en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance
es	Utilización de la red (velocidades de transmisión y recepción combinadas) durante el intervalo, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instancia": instancia de la interfaz de red

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance
es	Utilización de la red (velocidades de transmisión y recepción combinadas) durante el intervalo, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware, <instancia>: instancia de la interfaz de red

en-us	Never
es	Nunca

en-us	new
es	nuevo

en-us	new
es	nuevo

en-us	New additional rule
es	Nueva regla adicional

en-us	New column
es	Nueva columna

en-us	New condition
es	Nueva condición

en-us	New dashboard
es	Nuevo tablero

en-us	New element
es	Nuevo elemento

en-us	New event host group
es	Nuevo evento de grupo de equipos

en-us	New event tag name
es	Nuevo nombre de etiqueta de evento

en-us	New event tag value
es	Nuevo valor de etiqueta de evento

en-us	New excluded downtime
es	Nuevo tiempo de inactividad excluido

en-us	New host
es	Nuevo equipo

en-us	New operation
es	Nueva operación

en-us	New regular expression
es	Nueva expresión regular

en-us	New service
es	Nuevo servicio

en-us	New SLA
es	Nuevo SLA

en-us	New tag name
es	Nuevo nombre de etiqueta

en-us	New triggers
es	Nuevos iniciadores

en-us	Next page
es	Siguiente página

en-us	Next step
es	Siguiente paso

en-us	NNTP
es	NNTP

en-us	No
es	No

en-us	No "%1$s" given for graph.
es	No se proporciona "%1$s" para el gráfico.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
es	No se proporcionó "%1$s" para el prototipo de gráfico.

en-us	No "%1$s" given for map.
es	No se proporciona "%1$s" para el mapa.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
es	No se proporcionó "%2$s" para una condición de filtro de la regla de descubrimiento "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
es	No se proporcionó "%2$s" para el filtro de la regla de descubrimiento "%1$s".

en-us	No authentication user name specified.
es	No se ha especificado ningún nombre de usuario de autenticación.

en-us	No changes.
es	Sin cambios.

en-us	No conditions defined.
es	No hay condiciones definidas.

en-us	no data
es	sin datos

en-us	No data
es	Sin datos

en-us	No data.
es	Sin datos.

en-us	No data collection
es	Sin recopilación de datos

en-us	No data found.
es	No se encontraron datos.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
es	nodata() - No se reciben datos durante el período de tiempo T (1 - verdadero, 0 - falso), Modo (strict - ignora el retardo de tiempo del proxy en el envío de datos)

en-us	no default interface for "%1$s" type
es	no hay interfaz predeterminada para el tipo "%1$s"

en-us	no default interface for "%1$s" type.
es	no hay una interfaz predeterminada para el tipo "%1$s".

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
es	No hay una interfaz predeterminada para el tipo "%1$s" en "%2$s".

en-us	No details
es	Sin detalles

en-us	No discovery rule IDs given.
es	No se proporcionan ID de reglas de descubrimiento.

en-us	No enabled modules found.
es	No se encontraron módulos habilitados.

en-us	No encryption
es	Sin cifrado

en-us	No file was uploaded.
es	Fichero no actualizado.

en-us	No graph item with graph ID "%1$s".
es	No hay ninguna métrica con ID de gráfico "%1$s".

en-us	No graphs added.
es	No se agregaron gráficas.

en-us	No host IDs given.
es	No se proporcionan ID de equipo.

en-us	No host selected.
es	Sin equipo seleccionado.

en-us	No host with host ID "%1$s".
es	No hay ningún equipo con ID de equipo "%1$s".

en-us	No icon for map element ""%1$s".
es	No hay icono para el elemento del mapa ""%1$s".

en-us	No image
es	Sin imágen

en-us	No interface found
es	No se encontró ninguna interfaz

en-us	No interface found.
es	No se encontró ninguna interfaz.

en-us	No interfaces are defined.
es	No se han definido interfaces.

en-us	No inventory mode specified for action operation.
es	No se ha especificado ningún modo de inventario para la operación de acción.

en-us	No items defined.
es	Sin métricas definidas.

en-us	No item with item ID "%1$s".
es	Ningúna métrica con ID de métrica "%1$s".

en-us	No macros found.
es	No se encontraron macros.

en-us	No maps added.
es	No se agregaron mapas.

en-us	No matches found
es	No se encontraron coincidencias

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
es	Las banderas no booleanas están en desuso.

en-us	none
es	ninguno

en-us	None
es	Ninguno

en-us	nonempty key and value pair expected
es	ss espera una pareja de clave y valor no vacíos

en-us	No new modules discovered
es	No se descubrieron nuevos módulos

en-us	No operations defined for action "%1$s".
es	No hay operaciones definidas para la acción "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
es	Sin permisos para acceder al sistema.

en-us	no permissions to acknowledge problems
es	no hay permisos para reconocer problemas

en-us	no permissions to add problem comments
es	no hay permisos para agregar comentarios a problemas

en-us	No permissions to call "%1$s.%2$s".
es	No hay permisos para llamar a "%1$s.%2$s".

en-us	no permissions to change problem severity
es	no hay permisos para cambiar la gravedad del problema

en-us	no permissions to close problems
es	no hay permisos para cerrar problemas

en-us	no permissions to create and edit maps
es	sin permisos para crear y editar mapas

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
es	¡Sin permisos en el objeto o éste no existe!

en-us	no permissions to unacknowledge problems
es	no hay permisos para desconocer problemas

en-us	No private key file specified.
es	No se ha especificado ningún archivo de clave privada.

en-us	No problems
es	No hay problemas

en-us	(no proxy)
es	(sin proxy)

en-us	No proxy
es	Sin proxy

en-us	No public key file specified.
es	No se especificó ningún archivo de clave pública.

en-us	No recipients specified for action operation message.
es	No se han especificado destinatarios para el mensaje de operación de acción.

en-us	No refresh
es	No actualizar

en-us	Normal
es	Normal

en-us	Normal view
es	Vista normal

en-us	Norwegian (nb_NO)
es	Noruego (nb_NO)

en-us	No script specified for action operation command.
es	No se ha especificado ningún script para el comando de operación de acción.

en-us	No SNMP OID specified.
es	No se ha especificado ningún OID SNMP.

en-us	Not Ack
es	No aceptado

en-us	Not allowed to set language for user "guest".
es	No esta permitido configurar idioma para el usuario "invitado".

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
es	No esta permitido configurar contraseña para el usuario "invitado".

en-us	Not allowed to set theme for user "guest".
es	No esta permitido configurar tema para el usuario "invitado".

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
es	No se muestran todos los resultados. Proporcione criterios de búsqueda más específicos.

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
es	No todas las plantillas están vinculadas a "%1$s".

en-us	No target selected
es	No hay seleccionado ningún objetivo

en-us	No target selected.
es	No hay seleccionado ningún objetivo.

en-us	No targets specified for action operation global script.
es	No se han especificado objetivos para el script global de operación de acción.

en-us	Not authorized.
es	No autorizado.

en-us	Not available
es	No disponible

en-us	Not classified
es	No clasificada

en-us	Notes
es	Notas

en-us	Note that %1$s or %2$s will be regarded as hostnames if used without single quotes.
es	Tenga en cuenta que %1$s o %2$s se considerarán nombres de equipo si se usan sin comillas simples.

en-us	Nothing
es	Nada

en-us	Notification report
es	Informe de notificaciones

en-us	Notifications
es	Notificaciones

en-us	Notify about canceled escalations
es	Notificar sobre escalamientos cancelados

en-us	Notify all involved
es	Notificar a todos los involucrados

en-us	not in
es	no contenido en

en-us	Not inherited items
es	No hay métricas heredadas

en-us	No triggers defined.
es	No se han definido iniciadores.

en-us	No trigger with trigger ID "%1$s".
es	No hay ningún iniciador con ID de iniciador "%1$s".

en-us	not selected
es	no seleccionada

en-us	Not supported
es	No soportado

en-us	Nov
es	Nov

en-us	No value
es	Sin valor

en-us	November
es	Noviembre

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
es	now() - Número de segundos desde la Época

en-us	NTLM
es	NTLM

en-us	number
es	número

en-us	Number of available DS paths, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - Datastore name, "partitionid" - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
es	Número de rutas de DS disponibles, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "partitionid": identificación interna del dispositivo físico de vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of available DS paths, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - Datastore name, <partitionid> - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
es	Número de rutas de DS disponibles, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware, <datastore>: nombre del almacén de datos, <partitionid>: identificación interna del dispositivo físico de vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of CPUs. Returns integer
es	Número de CPUs. Devuelve entero

en-us	Number of currently open file descriptors. Returns integer
es	Número de descriptores de archivos abiertos actualmente. Devuelve un número entero

en-us	Number of enabled items on the host.
es	Número de métricas habilitadas en el equipo.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
es	Número de equipos (habilitados/deshabilitados)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
es	Número de métricas (habilitadas/deshabilitadas/no soportadas)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
es	Número de métricas en el histórico del proxy que todavía no han sido enviadas al servidor

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to seconds, inclusive.
es	Número de métricas en la cola que se retrasan en "desde" a "hasta" segundos, inclusive.

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
es	Número de métricas en la cola los cuales están retrasados en "desde" a "hasta" segundos, inclusive.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
es	Número de métricas en la cola los cuales están retrasados en el servidor Zabbix o proxy en "desde" a "hasta" segundos, inclusive.

en-us	Number of items in Zabbix database.
es	Número de métricas en base de datos de Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
es	Número de equipos monitorizados

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
es	Número de colisiones . Devuelve entero

en-us	Number of problems
es	Número de problemas

en-us	Number of problems and expand most critical one
es	Número de problemas y expandir el más crítico

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Número de núcleos de procesador en el hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Número de núcleos del procesador en el hipervisor VMware, <url> - URL de servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Número de procesadores en la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Número de procesadores en la máquina virtual de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de host de la máquina virtual de VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Número de subprocesos del procesador en el hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Número de subprocesos del procesador en el hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de host del hipervisor de VMware

en-us	Number of rows
es	Número de filas

en-us	Number of seasons
es	Número de temporadas

en-us	Number of status changes
es	Número de cambios de estado

en-us	Number of steps
es	Número de pasos

en-us	Number of templates
es	Número de plantillas

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
es	Número de iniciadores (habilitados/deshabilitados [problema/ok])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
es	Número de iniciadores en base de datos de Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
es	Número de métricas no soportadas en base de datos de Zabbix.

en-us	Number of unsupported items on the host.
es	Número de métricas no soportadas en el equipo.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
es	Número de usuarios con sesión iniciada. Devuelve entero

en-us	Number of users (online)
es	Número de usuarios (en línea)

en-us	Number of values stored in table HISTORY.
es	Número de valores almacenados en la tabla HISTORY.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_LOG.
es	Número de valores almacenados en la tabla HISTORY_LOG.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_STR.
es	Número de valores almacenados en la tabla HISTORY_STR.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_TEXT.
es	Número de valores almacenados en la tabla HISTORY_TEXT.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_UINT.
es	Número de valores almacenados en la tabla HISTORY_UINT.

en-us	Number of values stored in table TRENDS.
es	Número de valores almacenados en la tabla TRENDS.

en-us	Number of values stored in table TRENDS_UINT.
es	Número de valores almacenados en la tabla TRENDS_UINT.

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Número de máquinas virtuales en el hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Número de máquinas virtuales en el hipervisor VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor VMware

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
es	Número o porcentaje de inodos. Devuelve un número entero para el número; flotante para porcentaje

en-us	Numeral systems
es	Sistemas numéricos

en-us	Numeric (float)
es	Numérico (coma flotante)

en-us	Numeric (integer)
es	Numérico (entero)

en-us	Numeric (unsigned)
es	Numérico (entero de 64 bits)

en-us	Object
es	Objeto

en-us	object does not exist or belongs to another object
es	el objeto no existe o pertenece a otro objeto

en-us	Oct
es	Oct

en-us	Octal to decimal
es	Octal a decimal

en-us	October
es	Octubre

en-us	OEM
es	OEM

en-us	of
es	de

en-us	off
es	desconectado

en-us	Off
es	INACTIVO

en-us	Ok
es	Ok

en-us	OK
es	OK

en-us	OK event closes
es	Cierre del evento OK

en-us	OK event generation
es	Generación del evento OK

en-us	Old event tag name
es	Antiguo nombre de etiqueta de evento

en-us	Old event tag value
es	Antiguo valor de etiqueta de evento

en-us	Old tag name
es	Antiguo nombre de etiqueta

en-us	on
es	conectado

en-us	On
es	ACTIVO

en-us	Once
es	Una vez

en-us	One
es	Uno

en-us	One time only
es	Sólo una vez

en-us	Only administrators can set map owner.
es	Sólo los administradores pueden configurar el propietario del mapa.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
es	Sólo cuentan las métricas asignadas a equipos habilitados

en-us	Only one change step is allowed.
es	Sólo se permite el cambio de un paso.

en-us	Only one check can be unique.
es	Sólo una verificación puede ser única.

en-us	Only one not supported value check is allowed.
es	Sólo se permite una verificación de valor no soportado.

en-us	Only one Prometheus step is allowed.
es	Sólo se permite un paso de Prometheus.

en-us	Only one throttling step is allowed.
es	Sólo se permite un paso de limitación.

en-us	only one time unit is allowed
es	solo se permite una unidad de tiempo

en-us	Only selected problem
es	Sólo problema seleccionado

en-us	Only selected problem
es	Sólo problemas seleccionados

en-us	Only services without children
es	Sólo servicios sin hijos

en-us	Only services without problem tags
es	Sólo servicios sin etiquetas de problemas

en-us	(Only super admins can create groups)
es	(Sólo los súper administradores pueden crear grupos)

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
es	Solo los superadministradores pueden definir el propietario del tablero.

en-us	Only super admins can set report owner.
es	Solo los super administradores pueden configurar el propietario del informe.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
es	Sólo cuentan los iniciadores asignados a equipos habilitados y que dependan de métricas habilitadas

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
es	Sólo las comprobaciones del agente Zabbix, SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3 pueden ser únicas.

en-us	On status change triggers blink for
es	En cambios de estado los iniciadores parpadean durante

en-us	OOB IP address
es	dirección IP OOB

en-us	OOB router
es	enrutador OOB

en-us	OOB subnet mask
es	máscara de subred OOB

en-us	Open log
es	Abrir registro

en-us	Opera
es	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
es	Información del sistema operativo. Devuelve una cadena

en-us	Operation
es	Operación

en-us	Operation "%1$s" already exists.
es	La operación "%1$s" ya existe.

en-us	Operation "%1$s" already exists for action "%2$s".
es	La operación "%1$s" ya existe para la acción "%2$s".

en-us	Operational data
es	Datos operativos

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
es	La operación no se puede realizar debido a una solicitud no autorizada.

en-us	Operation details
es	Detalles de la operación

en-us	Operation has no group to operate.
es	La operación no tiene grupo para operar.

en-us	Operation has no template to operate.
es	La operación no tiene plantilla para operar.

en-us	Operations
es	Operaciones

en-us	Operator
es	Operador

en-us	Operator functions
es	Funciones del operador

en-us	Options
es	Opciones

en-us	or
es	o

en-us	Or
es	O

en-us	Order
es	Orden

en-us	Order column
es	Ordenar columna

en-us	Original
es	Original

en-us	OS
es	Sistema Operativo

en-us	OS (Full details)
es	SO (Detalle completo)

en-us	OS (Short)
es	SO (Corto)

en-us	other
es	otro

en-us	Other
es	Otras configuraciones

en-us	Other configuration parameters
es	Otros parámetros de configuración

en-us	Other parameters
es	Otros parámetros

en-us	Others
es	Otros

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
es	Estadísticas del tráfico saliente en la interfaz de red. Devuelve entero

en-us	output
es	resultado

en-us	Output
es	Resultado

en-us	Overlapping widgets at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s".
es	Widgets superpuestos en X:%3$d, Y:%4$d en la página #%2$d del tablero "%1$s".

en-us	Overridden by
es	Reemplazado por

en-us	Override
es	Remplazo

en-us	Override item history period
es	Anular el período del historial de métricas

en-us	Override item trend period
es	Anular periodo de tendencias de métricas

en-us	Overrides
es	Remplazos

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
es	Remplazo con nombre "%1$s" ya existe.

en-us	Overview
es	Vistazo general

en-us	Owner
es	Propietario

en-us	Page %1$d
es	Página %1$d

en-us	Page display period
es	Período de visualización de la página

en-us	Pager
es	Buscapersonas

en-us	Page received incorrect data
es	La página recibió datos incorrectos

en-us	Parameter
es	Parámetro

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
es	El parámetro "%1$s" está obsoleto.

en-us	Parameters
es	Parámetros

en-us	Parameters "esc_step_from" and "esc_step_to" must be set together.
es	Los parámetros "esc_step_from" y "esc_step_to" deben configurarse juntos.

en-us	Parent-child relation conflict in services "%1$s" and "%2$s".
es	Conflicto de relación principal-dependiente en los servicios "%1$s" y "%2$s".

en-us	Parent discovery rules
es	Reglas de descubrimiento padre

en-us	Parent graphs
es	Gráficos padre

en-us	Parent host value
es	Valor del equipo padre

en-us	Parent items
es	Métricas principales

en-us	Parent services
es	Servicios padre

en-us	Parent templates
es	Plantillas padre

en-us	Parent triggers
es	Iniciadores padre

en-us	Parent web scenarios
es	Escenarios web padre

en-us	Parse
es	Analizar gramaticalmente

en-us	Parse error
es	Error de análisis gramatical

en-us	Passive
es	Pasivo

en-us	Password
es	Contraseña

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
es	La contraseña no es obligatoria para tipos de autenticación externos.

en-us	Password must contain
es	La contraseña debe contener

en-us	Password (once again)
es	Contraseña (de nuevo)

en-us	Password policy
es	Política de contraseñas

en-us	Password requirements:
es	Requisitos de contraseña:

en-us	Paste
es	Pegar

en-us	Paste page
es	Pegar página

en-us	Paste widget
es	Pegar widget

en-us	Paste without external links
es	Pegar sin enlaces externos

en-us	$.path.to.node
es	$.ruta.al.nodo

en-us	path/to/secret
es	path/to/secret

en-us	path/to/secret:key
es	path/to/secret:key

en-us	pattern
es	patrón

en-us	Pattern
es	Patrón

en-us	Pause operations for suppressed problems
es	Pausar operaciones para problemas suprimidos

en-us	Peak memory usage: %1$s
es	Uso máximo de memoria: %1$s

en-us	Percentage
es	Porcentaje

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Porcentaje de memoria física del host que se ha consumido, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Porcentaje de memoria física del equipo que se ha consumido, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
es	Porcentaje de tiempo que la máquina virtual estuvo lista, pero no se pudo programar para ejecutarse en la CPU física, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instancia": instancia de la CPU

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
es	Porcentaje de tiempo que la máquina virtual estuvo lista, pero no se pudo programar para ejecutarse en la CPU física, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware, <instancia>: instancia de CPU

en-us	Percentile line (left)
es	Línea percentil (izquierda)

en-us	Percentile line (right)
es	Línea percentil (derecha)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
es	percentile() - Percentil P de un periodo T

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Porcentaje de veces que la máquina virtual no puede ejecutarse porque está compitiendo por el acceso a las CPU físicas, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Porcentaje de veces que la máquina virtual no puede ejecutarse porque está compitiendo por el acceso a las CPU físicas, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
es	Realiza una consulta DNS. Devuelve una cadena de caracteres con el tipo de información requerida

en-us	Period
es	Período

en-us	Periods
es	Períodos

en-us	Period shift
es	Cambio de periodo

en-us	Period type
es	Tipo de período

en-us	Permissions
es	Permisos

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
es	Los permisos sólo pueden ser asignados por los grupos de usuarios.

en-us	Persian (fa_IR)
es	Persa (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
es	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
es	Falta la extensión PHP bcmath (parámetro de configuración de PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
es	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
es	Falta la extensión PHP ctype (parámetro de configuración de PHP --enable-ctype).

en-us	PHP databases support
es	Soporte PHP de bases de datos

en-us	PHP gd
es	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
es	Falta la extensión PHP gd (parámetro de configuración de PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
es	Soporte de PHP gd FreeType

en-us	PHP gd FreeType support missing.
es	Falta soporte PHP gd FreeType.

en-us	PHP gd GIF image support missing.
es	Falta soporte para imágenes PHP gd GIF.

en-us	PHP gd GIF support
es	Soporte de PHP gd GIF

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
es	Falta soporte para imágenes PHP gd JPEG.

en-us	PHP gd JPEG support
es	Soporte de PHP gd JPEG

en-us	PHP gd PNG image support missing.
es	Falta soporte de imagen PHP gd PNG.

en-us	PHP gd PNG support
es	Soporte de PHP gd PNG

en-us	PHP gettext
es	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
es	Falta la extensión PHP gettext (parámetro de configuración de PHP --with-gettext). Las traducciones no estarán disponibles.

en-us	PHP LDAP
es	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
es	Falta la extensión PHP LDAP.

en-us	PHP libxml
es	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
es	Falta la extensión PHP libxml.

en-us	PHP mbstring
es	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
es	Falta la extensión PHP mbstring (parámetro de configuración de PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP OpenSSL
es	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
es	Falta la extensión PHP OpenSSL.

en-us	PHP option "%1$s"
es	Opción PHP "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
es	La opción PHP "%1$s" debe estar configurada a "%2$s"

en-us	PHP session
es	Sesión PHP

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
es	El inicio automático de la sesión PHP debe estar deshabilitado (directiva PHP "session.auto_start").

