

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
es	No se pudo encontrar el mapa de valores "%1$s" usado en el ítem "%2$s" en "%3$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
es	No se pudo encontrar el mapa de valores "%1$s" usado en el prototipo de ítem "%2$s" de la regla de descubrimiento "%3$s" en "%4$s".

en-us	cannot have more than one default interface of the same type
es	no puede tener más de una interfaz predeterminada del mismo tipo

en-us	Cannot have non-default "%2$s" rule while having "%3$s" set to %4$d for user role "%1$s".
es	No se puede tener una regla "%2$s" no predeterminada mientras se tiene "%3$s" establecido en %4$d para el rol de usuario "%1$s".

en-us	Cannot have non-empty tag value while having empty tag in rule "%2$s" for user role "%1$s".
es	No se puede tener un valor de etiqueta no vacío mientras se tiene una etiqueta vacía en la regla "%2$s" para el rol de usuario "%1$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
es	No se pudo importar la plantilla "%1$s" porque las plantillas enlazadas "%2$s" no existen.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
es	No se pudo importar la plantilla "%1$s" porque la plantilla enlazada "%2$s" no existe.

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
es	No se pueden heredar prototipos de métrica con la clave "%1$s" de las plantillas "%2$s" y "%3$s", porque la clave debe ser única en el equipo "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
es	No se pueden heredar prototipos de métrica con la clave "%1$s" de las plantillas "%2$s" y "%3$s", porque la clave debe ser única en la plantilla "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to host "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
es	No se puede heredar el prototipo de métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" y la regla LLD "%3$s" al equipo "%4$s", porque un prototipo de métrica con la misma clave ya pertenece a la regla LLD "%5$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to template "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
es	No se puede heredar el prototipo de métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" y la regla LLD "%3$s" a la plantilla "%4$s", porque un prototipo de métrica con la misma clave ya pertenece a la regla LLD "%5$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
es	No se puede heredar el prototipo de métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" al equipo "%3$s", porque ya existe una métrica descubierta con la misma clave.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
es	No se puede heredar el prototipo de métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" al equipo "%3$s", porque se requiere una interfaz de equipo del tipo "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key is already inherited from template "%4$s".
es	No se puede heredar el prototipo de plantilla con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" al equipo "%3$s", porque un prototipo de plantilla con la misma clave ya se hereda de la plantilla "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
es	No se puede heredar el prototipo de métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" al equipo "%3$s", porque ya existe una métrica con la misma clave.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
es	No se puede heredar el prototipo de métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" al equipo "%3$s", porque ya existe una regla LLD con la misma clave.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
es	No se puede heredar el prototipo de métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s", porque ya existe una métrica descubierta con la misma clave.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key is already inherited from template "%4$s".
es	No se puede heredar el prototipo de métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s", porque un prototipo de plantilla con la misma clave ya se hereda de la plantilla "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
es	No se puede heredar el prototipo de métrica con clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s", porque ya existe una métrica con la misma clave.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
es	No se puede heredar el prototipo de métrica con clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s", porque ya existe una regla LLD con la misma clave.

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
es	No se pueden heredar métricas con la clave "%1$s" de las plantillas "%2$s" y "%3$s", porque la clave debe ser única en el equipo "%4$s".

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
es	No se pueden heredar métricas con la clave "%1$s" de las plantillas "%2$s" y "%3$s", porque la clave debe ser única en la plantilla "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to host "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
es	No se puede heredar la plantilla con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" y la plantilla con la clave "%3$s" de la plantilla "%4$s" al equipo "%5$s", porque rellenarían el mismo campo de inventario "%6$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to template "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
es	No se puede heredar la métrica con clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" y la métrica con clave "%3$s" de la plantilla "%4$s" a la plantilla "%5$s", porque rellenarían el mismo campo de inventario "%6$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
es	No se puede heredar la métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" al equipo "%3$s", porque ya existe una métrica descubierta con la misma clave.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
es	No se puede heredar la métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" al equipo "%3$s", porque se requiere una interfaz de equipo del tipo "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
es	No se puede heredar la métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" al equipo "%3$s", porque ya existe un prototipo de métrica con la misma clave.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
es	No se puede heredar la métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" al equipo "%3$s", porque ya se ha heredado una métrica con la misma clave de la plantilla "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
es	No se puede heredar la métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" al equipo "%3$s", porque ya existe una regla LLD con la misma clave.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
es	No se puede heredar la métrica con clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" al equipo "%3$s", porque su campo de inventario "%4$s" ya está poblado por la métrica con clave "%5$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
es	No se puede heredar la métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s", porque ya existe una métrica descubierta con la misma clave.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
es	No se puede heredar la métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s", porque ya existe un prototipo de métrica con la misma clave.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
es	No se puede heredar la métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s", porque ya se ha heredado una métrica con la misma clave de la plantilla "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
es	No se puede heredar la métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s", porque ya existe una regla LLD con la misma clave.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
es	No se puede heredar la métrica con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s", porque su campo de inventario "%4$s" ya está poblado por la plantilla con la clave "%5$s".

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
es	No se pueden heredar reglas LDD con la clave "%1$s" de las plantillas "%2$s" y "%3$s", porque la clave debe ser única en el equipo "%4$s".

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
es	No se pueden heredar reglas LDD con la clave "%1$s" de las plantillas "%2$s" y "%3$s", porque la clave debe ser única en la plantilla "%4$s".

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
es	No se puede heredar la regla LLD con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" en el equipo "%3$s", porque ya existe una métrica descubierta con la misma clave.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
es	No se puede heredar la regla LLD con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" en el equipo "%3$s", porque se requiere una interfaz de equipo de tipo "%4$s".

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
es	No se puede heredar la regla LLD con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" en el equipo "%3$s", porque ya existe un prototipo de métrica con la misma clave.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
es	No se puede heredar la regla LLD con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" en el equipo "%3$s", porque ya existe una métrica con la misma clave.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key is already inherited from template "%4$s".
es	No se puede heredar la regla LLD con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" en el equipo "%3$s", porque una regla LLD con la misma clave ya se hereda de la plantilla "%4$s".

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
es	No se puede heredar la regla LLD con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s", porque ya existe una métrica descubierta con la misma clave.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
es	No se puede heredar la regla LLD con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s", porque ya existe un prototipo de métrica con la misma clave.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
es	No se puede heredar la regla LLD con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s", porque ya existe una métrica con la misma clave.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key is already inherited from template "%4$s".
es	No se puede heredar la regla LLD con la clave "%1$s" de la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s", porque una regla LLD con la misma clave ya se hereda de la plantilla "%4$s".

en-us	Cannot insert trigger expression
es	No se pudo insertar la expresión del disparador

en-us	Cannot link template
es	No se puede linkar plantilla

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" al equipo "%2$s", porque su plantilla principal "%3$s" se vincularía dos veces.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" al equipo "%2$s", porque se vincularía dos veces a través de la plantilla "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" al prototipo de equipo "%2$s", porque su plantilla principal "%3$s" se vincularía dos veces.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" al prototipo de equipo "%2$s", porque se vincularía dos veces a través de la plantilla "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" a la plantilla "%2$s", porque se produciría una referencia circular (%3$s).