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
es	Falta la extensión de sesión PHP (parámetro de configuración de PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
es	PHP sockets

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
es	Falta la extensión de sockets PHP (parámetro de configuración de PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
es	La sobrecarga de funciones de PHP debe estar deshabilitada.

en-us	PHP version
es	Versión PHP

en-us	PHP xmlreader
es	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
es	Falta la extensión PHP xmlreader.

en-us	PHP xmlwriter
es	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
es	Falta la extensión PHP xmlwriter.

en-us	Pie
es	Tarta

en-us	pi() - Returns the Pi constant
es	pi() - Devuelve la constante Pi

en-us	Placing algorithm
es	Algoritmo de colocación

en-us	Plain text
es	Texto plano

en-us	Play
es	Reproducir

en-us	Play sound
es	Reproducir sonido

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
es	Por favor verifique los parámetros de configuración. Si todo está correcto, presione el botón "%1$s" o el botón "%2$s" para cambiar los parámetros de configuración.

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
es	Confirme que desea eliminar todas las macros.

en-us	Please confirm that you want to remove all value mappings.
es	Confirme que desea eliminar todas las asignaciones de valores.

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
es	Por favor cree la base de datos manualmente, y configure los parámetros para la conexión a esta base de datos. Presione el botón "%1$s" cuando termine.

en-us	Please enable "allow_url_fopen" directive.
es	Habilite la directiva "allow_url_fopen".

en-us	Please select two elements
es	Por favor, selecciona dos elementos

en-us	Points
es	Puntos

en-us	Point size
es	Tamaño del punto

en-us	Polish (pl_PL)
es	Polaco (pl_PL)

en-us	POP
es	POP

en-us	Populates host inventory field
es	Rellena el campo de inventario del equipo

en-us	Port
es	Puerto

en-us	Port cannot be empty for host interface.
es	La interfaz del equipo no puede tener el puerto vacío.

en-us	Port range
es	Rango de puertos

en-us	Portuguese (pt_BR)
es	Portugues (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
es	Portugués (pt_PT)

en-us	Position
es	Posición

en-us	Position is ignored for s, uptime and unixtime units.
es	La posición se ignora para las unidades s, uptime y unixtime.

en-us	Post fields
es	Campos de publicación

en-us	PostgreSQL database server version is too old.
es	La versión del servidor de base de datos PostgreSQL es demasiado antigua.

en-us	Post type
es	Tipo de mensaje

en-us	power() - The power of a base value to a power value
es	power() - La potencia de un valor base a un valor de potencia

en-us	Power usage , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "max" - Maximum allowed power usage
es	Uso de energía, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware, "max": uso máximo de energía permitido

en-us	Power usage , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <max> - Maximum allowed power usage
es	Uso de energía, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware, <max>: uso de energía máximo permitido

en-us	Power value
es	Valor de potencia

en-us	Prediction functions
es	Funciones de predicción

en-us	Pre-installation summary
es	Resumen de preinstalación

en-us	Preprocessing
es	Preprocesamiento

en-us	Preprocessing steps
es	Pasos de preprocesamiento

en-us	Preview
es	Vista previa

en-us	Previous day
es	Día anterior

en-us	Previous month
es	Mes anterior

en-us	Previous page
es	Página anterior

en-us	Previous value
es	Valor anterior

en-us	Previous week
es	Semana anterior

en-us	Previous year
es	Año anterior

en-us	Prev. time
es	Hora anterior

en-us	Primary POC cell
es	Celda POC primaria

en-us	Primary POC email
es	Correo electrónico de POC principal

en-us	Primary POC name
es	Nombre de POC principal

en-us	Primary POC notes
es	Notas de POC principal

en-us	Primary POC phone A
es	Teléfono A de POC principal

en-us	Primary POC phone B
es	Teléfono B de POC principal

en-us	Primary POC screen name
es	Nombre de pantalla de POC principal

en-us	Privacy passphrase
es	Clave de privacidad

en-us	Privacy protocol
es	Protocolo de privacidad

en-us	Private
es	Privada

en-us	Private key file
es	Archivo de clave privada

en-us	Privilege level
es	Nivel de privilegio

en-us	Problem
es	Problema

en-us	PROBLEM
es	PROBLEMA

en-us	Problem created
es	Problema creado

en-us	Problem display
es	Mostrar problema

en-us	PROBLEM event generation mode
es	Modo de generador de eventos de PROBLEMA

en-us	Problem expression
es	Expresión de problema

en-us	Problem hosts
es	Equipos con problemas

en-us	Problem is not suppressed
es	El problema no se suprime

en-us	Problem is suppressed
es	El problema se ha suprimido

en-us	Problem on
es	Problema en

en-us	problem pattern
es	patrón de problema

en-us	Problem recovery
es	Recuperación del problema

en-us	Problem resolved
es	Problema resuelto

en-us	Problems
es	Problemas

en-us	Problems by severity
es	Problemas por gravedad

en-us	Problem tags
es	Etiquetas del problema

en-us	Problem update
es	Actualización del problema

en-us	Process CPU utilization percentage. Returns float
es	Porcentaje de utilización de CPU del proceso. Devuelve número flotante

en-us	Process tags
es	Etiquetas de proceso

en-us	Profile
es	Perfil

en-us	Prometheus
es	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
es	Patrón de Prometeo

en-us	Prometheus to JSON
es	Prometheus a JSON

en-us	Properties
es	Propiedades

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
es	La URL proporcionada "%1$s" no es válida.

en-us	Proxies
es	Proxies

en-us	Proxy
es	Proxy

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
es	El proxy "%1$s" ya existe.

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
es	Proxy "%1$s" para el equipo "%2$s" no existe.

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
es	El proxy "%1$s" lo utiliza la acción "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
es	Proxy "%1$s" está siendo usado por la regla de descubrimiento "%2$s".

en-us	Proxy added
es	Proxy agregado

en-us	Proxy address
es	Dirección del proxy

en-us	Proxy deleted
es	Proxies borrados

en-us	Proxy deleted
es	Proxy borrado

en-us	Proxy mode
es	Modo de proxy

en-us	Proxy name
es	Nombre del proxy

en-us	Proxy updated
es	Proxy actualizado

en-us	PSK
es	PSK

en-us	PSK identity
es	Identidad PSK

en-us	Public
es	Público

en-us	Public key
es	Clave pública

en-us	Public key file
es	Archivo de clave pública

en-us	qualifier
es	calificador

en-us	Quarter
es	Trimestre

en-us	Quarterly
es	Trimestral

en-us	Query fields
es	Campos de consulta

en-us	Queue
es	Cola

en-us	Queue details
es	Detalles de la cola

en-us	Queue overview
es	Descripción general de la cola

en-us	Queue overview by proxy
es	Descripción general por proxy

en-us	radians() - Converts a value from degrees to radians
es	radians() - Convierte un valor de grados a radianes

en-us	rand() - A random integer value
es	rand() - Un valor entero aleatorio

en-us	rate() - Returns per-second average rate for monotonically increasing counters
es	rate() - Devuelve la tasa promedio por segundo para contadores que aumentan monótonamente

en-us	Raw data
es	Datos sin procesar

en-us	Raw post
es	Publicación sin procesar

en-us	Read
es	Lectura

en-us	Read only
es	Sólo lectura

en-us	Read-only
es	Sólo lectura

en-us	Read-only access to services
es	Acceso de solo lectura a los servicios

en-us	Read-only access to services with tag
es	Acceso de solo lectura a servicios con etiqueta

en-us	Reads modbus data. Returns various types
es	Lee datos modbus. Devuelve varios tipos

en-us	Read-write
es	Lectura-escritura

en-us	Read-write access to services
es	Acceso de lectura y escritura a los servicios.

en-us	Read-write access to services with tag
es	Acceso de lectura-escritura a servicios con etiqueta

en-us	read-write access to the child service "%1$s" is required
es	Se requiere acceso de lectura y escritura al servicio dependiente "%1$s"

en-us	read-write access to the child service "%1$s" must be retained
es	se debe conservar el acceso de lectura y escritura al servicio dependiente "%1$s".

en-us	read-write access to the service is required
es	se requiere acceso de lectura y escritura al servicio.

en-us	read-write access to the service must be retained
es	se debe conservar el acceso de lectura y escritura al servicio.

en-us	Received value
es	Valor recibido

en-us	Recent problems
es	Problemas recientes

en-us	Recipient
es	Destinatario

en-us	Recipient already exists.
es	El destinatario ya existe.

en-us	Recipients
es	Destinatarios

en-us	Recordset ID
es	Recordset ID

en-us	Recovery
es	Recuperar

en-us	Recovery expression
es	Expresión de recuperación

en-us	Recovery expression syntax error.
es	Error de sintaxis de expresión de recuperación.

en-us	Recovery operations
es	Operaciones de recuperación

en-us	Recovery time
es	Hora de recuperación

en-us	Rectangle
es	Rectángulo

en-us	reference to a non-existent tree element
es	referencia a un elemento de árbol inexistente

en-us	Refresh
es	Actualizar

en-us	refreshed every %1$s sec.
es	actualizado cada %1$s segundo.

en-us	Refresh interval
es	Intervalo de refresco

en-us	Regenerate
es	Regenerar

en-us	Regenerate selected API token? Previously generated token will become invalid.
es	¿Regenerar el token API seleccionado? El token generado previamente dejará de ser válido.

en-us	regexp
es	regexp

en-us	Regular
es	Normal

en-us	regular expression
es	expresión regular

en-us	Regular expression
es	Expresión regular

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
es	Ya existe la expresión regular "%s".

en-us	Regular expression added
es	Expresión regular agregada

en-us	Regular expression deleted
es	Expresión regular borrada

en-us	Regular expression deleted
es	Expresiones regulares borradas

en-us	Regular expression must be a string
es	La expresión regular debe ser una cadena

en-us	Regular expressions
es	Expresiones regulares

en-us	Regular expression updated
es	Expresión regular agregada

en-us	Related reports
es	Informes relacionados

en-us	Release to create a widget.
es	Suelte para crear un widget.

en-us	Remember me for 30 days
es	Recordarme durante 30 días

en-us	Remote command
es	Comando remoto

en-us	Remove
es	Eliminar

en-us	Remove, %1$s
es	Eliminar, %1$s

en-us	Remove all
es	Eliminar todo

en-us	Removed
es	Eliminado

en-us	Removed, %1$s
es	Eliminado, %1$s

en-us	Remove domain name
es	Eliminar nombre de dominio

en-us	Remove from favorites
es	Quitar de favoritos

en-us	Remove from host group
es	Borrar del grupo de equipos

en-us	Remove from host groups
es	Eliminar de los grupos de equipos

en-us	Remove host
es	Eliminar equipo

en-us	Rename
es	Renombrar

en-us	Repeat on
es	Repetir en

en-us	repeat() - Returns a string composed of value repeated count times
es	repetir() - Devuelve una cadena compuesta de valores repetidos un número de veces

en-us	Repeats
es	Se repite

en-us	Replace
es	Reemplazar

en-us	Replace dependencies
es	Reemplazar dependencias

en-us	replacement
es	reemplazo

en-us	Replacement
es	Reemplazo

en-us	replace() - Search value for occurrences of pattern, and replace with replacement
es	replace(): busca valor para apariciones de patrón y reemplaza con el reemplazo

en-us	Report "%1$s" already exists.
es	El informe "%1$s" ya existe.

en-us	Report generated by other users will be changed to the current user.
es	El informe generado por otros usuarios se cambiará al usuario actual.

en-us	Report generating test failed.
es	La prueba de generación de informes falló.

en-us	Report generating test successful.
es	Prueba de generación de informe exitosa.

en-us	Reporting period
es	Período de reporte

en-us	Report is currently generated by "%1$s".
es	El informe está generado actualmente por "%1$s".

en-us	Reports
es	Informes

en-us	Report sending failed for: %1$s.
es	Error al enviar el informe para: %1$s.

en-us	Report was successfully sent to: %1$s.
es	El informe se envió correctamente a: %1$s.

en-us	represents one of the available subdomains;
es	representa uno de los subdominios disponibles;

en-us	represents zoom level parameter in the URL;
es	representa el parámetro de nivel de zoom en la URL;

en-us	represent tile coordinates;
es	representa coordenadas de mosaicos;

en-us	Request body
es	Cuerpo de la solicitud

en-us	Request body type
es	Tipo de cuerpo de la solicitud

en-us	Request sent successfully
es	Solicitud enviada correctamente

en-us	Request type
es	Tipo de solicitud

en-us	Required
es	Requerido

en-us	Required host permissions
es	Permisos de equipo requeridos

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
es	Rendimiento requerido del servidor Zabbix, en nuevos valores esperados por segundo.

en-us	Required performance (vps)
es	Rendimiento requerido (vps)

en-us	Required server performance, new values per second
es	Rendimiento requerido del servidor, nuevos valores por segundo

en-us	Required status codes
es	Códigos de estado requeridos

en-us	Required string
es	Cadena requerida

en-us	Reset
es	Restablecer

en-us	Reset all fields to default values?
es	¿Restablecer todos los campos a sus valores por defecto?

en-us	Reset confirmation
es	Confirmar restablecer

en-us	Reset defaults
es	Restablecer predeterminados

en-us	Reset to initial view
es	Restablecer a la vista inicial

en-us	Resolved
es	Resuelto

en-us	RESOLVED
es	RESUELTO

en-us	Resolved by
es	Resuelto por

en-us	Resolved by correlation rule.
es	Resuelto por regla de correlación.

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
es	Resuelto por la regla de correlación "%1$s".

en-us	Resolved by inaccessible user.
es	Resuelto por usuario inaccesible.

en-us	Resolved by user "%1$s".
es	Resuelto por el usuario "%1$s".

en-us	Resource
es	Recurso

en-us	Resource ID
es	ID de recurso

en-us	Response
es	Respuesta

en-us	Response code
es	Código de respuesta

en-us	Response time
es	Tiempo de respuesta

en-us	Response type: JSON
es	Tipo de respuesta: JSON

en-us	Response type: String
es	Tipo de respuesta: Cadena

en-us	Result
es	Resultado

en-us	Result converted to %1$s
es	Resultado convertido a %1$s

en-us	Result is FALSE
es	Resultado es FALSO

en-us	Result is TRUE
es	RESULTADO is VERDADERO

en-us	Result type
es	Tipo de resultado

en-us	Result with value map applied
es	Resultado con mapa de valores aplicado

en-us	Retrieve mode
es	Modo de recuperación

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
es	Recibir contenido de un archivo. Devuelve un texto

en-us	Retry
es	Reintentar

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
es	Devuelve una matriz JSON con macros LLD que describen los objetos MBean o sus atributos. Se puede utilizar para LLD.

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
es	Devuelve una matriz JSON con objetos MBean o sus atributos. En comparación con jmx.discovery, no define macros LLD. Se puede utilizar para LLD.

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
es	Devolver la primera columna de la primera fila del resultado de la consulta SQL.

en-us	Returns 4-digit string containing octal number with Unix permissions
es	Devuelve una cadena de 4 dígitos que contiene un número octal con permisos Unix

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
es	Devuelve una matriz JSON que describe las interfaces de red del equipo configuradas en Zabbix. Se puede utilizar para LLD.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
es	Devuelve un objeto JSON que contiene métricas internas del servidor Zabbix o del proxy.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
es	Devuelve la disponibilidad de un tipo de comprobación en particular del equipo. El valor de esta métrica corresponde a los iconos de disponibilidad del listado de equipos. Tipos válidos son: agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
es	Devuelve el estado de mantenimiento actual del equipo.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
es	Devuelve el tiempo de respuesta del ping ICMP en segundos. Ejemplo: 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
es	Devuelve información asociada con la puerta de enlace Java de Zabbix. Los parámetros válidos son: ping, versión.

en-us	Returns number of TCP sockets that match parameters. Returns integer
es	Devuelve el número de sockets TCP que coinciden con los parámetros. Devuelve un número entero

en-us	Returns number of UDP sockets that match parameters. Returns integer
es	Devuelve el número de sockets UDP que coinciden con los parámetros. Devuelve un número entero

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
es	Devuelve el porcentaje de paquetes de ping ICMP perdidos.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
es	Valor de retorno de un atributo del objeto MBean.

en-us	Revert changes
es	Revertir cambios

en-us	right
es	derecha

en-us	Right
es	Derecho

en-us	right() - Returns the rightmost count characters
es	right() - Devuelve los caracteres más a la derecha del contador

en-us	Right trim
es	Ajuste derecho

en-us	Right Y
es	Derecha Y

en-us	RMCP+
es	RMCP+

en-us	Role
es	Rol

en-us	Romanian (ro_RO)
es	Rumano (ro_RO)

en-us	Root cause
es	Causa principal

en-us	round() - Rounds a value to decimal places
es	round() - Redondea un valor a un número de decimales

en-us	Rows
es	Filas

en-us	Rows per page
es	Filas por página

en-us	rtrim() - Removes specified characters from the end of a string
es	rtrim(): elimina los caracteres especificados del final de una cadena

en-us	"ruleid" of dependent item and master item should match
es	El "ruleid" de la métrica dependiente y de la métrica principal deben coincidir

en-us	Rules
es	Reglas aplicables a cada grupo

en-us	Run script "%1$s" on current host
es	Ejecute el script "%1$s" en el equipo actual

en-us	Run script "%1$s" on host groups
es	Ejecute el script "%1$s" en grupos de equipos

en-us	Run script "%1$s" on hosts
es	Ejecutar script "%1$s" en equipos

en-us	Run script "%1$s" on Zabbix server
es	Ejecute el script "%1$s" en el servidor Zabbix

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
es	Ejecuta en el equipo la instrucción especificada. Devuelve el resultado en texto de la instrucción; 1 - con modo como nowait/noesperar (independientemente del resultado de la instrucción)

en-us	Russian (ru_RU)
es	Ruso (ru_RU)

en-us	s
es	s

en-us	S
es	S

en-us	S
es	S

en-us	Safari
es	Safari

en-us	SAML settings
es	Configuración de SAML

en-us	Sans-Serif
es	Sans-Serif

en-us	Sat
es	Sáb

en-us	Saturday
es	Sábado

en-us	Save
es	Guardar

en-us	Save as
es	Guardar como

en-us	Save changes
es	Guardar cambios

en-us	Save it as "%1$s"
es	Guardarlo como "%1$s"

en-us	Scan directory
es	Directorio de escaneo

en-us	Scenario
es	Escenario

en-us	Scenario tags
es	Etiquetas de escenario

en-us	Schedule
es	Planificación

en-us	Scheduled check
es	Comprobación de planificación

en-us	Scheduled report
es	Informe programado

en-us	Scheduled report added
es	Informe programado añadido

en-us	Scheduled report created
es	Informe programado creado

en-us	Scheduled report deleted
es	Informe programado eliminado

en-us	Scheduled report deleted
es	Informes programados eliminados

en-us	Scheduled report disabled
es	Informes programados deshabilitados

en-us	Scheduled report disabled
es	Informe programado deshabilitado

en-us	Scheduled report enabled
es	Informes programados habilitados

en-us	Scheduled report enabled
es	Informe programado habilitado

en-us	Scheduled reports
es	Informes programados

en-us	Scheduled report updated
es	Informe programado actualizado

en-us	Scheduling
es	Planificación

en-us	Scope
es	Ámbito

en-us	Scope
es	Ámbito

en-us	script
es	script

en-us	Script
es	Script

en-us	Script "%1$s" already exists.
es	El script "%1$s" ya existe.

en-us	Script added
es	Script añadido

en-us	Script deleted
es	Scripts eliminados

en-us	Script deleted
es	Script eliminado

en-us	Script execution log
es	Registro de ejecución de script

en-us	Script execution successful.
es	Ejecución exitosa del script.

en-us	Script name
es	Nombre del script

en-us	Script parameters
es	Parámetros del script

en-us	Script profiler
es	Perfilador de guiones

en-us	Scripts
es	Scripts

en-us	Script updated
es	Script actualizado

en-us	Search
es	Buscar

en-us	Search attribute
es	Atributo de búsqueda

en-us	Search pattern is empty
es	El patrón de búsqueda está vacío

en-us	search string
es	cadena de búsqueda

en-us	Season
es	Temporada

en-us	Season deviation window
es	Ventana de desviación de temporada

en-us	second
es	segundo

en-us	Secondary POC cell
es	Celda POC secundaria

en-us	Secondary POC email
es	Correo electrónico POC secundario

en-us	Secondary POC name
es	Nombre de POC secundario

en-us	Secondary POC notes
es	Notas POC secundarias

en-us	Secondary POC phone A
es	Teléfono A de POC secundario

en-us	Secondary POC phone B
es	Teléfono B de POC secundario

en-us	Secondary POC screen name
es	Nombre de pantalla de POC secundario

en-us	second parameter is expected
es	se espera el segundo parámetro

en-us	seconds
es	segundos

en-us	Secret text
es	Texto secreto

en-us	Security
es	Seguridad

en-us	Security level
es	Nivel de seguridad

en-us	Security name
es	Nombre de seguridad

en-us	Select
es	Seleccione

en-us	selected
es	seleccionado

en-us	Selected
es	Seleccionado/s

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
es	Seleccionado, %1$s en la posición %2$d de %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
es	Seleccionado, %1$s, solo lectura, en la posición %2$d de %3$d

en-us	Selected actions deleted
es	Acciones seleccionadas eliminadas

en-us	Selected and all other problems of related triggers
es	Problemas seleccionados y todos los demás de los iniciadores relacionados

en-us	Selected elements
es	Elementos seleccionados

en-us	Selected items only
es	Sólo métricas seleccionadas

en-us	Select prototype
es	Seleccionar prototipo

en-us	Select SLA to display SLA report.
es	Seleccione SLA para mostrar el informe SLA.

en-us	Select widget
es	Seleccione widget

en-us	Send backward
es	Enviar atrás

en-us	Send message
es	Enviar mensaje

en-us	Send message to user groups
es	Enviar mensaje a grupo de usuarios

en-us	Send message to users
es	Enviar mensaje a usuarios

en-us	Send only to
es	Enviar solo a

en-us	Send to
es	Enviar a

en-us	Send to back
es	Enviar al fondo

en-us	Send to user groups
es	Enviar a grupos de usuarios

en-us	Send to users
es	Enviar a usuarios

en-us	Sent
es	Enviado

en-us	Sep
es	Sep

en-us	Separated
es	Separado

en-us	Separately
es	Por separado

en-us	September
es	Septiembre

en-us	Serial number A
es	Número de serie A

en-us	Serial number B
es	Número de serie B

en-us	Serif
es	Serif

en-us	Server
es	Servidor

en-us	Server (proxy)
es	Servidor (proxy)

en-us	Server time
es	Hora del sevidor

en-us	service
es	servicio

en-us	Service
es	Servicio

en-us	Service "%1$s" cannot have problem tags and children at the same time.
es	El servicio "%1$s" no puede tener etiquetas problemáticas y dependientes al mismo tiempo.

en-us	Service actions
es	Acciones de servicio

en-us	Service created
es	Servicio creado

en-us	Service data storage period
es	Periodo de conservación de los datos del servicio

en-us	Service deleted
es	Servicio eliminado

en-us	Service deleted
es	Servicio eliminado

en-us	Service list
es	Lista de servicios

en-us	Service name
es	Nombre del servicio

en-us	Service port
es	Puerto del servicio

en-us	Service recovery
es	Recuperación del servicio

en-us	Services
es	Servicios

en-us	Services form a circular dependency.
es	Los servicios forman una dependencia circular.

en-us	Services updated
es	Servicios actualizados

en-us	Service tag name
es	Nombre de etiqueta de servicio

en-us	Service tags
es	Etiquetas de servicio

en-us	Service tag value
es	Valor de etiqueta de servicio

en-us	Service type
es	Tipo de servicio

en-us	Service update
es	Actualización del servicio

en-us	Service updated
es	Servicio actualizado

en-us	Service with ID "%1$s" is not available.
es	El servicio con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	Service with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
es	El servicio con ID "%2$s" no está disponible para el rol de usuario "%1$s".

en-us	service with the same UUID already exists
es	el servicio con el mismo UUID ya existe.

en-us	Session ID or token is expected.
es	Se espera un ID de sesión o un token.

en-us	Session initialization error.
es	Error de inicialización de sesión.

en-us	Session terminated, re-login, please.
es	Sesión finalizada, vuelva a iniciar sesión, por favor.

en-us	Set custom time period
es	Establecer período de tiempo personalizado

en-us	Set error to
es	Establecer error en

en-us	Set expiration date and time
es	Establecer fecha y hora de vencimiento

en-us	Set host inventory mode
es	Establecer el modo de inventario del equipo

en-us	Set new value
es	Establecer nuevo valor

en-us	Set status to
es	Establecer estado en

en-us	Set status to OK
es	Establecer estado como OK

en-us	Set this view as default
es	Establecer esta vista como predeterminada

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
es	Error al configurar el modo de desreferenciación de LDAP.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
es	Error al configurar el protocolo LDAP.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
es	Error al configurar las referencias LDAP en "Desactivado".

en-us	Settings
es	Ajustes

en-us	Set value to
es	Establecer valor a

en-us	Severity
es	Gravedad

en-us	Severity changed
es	La gravedad cambió

en-us	Severity changes
es	Cambios de gravedad

en-us	Severity decreased
es	La gravedad disminuyó

en-us	Severity filter
es	Filtro de gravedad

en-us	Severity increased
es	La gravedad aumentó

en-us	Shape
es	Forma

en-us	Shared
es	Compartido

en-us	Sharing
es	Compartiendo

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
es	A la opción para compartir "%1$s" le falta un valor para el mapa "%2$s".

en-us	short description
es	descripción corta

en-us	Shortened
es	Acortado

en-us	should be empty
es	debe estar vacío

en-us	should be less than current time
es	debe ser menor que la hora actual

en-us	Show
es	Mostrar

en-us	Show details
es	Mostrar detalles

en-us	Show header
es	Mostrar encabezado

en-us	Show hosts in maintenance
es	Mostrar equipos en mantenimiento

en-us	show icon mappings
es	mostrar asignaciones de icono

en-us	Show legend
es	Mostrar leyenda

en-us	Show lines
es	Mostrar líneas

en-us	Shown
es	Se muestra

en-us	Show number of records
es	Mostrar número de registros

en-us	Show operational data
es	Mostrar datos operativos

en-us	Show periods
es	Mostrar periodos

en-us	Show problems
es	Mostrar problemas

en-us	Show selected
es	Mostrar seleccionados

en-us	Show sidebar
es	Mostrar barra lateral

en-us	Show suppressed problems
es	Mostrar problemas suprimidos

en-us	Show tags
es	Mostrar etiquetas

en-us	Show technical errors
es	Mostrar errores técnicos

en-us	Show text as HTML
es	Mostrar texto como HTML

en-us	Show timeline
es	Mostrar línea de tiempo

en-us	Show triggers
es	Mostrar iniciadores

en-us	Show unacknowledged only
es	Mostrar sólo los que no estén reconocidos

en-us	Show unavailable maps
es	Mostrar mapas no disponibles

en-us	Show warning if Zabbix server is down
es	Mostrar una advertencia si el servidor Zabbix está caído

en-us	Show working time
es	Mostrar tiempo de trabajo

en-us	Sidebar control
es	Control de barra lateral

en-us	Sign
es	Firmar

en-us	Sign in
es	Acceder

en-us	sign in as guest
es	iniciar sesión como invitado

en-us	Sign in with HTTP
es	Iniciar sesión con HTTP

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
es	Iniciar sesión con inicio de sesión único (SAML)

en-us	Sign out
es	Cerrar sesión

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
es	signum() - Devuelve -1 si un valor es negativo, 0 si un valor es cero, 1 si un valor es positivo

en-us	Simple
es	Sencillo

en-us	Simple change
es	Cambio sencillo

en-us	Simple check
es	Comprobación sencilla

en-us	Simple graph
es	Gráfico sencillo

en-us	Simple graph prototype
es	Prototipo de gráfico simple

en-us	Simple graphs
es	Graficos simples

en-us	Single
es	Único

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
es	sinh() - El seno hiperbólico de un valor

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
es	sin() - El seno de un valor, donde el valor es un ángulo expresado en radianes

en-us	Site address A
es	Dirección A

en-us	Site address B
es	Dirección B

en-us	Site address C
es	Dirección C

en-us	Site city
es	Ciudad

en-us	Site country
es	País

en-us	Site notes
es	Notas

en-us	Site rack location
es	Localización del rack

en-us	Site state / province
es	Estado/Provincia/Departamento

en-us	Site ZIP / postal
es	Código postal

en-us	Size
es	Tamaño

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
es	El tamaño de la respuesta recibida del servidor Zabbix "%1$s" excede el tamaño permitido de %2$s bytes. Este valor se puede aumentar en la constante ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT en include/defines.inc.php.

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
es	skewness() - Mide la asimetría de la distribución de probabilidad

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
es	Se omitió la copia del gráfico "%1$s" al equipo "%2$s".

en-us	SLA
es	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
es	El SLA "%1$s" ya existe.

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
es	SLA "%1$s" SLO no debe tener más de 4 dígitos fraccionarios.

en-us	SLA created
es	SLA creado

en-us	SLA deleted
es	SLA eliminado

en-us	SLA deleted
es	SLA eliminados

en-us	SLA disabled
es	SLA deshabilitado

en-us	SLA disabled
es	SLA deshabilitados

en-us	SLA enabled
es	SLA habilitado

en-us	SLA enabled
es	SLA habilitados

en-us	SLA is disabled.
es	SLA está deshabilitado.

en-us	SLA report
es	Informe SLA

en-us	SLA Report
es	Informe SLA

en-us	SLA updated
es	SLA actualizado

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
es	El SLA con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	SLI
es	SLI

en-us	SLO
es	SLO

en-us	SLO service URL
es	URL del servicio SLO

en-us	Slovak (sk_SK)
es	Eslovaco (sk_SK)

en-us	SMS
es	SMS

en-us	SMTP
es	SMTP

en-us	SMTP email
es	SMTP email

en-us	SMTP helo
es	SMTP helo

en-us	SMTP server
es	Servidor SMTP

en-us	SMTP server port
es	Puerto del servidor SMTP

en-us	SNMP
es	SNMP

en-us	SNMP agent
es	Agente SNMP

en-us	SNMP community
es	Comunidad SNMP

en-us	SNMP interfaces
es	Interfaces SNMP

en-us	SNMP OID
es	SNMP OID

en-us	SNMP trap
es	Trap SNMP

en-us	SNMP trap key is invalid.
es	La clave de captura SNMP no es válida.

en-us	SNMPv1
es	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
es	Agente SNMPv1

en-us	SNMPv%1$d
es	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
es	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
es	Agente SNMPv2

en-us	SNMPv3
es	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
es	Agente SNMPv3

en-us	SNMP version
es	Versión SNMP

en-us	Snooze
es	Snooze

en-us	Software
es	Software

en-us	Software application A
es	Aplicación de software A

en-us	Software application B
es	Aplicación informática B

en-us	Software application C
es	Aplicación informática C

en-us	Software application D
es	Aplicación de software D

en-us	Software application E
es	Aplicación de software E

en-us	Software architecture information. Returns string
es	Información de arquitectura de software. Devuelve una cadena

en-us	Software (Full details)
es	Software (Todos los detalles)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
es	Es posible que parte del historial de esta métrica esté comprimido; la eliminación no está disponible.

en-us	Sort entries by
es	Ordenar entradas por

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
es	No se permite ordenar por campo "%1$s".

en-us	Sort order (0->999)
es	Orden de clasificación (0->999)

en-us	Source
es	Origen

en-us	Source type
es	Tipo de origen

en-us	Spanish (es_ES)
es	Español (es_ES)

en-us	Specified role was not found.
es	El rol indicado no existe.

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
es	El script especificado no existe o no tiene permisos sobre él para la instrucción de la operación de la acción.

en-us	Specify host to see the graphs.
es	Especifique el equipo para ver los gráficos.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
es	Especifique alguna condición de filtro para ver los valores.

en-us	Speed
es	Velocidad

en-us	SP entity ID
es	ID de entidad del SP

en-us	SP name ID format
es	Formato de ID de nombre de SP

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
es	Resultado SQL: %1$s (selecciona: %2$s | ejecuta: %3$s)

en-us	SQL query
es	Consulta SQL

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
es	La ejecución de la instrucción SQL ha fallado "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
es	La ejecución de la instrucción SQL ha fallado "%1$s".

en-us	sqrt() - Square root of a value
es	sqrt() - Raíz cuadrada de un valor

en-us	SSH
es	SSH

en-us	SSH agent
es	Agente SSH

en-us	SSL certificate file
es	Archivo de certificado SSL

en-us	SSL key file
es	Archivo de clave SSL

en-us	SSL key password
es	Contraseña de la clave SSL

en-us	SSL/TLS
es	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
es	Verificar el equipo SSL

en-us	SSL verify peer
es	Verificación del extremo SSL

en-us	SSO service URL
es	URL del servicio SSO

en-us	Stacked
es	Apilado

en-us	Staircase
es	Escalera

en-us	standalone server
es	servidor independiente

en-us	Standard items
es	Métricas estándar

en-us	Standby
es	En espera

en-us	Start
es	Comenzar

en-us	Start date
es	Fecha de inicio

en-us	Start in
es	Empezar en

en-us	Starting TLS failed.
es	Error al iniciar TLS.

en-us	Start slideshow
es	Empezar la presentación de diapositivas

en-us	Start slideshow automatically
es	Iniciar presentación de diapositivas automáticamente

en-us	Start time
es	Hora de inicio

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
es	La hora de inicio debe ser menor que la hora de finalización para el tiempo de inactividad excluido "%2$s" del SLA "%1$s".

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
es	La hora de inicio debe ser menor que la hora de finalización del SLA "%1$s".

en-us	STARTTLS
es	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
es	Hora de inicio del servidor Zabbix, marca de tiempo Unix.

en-us	State
es	Estado

en-us	Static
es	Estático

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
es	Estadísticas y disponibilidad del caché de escritura de Zabbix. Caché: uno de los valores (modos: all, float, uint, str, log, text, no compatible), historial (modos: pfree, free, total, used, pused), índice (modos: pfree, free, total, used) , pused), tendencia (modos: pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
es	Estado

en-us	Status calculation rule
es	Regla de cálculo de estado

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
es	La regla de cálculo de estado y las reglas adicionales solo se aplican si existen servicios dependientes.

en-us	Status codes
es	Códigos de estado

en-us	Status disabled
es	Estado deshabilitado

en-us	Status maintenance
es	Estado mantenimiento

en-us	Status of discovery
es	Estado del descubrimiento

en-us	Status ok
es	Estado ok

en-us	Status only
es	Sólo el estado

en-us	Status problem
es	Estado problema

en-us	Status propagation rule
es	Estado regla de propagación

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
es	stddevpop() - Desviación estándar de la población

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
es	stddevsamp() - Desviación estándar de muestra

en-us	Step
es	Paso

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
es	Paso "%1$s" [%2$s de %3$s] falló: %4$s

en-us	Step duration
es	Duración del paso

en-us	Step of web scenario
es	Paso del escenario web

en-us	Steps
es	Pasos

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
es	El paso con nombre "%1$s" ya existe.

en-us	Stop
es	Parar

en-us	Stopped
es	Interrumpido

en-us	Stop processing
es	Detener procesamiento

en-us	Stop slideshow
es	Detener presentación de diapositivas

en-us	Storage period
es	Periodo de almacenamiento

en-us	Store credentials in
es	Almacenar credenciales en

en-us	Stored in HashiCorp Vault secret
es	Almacenado en el secreto de HashiCorp Vault

en-us	Straight
es	Recto

en-us	String
es	Cadena

en-us	String functions
es	Funciones de cadena

en-us	Structured data
es	Datos estructurados

en-us	Subfilter
es	Subfiltro

en-us	Subject
es	Título

en-us	Subject
es	Asunto

en-us	Submap
es	Submapa

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
es	<sub-menú/sub-menú/...>

en-us	Subscription
es	Suscripción

en-us	Subscriptions
es	Suscripciones

en-us	Success Audit
es	Auditoría de éxito

en-us	Success message
es	Mensaje de éxito

en-us	sum
es	sum

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
es	Suma de estadísticas de tráfico entrante y saliente en la interfaz de red. Devuelve un número entero

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
es	sumofsquares() - La suma de cuadrados

en-us	sum() - Sum of values of a period T
es	sum() - Suma de valores de un período T

en-us	Sun
es	Domingo

en-us	Sunday
es	Domingo

en-us	Super admin
es	Superadministrador

en-us	supplied credentials are not unique
es	las credenciales proporcionadas no son únicas

en-us	Support
es	Soporte

en-us	Supported formats:
es	Formatos soportados:

en-us	Supported macros:
es	Macros soportadas:

en-us	Suppressed till: %1$s
es	Suprimido hasta: %1$s

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
es	Estadísticas de intercambio (del dispositivo a memoria). Devuelve entero

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
es	Estadísticas de intercambio (de memoria al dispositivo). Devuelve entero

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Tamaño del espacio de intercambio en octetos o porcentaje del total. Devuelve entero para bytes; decimal para porcentaje

en-us	Swedish (sv_SE)
es	Sueco (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
es	¡Cambiar el método de autenticación reinicializará todas las sesiones menos ésta! ¿Continuar?

en-us	System
es	Sistema

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
es	Hora del arranque del sistema. Devuelve entero (marca de tiempo Unix)

en-us	System default
es	Predeterminado del sistema

en-us	System error.
es	Error del sistema.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
es	Se produjo un error del sistema. Comuníquese con el administrador de Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
es	Nombre del sistema del equipo. Devuelve cadena

en-us	System information
es	Información del sistema

en-us	System statistics. Returns integer or float
es	Estadísticas del sistema. Devuelve un número entero o flotante

en-us	System stats
es	Estadísticas del sistema

en-us	System time. Returns integer with type as UTC; string - with type as local
es	Hora del sistema. Devuelve un número entero con tipo UTC; cadena - con tipo como local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
es	Tiempo de actividad del sistema en segundos. Devuelve un número entero

en-us	T
es	J

en-us	T
es	M

en-us	Table "%1$s" does not exist.
es	La tabla "%1$s" no existe.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
es	La tabla "%1$s" no tiene un campo llamado "%2$s".

en-us	tag
es	etiqueta

en-us	Tag
es	Etiqueta

en-us	Tag display priority
es	Prioridad de visualización de etiquetas

en-us	Tag filter
es	Filtro de etiquetas

en-us	Tag for matching
es	Etiqueta para coincidencia

en-us	Tag name
es	Nombre de etiqueta

en-us	Tags
es	Etiquetas

en-us	Tag value
es	Valor de etiqueta

en-us	Tag values
es	Valores de etiqueta

en-us	tan() - The tangent of a value
es	tan() - La tangente de un valor

en-us	Target
es	Destino

en-us	Target list
es	Lista de objetivos

en-us	Target type
es	Tipo de destino

en-us	TCP
es	TCP

en-us	Telnet
es	Telnet

en-us	TELNET agent
es	Agente Telnet

en-us	Template
es	Plantilla

en-us	Template "%1$s" already exists.
es	La plantilla "%1$s" ya existe.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
es	La plantilla "%1$s" no puede estar sin grupo de equipos.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
es	La plantilla "%1$s" para el equipo "%2$s" no existe.

en-us	Template added
es	Plantilla añadida

en-us	Template and host properties that are inherited through template linkage will be unlinked and cleared.
es	Las propiedades de plantilla y equipo que se heredan a través de la vinculación de plantillas se desvincularán y borrarán.

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
es	La plantilla no se puede vincular a otra plantilla más de una vez, ni siquiera a través de otras plantillas.

en-us	Template dashboard
es	Tablero de plantilla

en-us	Template dashboards
es	Tableros de plantilla

en-us	template dashboard with the same UUID already exists
es	El tablero de plantilla con el mismo UUID ya existe

en-us	Template deleted
es	Plantilla borrada

en-us	Template group
es	Grupo de plantillas

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
es	el ID de plantilla "%1$s" se pasa %2$s veces

en-us	Template linkage
es	Plantilla vinculada

en-us	Template macros
es	Macros de plantilla

en-us	Template name
es	Nombre de plantilla

en-us	Templates
es	Plantillas

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
es	Plantillas "%1$s" desvinculadas de los equipos "%2$s".

en-us	Templates linked by host discovery cannot be unlinked.
es	Las plantillas vinculadas mediante descubrimiento de equipo no se pueden desvincular.

en-us	Templates updated
es	Plantillas actualizadas

en-us	Template trigger
es	Plantilla de iniciador

en-us	Template updated
es	Plantilla actualizada

en-us	Template value
es	Valor de plantilla

en-us	Template with host name "%1$s" already exists.
es	La plantilla con el nombre de equipo "%1$s" ya existe.