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host "%4$s" twice.
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" a la plantilla "%2$s", porque su plantilla principal "%3$s" se vincularía al equipo "%4$s" dos veces.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host prototype "%4$s" twice.
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" a la plantilla "%2$s", porque su plantilla principal "%3$s" se vincularía al prototipo de equipo "%4$s" dos veces.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to template "%4$s" twice.
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" a la plantilla "%2$s", porque su plantilla principal "%3$s" se vincularía a la plantilla "%4$s" dos veces.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" a la plantilla "%2$s" porque su plantilla principal "%3$s" se vincularía dos veces.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host "%3$s" twice.
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" a la plantilla "%2$s", porque se vincularía al equipo "%3$s" dos veces.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host prototype "%3$s" twice.
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" a la plantilla "%2$s", porque se vincularía al prototipo de equipo "%3$s" dos veces.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to template "%3$s" twice.
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" a la plantilla "%2$s", porque se vincularía a la plantilla "%3$s" dos veces.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" a la plantilla "%2$s", porque se vincularía dos veces a través de la plantilla "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" a la plantilla "%2$s" debido a la dependencia del iniciador "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" a la plantilla "%2$s" debido a la expresión del iniciador "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" sin la plantilla "%2$s" al equipo "%3$s" debido a la dependencia del iniciador "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" sin la plantilla "%2$s" al equipo "%3$s" debido a la expresión del iniciador "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" sin la plantilla "%2$s" al prototipo del equipo "%3$s" debido a la dependencia del iniciador "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" sin la plantilla "%2$s" al prototipo del equipo "%3$s" debido a la expresión del iniciador "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" sin la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s" debido a la dependencia del iniciador "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
es	No se puede vincular la plantilla "%1$s" sin la plantilla "%2$s" a la plantilla "%3$s" debido a la expresión del iniciador "%4$s".

en-us	Cannot load module at: %1$s.
es	No se pueden cargar los módulos en: %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
es	No se puede cargar el módulo en: %1$s.

en-us	Cannot log out.
es	No se puede cerrar la sesión.

en-us	Cannot mass update host name.
es	No se puede actualizar en masa los nombres de los equipos.

en-us	Cannot mass update visible host name.
es	No se puede actualizar en masa los nombres visibles de los equipos.

en-us	Cannot open URL
es	No se puede abrir la URL

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %1$s.
es	No se pueden pasar IDs de plantilla duplicados para el vínculo: %1$s.

en-us	Cannot paste inaccessible widget.
es	No se puede pegar un widget inaccesible.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
es	No se puede ejecutar la orden de borrado de la tabla "%1$s" sin una condición WHERE.

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
es	No se puede realizar la solicitud de API de desplazamiento, los datos podrían truncarse

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
es	No se puede ejecutar la orden de actualización de la tabla "%1$s" sin ningún valor especificado.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
es	No se puede ejecutar la orden de actualización de la tabla "%1$s" sin una condición WHERE.

en-us	Cannot provision user
es	No se pueden aprovisionar los usuarios

en-us	Cannot provision user
es	No se puede aprovisionar al usuario

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
es	No se pudo leer el JSON: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
es	No se pudo leer la respuesta. Verifique la conexión con el servidor Zabbix "%1$s".

en-us	Cannot read XML: %1$s.
es	No se pudo leer el XML: %1$s.

en-us	Cannot read YAML: %1$s.
es	No se puede leer YAML: %1$s.

en-us	Cannot remove the tag with name "%1$s" and value "%2$s", defined in a host prototype, from host "%3$s".
es	No se puede eliminar la etiqueta con el nombre "%1$s" y el valor "%2$s", definida en un prototipo de equipo, del equipo "%3$s".

en-us	Cannot rename guest user.
es	No se puede cambiar el nombre al usuario guest.

en-us	Cannot reset TOTP secret
es	No se pueden restablecer los secretos TOTP

en-us	Cannot reset TOTP secret
es	No se puede restablecer el secreto TOTP

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
es	No se puede guardar una regla de descubrimiento sin revisiones.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
es	No pude guardar el widget: "%1$s".

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
es	No se pudo enviar la instrucción. Verifique la conexión con el servidor Zabbix "%1$s".

en-us	Cannot send request: %1$s.
es	No se puede enviar la solicitud: %1$s.

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
es	No pude definir "%1$s" para el gráfico "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
es	No pude definir "%1$s" para el prototipo de gráfico "%2$s".

en-us	Cannot set "Data set aggregation" when item with type "Total" is added to the chart.
es	No se puede establecer "Agregación de conjuntos de datos" cuando se agrega una métrica con el tipo "Total" al gráfico.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
es	No se puede establecer la dependencia del prototipo de métrica con la clave "%1$s" en el prototipo de la métrica maestra con la clave "%2$s" en el equipo "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
es	No se puede establecer la dependencia del prototipo de métrica con la clave "%1$s" en el prototipo de la métrica maestra con la clave "%2$s" en la plantilla "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
es	No se puede establecer la dependencia del prototipo de métrica con la clave "%1$s" en la métrica maestra con la clave "%2$s" en el equipo "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
es	No se puede establecer la dependencia del prototipo de métrica con la clave "%1$s" en la métrica maestra con la clave "%2$s" en la plantilla "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
es	No se puede establecer la dependencia de la métrica con la clave "%1$s" en la métrica maestra con la clave "%2$s" en el equipo "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
es	No se puede establecer la dependencia de la métrica con la clave "%1$s" en la métrica maestra con la clave "%2$s" en la plantilla "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
es	No se puede establecer la dependencia para la regla LLD con la clave "%1$s" en la métrica maestra con la clave "%2$s" en el equipo "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
es	No se puede establecer la dependencia para la regla LLD con la clave "%1$s" en la métrica maestra con la clave "%2$s" en la plantilla "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
es	No se puede establecer campos de inventario en un inventario deshabilitado.

en-us	Cannot specify "propagation_rule" parameter without specifying "propagation_value" parameter for service "%1$s".
es	No se puede especificar el parámetro "propagation_rule" sin especificar el parámetro "propagation_value" para el servicio "%1$s".

en-us	Cannot support notification audio for this device.
es	La notificación auditiva no está soportada en este dispositivo.

en-us	Cannot switch host for interface.
es	La interfaz no se puede cambiar de equipo.

en-us	Cannot test disabled media type.
es	No se puede probar el tipo de medio desactivado.

en-us	Cannot unblock user
es	No se pudo desbloquear el usuario

en-us	Cannot unblock user
es	No se pudieron desbloquear los usuarios

en-us	Cannot unlink template
es	No se pudo desenlazar la plantilla

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
es	No se puede desvincular la plantilla "%1$s" del equipo "%2$s" debido a la dependencia del iniciador "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
es	No se puede desvincular la plantilla "%1$s" de la plantilla "%2$s" debido a la dependencia del iniciador "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on host "%4$s".
es	No se puede desvincular la plantilla "%1$s" de la plantilla "%2$s" debido a la dependencia del iniciador "%3$s" en el equipo "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on template "%4$s".
es	No se puede desvincular la plantilla "%1$s" de la plantilla "%2$s" debido a la dependencia del iniciador "%3$s" en la plantilla "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
es	No se puede desvincular la plantilla "%1$s" sin la plantilla "%2$s" del equipo "%3$s" debido a la expresión del iniciador "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
es	No se puede desvincular la plantilla "%1$s" sin la plantilla "%2$s" de la plantilla "%3$s" debido a la expresión del iniciador "%4$s".

en-us	Cannot unlink trigger "%1$s", it has items from template that is left linked to host.
es	No se puede desvincular el iniciador "%1$s", tiene métricas de la plantilla que permanecen vinculadas al equipo.

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
es	No se puede actualizar el "%1$s" de una acción "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
es	No se puede actualizar "%1$s" para el gráfico "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
es	No se puede actualizar "%1$s" para el prototipo de gráfico "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
es	No se puede actualizar "%1$s" para la plantilla de iniciador "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
es	No se puede actualizar "%1$s" para el prototipo de iniciador con plantilla "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
es	No se pudo actualizar "%2$s" en el equipo descubierto "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
es	No se pudo actualizar "%2$s" en el disparador descubierto "%1$s".

en-us	Cannot update action
es	No es posible actualizar la acción

en-us	Cannot update a discovered graph.
es	No se puede actualizar una gráfica descubierta.

en-us	Cannot update a discovered host group "%1$s".
es	No se puede actualizar un grupo de equipos descubierto "%1$s".

en-us	Cannot update API token
es	No se puede actualizar el token de API

en-us	Cannot update a templated graph "%1$s".
es	No se puede actualizar la plantilla de gráfico "%1$s".

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
es	No se puede actualizar la plantilla del escenario web "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update authentication
es	No se puede actualizar la autenticación

en-us	Cannot update configuration
es	No se pudo actualizar la configuración

en-us	Cannot update connector
es	No se puede actualizar el conector

en-us	Cannot update discovery rule
es	No es posible actualizar la regla

en-us	Cannot update event
es	No se puede actualizar el evento

en-us	Cannot update event
es	No se pueden actualizar los eventos

en-us	Cannot update event correlation
es	No se puede actualizar la correlación de eventos

en-us	Cannot update events
es	No se pueden actualizar los eventos

en-us	Cannot update graph
es	No es posible actualizar el gráfico

en-us	Cannot update graph prototype
es	No se pudo actualizar el prototipo de gráfica

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
es	No se pudo actualizar los grupos del equipo descubierto "%1$s".

en-us	Cannot update host
es	No se pueden actualizar los equipos

en-us	Cannot update host
es	No se puede actualizar el equipo

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
es	No pude actualizar la configuración del cifrado del host. Debería ser especificada la configuración de la conexión en ambos sentidos.

en-us	Cannot update host group
es	No se puede actualizar el grupo de equipos

en-us	Cannot update host prototype
es	No se puede actualizar el prototipo de equipo

en-us	Cannot update host prototype
es	No se pueden actualizar los prototipos de equipo

en-us	Cannot update icon map
es	No puede actualizar la asignación de iconos

en-us	Cannot update image
es	No se pudo actualizar la imagen

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
es	No se pudo actualizar la interfaz del equipo descubierto "%1$s".

en-us	Cannot update item
es	No se puede actualizar la métrica

en-us	Cannot update item
es	No se pueden actualizar las métricas

en-us	Cannot update item prototype
es	No se pueden actualizar los prototipos de métrica

en-us	Cannot update item prototype
es	No se puede actualizar el prototipo de métrica

en-us	Cannot update macros
es	No se pudo actualizar las macros

en-us	Cannot update maintenance period
es	No se puede actualizar el período de mantenimiento

en-us	Cannot update media type
es	No se pudo actualizar el tipo de medios

en-us	Cannot update module
es	No se puede actualizar el módulo

en-us	Cannot update network map
es	No se pudo actualizar el mapa de red

en-us	Cannot update proxy
es	No se pudo actualizar el proxy

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
es	No se pudo actualizar el proxy del equipo descubierto "%1$s".

en-us	Cannot update proxy group
es	No se puede actualizar el grupo de proxy

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of discovered object
es	no se puede actualizar el parámetro de solo lectura "%1$s" del objeto descubierto

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of inherited object
es	no se puede actualizar el parámetro de solo lectura "%1$s" del objeto heredado

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of provisioned user
es	no se puede actualizar el parámetro de solo lectura "%1$s" del usuario aprovisionado.

en-us	Cannot update readonly user role "%1$s".
es	No se puede actualizar el rol de usuario de solo lectura "%1$s".

en-us	Cannot update regular expression
es	No se pudo actualizar la expresión regular

en-us	Cannot update scheduled report
es	No se puede actualizar el informe programado

en-us	Cannot update script
es	No se puede actualizar el comando

en-us	Cannot update script scope. Script "%1$s" is used in action "%2$s".
es	No se puede actualizar el alcance del script. El script "%1$s" se utiliza en la acción "%2$s".

en-us	Cannot update service
es	No se puede actualizar el servicio

en-us	Cannot update service "%1$s": %2$s.
es	No se puede actualizar el servicio "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update services
es	No se pueden actualizar los servicios

en-us	Cannot update SLA
es	No se puede actualizar el SLA

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
es	No se puede actualizar el paso para la plantilla de un escenario web "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update template
es	No se puede actualizar la plantilla

en-us	Cannot update template
es	No se pueden actualizar las plantillas

en-us	Cannot update template group
es	No se puede actualizar el grupo de plantillas

en-us	Cannot update trigger
es	No se pueden actualizar los iniciadores

en-us	Cannot update trigger
es	No se puede actualizar el iniciador

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
es	No se pudo actualizar el iniciador "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
es	No se puede actualizar el prototipo del iniciador

en-us	Cannot update trigger prototype
es	No se pueden actualizar los prototipos de iniciador

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
es	No se pudo actualizar el prototipo de iniciador "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update user
es	No es posible actualizar al usuario

en-us	Cannot update user group
es	No se pueden actualizar los grupos de usuarios

en-us	Cannot update user group
es	No se puede actualizar el grupo de usuarios

en-us	Cannot update user role
es	No se puede actualizar el rol de usuario

en-us	Cannot update web scenario
es	No se pudo actualizar el escenario web

en-us	Cannot update web scenario step
es	No se puede actualizar el paso del escenario web

en-us	Case sensitive
es	Distingue mayúsculas y minúsculas

en-us	Case-sensitive login
es	Inicio de sesión sensible a mayúsculas

en-us	Catalan (ca_ES)
es	Catalán (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
es	Captura todos los traps SNMP que concuerden con regexp. Si no se especifica regexp, capturará cualquier trap.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
es	Captura todos los traps SNMP que no fueron capturados por ninguno de los elementos snmptrap[].

en-us	Cause
es	Causa

en-us	cbrt() - Cube root
es	cbrt() - Raíz cúbica

en-us	ceil() - Rounds up to the nearest greater integer
es	ceil() - Redondea al entero mayor más cercano

en-us	Center
es	Centro

en-us	CERT
es	CERT

en-us	Certificate
es	Certificado

en-us	Change
es	Cambio

en-us	Change
es	Cambio

en-us	Change client secret
es	Cambiar secreto del cliente

en-us	changecount() - Number of changes between adjacent values, Mode (all - all changes, inc - only increases, dec - only decreases)
es	changecount() - Número de cambios entre valores adyacentes, Modo (all - todos los cambios, inc - sólo si aumenta, dec - sólo si disminuye)

en-us	change() - Difference between last and previous value
es	change() - Diferencia entre último valor y el anterior

en-us	Change indicator
es	Indicador de cambio

en-us	Change password
es	Cambiar la contraseña

en-us	Change per second
es	Cambio por segundo

en-us	Change problem ranking
es	Cambiar la clasificación del problema

en-us	Change PSK
es	Cambiar PSK

en-us	Change severity
es	Cambiar gravedad

en-us	Change type
es	Cambiar tipo

en-us	Character
es	Carácter

en-us	Character string included
es	Cadena de caracteres incluida

en-us	Character string not included
es	Cadena de caracteres no incluidos

en-us	char() - Returns the character which represents the given ASCII code
es	char() - Devuelve el carácter que representa el código ASCII dado

en-us	Chars
es	Caracteres

en-us	Chassis
es	Chasis

en-us	Chassis information. Returns string
es	Información del chasis. Devuelve una cadena

en-us	Check already exists.
es	Verifique si ya existe.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
es	Verifique la parte de la expresión que inicia en "%1$s".

en-us	Check for error in JSON
es	Comprobar si hay errores en JSON

en-us	Check for error in XML
es	Comprobar si hay errores en XML

en-us	Check for error using regular expression
es	Comprobar si hay errores usando expresiones regulares

en-us	Check for not supported value
es	Comprobar si hay valores incorrectos

en-us	Check of pre-requisites
es	Comprobación de requisitos previos

en-us	Checks
es	Comprobaciones

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
es	Comprueba si el servicio DNS está levantado. Devuelve 0 - DNS está caído (el servidor no respondió o falló la resolución DNS); 1 - DNS está levantado

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - file of the specified type exists
es	Comprueba si el archivo existe. Devuelve 0: no se encuentra; 1: existe un archivo del tipo especificado

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
es	Comprueba si el equipo es accesible mediante ping ICMP. 0 - El ping ICMP falla. 1 - El ping ICMP tiene éxito.

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
es	Comprueba si es posible establecer una conexión TCP al puerto especificado. Devuelve 0 - no puede conectar; 1 - puede conectar

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
es	Comprueba si el servicio está ejecutando y aceptando conexiones TCP. Devuelve 0 - servicio caído; 1 - servicio ejecutando

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
es	Comprueba si el servicio está ejecutando y respondiendo a peticiones UDP. Devuelve 0 - servicio caído; 1 - servicio ejecutando

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
es	Comprueba si este puerto TCP está en estado ESCUCHANDO. Devuelve 0 - no está en estado ESCUCHANDO; 1 - está en estado ESCUCHANDO

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
es	Comprueba si este puerto UDP está en estado ESCUCHANDO. Devuelve 0 - no está en estado ESCUCHANDO; 1 - está en estado ESCUCHANDO

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
es	Comprueba el rendimiento del servicio TCP. Devuelve 0 - servicio caído; segundos - número de segundos transcurridos conectando al servicio

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
es	Comprueba el rendimiento del servicio UDP. Devuelve 0 - servicio caído; segundos - número de segundos transcurridos esperando respuesta del servicio

en-us	Checks should be unique.
es	Las comprobaciones deben ser únicas.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
es	Compruebe la clave, por favor. El ejemplo por defecto fue pasado.