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
es	Ya existe una plantilla con el mismo nombre "%1$s".

en-us	template with the same UUID already exists
es	ya existe una plantilla con el mismo UUID

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
es	Ya existe una plantilla con el mismo nombre visible "%1$s".

en-us	Template with visible name "%1$s" already exists.
es	La plantilla con el nombre visible "%1$s" ya existe.

en-us	Test
es	Probar

en-us	Test all steps
es	Pruebe todos los pasos

en-us	Test authentication
es	Autenticación de prueba

en-us	Test confirmation
es	Confirmación de prueba

en-us	Test data
es	Datos de prueba

en-us	Test expressions
es	Expresiones de prueba

en-us	Test item
es	Métrica de prueba

en-us	Test media type "%1$s"
es	Tipo de medio de prueba "%1$s"

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
es	No se admite la prueba de métricas "%1$s".

en-us	Test report generating
es	Generando informe de prueba

en-us	Test string
es	Cadena de prueba

en-us	Test subject
es	Sujeto de la prueba

en-us	Text
es	Texto

en-us	Text, supports {INVENTORY.*}, {HOST.*} macros
es	Texto, admite macros {INVENTORY.*}, {HOST.*}

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
es	El método "%1$s.%2$s" debe llamarse sin el parámetro "auth".

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
es	El tiempo promedio que tarda una lectura del disco virtual, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instancia": instancia del dispositivo de disco

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
es	El tiempo promedio que tarda una lectura del disco virtual, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware, <instancia>: instancia del dispositivo de disco

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
es	El tiempo promedio que toma una escritura en el disco virtual, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "instancia": instancia del dispositivo de disco

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
es	El tiempo promedio que toma una escritura en el disco virtual, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware, <instancia>: instancia del dispositivo de disco

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
es	El equipo clonado contiene macros definidas por el usuario con el tipo "Texto secreto". Se restablecieron el valor y el tipo de estas macros.

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
es	El prototipo de equipo clonado contiene macros definidas por el usuario con el tipo "Texto secreto". Se restablecieron el valor y el tipo de estas macros.

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
es	La plantilla clonada contiene macros definidas por el usuario con el tipo "Texto secreto". Se restablecieron el valor y el tipo de estas macros.

en-us	The dependency of trigger "%1$s" on trigger "%2$s" already exists.
es	La dependencia del iniciador "%1$s" del iniciador "%2$s" ya existe.

en-us	The dependency of trigger prototype "%1$s" on trigger "%2$s" already exists.
es	La dependencia del prototipo de iniciador "%1$s" del iniciador "%2$s" ya existe.

en-us	The dependency of trigger prototype "%1$s" on trigger prototype "%2$s" already exists.
es	La dependencia del prototipo de iniciador "%1$s" del prototipo de iniciador "%2$s" ya existe.

en-us	The following placeholders are supported:
es	Se admiten los siguientes marcadores de posición:

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El gráfico ya no se descubre y se eliminará en %1$s (en %2$s en %3$s).

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El gráfico ya no se descubre y se eliminará la próxima vez que se procese la regla de descubrimiento.

en-us	The host being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new host.
es	El equipo que se está clonando pertenece a un grupo de equipos para el que no tiene permisos de escritura. El grupo no grabable se eliminó del nuevo equipo.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El grupo del equipo ya no se descubre y se eliminará en %1$s (en %2$s en %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El grupo del equipo ya no se descubre y se eliminará la próxima vez que se procese la regla de descubrimiento.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El equipo no fue descubierto nuevamente y será eliminado en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El equipo no fue descubierto nuevamente y será eliminado la próxima vez que se ejecute la regla de descubrimiento.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
es	La imagen está en uso en las asignaciones de iconos %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
es	La imagen está en uso en la asignación de icono %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
es	La imagen se utiliza en los mapas %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
es	La imagen se utiliza en el mapa %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	La métrica no fue descubierta nuevamente y será eliminada en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	La métrica no fue descubierta nuevamente y será eliminada la próxima vez que se ejecute la regla de descubrimiento.

en-us	the last new line feed is missing
es	falta el último salto de linea

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
es	El nivel de zoom máximo es "%1$s".

en-us	Theme
es	Tema

en-us	The number of processes. Returns integer
es	El número de procesos. Devuelve un número entero

en-us	the parameter "%1$s" is missing
es	falta el parámetro "%1$s"

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
es	Falta el parámetro "%1$s" en los atributos del usuario.

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
es	El JSON recibido no es una solicitud JSON-RPC válida.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
es	El procedimiento remoto solicitado no existe/no está disponible

en-us	the table "%1$s" was not found
es	la tabla "%1$s" no fue encontrada

en-us	the tag "%1$s" is missing
es	falta la etiqueta "%1$s"

en-us	The template being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new template.
es	La plantilla que se está clonando pertenece a un grupo de equipo para el que no tiene permisos de escritura. El grupo no modificable se eliminó de la nueva plantilla.

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
es	El token ha caducado. Actualice la fecha de vencimiento para usar el token.

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
es	El iniciador no fue descubierto nuevamente y será eliminado en %1$s (el %2$s a las %3$s).

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
es	El iniciador no fue descubierto nuevamente y será eliminado la próxima vez que se ejecute la regla de descubrimiento.

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
es	La plantilla de URL se utiliza para cargar y mostrar la capa de mosaicos en mapas geográficos.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
es	La versión de la base de datos Zabbix no cumple con los requisitos actuales. Versión de su base de datos: %1$s. Versión requerida: %2$s. Por favor, póngase en contacto con el administrador del sistema.

en-us	third
es	tercero

en-us	third parameter is expected
es	Se espera un tercer parámetro.

en-us	This day last week
es	Este día, la semana pasada

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
es	Este campo se completa automáticamente por la métrica "%1$s".

en-us	This is the test message from Zabbix
es	Este es el mensaje de prueba de Zabbix

en-us	This month
es	Este mes

en-us	This month so far
es	Este mes hasta ahora

en-us	This setting applies only to numeric data. Non-numeric data will always be taken from history.
es	Esta configuración se aplica sólo a datos numéricos. Los datos no numéricos siempre se tomarán del histórico.

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
es	Esta configuración debe estar habilitada, porque las tablas de historial contienen fragmentos comprimidos.

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
es	Esta configuración debe estar habilitada porque las tablas de tendencias contienen fragmentos comprimidos.

en-us	This type of information may not match the key.
es	Es posible que este tipo de información no coincida con la clave.

en-us	This week
es	Esta semana

en-us	This week so far
es	Esta semana hasta ahora

en-us	This year
es	Este año

en-us	This year so far
es	Este año hasta ahora

en-us	Threshold
es	Umbral

en-us	Thresholds
es	Umbrales

en-us	Throttling
es	Limitación

en-us	Thu
es	Jueves

en-us	Thursday
es	Jueves

en-us	Tile provider
es	Proveedor del mosaico

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
es	Los datos de atribución del proveedor de mosaicos se muestran en un pequeño cuadro de texto en el mapa.

en-us	Tile URL
es	URL del mosaico

en-us	Till
es	Hasta

en-us	Time
es	Hora

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
es	Tiempo que un proceso Zabbix particular o un grupo de procesos (identificados por <tipo> y <modo>) pasan en <estado> en porcentaje.

en-us	time() - Current time
es	hora() - Hora actual

en-us	Time elapsed:
es	Tiempo transcurrido:

en-us	Time filter default period
es	Período predeterminado del filtro de tiempo

en-us	time filter default period exceeds the max period
es	el período predeterminado del filtro de tiempo excede el período máximo

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
es	timeleft() - Tiempo para alcanzar el umbral estimado según el período T

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
es	Hora del último acceso del proxy. Nombre: nombre del proxy. Los parámetros válidos son: último acceso: marca de tiempo de Unix, retraso: segundos.

en-us	Timeout
es	Timeout

en-us	Time period
es	Período de tiempo

en-us	time shift
es	desplazamiento de hora

en-us	Time shift
es	Cambio de hora

en-us	Timestamp
es	Marca de hora

en-us	Time type
es	Tipo de hora

en-us	Timezone
es	Zona horaria

en-us	Time zone
es	Zona horaria

en-us	To
es	A

en-us	Today
es	Hoy

en-us	Today so far
es	Hoy hasta ahora

en-us	Top
es	Encima

en-us	Top hosts
es	Equipos principales

en-us	Top N
es	Top N

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
es	Para configurar una interfaz de equipo, seleccione un solo tipo de métrica para todas las métricas

en-us	Total
es	Total

en-us	TOTAL
es	TOTAL

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
es	Tiempo total de búsqueda Elasticsearch: %1$s

en-us	Totals
es	Totales

en-us	Total SQL time: %1$s
es	Tiempo total de SQL: %1$s

en-us	Total time: %1$s
es	Tiempo total: %1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tiempo total transcurrido, en segundos, desde el último inicio del sistema operativo, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tiempo total transcurrido, en segundos, desde el último inicio del sistema operativo, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	Trace
es	Rastro

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
es	La transacción no se ha cerrado. Abortando...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
es	Transforme el resultado de la consulta SQL en una matriz JSON.

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
es	Transforme el resultado de la consulta SQL en una matriz JSON para un descubrimiento de bajo nivel.

en-us	Transparency
es	Transparencia

en-us	Transport error.
es	Error de transporte.

en-us	Treat as 0
es	Tratar como 0

en-us	trendavg() - Average value of a period T with exact period shift
es	trendavg() - Valor promedio de un período T con cambio de período exacto

en-us	trendcount() - Number of successfully retrieved values for period T
es	trendcount() - Número de valores recuperados correctamente para el período T

en-us	Trend function cache statistics. Valid parameters are: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems and requests.
es	Estadísticas de caché de la función de tendencia. Los parámetros válidos son: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems y requests.

en-us	trendmax() - Maximum value for period T with exact period shift
es	trendmax() - Valor máximo para el período T con cambio de período exacto

en-us	trendmin() - Minimum value for period T with exact period shift
es	trendmin() - Valor mínimo para el período T con cambio de período exacto

en-us	Trends
es	Tendencias

en-us	trendstl() - Anomaly detection for period T
es	trendstl() - Detección de anomalías para el período T

en-us	Trend storage period
es	Período de almacenamiento de tendencias

en-us	trendsum() - Sum of values of a period T with exact period shift
es	trendsum() - Suma de valores de un período T con cambio de período exacto

en-us	trigger
es	iniciador

en-us	Trigger
es	Iniciadores

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
es	El iniciador "%1$s" ya existe en "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
es	El iniciador "%1$s" pertenece a una plantilla con diferentes enlaces.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador inexistente "%2$s" en el equipo "%3$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador inexistente "%2$s" en la plantilla "%3$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s).

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para el equipo "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de equipo en iniciadores de plantilla.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada al equipo "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada a la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" del equipo "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un host.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
es	El iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de la plantilla principal.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
es	El iniciador "%1$s" depende del iniciador "%2$s", que no existe.

en-us	Trigger actions
es	Acciones de iniciador

en-us	Trigger added
es	Iniciador añadido

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
es	El iniciador no puede depender de un iniciador heredado de él.

en-us	Trigger copied
es	Iniciadores copiados

en-us	Trigger copied
es	Iniciador copiado

en-us	Trigger data storage period
es	Periodo de almacenamiento de datos de iniciadores

en-us	Trigger deleted
es	Iniciador eliminado

en-us	Trigger details
es	Detalles del iniciador

en-us	Trigger disabled
es	Iniciadores deshabilitados

en-us	Trigger disabled
es	Iniciador deshabilitado

en-us	Trigger displaying options
es	Opciones de visualización de iniciadores

en-us	trigger does not allow manual closing
es	El iniciador no permite el cierre manual.

en-us	Trigger enabled
es	Iniciador habilitado

en-us	Trigger enabled
es	Iniciadores habilitados

en-us	trigger expression must contain at least one /host/key reference
es	La expresión del iniciador debe contener al menos una referencia /host/key.

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
es	El iniciador tiene métricas de la plantilla "%1$s" que no están vinculadas al equipo.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
es	El iniciador en la plantilla "%1$s" tiene dependencias con un iniciador en la plantilla "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
es	Iniciador en estado "desconocido"

en-us	Trigger label type
es	Tipo de etiqueta de iniciador

en-us	Trigger name
es	Nombre de iniciador

en-us	Trigger overview
es	Vistazo general de los iniciadores

en-us	Trigger prototype
es	Prototipo de iniciador

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" ya existe en "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" pertenece a plantillas con diferentes vínculos.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador inexistente "%2$s" en el eqipo "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador inexistente "%2$s" en la plantilla "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de equipo en iniciadores de plantilla.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada al equipo "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
es	El prototipo del iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s", porque la plantilla "%3$s" no está vinculada a la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" del equipo "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de una plantilla dependiente o un equipo.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del iniciador "%2$s" de la plantilla "%3$s", porque no se permiten dependencias de iniciadores de la plantilla principal.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque se produciría un enlace circular (%3$s).

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para el equipo "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque se produciría un vínculo circular (%3$s) para la plantilla "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because dependencies on trigger prototypes from another LLD rule are not allowed.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" no puede depender del prototipo de iniciador "%2$s", porque no se permiten dependencias de prototipos de iniciador de otra regla LLD.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" contiene prototipos de métricas de múltiples reglas de descubrimiento.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
es	El prototipo del iniciador "%1$s" depende del iniciador "%2$s", que no existe.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
es	El prototipo de iniciador "%1$s" debe contener al menos un prototipo de métrica.

en-us	Trigger prototype added
es	Prototipo de iniciador añadido

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
es	El prototipo de iniciador no puede depender de un iniciador heredado de él.

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
es	El prototipo del iniciador no se puede mover a otra plantilla o equipo.

en-us	Trigger prototype deleted
es	Prototipo de iniciador eliminado

en-us	Trigger prototypes
es	Prototipos de iniciador

en-us	Trigger prototypes deleted
es	Prototipos de iniciador eliminados

en-us	Trigger prototypes updated
es	Prototipos de iniciador actualizados

en-us	Trigger prototype updated
es	Prototipo de iniciador actualizado

en-us	Trigger prototype updated
es	Prototipos de iniciador actualizados

en-us	trigger prototype with the same UUID already exists
es	Ya existe un prototipo de iniciador con el mismo UUID.

en-us	Triggers
es	Iniciadores

en-us	Triggers deleted
es	Iniciadores eliminados

en-us	Trigger severity
es	Gravedad del iniciador

en-us	Trigger status "OK"
es	Estatus de iniciador "OK"

en-us	Trigger status "Problem"
es	Estatus de iniciador "Problema"

en-us	Triggers top 100
es	Los 100 iniciadores principales

en-us	Trigger tags
es	Etiquetas de iniciador

en-us	Trigger updated
es	Iniciador actualizado

en-us	Trigger URL
es	URL del iniciador

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
es	El iniciador con enlaces no se puede mover a otra plantilla o equipo.

en-us	trigger with the same UUID already exists
es	ya existe un iniciador con el mismo UUID

en-us	Trim
es	Recortar

en-us	trim() - Remove specified characters from the beginning and the end of a string
es	trim(): elimina los caracteres especificados del principio y del final de una cadena

en-us	TRUE
es	ACTIVO

en-us	truncate() - Truncates a value to decimal places
es	truncate(): trunca un valor a un número de decimales

en-us	Tue
es	Mar

en-us	Tuesday
es	Martes

en-us	Turkish (tr_TR)
es	Turco (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
es	Dos métricas ("%1$s" y "%2$s") no pueden completar un campo de inventario de equipo "%3$s", lo que generaría un conflicto.

en-us	Two map elements should be selected
es	Se deben seleccionar dos elementos del mapa

en-us	Two or more fields cannot occupy same space.
es	Dos o más campos no pueden ocupar el mismo espacio.

en-us	Type
es	Tipo

en-us	Type (Full details)
es	Tipo (detalles completos)

en-us	type here to search
es	pulse aquí para buscar

en-us	Type of calculation
es	Tipo de cálculo

en-us	Type of information
es	Tipo de información

en-us	Type (OK)
es	Tipo (OK)

en-us	Types
es	Tipos

en-us	UI element "%2$s" is not available for user role "%1$s".
es	El elemento de la interfaz de usuario "%2$s" no está disponible para el rol de usuario "%1$s".

en-us	Ukrainian (uk_UA)
es	Ucraniano (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
es	No se pueden cambiar los permisos del archivo de configuración a 0600.

en-us	Unable to create the configuration file.
es	No se puede crear el archivo de configuración.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
es	No se puede determinar la versión actual de la base de datos Zabbix: %1$s.

en-us	Unable to load authentication API parameters.
es	No se pueden cargar los parámetros de la API de autenticación.

en-us	Unable to load database credentials from Vault.
es	No se pueden cargar las credenciales de la base de datos desde Vault.

en-us	Unable to load housekeeping API parameters.
es	No se pueden cargar los parámetros de la API de limpieza.

en-us	Unable to load settings API parameters.
es	No se pueden cargar los parámetros de la API de configuración.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
es	No se puede sobrescribir el archivo de configuración existente.

en-us	Unable to retrieve database version.
es	No se puede recuperar la versión de la base de datos.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB compression support status.
es	No se puede recuperar el estado de soporte de compresión de TimescaleDB.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB version.
es	No se puede recuperar la versión de TimescaleDB.

en-us	Unable to select configuration.
es	No se puede seleccionar la configuración.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
es	No se puede cargar el archivo porque "file_uploads" está deshabilitado.

en-us	unacceptable URL
es	URL inaceptable

en-us	Unacknowledge
es	No reconocer

en-us	Unacknowledged
es	Desconocido

en-us	Unacknowledged only
es	Sólo los no reconocidos

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
es	Desconocimiento de eventos de PROBLEMAS

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
es	Eventos RESUELTO sin reconocer

en-us	Unavailable
es	No disponible

en-us	Unblock
es	Desbloquear

en-us	Unblock selected users?
es	¿Desbloquear usuarios seleccionados?

en-us	unexpected constant "%1$s"
es	constante inesperada "%1$s"

en-us	unexpected constant value "%1$s"
es	valor de constante inesperado "%1$s"

en-us	unexpected end of expression macro
es	macro de fin de expresión inesperado

en-us	unexpected end of key
es	final inesperado de la clave

en-us	unexpected end of macro
es	final inesperado de la macro

en-us	unexpected parameter "%1$s"
es	parámetro inesperado "%1$s"

en-us	Unexpected response for action %1$s.
es	Respuesta inesperada para la acción %1$s.

en-us	Unexpected server error.
es	Error inesperado del servidor.

en-us	unexpected tag "%1$s"
es	etiqueta "%1$s" inesperada

en-us	unexpected text "%1$s"
es	texto inesperado "%1$s"

en-us	unexpected value "%1$s"
es	valor inesperado "%1$s"

en-us	Units
es	Unidad

en-us	unknown
es	desconocido

en-us	Unknown
es	Desconocido

en-us	UNKNOWN
es	DESCONOCIDO

en-us	Unknown action
es	Acción desconocida

en-us	Unknown error
es	Error desconocido

en-us	unknown function "%1$s"
es	función "%1$s" desconocida

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
es	Métrica de equipo desconocida, no existe tal métrica en el equipo seleccionado

en-us	Unknown host, no such host present in system
es	Equipo desconocido, no existe ese equipo en el sistema

en-us	Unknown interface type.
es	Tipo de interfaz desconocido.

en-us	Unknown resource
es	Recurso desconocido

en-us	Unknown step failed: %1$s
es	Error en el paso desconocido: %1$s

en-us	Unknown value type
es	Tipo de valor desconocido

en-us	Unlimited
es	Ilimitado

en-us	Unlink
es	Desvincular

en-us	Unlink and clear
es	Desvincular y eliminar

en-us	Unlink from template
es	Desvincular de plantilla

en-us	Unlink from templates
es	Desvincular de plantillas

en-us	Unmute
es	Dejar de silenciar

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
es	Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. Debe ser al menos %2$s.

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
es	Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. No debe ser superior a %2$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
es	Juego de caracteres o intercalación no admitidos para la tabla: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
es	Juego de caracteres o intercalación no admitidos para las tablas: %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
es	Extensión de archivo de importación no compatible "%1$s".

en-us	Unsupported import format "%1$s".
es	Formato de importación no soportado "%1$s".

en-us	Unsupported operation.
es	Operación no soportada.