en-us	Check type
es	Compruebe el tipo

en-us	Child services
es	Servicios dependientes

en-us	Chinese (zh_CN)
es	Chino simplificado (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
es	Chino tradicional (zh_TW)

en-us	circular dependency is not allowed
es	dependencia circular no permitida

en-us	circular item dependency is not allowed
es	dependencia circular de métricas no permitida

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
es	Referencias circulares en plantillas: %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
es	No se permite el enlace de plantillas circular.

en-us	Class %1$s not found for action %2$s.
es	No se encontró la clase %1$s para la acción %2$s.

en-us	Clear history and trends
es	Limpiar historial y tendencias

en-us	Clear history and trends of selected item?
es	¿Eliminar el historial y las tendencias de la métrica seleccionada?

en-us	Clear history and trends of selected items?
es	¿Eliminar el historial y tendencias de las métricas seleccionadas?

en-us	Clear history and trends of selected web scenario?
es	¿Eliminar el historial y las tendencias del escenario web seleccionado?

en-us	Clear history and trends of selected web scenarios?
es	¿Eliminar el historial y tendencias de los escenarios web seleccionados?

en-us	Clear when unlinking
es	Limpiar cuando se deslinke

en-us	Click and drag to desired size.
es	Pinche y arrastre hasta el tamaño deseado.

en-us	Click to view or edit
es	Pulse para ver o editar

en-us	Client ID
es	Identificación del cliente

en-us	Client secret
es	Secreto del cliente

en-us	Clock
es	Reloj

en-us	Clock type
es	Tipo de reloj

en-us	Clone
es	Clonar

en-us	Cloned host parameter values have been modified.
es	Se han modificado los valores de los parámetros del equipo clonado.

en-us	Cloned template parameter values have been modified.
es	Se han modificado los valores de los parámetros de la plantilla clonada.

en-us	Close
es	Cerrar

en-us	Close expression constructor
es	Cerrar el constructor de expresiones

en-us	Close new event
es	Cerrar nuevo evento

en-us	Close old events
es	Cerrar eventos antiguos

en-us	Close problem
es	Cerrar problema

en-us	Close problems
es	Cerrar problemas

en-us	CLOSING
es	CERRANDO

en-us	Code length
es	Longitud del código

en-us	Collapse
es	Plegar

en-us	Collapse sidebar
es	Contraer la barra lateral

en-us	color
es	color

en-us	Color
es	Color

en-us	Color "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal color code (6 symbols).
es	El color "%1$s" no es correcto: se espera un código de color hexadecimal (6 caracteres).

en-us	Color interpolation
es	Interpolación de colores

en-us	Color (OK)
es	Color (OK)

en-us	Colors
es	Colores

en-us	Columns
es	Columnas

en-us	Combined result
es	Resultados combinados

en-us	Command
es	Instrucción

en-us	Commands
es	Instrucciones

en-us	Comma separated center coordinates and zoom level to display when the widget is initially loaded.
es	Coordenadas centrales separadas por comas y nivel de zoom a mostrar cuando el widget se carga inicialmente.

en-us	comma-separated list
es	lista separada por comas

en-us	comma separated list of time periods is expected for scheduled week days
es	se espera una lista de períodos de tiempo separados por comas para los días de semana programados

en-us	Communication
es	Comunicación

en-us	Community
es	Comunidad

en-us	Compact view
es	Vista compacta

en-us	Component %1$s already registered.
es	El componente %1$s ya está registrado.

en-us	Component %1$s is not registered.
es	El componente %1$s no está registrado.

en-us	Compression is not supported.
es	No se admite la compresión.

en-us	Compress records older than
es	Comprimir registros anteriores a

en-us	concat() - Returns a string that is the result of concatenating value to string
es	concat(): devuelve una cadena que es el resultado de concatenar un valor a una cadena

en-us	Concurrent sessions
es	Sesiones simultáneas

en-us	Condition
es	Condición

en-us	Conditions
es	Condiciones

en-us	Configuration
es	Configuración

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
es	Configuración de estadísticas de memoria caché. Caché - memoria temporal (modos: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
es	Archivo de configuración "%1$s" creado.

en-us	Configuration of actions
es	Configuración de acciones

en-us	Configuration of audit log
es	Configuración del registro de auditoría

en-us	Configuration of authentication
es	Configuración de la autenticación

en-us	Configuration of dashboards
es	Configuración de tableros

en-us	Configuration of discovery rules
es	Configuración de regla de descubrimiento

en-us	Configuration of graph prototypes
es	Configuración de prototipos de gráficas

en-us	Configuration of graphs
es	Configuración de los gráficos

en-us	Configuration of GUI
es	Configuración del interfaz

en-us	Configuration of host
es	Configuración de equipo

en-us	Configuration of host group
es	Configuración de grupos de equipos

en-us	Configuration of host groups
es	Configuración de grupos de equipos

en-us	Configuration of host prototypes
es	Configuración de prototipos de equipos

en-us	Configuration of hosts
es	Configuración de equipos

en-us	Configuration of housekeeping
es	Configuración de limpieza

en-us	Configuration of icon mapping
es	Configuración de asignación de iconos

en-us	Configuration of images
es	Configuración de imágenes

en-us	Configuration of item prototypes
es	Configuración de prototipos de ítem

en-us	Configuration of items
es	Configuración de monitores

en-us	Configuration of macros
es	Configuración de macros

en-us	Configuration of maintenance periods
es	Configuración de periodos de mantenimiento

en-us	Configuration of media types
es	Configuración de tipos de medios

en-us	Configuration of network maps
es	Configuración de mapas de red

en-us	Configuration of proxies
es	Configuración de proxys

en-us	Configuration of proxy groups
es	Configuración de grupos de proxy

en-us	Configuration of regular expressions
es	Configuración de expresiones regulares

en-us	Configuration of scripts
es	Configuración de comandos

en-us	Configuration of template group
es	Configuración del grupo de plantillas

en-us	Configuration of template groups
es	Configuración de los grupos de plantillas

en-us	Configuration of templates
es	Configuración de plantillas

en-us	Configuration of timeouts
es	Configuración de tiempos de espera

en-us	Configuration of trigger displaying options
es	Configuración de visualización de iniciadores

en-us	Configuration of trigger prototypes
es	Configuración de prototipos de disparadores

en-us	Configuration of triggers
es	Configuración del iniciador

en-us	Configuration of user groups
es	Configuración de grupos de usuarios

en-us	Configuration of user roles
es	Configuración de los roles de usuario

en-us	Configuration of users
es	Configuración de usuarios

en-us	Configuration of web monitoring
es	Configuración de monitorización web

en-us	Configuration refresh
es	Actualizar la configuración

en-us	Configuration updated
es	Configuración actualizada

en-us	configure
es	configurar

en-us	Configure DB connection
es	Configurar la conexión de BD

en-us	Configure JIT provisioning
es	Configurar el aprovisionamiento JIT

en-us	Confirmation text
es	Texto de confirmación

en-us	Confirm changes
es	Confirmar cambios

en-us	Confirms the problem is noticed (acknowledging user will be recorded). Status change triggers action update operation.
es	Confirma que se ha detectado el problema (se registrará el reconocimiento del usuario). El cambio de estado desencadena la operación de actualización de la acción.

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
es	¡Felicidades! Has instalado la interfaz web de Zabbix satisfactoriamente.

en-us	Connected
es	Conectado

en-us	Connection
es	Conexión

en-us	Connections
es	Conexiones

en-us	Connection security
es	Seguridad de la conexión

en-us	Connections from host
es	Conexiones desde el host

en-us	Connections from proxy
es	Conexiones desde el proxy

en-us	Connections to host
es	Conexiones al host

en-us	Connections to proxy
es	Conexiones al proxy

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
es	Se alcanzó el tiempo de espera de %1$s segundos al intentar conectarse al servidor Zabbix "%2$s".