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
es	Parámetro no soportado "%2$s" para una condición de filtro de la regla de descubrimiento "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
es	Parámetro no soportado "%2$s" para el filtro de la regla de descubrimiento "%1$s".

en-us	unsupported Prometheus function
es	función Prometheus no soportada

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
es	Versión de TimescaleDB no compatible. Debe ser al menos %1$s.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
es	Versión de TimescaleDB no compatible. No debe ser superior a %1$s.

en-us	unsupported time suffix
es	sufijo de tiempo no soportado

en-us	unsupported version number
es	número de versión no soportado

en-us	Untitled
es	Sin título

en-us	Up
es	Arriba

en-us	Up
es	Arriba

en-us	Update
es	Actualizar

en-us	Update column
es	Actualizar columna

en-us	Updated
es	Actualizado

en-us	Updated status of host "%1$s".
es	Actualizado el estado del host "%1$s".

en-us	Update existing
es	Actualización existente

en-us	Update interval
es	Intervalo de actualización

en-us	Update operations
es	Operaciones de actualización

en-us	Update problem
es	Problema de actualización

en-us	Upload
es	Subir

en-us	uppercase identifier expected
es	se esperaba un identificador en mayúsculas.

en-us	Upper level maps
es	Mapas de nivel superior

en-us	Uptime
es	Tiempo operativo

en-us	Uptime/Downtime
es	Tiempo operativo/Tiempo inoperativo

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
es	Tiempo de actividad del proceso del servidor Zabbix en segundos.

en-us	URL
es	URL

en-us	URL A
es	URL A

en-us	URL (after login)
es	URL (después de iniciar sesión)

en-us	URL B
es	URL B

en-us	URL C
es	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
es	La URL no está codificada correctamente.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
es	El nombre de la URL debe ser único para el mapa "%1$s".

en-us	URL parameter cannot be array.
es	El parámetro de URL no puede ser una matriz.

en-us	URL parameter name is empty.
es	El nombre del parámetro URL está vacío.

en-us	URLs
es	URLs

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
es	La URL debe tener los campos "nombre" y "url" para el mapa "%1$s".

en-us	Use bulk requests
es	Utilice solicitudes masivas

en-us	Use custom event status colors
es	Utilice colores de estado de evento personalizados

en-us	Use default
es	Uso por defecto

en-us	Used in actions
es	Utilizado en acciones

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
es	Utilice el formulario de configuración del prototipo de equipo para eliminar plantillas vinculadas automáticamente en el próximo descubrimiento.

en-us	Use iframe sandboxing
es	Usar aislamiento en iframe

en-us	Use if severity
es	Utilizar si la gravedad

en-us	User
es	Usuario

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
es	El usuario "%1$s" no puede estar sin grupo de usuarios.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
es	El usuario "%1$s" es el propietario del tablero "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
es	El usuario "%1$s" es el propietario del mapa "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
es	El usuario "%1$s" es el propietario del informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
es	El usuario "%1$s" es el destinatario del informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
es	El usuario "%1$s" se utiliza en la acción "%2$s".

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
es	El usuario "%1$s" es el usuario en cuyo nombre se crea el informe "%2$s".

en-us	User "%1$s" unblocked.
es	Usuario "%1$s" desbloqueado.

en-us	User action
es	Acción del usuario

en-us	User added
es	Usuario añadido

en-us	User agent string
es	Cadena de agente de usuario

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
es	El usuario no puede agregarse a un grupo deshabilitado o a un grupo con acceso GUI deshabilitado.

en-us	User cannot change own role.
es	El usuario no puede cambiar su propio rol.

en-us	User cannot change the user type of own role.
es	El usuario no puede cambiar el tipo de usuario de su propio rol.

en-us	User deleted
es	Usuarios eliminados

en-us	User deleted
es	Usuarios eliminados

en-us	User group
es	Grupo de usuarios

en-us	User group "%1$s" already exists.
es	El grupo de usuarios "%1$s" ya existe.

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
es	El grupo de usuarios "%1$s" es el destinatario del informe "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
es	El grupo de usuarios "%1$s" se utiliza en la acción "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
es	El grupo de usuarios "%1$s" se utiliza en la configuración de los mensajes de inactividad de la base de datos.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
es	El grupo de usuarios "%1$s" se utiliza en el script "%2$s".

en-us	User group added
es	Grupo de usuarios añadido

en-us	User group deleted
es	Grupos de usuarios eliminados

en-us	User group deleted
es	Grupo de usuarios eliminado

en-us	User group for database down message
es	Grupo de usuarios para mensajes de base de datos caída

en-us	User groups
es	Grupos de usuarios

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
es	Faltan parámetros para compartir grupo de usuarios: %1$s para el mapa "%2$s".

en-us	User group updated
es	Grupos de usuarios actualizados

en-us	User group updated
es	Grupo de usuarios actualizado

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
es	El grupo de usuarios con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	User is not allowed to delete himself.
es	El usuario no puede eliminarse a sí mismo.

en-us	User macros
es	Macros de usuario

en-us	User menu
es	Menú del usuario

en-us	Username
es	Usuario

en-us	User name
es	Nombre de usuario

en-us	Username and password
es	Usuario y contraseña

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
es	El nombre de usuario y la contraseña deben almacenarse en las claves secretas de Vault "username" y "contraseña".

en-us	Username attribute
es	Atributo de nombre de usuario

en-us	User password
es	Contraseña de usuario

en-us	User profile
es	Perfil de usuario

en-us	User/Recipient
es	Usuario/Destinatario

en-us	User role
es	Rol de usuario

en-us	User role "%1$s" already exists.
es	El rol de usuario "%1$s" ya existe.

en-us	User role created
es	Rol de usuario creado

en-us	User role deleted
es	Roles de usuario eliminados

en-us	User role deleted
es	Rol de usuario eliminado

en-us	User roles
es	Roles de usuario

en-us	User role updated
es	Rol de usuario actualizado

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
es	El rol de usuario con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	Users
es	Usuarios

en-us	User sessions
es	Sesiones de usuario

en-us	User settings
es	Configuración de usuario

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
es	Faltan parámetros para compartir entre usuarios: %1$s para el mapa "%2$s".

en-us	User type
es	Tipo de usuario

en-us	User unblocked
es	Usuarios desbloqueados

en-us	User unblocked
es	Usuario desbloqueado

en-us	User updated
es	Usuario actualizado

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
es	El usuario con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	User with username "%1$s" already exists.
es	Usuario "%1$s" ya existe.

en-us	Use X-Frame-Options HTTP header
es	Utilice el encabezado HTTP X-Frame-Options

en-us	UUIDv4 is expected
es	Se espera UUIDv4

en-us	Validate URI schemes
es	Validar esquemas de URI

en-us	Validation
es	Validación

en-us	Valid URI schemes
es	Esquemas de URI válidos

en-us	value
es	valor

en-us	Value
es	Valor

en-us	value "%1$s" already exists
es	el valor "%1$s" ya existe

en-us	value %1$s already exists
es	el valor %1$s ya existe

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
es	El valor "%1$s" es incorrecto para el parámetro "grid_align". Las opciones son: "%2$s" y "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
es	El valor "%1$s" no es válido para el parámetro "grid_show". Las opciones son: "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
es	El valor "%1$s" es incorrecto para el parámetro "grid_show". Las opciones son: "%2$s" y "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
es	El valor "%1$s" es demasiado largo para el campo "%2$s" - %3$d caracteres. La longitud permitida es %4$d caracteres.

en-us	value "%1$s" not found
es	valor "%1$s" no encontrado

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
es	Eficacia de la caché de valores. Los parámetros válidos son: solicitudes, aciertos y errores.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
es	Estadísticas de caché de valores. Los modos válidos son: total, free, pfree, used y pused.

en-us	Value cannot be empty.
es	El valor no puede estar vacío.

en-us	value is too long
es	el valor es demasiado largo

en-us	Value map
es	Valor asignado

en-us	Value map "%1$s" already exists.
es	El mapa de valores "%1$s" ya existe.

en-us	Value mapping
es	Asignación de valores

en-us	Value mappings
es	Asignaciones de valor

en-us	Valuemap with ID "%1$s" is not available on "%2$s".
es	El mapa de valores con ID "%1$s" no está disponible en "%2$s".

en-us	value map with the same UUID already exists
es	El mapa de valores con el mismo UUID ya existe.

en-us	value must be %1$s
es	el valor debe ser uno entre %1$s

en-us	value must be %1$s
es	el valor debe ser %1$s

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
es	el valor debe estar entre "%1$s" y "%2$s"

en-us	value must be empty
es	el valor debe estar vacío

en-us	value must be empty or %1$s
es	el valor debe estar vacío o %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
es	el valor debe estar vacío o ser uno entre %1$s

en-us	value must be no greater than "%1$s"
es	el valor debe estar vacío o ser uno entre %1$s

en-us	value must be no less than "%1$s"
es	el valor no debe ser menor que "%1$s"

en-us	value must be one of %1$s
es	el valor debe ser uno de %1$s

en-us	value must be within the range of %1$s
es	el valor debe estar dentro del rango de %1$s

en-us	Value: no data
es	Valores: sin datos

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
es	Valor de cualquier contador de rendimiento de Windows en inglés. Devuelve un número entero, flotante, cadena o texto (según la solicitud)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
es	Valor de cualquier contador de rendimiento de Windows. Devuelve un número entero, flotante, cadena o texto (según la solicitud)

en-us	value of first parameter is too long
es	el valor del primer parámetro es demasiado largo

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
es	Valor del tema MQTT. El formato de los datos devueltos depende del contenido del tema. Si se utilizan comodines, devuelve valores de tema en JSON

en-us	value of new event tag
es	valor de la nueva etiqueta de evento

en-us	Value of new event tag
es	Valor de la nueva etiqueta de evento

en-us	Value of old event tag
es	Valor de la etiqueta de evento anterior

en-us	value of second parameter is too long
es	el valor del segundo parámetro es demasiado largo.

en-us	Value of tag
es	Valor de etiqueta

en-us	value of third parameter must be one of %1$s
es	el valor del tercer parámetro debe ser uno de %1$s.

en-us	Values
es	Valores

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
es	No se permiten valores sin nombres en los campos del formulario.

en-us	Variables
es	Variables

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
es	Información diversa sobre procesos específicos.Devuelve un número flotante

en-us	varpop() - Population variance
es	varpop() - Varianza de población

en-us	varsamp() - Sample variance
es	varsamp() - Varianza de muestra

en-us	Vault API endpoint
es	Punto terminal de la API de Vault

en-us	Vault authentication token
es	Token de autenticación de Vault

en-us	Vault connection failed.
es	Error en la conexión a Vault.

en-us	Vault secret
es	Secreto de Vault

en-us	Vault secret path
es	Ruta al secreto de Vault

en-us	Vendor
es	Vendedor

en-us	Verbose
es	Verboso

en-us	Verify database certificate
es	Verificar certificado de la base de datos

en-us	Version
es	Versión

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
es	Versión del agente Zabbix. Devuelve una cadena

en-us	Version of Zabbix server or proxy
es	Versión del servidor o proxy Zabbix

en-us	Vertical
es	Vertical

en-us	Vertical align
es	Alineación vertical

en-us	Vertical position
es	Posición vertical

en-us	via
es	a través de

en-us	Vietnamese (vi_VN)
es	Vietnamita (vi_VN)

en-us	View
es	Vista

en-us	View as
es	Mostrar como

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Tamaño del espacio virtual en bytes o en porcentaje del total. Devuelve un número entero para bytes; flotante para porcentaje

en-us	Visible name
es	Nombre visible

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
es	El nombre visible no puede estar vacío si falta el nombre del equipo.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
es	Estadísticas de caché de VMware. Los modos válidos son: total, free, pfree, used y pused.

en-us	VMware cluster performance counter, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
es	Contador de rendimiento del clúster de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <id>: ID del clúster de VMware, <ruta>: ruta del contador de rendimiento, <instancia>: instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware cluster performance counter, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
es	Contador de rendimiento del clúster de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "id": ID del clúster de VMware, "ruta": ruta del contador de rendimiento, "instancia": instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
es	Estado del clúster de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <nombre>: nombre del clúster de VMware

en-us	VMware cluster status, "url" - VMware service URL, "name" - VMware cluster name
es	Estado del clúster de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "nombre": nombre del clúster de VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs. Returns JSON
es	Centros de datos de VMware y sus ID. Devuelve JSON

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Estadísticas de capacidad del almacén de datos de VMware en bytes o porcentaje del total. Devuelve entero para bytes; decimal para porcentaje

en-us	VMware datastore hypervisors list, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name
es	Lista de hipervisores del almacén de datos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <almacén de datos>: nombre del almacén de datos

en-us	VMware datastore hypervisors list, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name
es	Lista de hipervisores del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "almacén de datos": nombre del almacén de datos

en-us	VMware datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
es	Estadísticas de lectura del almacén de datos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <datastore>: nombre del almacén de datos, <mode>: latencia/latencia máxima: promedio o máximo

en-us	VMware datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode" - "latency"/"maxlatency" - average or maximum
es	Estadísticas de lectura del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "modo" - "latency"/"maxlatency": promedio o máximo

en-us	VMware datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
es	Estadísticas de escritura del almacén de datos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <datastore>: nombre del almacén de datos, <mode>: latencia/latencia máxima: promedio o máximo

en-us	VMware datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode" - "latency"/"maxlatency" - average or maximum
es	Estadísticas de escritura del almacén de datos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode" - "latencia"/"maxlatencia": promedio o máximo

en-us	VMware event log, <url> - VMware service URL, <mode> - all (default), skip - skip processing of older data
es	Registro de eventos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <mode>: all (predeterminado), skip: omitir el procesamiento de datos más antiguos

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode" - "all" (default), "skip" - skip processing of older data
es	Registro de eventos de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "mode" - "all" (predeterminado), "skip": omitir el procesamiento de datos más antiguos

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tamaño inflado de memoria del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Tamaño inflado de memoria del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	UUID del BIOS del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	UUID del BIOS del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Nombre del clúster del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Nombre del clúster del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre del equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns string
es	Nombre del centro de datos del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve una cadena

en-us	VMware hypervisor datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns string
es	Nombre del centro de datos del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware. Devuelve una cadena

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - latency
es	Estadísticas de lectura del almacén de datos del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode" - latencia

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
es	Estadísticas de lectura del almacén de datos del hipervisor VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor VMware, <datastore>: nombre del almacén de datos, <mode>: latencia

en-us	VMware hypervisor datastores list, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Lista de almacenes de datos del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor datastores list, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Lista de almacenes de datos del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - latency
es	Estadísticas de escritura del almacén de datos del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "datastore": nombre del almacén de datos, "mode" - latencia

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
es	Estadísticas de escritura del almacén de datos del hipervisor VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor VMware, <datastore>: nombre del almacén de datos, <mode>: latencia

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
es	Sensor acumulativo del estado de salud del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve 0 - gris; 1 - verde; 2 - amarillo; 3 - rojo

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
es	Sensor acumulativo del estado de salud del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware. Devuelve 0 - gris; 1 - verde; 2 - amarillo; 3 - rojo

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
es	Sensores de estado del proveedor de HW del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
es	Sensores de estado del proveedor de HW del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware. Devuelve JSON

en-us	VMware hypervisor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Modelo de hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Modelo de hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Nombre del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Nombre del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode" - "bps"
es	Estadísticas de entrada de red del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "mode" - "bps"

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
es	Estadísticas de entrada de red del hipervisor VMware, <url> - URL del servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo del hipervisor VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode" - "bps"
es	Estadísticas de salida de red del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware, "mode" - "bps"

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
es	Estadísticas de salida de red del hipervisor VMware, <url> - URL del servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo del hipervisor VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
es	Contador de rendimiento del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware, "path": ruta del contador de rendimiento, "instance": instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
es	Contador de rendimiento del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware, <path>: ruta del contador de rendimiento, <instance>: instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware hypervisor processor frequency, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Frecuencia del procesador del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Frecuencia del procesador del hipervisor VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Modelo de procesador del hipervisor VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Modelo de procesador del hipervisor VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Uso del procesador del hipervisor VMware en Hz, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Uso del procesador del hipervisor VMware en Hz, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Estado del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Estado del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tamaño total de memoria del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Tamaño total de memoria del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tiempo de actividad del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Tiempo de actividad del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Tamaño de memoria utilizado por el hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Tamaño de memoria utilizado por el hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Nombre del proveedor del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Nombre del proveedor del hipervisor VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo del hipervisor VMware

en-us	VMware hypervisor version, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
es	Versión del hipervisor de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Versión del hipervisor de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
es	Nombre completo del servicio VMWare, <url> - URL de servicio de VMware

en-us	VMware service full name, "url" - VMware service URL
es	Nombre completo del servicio VMware, "url": URL del servicio VMware

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
es	Versión del servicio VMware , <url> - URL de servicio de VMware

en-us	VMware service version, "url" - VMware service URL
es	Versión del servicio VMware, "url": URL del servicio VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño inflado de memoria de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tamaño inflado de memoria de la máquina virtual de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Espacio de almacenamiento comprometido de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Espacio de almacenamiento comprometido de la máquina virtual de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria comprimida de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tamaño de memoria comprimida de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns string
es	Nombre del centro de datos de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware. Devuelve una cadena

en-us	VMware virtual machine datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns string
es	Nombre del centro de datos de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual VMware. Devuelve una cadena

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode" - bps/ops - bytes/operations per second
es	Estadísticas de lectura del dispositivo de disco de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance" - instancia del dispositivo de disco, "mode" - bps/ops - bytes/operaciones por segundo

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
es	Estadísticas de lectura del dispositivo de disco de la máquina virtual VMware, <url> - URL del servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo de la máquina virtual VMware, <instance> - instancia del dispositivo de disco, <mode> - bps/ops - bytes/operaciones por segundo

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode" - bps/ops - bytes/operations per second
es	Estadísticas de escritura del dispositivo de disco de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance" - instancia del dispositivo de disco, "mode" - bps/ops - bytes/operaciones por segundo

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
es	Estadísticas de escritura del dispositivo de disco de la máquina virtual VMware, <url> - URL del servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo de la máquina virtual VMware, <instance> - instancia del dispositivo de disco, <mode> - bps/ops - bytes/operaciones por segundo

en-us	VMware virtual machine file system statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "fsname" - file system name, "mode" - total/free/used/pfree/pused
es	Estadísticas del sistema de archivos de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "fsname" - nombre del sistema de archivos, "mode" - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
es	Estadísticas del sistema de archivos de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual VMware, <fsname>: nombre del sistema de archivos, <mode>: total/libre/usado/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Uso de memoria de invitado de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Uso de memoria de invitado de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Uso de memoria del equipo de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Uso de memoria del equipo de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Nombre del hipervisor de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Nombre del hipervisor de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Nombre de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Nombre de la máquina virtual de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode" - bps/pps - bytes/packets per second
es	Estadísticas de entrada de la interfaz de red de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance" - instancia de la interfaz de red, "mode" - bps/pps - bytes/paquetes por segundo

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
es	Estadísticas de entrada de la interfaz de red de la máquina virtual VMware, <url> - URL del servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo de la máquina virtual VMware, <instance> - instancia de la interfaz de red, <mode> - bps/pps - bytes/paquetes por segundo

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode" - bps/pps - bytes/packets per second
es	Estadísticas de salida de la interfaz de red de la máquina virtual VMware, "url" - URL del servicio VMware, "uuid" - identificador único global de la máquina virtual VMware, "instance" - instancia de la interfaz de red, "mode" - bps/pps - bytes/paquetes por segundo

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
es	Estadísticas de salida de la interfaz de red de la máquina virtual VMware, <url> - URL del servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo de la máquina virtual VMware, <instance> - instancia de la interfaz de red, <mode> - bps/pps - bytes/paquetes por segundo

en-us	VMware virtual machine performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
es	Contador de rendimiento de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware, "path": ruta del contador de rendimiento, "instance" - instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
es	Contador de rendimiento de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual VMware, <path>: ruta del contador de rendimiento, <instance>: instancia del contador de rendimiento

en-us	VMware virtual machine power state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Estado de energía de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Estado de energía de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria privada de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tamaño de memoria privada de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tiempo de preparación del procesador de la máquina virtual VMware en ms, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tiempo de preparación del procesador de la máquina virtual VMware en ms, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Uso del procesador de la máquina virtual VMware en Hz, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Uso del procesador de la máquina virtual VMware en Hz, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre del equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine shared memory size, "url" - VMware service URL, "uuid - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria compartida de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid: identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tamaño de memoria compartida de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño de memoria intercambiada de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tamaño de memoria intercambiada de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tamaño total de memoria de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tamaño total de memoria de la máquina virtual VMware, <url> - URL del servicio VMware, <uuid> - nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Espacio de almacenamiento no confirmado de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Espacio de almacenamiento no confirmado de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Espacio de almacenamiento no compartido de la máquina virtual VMware, "url": URL del servicio VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Espacio de almacenamiento no compartido de la máquina virtual VMware, <url>: URL del servicio VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
es	Tiempo de actividad de la máquina virtual de VMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global de la máquina virtual de VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Tiempo de actividad de la máquina virtual de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo de la máquina virtual de VMware

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
es	Estado de mantenimiento del hipervisor de VVMware, "url": URL del servicio de VMware, "uuid": identificador único global del hipervisor de VMware. Devuelve 0 - no en mantenimiento; 1 - en mantenimiento

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
es	Estado de mantenimiento del hipervisor de VVMware, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de equipo del hipervisor de VMware. Devuelve 0 - no en mantenimiento; 1 - en mantenimiento

en-us	w
es	w

en-us	W
es	Ad

en-us	W
es	G

en-us	W
es	M

en-us	Warning
es	Advertencia

en-us	Warning
es	Advertencia

en-us	Warning message
es	Mensaje de advertencia

en-us	Warning! Unable to retrieve database version.
es	¡Atención! No es posible obtener la versión de la base de datos

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least (%2$s)
es	¡Advertencia! Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. Debe ser al menos (%2$s)

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least %2$s.
es	¡Advertencia! Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. Debe ser al menos %2$s.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should not be higher than %2$s.
es	¡Advertencia! Versión del servidor de base de datos %1$s no compatible. No debe ser superior a %2$s.

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
es	Lo sentimos, se ha alcanzado el máximo número posible de elementos a recordar.

en-us	Web
es	Web

en-us	Webhook
es	Webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
es	Webhook no tiene parámetros.

en-us	Web monitoring
es	Monitorización web

en-us	Web scenario
es	Escenario web

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
es	El escenario web "%1$s" ya existe.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
es	El escenario web "%1$s" ya existe en el equipo "%2$s".

en-us	Web scenario added
es	Escenario web añadido

en-us	Web scenario deleted
es	Escenario web eliminado

en-us	Web scenario disabled
es	Escenario web deshabilitado

en-us	Web scenario disabled
es	Escenarios web deshabilitados

en-us	Web scenario enabled
es	Escenarios web habilitados

en-us	Web scenario enabled
es	Escenario web habilitado

en-us	Web scenarios
es	Escenarios web

en-us	Web scenario updated
es	Escenario web actualizado

en-us	web scenario with the same UUID already exists
es	Ya existe un escenario web con el mismo UUID

en-us	Wed
es	Mie

en-us	Wednesday
es	Miércoles

en-us	Week
es	Semana

en-us	Weekly
es	Semanal

en-us	Weight
es	Peso

en-us	Welcome
es	Bienvenido

en-us	Welcome to
es	Bienvenido a

en-us	When active
es	Cuándo está activo

en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
es	El widget en X:%3$d, Y:%4$d en la página #%2$d del tablero "%1$s" está fuera de los límites.

en-us	Widget is deprecated.
es	El widget está en desuso.

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
es	El widget es demasiado pequeño para el número especificado de columnas y filas.

en-us	Width
es	Anchura

en-us	With data
es	Con datos

en-us	With data collection
es	Con recogida de datos

en-us	With dependencies
es	Con dependencias

en-us	With header row
es	Con fila de encabezado

en-us	Without data
es	Sin datos

en-us	Without problems
es	Sin problemas

en-us	Without triggers
es	Sin iniciadores

en-us	With problem name
es	Con nombre del problema

en-us	With problems
es	Con problemas

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
es	Con esta configuración solo se mostrarán métricas numéricas en esta columna.

en-us	With triggers
es	Con iniciadores

en-us	Working time
es	Jornada laboral

en-us	Write
es	Escribir

en-us	wrong discovery rule type
es	tipo de regla de descubrimiento incorrecto

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
es	Campos incorrectos para el equipo "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
es	Campos incorrectos para el enlace del mapa.

en-us	wrong item type
es	tipo de métrica incorrecto

en-us	Wrong Module.php class name for module located at %1$s.
es	Nombre de clase Module.php incorrecto para el módulo ubicado en %1$s.

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
es	[Valor incorrecto para el día: "%1$s" ]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
es	[Valor incorrecto para el mes: "%1$s"]

en-us	Wrong value for "url" field.
es	Valor incorrecto para el campo "url".

en-us	X
es	X

en-us	X1
es	X1

en-us	X2
es	X2

en-us	X-Axis
es	Eje X

en-us	X-Frame-Options HTTP header
es	Encabezado HTTP X-Frame-Options

en-us	X-Frame-Options HTTP header supported values:
es	Valores admitidos del encabezado HTTP X-Frame-Options:

en-us	XML
es	XML

en-us	XML data
es	datos XML

en-us	XML is empty
es	XML está vacío

en-us	XML is expected
es	Se espera XML

en-us	XML to JSON
es	XML a JSON

en-us	XML XPath
es	XML XPath

en-us	XPath
es	XPath

en-us	y
es	y

en-us	Y
es	Y

en-us	Y1
es	Y1

en-us	Y2
es	Y2

en-us	YAML
es	YAML

en-us	Y-axis
es	Eje Y

en-us	Y axis MAX value
es	Valor MAX del eje Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
es	El valor MÁX del eje Y debe ser mayor que el valor MÍN del eje Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
es	El valor MÁX del eje Y debe ser mayor que el valor MÍN del eje Y.

en-us	Y axis MIN value
es	Valor MIN del eje Y

en-us	Y axis side
es	Lado del eje Y

en-us	Year
es	Año

en-us	Yearly
es	Anual

en-us	Yes
es	Sí

en-us	Yesterday
es	Ayer

en-us	Y-m-d
es	Y-m-d

en-us	Y-m-d H:i
es	Y-m-d H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
es	Y-m-d H:i:s

en-us	Y-n-d
es	Y-n-d

en-us	You are logged in as "%1$s".
es	Has iniciado sesión como "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
es	No puede elegir algunos idiomas porque las «locales» para ellos no están instalados en el servidor web.

en-us	You are not logged in
es	No has iniciado sesión

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
es	No puede cambiar de equipo para la selección actual.

en-us	You do not have permission to perform this operation.
es	No tiene permiso para realizar esta operación.

en-us	You have no permissions to access this page.
es	No tiene permisos para acceder a esta página.

en-us	You must login to view this page.
es	Debes iniciar sesión para ver esta página.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
es	Su base de datos no funciona correctamente. Espere unos minutos e intente repetir esta acción. Si el problema persiste, comuníquese con el administrador del sistema. El problema puede deberse a una transacción de larga ejecución o a un bloqueo a nivel de fila realizado por su sistema de administración de bases de datos.

en-us	YYYY-MM-DD
es	AAAA-MM-DD

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
es	AAAA-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
es	AAAA-MM-DD hh:mm:ss

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
es	AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
es	Zabbix

en-us	ZABBIX
es	ZABBIX

en-us	Zabbix agent
es	Agente Zabbix

en-us	Zabbix agent (active)
es	Agente Zabbix (activo)

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
es	Zabbix ha recibido una solicitud incorrecta.

en-us	Zabbix Integrations
es	Integraciones de Zabbix

en-us	Zabbix internal
es	Zabbix interno

en-us	Zabbix internal authentication
es	Autenticación interna de Zabbix

en-us	Zabbix login form
es	Formulario de inicio de sesión de Zabbix

en-us	Zabbix server
es	Servidor Zabbix

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
es	No se puede acceder al servidor Zabbix "%1$s". Posibles razones: 1. IP/DNS del servidor incorrecta en "zabbix.conf.php"; 2. Configuración de red incorrecta. 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
es	El servidor Zabbix está detenido: la información mostrada puede no ser la actual.

en-us	Zabbix server is running
es	El servidor Zabbix se está ejecutando

en-us	Zabbix server name
es	Nombre del servidor Zabbix

en-us	Zabbix server (proxy)
es	Servidor Zabbix (proxy)

en-us	Zabbix Technical Support
es	Soporte Técnico de Zabbix

en-us	Zabbix trapper
es	Trapper ZABBIX

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
es	el nivel de zoom debe estar entre "%1$s" y "%2$s"

en-us	Zoom out
es	Disminuir zoom

en-us	(0 - infinitely)
es	(0 - indefinidamente)

en-us	0 or 1
es	0 o 1

en-us	(0 - use action default)
es	(0 - usar acción por defecto)

en-us	0 - use default port
es	0 - usar el puerto por defecto

en-us	100 busiest triggers
es	100 disparadores más ocupados

en-us	10 seconds
es	10 segundos

en-us	12-hour
es	12 horas

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
es	%1$d caracteres superan el máximo de %2$d

en-us	%1$d day
es	%1$d días

en-us	%1$d day
es	%1$d día

en-us	%1$d matches for %2$s found
es	%1$d coincidencias para %2$s encontradas

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
es	Se muestran %1$d de %3$d%2$s problemas

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
es	Se muestra %1$d de %3$d%2$s problemas

en-us	%1$d problems selected.
es	%1$d problemas seleccionados.

en-us	1 minute
es	1 minuto

en-us	(%1$s %2$s)
es	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s action
es	%1$s acción

en-us	%1$s action
es	%1$s acciones

en-us	%1$s characters
es	%1$s caracteres

en-us	%1$s characters remaining
es	%1$s caracteres restantes

en-us	"%1$s" date must be less than "%2$s" date.
es	La fecha "%1$s" debe ser menor que la fecha "%2$s".

en-us	%1$s event
es	%1$s eventos

en-us	%1$s event
es	%1$s evento

en-us	%1$s host in maintenance
es	%1$s equipos en mantenimiento

en-us	%1$s host in maintenance
es	%1$s equipo en mantenimiento

en-us	%1$s hour
es	%1$s horas

en-us	%1$s hour
es	%1$s hora

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
es	"%1$s" en lugar de "%2$s"

en-us	"%1$s" is expected
es	se esperaba "%1$s"

en-us	%1$s item
es	%1$s elemento

en-us	%1$s item
es	%1$s elementos

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
es	%1$s [Línea: %2$s | Columna: %3$s]

en-us	%1$s message
es	%1$s mensaje

en-us	%1$s message
es	%1$s mensajes

en-us	%1$s minute
es	%1$s minutos

en-us	%1$s minute
es	%1$s minuto

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
es	"%1$s" debe ser una cadena vacía o mayor que "%2$s".

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
es	%1$s elementos de %2$s en estado de problema

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
es	%1$s elemento de %2$s en estado de problema

en-us	%1$s percentile: %2$s
es	%1$s percentil: %2$s

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
es	%1$s preseleccionada, use las teclas de arriba/abajo y presione intro para seleccionar

en-us	%1$s problem
es	%1$s problemas

en-us	%1$s problem
es	%1$s problema

en-us	%1$s problem in total
es	%1$s problema en total

en-us	%1$s problem in total
es	%1$s problemas en total

en-us	%1$s, read only
es	%1$s, sólo lectura

en-us	%1$s retry left
es	Quedan %1$s intentos

en-us	%1$s retry left
es	Queda %1$s intento

en-us	%1$s second
es	%1$s segundo

en-us	%1$s second
es	%1$s segundos

en-us	%1$s, selected
es	%1$s, seleccionado

en-us	%1$s, Severity, %2$s
es	%1$s, Gravedad, %2$s

en-us	%1$sth percentile: %2$s
es	%1$s th percentil: %2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
es	%1$s - lanzado por el módulo localizado en %2$s.

en-us	%1$s unacknowledged problem
es	%1$s problema no reconocido

en-us	%1$s unacknowledged problem
es	%1$s problemas no reconocidos

en-us	"%1$s" value must be less than or equal to "%2$s" value
es	El valor "%1$s" debe ser menor o igual al valor "%2$s"

en-us	%1$s (year %2$s)
es	%1$s (año %2$s)

en-us	24-hour
es	24-horas

en-us	24x7
es	24x7

en-us	30 seconds
es	30 segundos

en-us	3D view
es	Vista 3D

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
es	%4$s intentos de ingreso fallidos. El intento fallido más reciente fue desde %1$s el %2$s a las %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
es	%4$s intento de ingreso fallido. El intento fallido más reciente fue desde %1$s el %2$s a las %3$s.

en-us	500 latest values
es	Los últimos 500 valores

en-us	5 minutes
es	5 minutos

en-us	5 seconds
es	5 segundos

en-us	A
es	A

en-us	Above value
es	Valor anterior

en-us	Abscissa
es	Abscisa

en-us	Access denied
es	Acceso denegado

en-us	Access denied!
es	¡Acceso negado!

en-us	Access to actions
es	Acceso a las acciones

en-us	Access to API
es	Acceso a la API

en-us	Access to modules
es	Acceso a los módulos

en-us	Access to services
es	Acceso a los servicios

en-us	Access to UI elements
es	Acceso a los elementos de IU

en-us	Ack
es	Reconocer

en-us	Ack
es	Reconocer

en-us	Acknowledge
es	Aceptada

en-us	Acknowledged
es	Reconocida

en-us	Acknowledged PROBLEM events
es	Eventos reconocidos en estado PROBLEMA

en-us	Acknowledged RESOLVED events
es	Aceptar eventos RESUELTOS

en-us	Acknowledge problems
es	Problemas reconocidos

en-us	Action
es	Acción

en-us	Action
es	Acción

en-us	Action "%1$s" already exists.
es	La acción "%1$s" ya existe.

en-us	Action "%2$s" is not available for user role "%1$s".
es	La acción "%2$s" no está disponible para el rol de usuario "%1$s".

en-us	Action added
es	Acción agregada

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
es	La clase de acción %1$s debe extender la clase %2$s.

en-us	Action deleted
es	Acción eliminada

en-us	Action disabled
es	Acción deshabilitada

en-us	Action disabled
es	Acciones deshabilitadas

en-us	Action enabled
es	Acciones habilitadas

en-us	Action enabled
es	Acción habilitada

en-us	Action log
es	Registro de acciones

en-us	Action operation
es	Operación de acción

en-us	Actions
es	Acciones

en-us	Actions
es	Acciones

en-us	Action updated
es	Acción actualizada

en-us	Active
es	Activo

en-us	Active
es	Activo

en-us	Active checks
es	Cheques activos

en-us	Active since
es	Activo desde

en-us	Active till
es	Activo hasta

en-us	Add
es	Agregar

en-us	Add a new widget
es	Agregar un nuevo widget

en-us	Add child element
es	Agregar un elemento hijo

en-us	Add child service
es	Añadir un servicio hijo

en-us	Add child services
es	Añadir servicios hijos

en-us	Added
es	Añadido

en-us	Added, %1$s
es	Añadido, %1$s

en-us	Add from
es	Añadir desde

en-us	Add from host
es	Añadir desde el equipo

en-us	Add from template
es	Añadir desde plantilla

en-us	Add host
es	Agregar equipo

en-us	Add host trigger
es	Agregar  disparadores de host

en-us	Add item column
es	Agregar columna de elementos

en-us	Additional rule
es	Regla adicional

en-us	Additional rules
es	Reglas adicionales

en-us	Add (message type limit reached)
es	Añadir (límite del tipo de mensaje alcanzado)

en-us	Add missing
es	Añadir lo que falta

en-us	Add multiple maps
es	Agregar varios mapas

en-us	Add new data set
es	Añadir un nuevo conjunto de datos

en-us	Add new interface
es	Añadir nueva interfaz

en-us	Add new override
es	Añadir nueva sustitución

en-us	ADD OVERRIDE
es	AÑADIR ANULACIÓN

en-us	Add page
es	Añadir página

en-us	Add parent services
es	Añadir servicios padres

en-us	Add problem comments
es	Añadir comentarios del problema

en-us	Add prototype
es	Agregar prototipo

en-us	Address
es	Dirección

en-us	Add scheduled report
es	Añadir informe programado

en-us	Add services
es	Añadir servicios

en-us	Add submaps
es	Agregar submapas

en-us	Add to favorites
es	Añadir a favoritos

en-us	Add to host group
es	Agregar a grupo de equipos

en-us	Add to host groups
es	Agregar a grupos de equipos

en-us	Add user
es	Añadir usuario

en-us	Add user group
es	Añadir grupo de usuarios

en-us	Add widget
es	Agregar widget

en-us	Admin
es	Administrador

en-us	Administration
es	Administración

en-us	Advanced configuration
es	Configuración avanzada

en-us	Advanced labels
es	Etiquetas avanzadas

en-us	After value
es	Valor posterior

en-us	Age
es	Edad

en-us	Age less than
es	Edad menor que

en-us	agent
es	agente

en-us	Agent
es	Agente

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
es	Comprobación de la disponibilidad del agente. No devuelve nada - no disponible; 1 - disponible

en-us	Agent encryption
es	Cifrado de agente

en-us	Agent host metadata. Returns string
es	Metadatos del agente del equipo. Devuelve una cadena

en-us	Agent host name. Returns string
es	Nombre de host del agente. Devuelve una cadena

en-us	Agent interfaces
es	Interfaces del agente

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
es	Chequeo de variante del agente. Devuelve 1 - para agente Zabbix; 2 - para agente Zabbix 2

en-us	Aggregate
es	Agregación

en-us	Aggregate functions
es	Funciones agregadas

en-us	Aggregation function
es	Función agregada

en-us	Aggregation interval
es	Intervalo agregado

en-us	Alert message
es	Mensaje de alerta

en-us	Algorithm
es	Algoritmo

en-us	Alias
es	Alias

en-us	Align map elements
es	Alinear elementos del mapa

en-us	all
es	todo

en-us	All
es	Todo

en-us	All dashboards
es	Todos los tableros

en-us	All graphs
es	Todos los gráficos

en-us	All groups
es	Todos los grupos

en-us	All hosts
es	Todos los hosts

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
es	Todos los enlaces deben tener especificados "Nombre" y "URL"

en-us	All maps
es	Todos los mapas

en-us	Allowed hosts
es	Equipos permitidos

en-us	Allowed methods
es	Métodos permitidos

en-us	Allow list
es	Lista de permitidos

en-us	Allow manual close
es	Permitir cierre manual

en-us	All problems
es	Todos los problemas

en-us	All problems if tag values match
es	Todos los problemas si los valores coinciden

en-us	All services
es	Todos los servicios

en-us	All tags
es	Todas las etiquetas

en-us	All templates
es	Todas las plantillas

en-us	Alternatively, you can install it manually:
es	Alternativamente, puede instalarlo manualmente:

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Cantidad de la memoria física del invitado que ha sido enviada al espacio de intercambio, <url> - URL del servicio de VMWare, <uuid> - nombre de la máquina virtual de VMWare

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Cantidad de memoria física del anfitrión consumida para respaldar las páginas de memoria física del huésped, <url> - URL del servicio de VMWare, <uuid> - nombre de la máquina virtual de VMWare

en-us	Analog
es	Análoga

en-us	And
es	Y

en-us	And/Or
es	Y/O

en-us	Annually
es	Anualmente

en-us	Any
es	Cualquiera

en-us	Any character string included
es	Cualquier cadena incluida

en-us	API access
es	Acceso a API

en-us	API methods
es	Métodos de API

en-us	API token
es	Testigo de API

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
es	El testigo de la API "%1$s" ya existe para el ID de usuario "%2$s".

en-us	API token added
es	Testigo de API añadido

en-us	API token deleted
es	Testigo de API borrado

en-us	API token deleted
es	Testigos de API borrados

en-us	API token disabled
es	Testigos de API desactivados

en-us	API token disabled
es	Testigo de API desactivado

en-us	API token enabled
es	Testigos de API activados

en-us	API token enabled
es	Testigo de API activado

en-us	API token expired.
es	Testigo de API caducado.

en-us	API tokens
es	Testigos de API

en-us	API token updated
es	Testigo de API actualizado

en-us	Application error.
es	Error de aplicación.

en-us	Apply
es	Aplicar

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
es	Aplicar permisos y filtros de etiquetas a todos los subgrupos

en-us	Apply permissions to all subgroups
es	Aplicar permisos a todos los subgrupos

en-us	Approaching
es	Acercamiento

en-us	Approximation
es	Aproximación

en-us	Apr
es	Abr

en-us	April
es	Abril

en-us	Area size
es	Tamaño del área

en-us	Area type
es	Tipo de área

en-us	Are you sure you want to delete?
es	¿Estás seguro de que quieres borrar?

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
es	¿Estás seguro de que quieres borrar este filtro?

en-us	Are you sure you want to perform this action?
es	¿Estás seguro de que quieres realizar esta acción?

en-us	Arithmetic
es	Aritmético

en-us	as Blue
es	como Azul

en-us	ascending
es	ascendente

en-us	as Green
es	como Verde

en-us	As is
es	Tal cual

en-us	As plain text
es	Como texto sencillo

en-us	as Red
es	como Rojo

en-us	Assertions
es	Afirmaciones

en-us	Asset tag
es	Etiqueta del recurso

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
es	A las %1$s:%2$s %3$s de cada semana

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
es	A las %1$s:%2$s %3$s de cada %4$s semanas

en-us	At %1$s:%2$s every day
es	A las %1$s:%2$s cada %3$s días

en-us	At %1$s:%2$s every day
es	A las %1$s:%2$s cada día

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
es	A las %1$s:%2$s en %3$s %4$s de cada %5$s

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
es	A las %1$s:%2$s del día %3$s de cada %4$s

en-us	At (hour:minute)
es	En (horas:minutos)

en-us	At least one action is mandatory.
es	Al menos una acción es obligatoria.

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
es	Al menos un usuario activo debe existir con el rol "%1$s".