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
es	Error de conexión al servidor Zabbix "%1$s". Posibles razones: 1. "NodeAddress" o "ListenPort" incorrectos en "zabbix_server.conf" o IP/DNS del servidor inválida en "zabbix.conf.php"; 2. Configuración incorrecta del servidor DNS. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
es	Se rechazó la conexión al servidor Zabbix "%1$s". Posibles razones: 1. "NodeAddress" o "ListenPort" incorrectos en "zabbix_server.conf" o IP/DNS del servidor inválida en "zabbix.conf.php"; 2. El entorno de seguridad (por ejemplo, SELinux) está bloqueando la conexión; 3. El demonio del servidor Zabbix no se está ejecutando; 4. El cortafuegos está bloqueando la conexión TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
es	Se agotó el tiempo de espera de la conexión al servidor Zabbix "%1$s". Posibles razones: 1. "NodeAddress" o "ListenPort" incorrectos en "zabbix_server.conf" o IP/DNS del servidor inválida en "zabbix.conf.php"; 2. El cortafuegos está bloqueando la conexión TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server failed. Incorrect configuration.
es	Falló la conexión al servidor Zabbix. Configuración incorrecta.

en-us	Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).
es	La conexión no se cifrará porque usa un archivo de socket (en Unix) o memoria compartida (Windows).

en-us	Connector
es	Conector

en-us	Connector "%1$s" already exists.
es	El conector "%1$s" ya existe.

en-us	Connector created
es	Conector creado

en-us	Connector deleted
es	Conector eliminado

en-us	Connector deleted
es	Conectores eliminados

en-us	Connector disabled
es	Conector deshabilitado

en-us	Connector disabled
es	Conectores deshabilitados

en-us	Connector enabled
es	Conector habilitado

en-us	Connector enabled
es	Conectores habilitados

en-us	Connectors
es	Conectores

en-us	Connector updated
es	Conector actualizado

en-us	Connect to
es	Conectado a

en-us	Contact
es	Contacto

en-us	contains
es	contiene

en-us	Contains
es	Contiene

en-us	Content controls
es	Controles de contenido

en-us	Content controls: header
es	Controles de contenido: cabecera

en-us	Content menu
es	Menú de contenido

en-us	Context name
es	Nombre de contexto

en-us	Continue
es	Continuar

en-us	Continue overrides
es	Continuar remplazos

en-us	Contract number
es	Número de contrato

en-us	Converts a symptom event back to cause event
es	Convierte un evento de síntoma nuevamente en un evento de causa

en-us	Convert to cause
es	Convertir a causa

en-us	Convert to JSON
es	Convertir a JSON

en-us	Coordinates
es	Coordenadas

en-us	Copy
es	Copiar

en-us	Copy %1$s graph
es	Copiar %1$s gráficos

en-us	Copy %1$s graph
es	Copiar %1$s gráfico

en-us	Copy %1$s item
es	Copiar %1$s métricas

en-us	Copy %1$s item
es	Copiar %1$s métrica

en-us	Copy %1$s trigger
es	Copiar %1$s iniciadores

en-us	Copy %1$s trigger
es	Copiar %1$s iniciador

en-us	Copy to clipboard
es	Copiar al portapapeles

en-us	cosh() - The hyperbolic cosine of a value
es	cosh() - El coseno hiperbólico de un valor

en-us	cos() - The cosine of a value, where the value is an angle expressed in radians
es	cos() - El coseno de un valor, donde el valor es un ángulo expresado en radianes

en-us	cot() - The cotangent of a value, where the value is an angle expressed in radians
es	cot() - La cotangente de un valor, donde el valor es un ángulo expresado en radianes

en-us	count
es	contar

en-us	Count
es	Contador

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
es	count() - Número de valores V recuperados correctamente (que cumplen con el operador O) para el período T

en-us	Count of context switches. Returns integer
es	Número de cambios de contexto. Devuelve un entero

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
es	Recuento de entradas de directorio, de forma recursiva. Devuelve un número entero

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
es	Recuento de líneas coincidentes en la supervisión del archivo de registro. Devuelve un número entero

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
es	Recuento de líneas coincidentes en la supervisión de archivos de registro con soporte de rotación de registros. Devuelve un número entero

en-us	Count of network checks enqueued in the discovery queue.
es	Recuento de comprobaciones de red puestas en cola en la cola de descubrimiento.

en-us	Count of values enqueued in the connector queue.
es	Recuento de valores en cola en el conector.

en-us	Count of values enqueued in the low-level discovery processing queue.
es	Recuento de valores en la cola de procesamiento de descubrimiento de bajo nivel.

en-us	Count of values enqueued in the preprocessing queue.
es	Recuento de valores en la cola de preprocesamiento.

en-us	countunique() - The number of unique values
es	countunique() - El número de valores únicos

en-us	CPU information. Returns string or integer
es	Información de CPU. Devuelve una cadena o un entero

en-us	CPU load. Returns float
es	Carga de CPU. Devuelve un decimal

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
es	Tiempo de CPU dedicado a esperar el intercambio (swap-in), <url>: URL de servicio de VMware, <uuid>: nombre de la máquina virtual de VMware, <instance>: instancia de CPU

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	El uso del CPU como porcentaje durante el intervalo depende de la administración de energía o HT, "url" - URL del servicio de VMware, "uuid" - identificador unico global del hipervisor de VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Uso de la CPU como porcentaje durante el intervalo, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": nombre del hipervisor de VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Uso del CPU como porcentaje durante el intervalo, "url" - URL del servicio de VMware, "uuid" - identificador unico global de la maquina virtual de VMware

en-us	CPU usage in hertz during the interval on VMware Resource Pool, "url" - VMware service URL, "rpid" - VMware resource pool id
es	Uso de CPU en hercios durante el intervalo en el grupo de recursos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <rpid>: ID del grupo de recursos de VMware

en-us	CPU utilization percentage. Returns float
es	Porcentaje de uso de CPU. Devuelve un número con coma flotante

en-us	Create action
es	Crear acción

en-us	Create and edit dashboards
es	Crear y editar tableros

en-us	Create and edit maintenance
es	Crear y editar mantenimiento

en-us	Create and edit maps
es	Crear y editar mapas

en-us	Create API token
es	Crear token de API

en-us	Create background
es	Crear fondo

en-us	Create connector
es	Crear conector

en-us	Create dashboard
es	Crear tablero

en-us	Created at
es	Creado en

en-us	(created by host discovery)
es	(creado por descubrimiento de host)

en-us	Created by me
es	Creado por mí

en-us	Created by user
es	Creado por el usuario

en-us	Created by users
es	Creado por los usuarios

en-us	Create dependent discovery rule
es	Crear regla de descubrimiento dependiente

en-us	Create dependent item
es	Crear elemento dependiente

en-us	Create disabled
es	Crear deshabilitado

en-us	Create discovery rule
es	Crear regla de descubrimiento

en-us	Create discovery rule (select host first)
es	Crear regla de descubrimiento (seleccione primero el equipo)

en-us	Create discovery rule (select template first)
es	Crear regla de descubrimiento (seleccione primero la plantilla)

en-us	Create enabled
es	Crear habilitado

en-us	Create event correlation
es	Crear correlación de eventos

en-us	Create graph
es	Crear gráfico

en-us	Create graph prototype
es	Crear prototipo de gráfica

en-us	Create graph (select host first)
es	Crear gráfica (seleccione un equipo primero)

en-us	Create graph (select template first)
es	Crear gráfico (seleccione primero la plantilla)

en-us	Create host
es	Crear equipo

en-us	Create host group
es	Crear grupo de equipos

en-us	Create host prototype
es	Crear prototipo de equipo

en-us	Create hosts from selected prototype as disabled?
es	¿Crear equipos a partir del prototipo seleccionado como desactivados?

en-us	Create hosts from selected prototype as enabled?
es	¿Crear equipos a partir del prototipo seleccionado como activados?

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
es	¿Crear equipos a partir de los prototipos seleccionados como desactivados?

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
es	¿Crear equipos a partir de los prototipos seleccionados como activados?

en-us	Create icon
es	Crear icono

en-us	Create icon map
es	Crear asignación de iconos

en-us	Create item
es	Crear monitor

en-us	Create item prototype
es	Crear prototipo de ítem

en-us	Create item (select host first)
es	Crear ítem (seleccione un equipo primero)

en-us	Create item (select template first)
es	Crear métrica (seleccione primero la plantilla)

en-us	Create items from selected prototype as disabled?
es	¿Crear métricas a partir del prototipo seleccionado como desactivadas?

en-us	Create items from selected prototype as enabled?
es	¿Crear métricas a partir del prototipo seleccionado como activadas?

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
es	¿Crear métricas a partir de los prototipos seleccionados como desactivadas?

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
es	¿Crear métricas a partir de los prototipos seleccionados como activadas?

en-us	Create maintenance period
es	Crear periodo de mantenimiento

en-us	Create map
es	Crear mapa

en-us	Create media type
es	Crear tipo de medio

en-us	Create new
es	Crear nuevo

en-us	Create new report
es	Crear nuevo informe

en-us	Create proxy
es	Crear proxy

en-us	Create proxy group
es	Crear un grupo de proxy

en-us	Create report
es	Crear informe

en-us	Create script
es	Crear comando

en-us	Create service
es	Crear servicio

en-us	Create SLA
es	Crear SLA

en-us	Create template
es	Crear plantilla

en-us	Create template group
es	Crear grupo de plantillas

en-us	Create trigger
es	Crear iniciador

en-us	Create trigger prototype
es	Crear prototipo de disparador

en-us	Create trigger (select host first)
es	Crear disparador (seleccione un equipo primero)

en-us	Create trigger (select template first)
es	Crear iniciador (seleccione primero la plantilla)

en-us	Create triggers from selected prototype as disabled?
es	¿Crear iniciadores a partir del prototipo seleccionado como desactivados?

en-us	Create triggers from selected prototype as enabled?
es	¿Crear iniciadores a partir del prototipo seleccionado como activados?

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
es	¿Crear iniciadores a partir de los prototipos seleccionados como desactivados?

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
es	¿Crear iniciadores a partir de los prototipos seleccionados como activados?

en-us	Create user
es	Crear usuario

en-us	Create user group
es	Crear grupo de usuarios

en-us	Create user role
es	Crear rol de usuario

en-us	Create web scenario
es	Crear escenario web

en-us	Create web scenario (select host first)
es	Crear escenario web (seleccionar host primero)

en-us	Create web scenario (select template first)
es	Crear escenario web (seleccione primero la plantilla)

en-us	Critical
es	Crítico

en-us	CRLF
es	CRLF

en-us	CSRF test
es	Prueba CSRF

en-us	CSRF token test
es	Prueba de token CSRF

en-us	CSRF token validation succeeded.
es	La validación del token CSRF fue exitosa.

en-us	CSV to JSON
es	CSV a JSON

en-us	CUID is expected
es	Se esperaba CUID

en-us	Current
es	Actual

en-us	Current host
es	Equipo actual

en-us	Current password
es	Contraseña actual

en-us	Current password is mandatory.
es	La contraseña actual es obligatoria.

en-us	Current user
es	Usuario actual

en-us	Current value
es	Valor actual

en-us	Custom
es	A medida

en-us	Custom expression
es	Expresión personalizada

en-us	Custom graphs
es	Personalizar gráficos

en-us	Custom intervals
es	Intervalos personalizados

en-us	Custom label
es	Personalizar etiquetas

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
es	Las etiquetas personalizadas de los elementos del mapa "%2$s" de tipo "%1$s" no pueden estar vacías.

en-us	Custom message
es	Mensaje personalizado

en-us	Custom multiplier
es	Personalizar multiplicador

en-us	Custom on fail
es	Personalizado en caso de fallo

en-us	Custom schedule
es	Horario personalizado

en-us	Custom scripts
es	Comandos personalizados

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
es	¡ Los nombres personalizados de gravedad afectan a todas las localizaciones y requieren traducción manual !

en-us	Custom size
es	Tamaño personalizado

en-us	CyberArk Vault
es	Bóveda CyberArk

en-us	Cycle
es	Ciclo

en-us	Czech (cs_CZ)
es	Checo (cs_CZ)

en-us	d
es	d

en-us	D
es	D

en-us	D
es	D

en-us	Daily
es	Diario

en-us	Danish (da_DK)
es	Danés (da_DK)

en-us	Dark
es	Oscuro

en-us	Dashboard
es	Panel de control

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
es	Ya existe el tablero "%1$s".

en-us	Dashboard "%1$s" is used in report "%2$s".
es	El tablero "%1$s" se utiliza en el informe "%2$s".

en-us	Dashboard created
es	Tablero creado

en-us	Dashboard deleted
es	Tablero borrado

en-us	Dashboard deleted
es	Tableros borrados

en-us	Dashboard is used as data source.
es	El tablero se utiliza como fuente de datos.

en-us	Dashboard list
es	Lista de tableros

en-us	Dashboard page properties
es	Propiedades de la página del tablero

en-us	Dashboard properties
es	Propiedades del tablero

en-us	Dashboards
es	Tableros

en-us	Dashboard sharing
es	Compartir tablero

en-us	Dashboard updated
es	Tablero actualizado

en-us	Dashboard with ID "%1$s" is not available.
es	El tablero con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	Dashed line
es	Línea discontinua

en-us	Data
es	Datos

en-us	Database history tables use primary key
es	Las tablas del historial de la base de datos utilizan la clave primaria

en-us	Database host
es	Servidor de base de datos

en-us	Database host verification
es	Comprobación del equipo de base de datos

en-us	Database monitor
es	Monitor de base de datos

en-us	Database name
es	Nombre de la base de datos

en-us	Database password
es	Contraseña de la base de datos

en-us	Database port
es	Puerto de la base de datos

en-us	Database schema
es	Esquema de la base de datos

en-us	Database server
es	Servidor de base de datos

en-us	Database TLS CA file
es	Base de datos TLS archivo CA

en-us	Database TLS certificate file
es	Base de datos TLS archivo de certificado

en-us	Database TLS certificate files must be read-only
es	Los archivos de certificado TLS de la base de datos deben ser de solo lectura

en-us	Database TLS cipher list
es	Base de datos TLS lista de cifrados

en-us	Database TLS encryption
es	Base de datos TLS cifrado

en-us	Database TLS key file
es	Base de datos TLS archivo de clave

en-us	Database type
es	Tipo de base de datos

en-us	Database user
es	Usuario de base de datos

en-us	Data collection
es	Recopilación de datos

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
es	Datos de %1$s. Generados en %2$s segundos.

en-us	data is missing
es	faltan datos

en-us	Data is not properly encoded.
es	Los datos no están codificados correctamente.

en-us	Data overview
es	Vistado general de los datos

en-us	Data set
es	Conjunto de datos

en-us	Data set aggregation
es	Agregación de conjuntos de datos

en-us	Data set label
es	Etiqueta del conjunto de datos

en-us	Data storage period
es	Periodo de almacenamiento de datos

en-us	Data type
es	Tipo de datos

en-us	Date
es	Fecha

en-us	Date and time functions
es	Funciones de fecha y hora

en-us	date() - Current date
es	date() - Fecha actual

en-us	Date HW decommissioned
es	Fecha HW fuera de servicio

en-us	Date HW installed
es	Fecha HW instalado

en-us	Date HW maintenance expires
es	Fecha HW mantenimiento expira

en-us	Date HW purchased
es	Fecha de adquisición del hardware

en-us	Day
es	Día

en-us	Day
es	Día

en-us	Day before yesterday
es	Anteayer

en-us	Day of month
es	Día del mes

en-us	dayofmonth() - Day of month
es	dayofmonth() - Día del mes

en-us	Day of the week and day of the month cannot be specified simultaneously.
es	El día de la semana y el día del mes no se pueden especificar simultáneamente.

en-us	Day of week
es	Día de semana

en-us	dayofweek() - Day of week
es	dayofweek() - Día de la semana

en-us	days
es	días

en-us	Days
es	Días

en-us	%d device
es	%d dispositivos

en-us	%d device
es	%d dispositivo

en-us	DD.MM.YY
es	DD.MM.AA

en-us	Deactivates manual suppression.
es	Desactiva la supresión manual.

en-us	Debug
es	Depurar

en-us	Debug mode
es	Modo depuración

en-us	Dec
es	Dic

en-us	December
es	Diciembre

en-us	Decimal places
es	Número de decimales

en-us	Decrease by
es	Disminuir en

en-us	default
es	por defecto

en-us	Default
es	Por defecto

en-us	Default (%1$s)
es	Predeterminado (%1$s)

en-us	Default access to new actions
es	Acceso predeterminado a nuevas acciones

en-us	Default access to new modules
es	Acceso predeterminado a nuevos módulos

en-us	Default access to new UI elements
es	Acceso predeterminado a nuevos elementos de la interfaz de usuario

en-us	Default authentication
es	Autenticación por defecto

en-us	Default host inventory mode
es	Modo de inventario de host por defecto

en-us	Default input string
es	Cadena de entrada predeterminada

en-us	Default language
es	Idioma predeterminado

en-us	Default LDAP server must be specified.
es	Se debe especificar el servidor LDAP predeterminado.