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
es	Debe ser especificado al menos un día de la semana o del mes.

en-us	At least one host group or host must be selected.
es	Debe ser seleccionado al menos un equipo o grupo de equipos.

en-us	At least one host or template must be specified.
es	Debe ser especificada al menos un equipo o plantilla.

en-us	At least one LDAP server must exist.
es	Debe existir al menos un servidor LDAP.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
es	Al menos debe ser soportado uno de éstos: MySQL, PostgreSQL u Oracle

en-us	At least one operation must be selected.
es	Debe ser seleccionada al menos una operación.

en-us	At least one operation must exist.
es	Al menos debe existir una operación.

en-us	At least one parameter "%1$s" or "%2$s" must be enabled.
es	Al menos un parámetro "%1$s" o "%2$s" debe estar habilitado.

en-us	At least one UI element must be checked.
es	Debe comprobarse al menos un elemento de la interfaz de usuario.

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
es	Debe ser un activado al menos un elemento de la interfaz de usuario para el rol de usuario "%1$s".

en-us	At least one update operation or message is mandatory
es	Es obligatoria al menos una operación o mensaje de actualización

en-us	At least one update operation or message must exist.
es	Debe existir al menos una operación o mensaje de actualización.

en-us	At least one user or user group must be selected.
es	Al menos debe ser seleccionado un usuario o grupo de usuarios.

en-us	At least one user or user group must be specified.
es	Debe ser especificado al menos un usuario o grupo de usuarios.

en-us	Attempt interval
es	Intervalo de intentos

en-us	Attempts
es	Intentos

en-us	Attribution
es	Atribución

en-us	Audit
es	Auditoría

en-us	Audit log
es	Registro de auditoría

en-us	Audit settings
es	Configuración de la auditoría

en-us	Aug
es	Ago

en-us	August
es	Agosto

en-us	Authentication
es	Autenticación

en-us	Authentication algorithm
es	Algoritmo de autenticación

en-us	Authentication failed: %1$s.
es	Autenticación errónea: %1$s.

en-us	Authentication method
es	Método de autenticación

en-us	Authentication passphrase
es	Clave de autenticación

en-us	Authentication protocol
es	Protocolo de autenticación

en-us	Authentication settings updated
es	Configuración de autenticación actualizada

en-us	AuthN requests
es	N peticiones de autenticación

en-us	Author
es	Autor

en-us	Authorization
es	Autorización

en-us	Auth token
es	Testigo de autenticación

en-us	Auto
es	Auto

en-us	Auto
es	Auto

en-us	Auto-login
es	Acceso automático

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
es	Las opciones inicio y cierre de sesión automáticos no pueden ser habilitadas al mismo tiempo.

en-us	Auto-logout
es	Cierre de sesión automático

en-us	Automatic
es	Automático

en-us	Automatic icon mapping
es	Asignación automática de iconos

en-us	Automatic icon selection
es	Selección automática de iconos

en-us	Autoregistration
es	Autoregistro

en-us	Autoregistration actions
es	Acciones de autoregistro

en-us	Autoregistration data storage period
es	Periodo de almacenaje de los datos de autoregistro

en-us	Availability
es	Disponibilidad

en-us	Availability report
es	Informe de disponibilidad

en-us	Available
es	Disponible

en-us	Available
es	Disponible

en-us	Average
es	Promedio

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
es	Número promedio de solicitudes de lectura pendientes en el disco virtual durante el intervalo de recopilación, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de host de la máquina virtual de VMware, <instancia>: instancia del dispositivo de disco

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
es	Número promedio de solicitudes de escritura excesivas en el disco virtual durante el intervalo de recopilación, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre la máquina virtual de VMware, <instance>: instancia del dispositivo de disco

en-us	avg
es	media

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
es	Evite contraseñas fáciles de adivinar

en-us	Axes
es	Ejes

en-us	Back
es	Volver

en-us	Background
es	Fondo

en-us	Background color
es	Color de fondo

en-us	Background image
es	Imagen de fondo

en-us	Bar
es	Barra

en-us	Base color
es	Color de base

en-us	Base DN
es	DN Base

en-us	Basic
es	Básico

en-us	Before value
es	Valor anterior

en-us	Below value
es	Valor inferior

en-us	Bind DN
es	DN del enlace

en-us	Bind password
es	Contraseña del enlace

en-us	Bits to shift
es	Bits a desplazar

en-us	Bitwise functions
es	Funciones bit a bit

en-us	blinking
es	parpadeo

en-us	Blocked
es	Bloqueado

en-us	Blue
es	Azul

en-us	Body
es	Cuerpo

en-us	Body and headers
es	Cuerpo y cabeceras

en-us	Bold
es	Negrita

en-us	Bold line
es	Línea gruesa

en-us	Boolean to decimal
es	Booleano a decimal

en-us	Border
es	Borde

en-us	Border color
es	Color de borde

en-us	Border type
es	Tipo de borde

en-us	Border width
es	Ancho del borde

en-us	Both passwords must be equal.
es	Ambas contraseñas deben ser iguales.

en-us	Bottom
es	Debajo

en-us	Bottom N
es	N inferior

en-us	Bring forward
es	Traer al frente

en-us	Bring to front
es	Traer al frente

en-us	Bulgarian (bg_BG)
es	Búlgaro (bg_BG)

en-us	By host
es	Por equipo

en-us	By trigger template
es	Por plantilla de disparador

en-us	Calculated
es	Calculado

en-us	Calendar
es	Calendario

en-us	Callback
es	Devolución de llamada

en-us	Cancel
es	Cancelar

en-us	Cannot add action
es	No se pudo agregar la acción

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
es	No se puede agregar un ítem no numérico "%1$s" a la gráfica "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
es	No se puede agregar un ítem no numérico "%1$s" al prototipo de gráfica "%2$s".

en-us	Cannot add API token
es	No se puede habilitar el token de API 

en-us	Cannot add correlation
es	No se pudo agregar la correlación

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
es	No se puede agregar la página del panel: se ha agregado el número máximo de %1$d páginas del panel.

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
es	No se puede agregar una dependencia desde un equipo a una plantilla.

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
es	No se pudo agregar la dependencia del disparador "%1$s:%2$s" al disparador "%3$s:%4$s" porque éste último no existe.

en-us	Cannot add discovery rule
es	No se pudo agregar la regla de descubrimiento

en-us	Cannot add graph
es	No se pudo agregar la gráfica

en-us	Cannot add graph prototype
es	No se pudo agregar el prototipo de gráfica

en-us	Cannot add group
es	No se pudo agregar el grupo

en-us	Cannot add host
es	No se pudo agregar el equipo

en-us	Cannot add host group
es	No se puede agregar el grupo de host

en-us	Cannot add host prototype
es	No se pudo agregar el prototipo de equipo

en-us	Cannot add image
es	No se pudo agregar la imagen

en-us	Cannot add item
es	No se pudo agregar el ítem

en-us	Cannot add item prototype
es	No se pudo agregar el prototipo de ítem

en-us	Cannot add maintenance
es	No se pudo agregar el periodo de mantenimiento

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
es	No se puede añadir el elemento al mapa "%1$s" debido a una referencia circular.

en-us	Cannot add media type
es	No se pudo agregar el tipo de medios

en-us	Cannot add module: %1$s.
es	No se pueden añadir los módulos: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
es	No se pueden añadir los módulos: %1$s.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
es	No se puede agregar más de un ítem con tipo "Graph sum" en la gráfica "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
es	No se puede agregar más de un ítem con tipo "Graph sum" en el prototipo de gráfica "%1$s".

en-us	Cannot add network map
es	No se pudo agregar el mapa de red

en-us	Cannot add proxy
es	No se pudo agregar el proxy

en-us	Cannot add regular expression
es	No se pudo agregar la expresión regular

en-us	Cannot add scheduled report
es	No se puede añadir el informe programado

en-us	Cannot add script
es	No se pudo agregar el script

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
es	No pude agregar submapas. Se alcanzó la profundidad máxima.

en-us	Cannot add template
es	No se pudo agregar la plantilla

en-us	Cannot add template group
es	No se puede agregar un grupo de plantillas

en-us	Cannot add trigger
es	No se pudo agregar el disparador

en-us	Cannot add trigger prototype
es	No se pudo agregar el prototipo de disparador

en-us	Cannot add user
es	No se pudo agregar el usuario

en-us	Cannot add user group
es	No se puede añadir el grupo de usuarios

en-us	Cannot add web scenario
es	No se pudo agregar el escenario web

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
es	No se puede añadir el widget: no hay suficiente espacio libre en el panel.

en-us	cannot be empty
es	no puede estar vacío

en-us	Cannot be removed
es	No puede ser eliminado

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
es	No se pudo asociar anónimamente al servidor LDAP.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
es	No se puede unir al servidor LDAP.

en-us	Cannot build expression tree: %1$s.
es	No se puede construir el árbol de expresión: %1$s.

en-us	Cannot change the user type of own role.
es	No se puede cambiar el tipo de usuario de la función propia.

en-us	Cannot clear history
es	No se pudo eliminar el histórico

en-us	Cannot clone graph prototypes.
es	No se pudo clonar los prototipos de gráfico.

en-us	Cannot clone item prototypes.
es	No se pudo clonar los prototipos de ítem.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
es	No se pudo clonar los prototipos de disparador.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
es	No se pudo cerrar el problema: %1$s.

en-us	Cannot connect to LDAP server.
es	No es posible conectarse al servidor LDAP.

en-us	Cannot connect to the database.
es	No se pudo conectar a la base de datos.

en-us	Cannot convert POST data:
es	No se pueden convertir datos POST:

en-us	Cannot copy graph
es	No se pudieron copiar la gráfica

en-us	Cannot copy graph
es	No se pudieron copiar las gráficas

en-us	Cannot copy item
es	No se pudo copiar el monitor

en-us	Cannot copy item
es	No se pudo copiar los monitores

en-us	Cannot copy trigger
es	No se pudo copiar el iniciador

en-us	Cannot copy trigger
es	No se pudieron copiar los iniciadores

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
es	No se puede copiar el disparador "%1$s:%2$s" porque tiene varios equipos en la expresión.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple hosts in the expression.
es	No se puede copiar el activador "%1$s", porque tiene varios hosts en la expresión.

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
es	No se puede crear un prototipo de equipo sobre el equipo descubierto "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
es	No se pudo crear otra conexión a la base de datos.

en-us	Cannot create circular dependencies.
es	No se pudo crear las dependencias de circular.

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
es	No se puede crear una dependencia sobre el mismo disparador.

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
es	No se puede crear una dependencia en un prototipo de iniciador a sí mismo.

en-us	Cannot create discovery rule
es	No se pudo crear la regla de descubrimiento

en-us	Cannot create icon map
es	No se puede crear la asignación de icono

en-us	Cannot create request
es	No se puede crear la solicitud

en-us	Cannot create scheduled report
es	No se puede crear un informe programado

en-us	Cannot create service
es	No se puede crear el servicio

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
es	No se puede crear el servicio "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot create SLA
es	No se puede crear SLA

en-us	Cannot create the configuration file.
es	No se pudo crear el archivo de configuración.

en-us	Cannot create user role
es	No se puede crear el rol de usuario

en-us	Cannot delete action
es	No es posible eliminar la acción

en-us	Cannot delete API token
es	No se pueden borrar los tokens de API

en-us	Cannot delete API token
es	No se puede eliminar el token de API

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
es	No se puede eliminar el rol de usuario asignado "%1$s".

en-us	Cannot delete correlation
es	No se pudo borrar la correlación

en-us	Cannot delete correlation
es	No se pudo borrar la correlación

en-us	Cannot delete dashboard
es	No pude borrar los tableros

en-us	Cannot delete dashboard
es	No pude borrar el tablero

en-us	Cannot delete default user directory.
es	No se puede eliminar el directorio de usuario predeterminado.

en-us	Cannot delete dependency
es	No es posible eliminar la dependecia

en-us	Cannot delete discovery rule
es	No es posible eliminar la regla

en-us	Cannot delete discovery rule
es	No es posible eliminar la regla

en-us	Cannot delete discovery rules
es	No se pudo eliminar las reglas de descubrimiento

en-us	Cannot delete graph
es	No es posible eliminar el gráfico

en-us	Cannot delete graph prototype
es	No se pudo eliminar el prototipo de gráfica

en-us	Cannot delete graph prototypes
es	No se pudo eliminar los prototipos de gráficas

en-us	Cannot delete graphs
es	No es posible eliminar los gráficos

en-us	Cannot delete group
es	No es posible eliminar el grupo

en-us	Cannot delete group
es	No es posible eliminar el grupo

en-us	Cannot delete host
es	No se pudo eliminar el equipo

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
es	No se puede eliminar los hosts %1$s porque el mantenimiento "%2$s" debe contener al menos un host o grupo de hosts.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
es	No se puede eliminar el host %1$s porque el mantenimiento "%2$s" debe contener al menos un host o grupo de hosts.

en-us	Cannot delete host group
es	No se puede eliminar el grupo de host

en-us	Cannot delete host group
es	No se puede eliminar el grupo de host

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
es	No se pueden eliminar el grupo de host %1$s porque el mantenimiento "%2$s" debe contener al menos un host o grupo de hosts.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
es	No se pueden eliminar los grupos de hosts %1$s porque el mantenimiento "%2$s" debe contener al menos un host o grupo de hosts.

en-us	Cannot delete host groups
es	No se pueden eliminar grupos de host

en-us	Cannot delete host prototypes
es	No se pudo eliminar los prototipos de equipo

en-us	Cannot delete icon map
es	No es posible eliminar la asignación de icono

en-us	Cannot delete image
es	No es posible eliminar la imágen

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
es	No es posible eliminar la interfaz para el host descubierto "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
es	No se pudo eliminar el inventario.

en-us	Cannot delete item
es	No es posible eliminar el monitor

en-us	Cannot delete item prototype
es	No se pudo eliminar el prototipo de ítem

en-us	Cannot delete item prototypes
es	No se pudo eliminar los prototipos de ítems

en-us	Cannot delete items
es	No es posible eliminar los monitores

en-us	Cannot delete maintenance
es	No es posible eliminar el periodo de mantenimiento

en-us	Cannot delete media type
es	No es posible eliminar el tipo de medio

en-us	Cannot delete media type
es	No es posible eliminar el tipo de medio

en-us	Cannot delete module: %1$s.
es	No es posible eliminar el módulo: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
es	No es posible eliminar los módulos: %1$s.

en-us	Cannot delete network map
es	No es posible eliminar el mapa de red

en-us	Cannot delete proxies
es	No se pueden eliminar servidores proxy

en-us	Cannot delete proxy
es	No es posible eliminar el proxy

en-us	Cannot delete proxy
es	No es posible eliminar el proxy

en-us	Cannot delete readonly user role "%1$s".
es	No se puede eliminar el rol de usuario de solo lectura "%1$s".

en-us	Cannot delete regular expression
es	No es posible eliminar las expresiones regulares

en-us	Cannot delete regular expression
es	No es posible eliminar la expresión regular

en-us	Cannot delete scheduled report
es	No se pueden eliminar los informes programados

en-us	Cannot delete scheduled report
es	No se puede eliminar el informe programado

en-us	Cannot delete script
es	No es posible eliminar el script

en-us	Cannot delete script
es	No es posible eliminar el script

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
es	No es posible eliminar los scripts. script "%1$s" es usado en accioón "%2$s".

en-us	Cannot delete selected actions
es	No es posible eliminar las acciones seleccionadas

en-us	Cannot delete service
es	Imposible eliminar el servicio

en-us	Cannot delete service
es	Imposible eliminar los servicios

en-us	Cannot delete service "%1$s": %2$s.
es	No se puede eliminar el servicio "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot delete SLA
es	No se puede eliminar SLA

en-us	Cannot delete SLA
es	No se puede eliminar SLA

en-us	Cannot delete template
es	No es posible eliminar las plantilla

en-us	Cannot delete templated graph.
es	No se puede eliminar el gráfico con plantilla.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
es	No se puede eliminar el prototipo de gráfico con plantilla.

en-us	Cannot delete templated item.
es	No se pudo eliminar el ítem de la plantilla.

en-us	Cannot delete templated item prototype.
es	No es posible eliminar el prototipo de item de la plantilla.

en-us	Cannot delete templated items.
es	No se pudo eliminar los ítems de la plantilla.

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
es	No se pudo eliminar el disparador "%1$s:%2$s" de la plantilla.

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
es	No es posible eliminar el prototipo de trigger "%1$s:%2$s" de la plantilla.

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
es	No se pudo eliminar el escenario web "%1$s" de la plantilla.

en-us	Cannot delete template group
es	No se pueden eliminar grupos de plantillas

en-us	Cannot delete template group
es	No se puede eliminar el grupo de plantilla

en-us	Cannot delete trigger
es	No es posible eliminar los iniciadores

en-us	Cannot delete trigger prototype
es	No se pudo eliminar el prototipo de disparador

en-us	Cannot delete trigger prototypes
es	No se pudo eliminar los prototipos de disparador

en-us	Cannot delete triggers
es	No es posible eliminar los iniciadores

en-us	Cannot delete user
es	No es posible eliminar los usuarios

en-us	Cannot delete user
es	No es posible eliminar el usuario

en-us	Cannot delete user directory "%1$s".
es	No se puede eliminar el directorio de usuario "%1$s".

en-us	Cannot delete user group
es	No es posible eliminar los grupos de usuarios

en-us	Cannot delete user group
es	No es posible eliminar el grupo de usuarios

en-us	Cannot delete user role
es	Imposible eliminar el rol de usuario

en-us	Cannot delete user role
es	Imposible eliminar los roles de usuario

en-us	Cannot delete web scenario
es	No se pudo eliminar el escenario web

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
es	No se puede borrar el usuario "%1$s", prueba deshabilitándolo primero.

en-us	Cannot disable action
es	No se pudo desactivar las acciones

en-us	Cannot disable action
es	No se pudo desactivar la acción

en-us	Cannot disable API token
es	Imposible inhabilitar el testigo de API

en-us	Cannot disable API token
es	Imposible inhabilitar los testigos de API

en-us	Cannot disable correlation
es	No se pudo desactivar la correlación

en-us	Cannot disable correlation
es	No se pudo desactivar las correlaciones

en-us	Cannot disable discovery rule
es	No se pudo desactivar las reglas de descubrimiento

en-us	Cannot disable discovery rule
es	No se pudo desactivar la regla de descubrimiento

en-us	Cannot disable host
es	No se pudo deshabilitar el equipo

en-us	Cannot disable host
es	No se pudo deshabilitar los equipos

en-us	Cannot disable item
es	No se pudo desactivar el ítem

en-us	Cannot disable item
es	No se pudo desactivar los ítems

en-us	Cannot disable media type
es	No pude desactivar el tipo de soporte

en-us	Cannot disable media type
es	No pude desactivar los tipos de soporte

en-us	Cannot disable module: %1$s.
es	No se pueden deshabilitar los módulos: "%1$s".

en-us	Cannot disable module: %1$s.
es	No se puede deshabilitar el módulo: "%1$s".

en-us	Cannot disable scheduled report
es	Imposible inhabilitar los informes programados

en-us	Cannot disable scheduled report
es	Imposible inhabilitar el informe programado

en-us	Cannot disable SLA
es	No se pueden deshabilitar los SLAs.

en-us	Cannot disable SLA
es	No se puede deshabilitar el SLA.

en-us	Cannot disable trigger
es	No se pudo desactivar los disparadores

en-us	Cannot disable trigger
es	No se pudo desactivar el disparador

en-us	Cannot disable web scenario
es	No se pudo desactivar el escenario web

en-us	Cannot disable web scenario
es	No se pudo desactivar los escenarios web

en-us	Cannot display item queue.
es	No se pudo mostrar la cola de ítems.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
es	No se puede mostrar más de un ítem de tipo "Graph sum".

en-us	Cannot enable action
es	No se pudo habilitar la acción

en-us	Cannot enable action
es	No se pudo habilitar las acciones

en-us	Cannot enable API token
es	Imposible habilitar el testigo de API

en-us	Cannot enable API token
es	Imposible habilitar los testigos de API

en-us	Cannot enable correlation
es	No se pudo habilitar la correlación

en-us	Cannot enable correlation
es	No se pudieron habilitar las correlaciones

en-us	Cannot enable discovery rule
es	No se pudo habilitar la regla de descubrimiento

en-us	Cannot enable discovery rule
es	No se pudo habilitar las reglas de descubrimiento

en-us	Cannot enable host
es	No se pudo habilitar el equipo

en-us	Cannot enable host
es	No se pudo habilitar los equipos

en-us	Cannot enable item
es	No se pudo habilitar los ítems

en-us	Cannot enable item
es	No se pudo habilitar el ítem

en-us	Cannot enable media type
es	No se pudieron habilitar los tipos de soporte

en-us	Cannot enable media type
es	No se pudo habilitar el tipo de soporte

en-us	Cannot enable module: %1$s.
es	Imposible habilitar el módulo: %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
es	Imposible habilitar los módulos: %1$s.

en-us	Cannot enable scheduled report
es	Imposible habilitar el Informe programado

en-us	Cannot enable scheduled report
es	Imposible habilitar los informes programados

en-us	Cannot enable SLA
es	Imposible habilitar el ANS

en-us	Cannot enable SLA
es	Imposible habilitar los ANS

en-us	Cannot enable trigger
es	No se pudo habilitar los disparadores

en-us	Cannot enable trigger
es	No se pudo habilitar el disparador

en-us	Cannot enable web scenario
es	No se pudo habilitar los escenarios web

en-us	Cannot enable web scenario
es	No se pudo habilitar el escenario web

en-us	Cannot evaluate expression
es	Imposible evaluar la expresión

en-us	Cannot execute operation
es	Imposible ejecutar la operación

en-us	Cannot execute script.
es	Imposible ejecutar el guion.

en-us	Cannot expand macros.
es	No pude expandir las macros.