en-us	Default login form
es	Formulario de ingreso por defecto

en-us	Default media type
es	Tipo de medio por defecto

en-us	Default MFA method must be specified.
es	Se debe especificar el método MFA predeterminado.

en-us	Default operation step duration
es	Duración predeterminada del paso de operación

en-us	Default page display period
es	Período predeterminado de visualización de la página

en-us	Default theme
es	Tema por defecto

en-us	Default time zone
es	Zona horaria por defecto

en-us	Degrading
es	Degradado

en-us	degrees() - Converts a value from radians to degrees
es	degrees() - Convierte un valor de radianes a grados

en-us	Delay
es	Demora

en-us	Delayed by
es	Demorado por

en-us	Delete
es	Eliminar

en-us	Delete all elements that are not present in the import file?
es	¿Eliminar todos los elementos que no están presentes en el archivo de importación?

en-us	Delete and clear
es	Eliminar y limpiar

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
es	¿Desea eliminar y limpiar las plantillas seleccionadas? (Advertencia: Todos los equipos enlazados serán purgados)

en-us	Delete and clear selected template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
es	¿Eliminar y limpiar la plantilla seleccionada? (Advertencia: Todos los equipos enlazados serán purgados)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
es	¿Desea eliminar y limpiar la plantilla? (Advertencia: Todos los equipos enlazados serán purgados)

en-us	Delete current action?
es	¿Desea eliminar la acción actual?

en-us	Deleted
es	Eliminado

en-us	Delete dashboard?
es	¿Eliminar tablero?

en-us	Delete discovery rule?
es	¿Desea eliminar la regla de descubrimiento?

en-us	Delete event correlation?
es	¿Eliminar correlación de eventos?

en-us	Delete expression?
es	¿Desea eliminar la expresión?

en-us	Delete graph?
es	¿Desea eliminar la asociación de iconos?

en-us	Delete graph prototype?
es	¿Desea eliminar el prototipo de gráfica?

en-us	Delete icon map?
es	¿Desea eliminar la asignación de iconos?

en-us	Delete item?
es	¿Desea eliminar el ítem?

en-us	Delete item prototype?
es	¿Desea eliminar el prototipo de ítem?

en-us	Delete links between selected elements?
es	¿Desea eliminar los enlaces entre los elementos seleccionados?

en-us	Delete lost resources
es	Eliminar recursos perdidos

en-us	Delete maintenance period?
es	¿Desea eliminar el periodo de mantenimiento

en-us	Delete media type?
es	¿Borrar el tipo de soporte?

en-us	Delete missing
es	Eliminar faltante

en-us	Delete regular expression?
es	¿Desea eliminar la expresión regular?

en-us	Delete script?
es	¿Desea eliminar el comando?

en-us	Delete selected action?
es	¿Eliminar las acciones seleccionadas?

en-us	Delete selected actions?
es	¿Desea eliminar las acciones seleccionadas?

en-us	Delete selected API token?
es	¿Eliminar el token de API seleccionado?

en-us	Delete selected connector?
es	¿Eliminar el conector seleccionado?

en-us	Delete selected connectors?
es	¿Eliminar los conectores seleccionados?

en-us	Delete selected dashboard?
es	¿Eliminar el tablero seleccionado?

en-us	Delete selected dashboards?
es	¿Borrar los tableros seleccionados?

en-us	Delete selected discovery rule?
es	¿Eliminar la regla de descubrimiento seleccionada?

en-us	Delete selected discovery rules?
es	¿Desea eliminar las reglas de descubrimiento seleccionadas?

en-us	Delete selected elements?
es	¿Desea eliminar los elementos seleccionados?

en-us	Delete selected event correlation?
es	¿Eliminar la correlación de eventos seleccionada?

en-us	Delete selected event correlations?
es	¿Eliminar las correlaciones de eventos seleccionadas?

en-us	Delete selected graph?
es	¿Eliminar gráfico seleccionado?

en-us	Delete selected graph prototype?
es	¿Eliminar el prototipo de gráfico seleccionado?

en-us	Delete selected graph prototypes?
es	¿Desea eliminar los prototipos de gráficas seleccionados?

en-us	Delete selected graphs?
es	¿Desea eliminar las gráficas seleccionadas?

en-us	Delete selected group?
es	¿Desea eliminar el grupo seleccionado?

en-us	Delete selected groups?
es	¿Desea eliminar los grupos seleccionados?

en-us	Delete selected host?
es	¿Desea eliminar el equipo seleccionado?

en-us	Delete selected host group?
es	¿Eliminar el grupo de equipos seleccionado?

en-us	Delete selected host groups?
es	¿Desea eliminar los grupos de equipos seleccionados?

en-us	Delete selected host prototype?
es	¿Desea eliminar el prototipo de equipo seleccionado?

en-us	Delete selected host prototypes?
es	¿Desea eliminar los prototipos de equipos seleccionados?

en-us	Delete selected hosts?
es	¿Desea eliminar los equipos seleccionados?

en-us	Delete selected image?
es	¿Desea eliminar la imagen seleccionada?

en-us	Delete selected item?
es	¿Eliminar la métrica seleccionada?

en-us	Delete selected item prototype?
es	¿Eliminar el prototipo de métrica seleccionado?

en-us	Delete selected item prototypes?
es	¿Desea eliminar los prototipos de ítems seleccionados?

en-us	Delete selected items?
es	¿Desea eliminar los ítems seleccionados?

en-us	Delete selected maintenance period?
es	¿Eliminar el periodo de mantenimiento seleccionado?

en-us	Delete selected maintenance periods?
es	¿Desea eliminar los periodos de mantenimiento seleccionados?

en-us	Delete selected map?
es	¿Borrar mapa seleccionado?

en-us	Delete selected maps?
es	¿Desea eliminar los mapas seleccionados?

en-us	Delete selected media type?
es	¿Eliminar el tipo de medio seleccionado?

en-us	Delete selected media types?
es	¿Desea eliminar los tipos de medios seleccionados?

en-us	Delete selected proxies?
es	¿Desea eliminar los proxys seleccionados?

en-us	Delete selected proxy?
es	¿Eliminar el proxy seleccionado?

en-us	Delete selected proxy group?
es	¿Eliminar el grupo de proxy seleccionado?

en-us	Delete selected proxy groups?
es	¿Eliminar los grupos de proxy seleccionados?

en-us	Delete selected regular expression?
es	¿Eliminar la expresión regular seleccionada?

en-us	Delete selected regular expressions?
es	¿Desea eliminar las expresiones regulares seleccionadas?

en-us	Delete selected role?
es	¿Eliminar el rol seleccionado?

en-us	Delete selected roles?
es	¿Eliminar los roles seleccionados?

en-us	Delete selected scheduled report?
es	¿Eliminar el informe programado seleccionado?

en-us	Delete selected scheduled reports?
es	¿Eliminar los informes programados seleccionados?

en-us	Delete selected script?
es	¿Eliminar el comando seleccionado?

en-us	Delete selected scripts?
es	¿Eliminar los comandos seleccionados?

en-us	Delete selected service?
es	¿Eliminar el servicio seleccionado?

en-us	Delete selected services?
es	¿Eliminar los servicios seleccionados?

en-us	Delete selected shapes?
es	¿Borrar las formas seleccionadas?

en-us	Delete selected SLA?
es	¿Eliminar el SLA seleccionado?

en-us	Delete selected SLAs?
es	¿Eliminar los SLA seleccionados?

en-us	Delete selected template?
es	¿Eliminar la plantilla seleccionada?

en-us	Delete selected template group?
es	¿Eliminar el grupo de plantillas seleccionado?

en-us	Delete selected template groups?
es	¿Eliminar los grupos de plantillas seleccionados?

en-us	Delete selected templates?
es	¿Desea eliminar las plantillas seleccionadas?

en-us	Delete selected token?
es	¿Eliminar el token seleccionado?

en-us	Delete selected tokens?
es	¿Eliminar los tokens seleccionados?

en-us	Delete selected trigger?
es	¿Eliminar el iniciador seleccionado?

en-us	Delete selected trigger prototype?
es	¿Eliminar el prototipo de iniciador seleccionado?

en-us	Delete selected trigger prototypes?
es	¿Desea eliminar los prototipos de disparadores seleccionados?

en-us	Delete selected triggers?
es	¿Desea eliminar los disparadores seleccionados?

en-us	Delete selected user?
es	¿Desea eliminar el usuario seleccionado?

en-us	Delete selected users?
es	¿Desea eliminar los usuarios seccionados?

en-us	Delete selected web scenario?
es	¿Eliminar el escenario web seleccionado?

en-us	Delete selected web scenarios?
es	¿Desea eliminar los escenarios web seleccionados?

en-us	Delete template?
es	¿Desea eliminar la plantilla?

en-us	Delete trigger?
es	¿Desea eliminar el disparador?

en-us	Delete trigger prototype?
es	¿Desea eliminar el prototipo de disparador?

en-us	Delete web scenario?
es	¿Desea eliminar el escenario web?

en-us	delimiter
es	delimitador

en-us	Delimiter
es	Delimitador

en-us	Denied methods
es	Métodos denegados

en-us	Deny
es	Denegar

en-us	Deny list
es	Lista de denegación

en-us	Dependencies
es	Dependencias

en-us	Dependent
es	Dependiente

en-us	Dependent item
es	Elemento dependiente

en-us	Depends on
es	Depende de

en-us	Deployment status
es	Estado de implementación

en-us	Deprecated
es	Obsoleto

en-us	Deprecated parameter "%1$s" cannot be used with "%2$s".
es	El parámetro obsoleto "%1$s" no se puede utilizar con "%2$s".

en-us	Deprovisioned users group
es	Grupo de usuarios dados de baja

en-us	Deprovisioned users group cannot be deleted.
es	El grupo de usuarios dado de baja no se puede eliminar.

en-us	Deprovisioned users group cannot be empty.
es	El grupo de usuarios dados de baja no puede estar vacío.

en-us	Deprovisioned users group cannot be enabled.
es	El grupo de usuarios dados de baja no se puede habilitar.

en-us	descending
es	descendiente

en-us	description
es	descripción

en-us	Description
es	Descripción

en-us	Description size
es	Tamaño de la descripción

en-us	Detailed listing of installed packages. Returns text in JSON format
es	Listado detallado de paquetes instalados. Devuelve texto en formato JSON

en-us	Details
es	Detalles

en-us	Details of web scenario
es	Detalles del escenario web

en-us	Detected TimescaleDB license does not support compression. Compression is supported in TimescaleDB Community Edition.
es	La licencia de TimescaleDB detectada no admite la compresión. La compresión es compatible con TimescaleDB Community Edition.

en-us	Detection period
es	Periodo de detección

en-us	Deviations
es	Desviaciones

en-us	Device
es	Dispositivo

en-us	Device interrupts. Returns integer
es	Interrupciones de dispositivo. Devuelve un entero

en-us	Device uniqueness criteria
es	Criterio de unicidad de dispositivo

en-us	Digest
es	Digest

en-us	Digital
es	Digital

en-us	Directory
es	Directorio

en-us	directory cannot be empty
es	el directorio no puede estar vacío

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
es	Tamaño del directorio (en bytes). Devuelve un entero

en-us	Disable
es	Desactivar

en-us	Disabled
es	Desactivado

en-us	Disabled automatically by an LLD rule.
es	Deshabilitado automáticamente por una regla LLD.

en-us	Disable debug mode
es	Desactivar el modo de depuración

en-us	Disable debug mode in selected group?
es	¿Desactivar el modo de depuración en el grupo seleccionado?

en-us	Disable debug mode in selected groups?
es	¿Desea desactivar el modo de depuración en los grupos seleccionados?

en-us	Disable host
es	Desactivar equipo

en-us	Disable host?
es	¿Desea desactivar el equipo?

en-us	Disable hosts
es	Desactivar equipos

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
es	¿Desea desactivar los equipos en los grupos de equipos seleccionados?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
es	¿Desea desactivar los equipos monitorizados por los proxies seleccionados?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxy?
es	¿Desactivar los equipos monitorizados por el proxy seleccionado?

en-us	Disable lost resources
es	Deshabilitar recursos perdidos

en-us	Disable selected action?
es	¿Desactivar la acción seleccionada?

en-us	Disable selected actions?
es	¿Desea desactivar las acciones seleccionadas?

en-us	Disable selected API token?
es	¿Desactivar el token de API seleccionado?

en-us	Disable selected API tokens?
es	¿Desactivar los token de API seleccionados?

en-us	Disable selected connector?
es	¿Desactivar el conector seleccionado?

en-us	Disable selected connectors?
es	¿Desactivar los conectores seleccionados?

en-us	Disable selected discovery rule?
es	¿Desactivar la regla de descubrimiento seleccionada?

en-us	Disable selected discovery rules?
es	¿Desea desactivar las reglas de descubrimiento seleccionadas?

en-us	Disable selected event correlation?
es	¿Desactivar la correlación de eventos seleccionada?

en-us	Disable selected event correlations?
es	¿Desactivar las correlaciones de eventos seleccionadas?

en-us	Disable selected group?
es	¿Desactivar el grupo seleccionado?

en-us	Disable selected groups?
es	¿Desactivar los grupos seleccionados?

en-us	Disable selected host?
es	¿Desactivar el equipo seleccionado?

en-us	Disable selected hosts?
es	¿Desea desactivar los equipos seleccionados?

en-us	Disable selected item?
es	¿Desactivar la métrica seleccionada?

en-us	Disable selected items?
es	¿Desea desactivar los ítems seleccionados?

en-us	Disable selected media type?
es	¿Desactivar el tipo de medio seleccionado?

en-us	Disable selected media types?
es	¿Desea desactivar los tipos de medios seleccionados?

en-us	Disable selected module?
es	¿Desactivar el módulo seleccionado?

en-us	Disable selected modules?
es	¿Desactivar los grupos seleccionados?

en-us	Disable selected scheduled report?
es	¿Desactivar el informe programado seleccionado?

en-us	Disable selected scheduled reports?
es	¿Desactivar los informes programados seleccionados?

en-us	Disable selected SLA?
es	¿Desactivar el SLA seleccionado?

en-us	Disable selected SLAs?
es	¿Desactivar los SLA seleccionados?

en-us	Disable selected trigger?
es	¿Desactivar el iniciador seleccionado?

en-us	Disable selected triggers?
es	¿Desea desactivar los disparadores seleccionados?

en-us	Disable selected web scenario?
es	¿Desactivar el escenario web seleccionado?

en-us	Disable selected web scenarios?
es	¿Desea desactivar los escenarios web seleccionados?

en-us	Disaster
es	Crítica

en-us	Discard unchanged
es	Descartar sin cambios

en-us	Discard unchanged with heartbeat
es	Descartar sin cambios con heartbeat

en-us	Discard value
es	Descartar valor

en-us	Discover
es	Descubrir

en-us	Discovered
es	Descubierto

en-us	Discovered by
es	Descubierto por

en-us	Discovered device
es	Dispositivo descubierto

en-us	Discovery
es	Descubrimiento

en-us	Discovery actions
es	Acciones de descubrimiento

en-us	Discovery by
es	Descubierto por

en-us	Discovery by proxy
es	Descubierto por proxy

en-us	Discovery check
es	Comprobación de descubrimiento

en-us	Discovery checks
es	Comprobaciones de descubrimiento

en-us	Discovery list
es	Lista de descubrimiento

en-us	Discovery object
es	Objeto de descubrimiento

en-us	Discovery of VMware clusters, "url" - VMware service URL. Returns JSON
es	Descubrimiento de clústeres de VMware, "url": URL del servicio de VMware. Devuelve JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, "url" - VMware service URL. Returns JSON
es	Descubrimiento de almacenes de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware. Devuelve JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
es	Descubrimiento de almacenes de datos del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
es	Descubrimiento de interfaces de red del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware. Devuelve JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, "url" - VMware service URL. Returns JSON
es	Descubrimiento de hipervisores VMware, "url": URL del servicio VMware. Devuelve JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
es	Descubrimiento de dispositivos de disco de máquinas virtuales VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware. Devuelve JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
es	Descubrimiento de sistemas de archivos de máquinas virtuales VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware. Devuelve JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
es	Descubrimiento de interfaces de red de máquinas virtuales de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware. Devuelve JSON