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
es	No se pudo encontrar la imagen de fondo "%1$s" usada en el mapa "%2$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in dashboard "%2$s".
es	Imposible encontrar el gráfico "%1$s" utilizado en el tablero "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
es	No se pudo encontrar el grupo "%1$s" usado en el mapa "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in dashboard "%2$s".
es	Imposible encontrar el equipo "%1$s" utilizado en el tablero "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
es	No se pudo encontrar el equipo "%1$s" usado en el mapa "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
es	No se pudo encontrar el grupo de equipos "%1$s" para el prototipo de equipos "%2$s" de la regla de descubrimiento "%3$s" en "%4$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
es	No se pudo encontrar una interfaz de equipo en "%1$s" para el parámetro de ítem "%2$s".

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
es	No se pudo encontrar el icono "%1$s" usado en el mapa "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
es	No se pudo encontrar la asignación de icono "%1$s" usado en el mapa "%2$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
es	Imposible utilizar la interfaz "%1$s" utilizada para la regla de descubrimiento "%2$s" en "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
es	Imposible encontrar la interfaz "%1$s" utilizada por el elemento "%2$s" en "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
es	Imposible encontrar la interfaz "%1$s" usada por el prototipo de elemento "%2$s" de la regla de descubrimiento "%3$s" en "%4$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
es	No se pudo encontrar el ítem "%1$s" en "%2$s" usado como máximo valor del eje Y de la gráfica "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
es	No se pudo encontrar el ítem "%1$s" en "%2$s" usado como valor máximo del eje Y del prototipo de gráfica "%3$s" de la regla de descubrimiento "%4$s" en "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
es	No se pudo encontrar el ítem "%1$s" en "%2$s" usado como valor mínimo del eje Y de la gráfica "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
es	No se pudo encontrar el ítem "%1$s" en "%2$s" usado como valor mínimo del eje Y del prototipo de gráfica "%3$s" de la regla de descubrimiento "%4$s" en "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
es	No pude encontrar el elemento "%1$s" en "%2$s" usado en el gráfico "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
es	No pude encontrar el elemento "%1$s" en "%2$s" usado en el prototipo del gráfico "%3$s" de la regla de descubrimiento "%4$s" en "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in dashboard "%2$s".
es	Imposible encontrar el elemento "%1$s" utilizado en el tablero "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
es	No se pudo encontrar el mapa "%1$s" usado en el mapa "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
es	No se pudo encontrar la plantilla "%1$s" de un prototipo de equipo "%2$s" de la regla de descubrimiento "%3$s" en "%4$s".

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
es	No se pudo encontrar el disparador "%1$s" usado en el mapa "%2$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
es	No se pudo encontrar el mapa de valores "%1$s" usado en el ítem "%2$s" en "%3$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
es	No se pudo encontrar el mapa de valores "%1$s" usado en el prototipo de ítem "%2$s" de la regla de descubrimiento "%3$s" en "%4$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
es	No se pudo importar la plantilla "%1$s" porque la plantilla enlazada "%2$s" no existe.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
es	No se pudo importar la plantilla "%1$s" porque las plantillas enlazadas "%2$s" no existen.

en-us	Cannot insert trigger expression
es	No se pudo insertar la expresión del disparador

en-us	Cannot link template
es	No se puede linkar plantilla

en-us	Cannot load module at: %1$s.
es	Imposible cargar el módulo en %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
es	Imposible cargar los módulos en %1$s.

en-us	Cannot mass update host name.
es	No se puede actualizar en masa los nombres de los equipos.

en-us	Cannot mass update visible host name.
es	No se puede actualizar en masa los nombres visibles de los equipos.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
es	No se puede ejecutar la orden de borrado de la tabla "%1$s" sin una condición WHERE.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
es	No se puede ejecutar la orden de actualización de la tabla "%1$s" sin ningún valor especificado.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
es	No se puede ejecutar la orden de actualización de la tabla "%1$s" sin una condición WHERE.

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
es	No se pudo leer el JSON: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
es	No se pudo leer la respuesta. Verifique la conexión con el servidor Zabbix "%1$s".

en-us	Cannot read XML: %1$s.
es	No se pudo leer el XML: %1$s.

en-us	Cannot rename guest user.
es	No se puede cambiar el nombre al usuario guest.

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
es	No se puede guardar una regla de descubrimiento sin revisiones.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
es	No pude guardar el widget: "%1$s".

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
es	No se pudo enviar la instrucción. Verifique la conexión con el servidor Zabbix "%1$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
es	No pude definir "%1$s" para el gráfico "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
es	No pude definir "%1$s" para el prototipo de gráfico "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for item "%2$s".
es	No se pudo establecer "%1$s" para el ítem "%2$s".

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
es	No se puede establecer campos de inventario en un inventario deshabilitado.

en-us	Cannot switch host for interface.
es	La interfaz no se puede cambiar de equipo.

en-us	Cannot unlink and clear Web scenarios.
es	No se puede desenlazar y limpiar un escenario web.

en-us	Cannot unlink template
es	No se pudo desenlazar la plantilla

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
es	No se puede actualizar el "%1$s" de una acción "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for item "%2$s".
es	No se puede actualizar el "%1$s" de un ítem "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
es	No se pudo actualizar "%2$s" en el equipo descubierto "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered item "%1$s".
es	No se pudo actualizar "%2$s" en el ítem descubierto "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
es	No se pudo actualizar "%2$s" en el disparador descubierto "%1$s".

en-us	Cannot update action
es	No es posible actualizar la acción

en-us	Cannot update a discovered graph.
es	No se puede actualizar una gráfica descubierta.

en-us	Cannot update configuration
es	No se pudo actualizar la configuración

en-us	Cannot update correlation
es	No se pudo actualizar la correlación

en-us	Cannot update discovery rule
es	No es posible actualizar la regla

en-us	Cannot update graph
es	No es posible actualizar el gráfico

en-us	Cannot update graph prototype
es	No se pudo actualizar el prototipo de gráfica

en-us	Cannot update group
es	No es posible actualizar el grupo

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
es	No se pudo actualizar los grupos del equipo descubierto "%1$s".

en-us	Cannot update host
es	No es posible actualizar el equipo

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
es	No pude actualizar la configuración del cifrado del host. Debería ser especificada la configuración de la conexión en ambos sentidos.

en-us	Cannot update host prototype
es	Imposible actualizar los prototipos de equipo

en-us	Cannot update host prototype
es	Imposible actualizar el prototipo de equipo

en-us	Cannot update hosts
es	No pude actualizar los equipos

en-us	Cannot update icon map
es	No pude actualizar la asignación de icono

en-us	Cannot update image
es	No se pudo actualizar la imagen

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
es	No se pudo actualizar la interfaz del equipo descubierto "%1$s".

en-us	Cannot update item
es	No es posible actualizar el monitor

en-us	Cannot update item prototype
es	Imposible actualizar el prototipo de ítem

en-us	Cannot update item prototype
es	Imposible actualizar los prototipos de ítem

en-us	Cannot update items
es	No se pudo actualizar los ítems

en-us	Cannot update macros
es	No se pudo actualizar las macros

en-us	Cannot update maintenance
es	No se pudo actualizar el mantenimiento

en-us	Cannot update media type
es	No se pudo actualizar el tipo de medios

en-us	Cannot update network map
es	No se pudo actualizar el mapa de red

en-us	Cannot update proxy
es	No se pudo actualizar el proxy

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
es	No se pudo actualizar el proxy del equipo descubierto "%1$s".

en-us	Cannot update regular expression
es	No se pudo actualizar la expresión regular

en-us	Cannot update script
es	No se pudo actualizar el script

en-us	Cannot update template
es	No se pudo actualizar la plantilla

en-us	Cannot update trigger
es	No es posible actualizar el iniciador

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
es	No se pudo actualizar el iniciador "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
es	Imposible actualizar el prototipo de disparador

en-us	Cannot update trigger prototype
es	Imposible actualizar los prototipos de disparador

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
es	No se pudo actualizar el prototipo de iniciador "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototypes
es	No se pudo actualizar los prototipos de disparadores

en-us	Cannot update user
es	No es posible actualizar al usuario

en-us	Cannot update web scenario
es	No se pudo actualizar el escenario web

en-us	Case sensitive
es	Distingue mayúsculas y minúsculas

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
es	Captura todos los traps SNMP que concuerden con regexp. Si no se especifica regexp, capturará cualquier trap.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
es	Captura todos los traps SNMP que no fueron capturados por ninguno de los elementos snmptrap[].

en-us	CERT
es	CERT

en-us	Certificate
es	Certificado

en-us	Change
es	Cambio

en-us	Change password
es	Cambiar la contraseña

en-us	Change per second
es	Cambio por segundo

en-us	Character
es	Carácter

en-us	Character string included
es	Cadena de caracteres incluida

en-us	Character string not included
es	Cadena de caracteres no incluidos

en-us	Chassis
es	Chasis

en-us	Chassis information. Returns string
es	Información del chasis. Devuelve una cadena

en-us	Check already exists.
es	Verifique si ya existe.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
es	Verifique la parte de la expresión que inicia en "%1$s".

en-us	Check of pre-requisites
es	Comprobación de requisitos previos

en-us	Checks
es	Comprobaciones

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
es	Comprueba si el servicio DNS está levantado. Devuelve 0 - DNS está caído (el servidor no respondió o falló la resolución DNS); 1 - DNS está levantado

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
es	Comprueba si es posible establecer una conexión TCP al puerto especificado. Devuelve 0 - no puede conectar; 1 - puede conectar

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
es	Comprueba si el servicio está ejecutando y aceptando conexiones TCP. Devuelve 0 - servicio caído; 1 - servicio ejecutando

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
es	Comprueba si el servicio está ejecutando y respondiendo a peticiones UDP. Devuelve 0 - servicio caído; 1 - servicio ejecutando

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
es	Comprueba si este puerto TCP está en estado ESCUCHANDO. Devuelve 0 - no está en estado ESCUCHANDO; 1 - está en estado ESCUCHANDO

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
es	Comprueba si este puerto UDP está en estado ESCUCHANDO. Devuelve 0 - no está en estado ESCUCHANDO; 1 - está en estado ESCUCHANDO

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
es	Comprueba el rendimiento del servicio TCP. Devuelve 0 - servicio caído; segundos - número de segundos transcurridos conectando al servicio

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
es	Comprueba el rendimiento del servicio UDP. Devuelve 0 - servicio caído; segundos - número de segundos transcurridos esperando respuesta del servicio

en-us	Checks should be unique.
es	Las comprobaciones deben ser únicas.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
es	Compruebe la clave, por favor. El ejemplo por defecto fue pasado.

en-us	Check type
es	Compruebe el tipo

en-us	Chinese (zh_CN)
es	Chino simplificado (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
es	Chino tradicional (zh_TW)

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
es	Referencias circulares en plantillas: %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
es	No se permite el enlace de plantillas circular.

en-us	Clear history
es	Limpiar histórico

en-us	Clear history and trends
es	Limpiar historial y tendencias

en-us	Clear when unlinking
es	Limpiar cuando se deslinke

en-us	Clock
es	Reloj

en-us	Clone
es	Clonar

en-us	Close
es	Cerrar

en-us	Close expression constructor
es	Cerrar el constructor de expresiones

en-us	Close new event
es	Cerrar nuevo evento

en-us	Close old events
es	Cerrar eventos antiguos

en-us	Close problem
es	Cerrar problema

en-us	CLOSING
es	CERRANDO

en-us	Collapse
es	Plegar

en-us	Columns
es	Columnas

en-us	Combined result
es	Resultados combinados

en-us	Command
es	Instrucción

en-us	Commands
es	Instrucciones

en-us	Concurrent sessions
es	Sesiones simultáneas

en-us	Condition
es	Condición

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s".
es	La condición "%2$s" no está siendo usada en la fórmula "%3$s" de la regla de descubrimiento "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s" is not defined.
es	La condición "%2$s" usada en la fórmula "%3$s" de la regla de descubrimiento "%1$s" no está definida.

en-us	Conditions
es	Condiciones

en-us	Configuration
es	Configuración

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
es	Configuración de estadísticas de memoria caché. Caché - memoria temporal (modos: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
es	Archivo de configuración "%1$s" creado.

en-us	Configuration of actions
es	Configuración de acciones

en-us	Configuration of discovery rules
es	Configuración de regla de descubrimiento

en-us	Configuration of graph prototypes
es	Configuración de prototipos de gráficas

en-us	Configuration of graphs
es	Configuración de los gráficos

en-us	Configuration of GUI
es	Configuración del interfaz

en-us	Configuration of host groups
es	Configuración de grupos de equipos

en-us	Configuration of host prototypes
es	Configuración de prototipos de equipos

en-us	Configuration of hosts
es	Configuración de equipos

en-us	Configuration of housekeeping
es	Configuración de limpieza

en-us	Configuration of icon mapping
es	Configuración de asignación de iconos

en-us	Configuration of images
es	Configuración de imágenes

en-us	Configuration of item prototypes
es	Configuración de prototipos de ítem

en-us	Configuration of items
es	Configuración de monitores

en-us	Configuration of macros
es	Configuración de macros

en-us	Configuration of maintenance periods
es	Configuración de periodos de mantenimiento

en-us	Configuration of media types
es	Configuración de tipos de medios

en-us	Configuration of network maps
es	Configuración de mapas de red

en-us	Configuration of proxies
es	Configuración de proxys

en-us	Configuration of regular expressions
es	Configuración de expresiones regulares

en-us	Configuration of scripts
es	Configuración de scripts

en-us	Configuration of templates
es	Configuración de plantillas

en-us	Configuration of trigger displaying options
es	Configuración de visualización de iniciadores

en-us	Configuration of trigger prototypes
es	Configuración de prototipos de disparadores

en-us	Configuration of triggers
es	Configuración del iniciador

en-us	Configuration of user groups
es	Configuración de grupos de usuarios

en-us	Configuration of users
es	Configuración de usuarios

en-us	Configuration of web monitoring
es	Configuración de monitorización web

en-us	Configuration updated
es	Configuración actualizada

en-us	Configure DB connection
es	Configurar la conexión de BD

en-us	Confirmation text
es	Texto de confirmación

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
es	¡Felicidades! Has instalado la interfaz web de Zabbix satisfactoriamente.

en-us	Connections
es	Conexiones

en-us	Connection security
es	Seguridad de la conexión

en-us	Connections from host
es	Conexiones desde el host

en-us	Connections from proxy
es	Conexiones desde el proxy

en-us	Connections to host
es	Conexiones al host

en-us	Connections to proxy
es	Conexiones al proxy

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
es	Se alcanzó el tiempo de espera de %1$s segundos al intentar conectarse al servidor Zabbix "%2$s".

en-us	Connect to
es	Conectado a

en-us	Constructor
es	Constructor

en-us	Contact
es	Contacto

en-us	Context name
es	Nombre de contexto

en-us	Contract number
es	Número de contrato

en-us	Coordinates
es	Coordenadas

en-us	Copy
es	Copiar

en-us	Correlation
es	Correlación

en-us	Correlation "%1$s" already exists.
es	Ya existe la correlación "%1$s".

en-us	Correlation added
es	Correlación agregada

en-us	Correlation deleted
es	Correlación borrada

en-us	Correlation deleted
es	Correlaciones borradas

en-us	Correlation disabled
es	Correlación deshabilitada

en-us	Correlation disabled
es	Correlaciones deshabilitadas

en-us	Count
es	Contador

en-us	Count of context switches. Returns integer
es	Número de cambios de contexto. Devuelve un entero

en-us	CPU information. Returns string or integer
es	Información de CPU. Devuelve una cadena o un entero

en-us	CPU load. Returns float
es	Carga de CPU. Devuelve un decimal

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
es	Tiempo de CPU dedicado a esperar el intercambio (swap-in), <url>: URL de servicio de VMware, <uuid>: nombre de la máquina virtual de VMware, <instance>: instancia de CPU

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	El uso de la CPU como porcentaje durante el intervalo depende de la administración de energía o HT, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre del hipervisor de VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
es	Uso de la CPU como porcentaje durante el intervalo, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre del hipervisor de VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
es	Uso de la CPU como porcentaje durante el intervalo, <url>: URL del servicio de VMware, <uuid>: nombre de la máquina virtual de VMware

en-us	CPU usage in hertz during the interval on VMware Resource Pool, <url> - VMware service URL, <rpid> - VMware resource pool id
es	Uso de CPU en hercios durante el intervalo en el grupo de recursos de VMware, <url>: URL del servicio de VMware, <rpid>: ID del grupo de recursos de VMware

en-us	CPU utilization percentage. Returns float
es	Porcentaje de utilización de CPU. Devuelve un número con coma flotante

en-us	Create action
es	Crear acción

en-us	Create background
es	Crear fondo

en-us	Create correlation
es	Crear correlación

en-us	(created by host discovery)
es	(creado por detección de host)

en-us	Create dependent item
es	Crear elemento dependiente

en-us	Create disabled
es	Crear deshabilitado

en-us	Create discovery rule
es	Crear regla de descubrimiento

en-us	Create enabled
es	Crear habilitado

en-us	Create graph
es	Crear gráfico

en-us	Create graph prototype
es	Crear prototipo de gráfica

en-us	Create graph (select host first)
es	Crear gráfica (seleccione un equipo primero)

en-us	Create host
es	Crear equipo

en-us	Create host group
es	Crear grupo de equipos

en-us	Create host prototype
es	Crear prototipo de equipo

en-us	Create icon
es	Crear icono

en-us	Create icon map
es	Crear asignación de icono

en-us	Create item
es	Crear monitor

en-us	Create item prototype
es	Crear prototipo de ítem

en-us	Create item (select host first)
es	Crear ítem (seleccione un equipo primero)

en-us	Create maintenance period
es	Crear periodo de mantenimiento

en-us	Create map
es	Crear mapa

en-us	Create media type
es	Crear tipo de medio

en-us	Create new
es	Crear nuevo

en-us	Create proxy
es	Crear proxy

en-us	Create script
es	Crear script

en-us	Create template
es	Crear plantilla

en-us	Create trigger
es	Crear iniciador

en-us	Create trigger prototype
es	Crear prototipo de disparador

en-us	Create trigger (select host first)
es	Crear disparador (seleccione un equipo primero)

en-us	Create user
es	Crear usuario

en-us	Create user group
es	Crear grupo de usuarios

en-us	Create web scenario
es	Crear escenario web

en-us	Create web scenario (select host first)
es	Crear escenario web (seleccionar host primero)

en-us	Critical
es	Crítico

en-us	CRLF
es	CRLF

en-us	CSV to JSON
es	CSV a JSON

en-us	CUID is expected
es	Se esperaba CUID

en-us	Current host
es	Equipo actual

en-us	Current value
es	Valor actual

en-us	Custom
es	A medida

en-us	Custom expression
es	Expresión personalizada

en-us	Custom graphs
es	Personalizar gráficos

en-us	Custom intervals
es	Intervalos personalizados

en-us	Custom label
es	Personalizar etiquetas

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
es	Las etiquetas personalizadas de los elementos del mapa "%2$s" de tipo "%1$s" no pueden estar vacías.

en-us	Custom multiplier
es	Personalizar multiplicador

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
es	Los nombres de gravedades personalizadas afectan a todos los locales y requieren traducción manual.

en-us	Custom size
es	Tamaño personalizado

en-us	Czech (cs_CZ)
es	Checo (cs_CZ)

en-us	Daily
es	Diario

en-us	Dark
es	Oscuro

en-us	Dashboard
es	Panel de control

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
es	Ya existe el tablero "%1$s".

en-us	Dashboard created
es	Tablero creado

en-us	Dashboard deleted
es	Tablero borrado

en-us	Dashboard deleted
es	Tableros borrados

en-us	Dashboard updated
es	Tablero actualizado

en-us	Dashed line
es	Línea discontinua

en-us	Database host
es	Servidor de base de datos

en-us	Database monitor
es	Monitor de base de datos

en-us	Database name
es	Nombre de la base de datos

en-us	Database password
es	Contraseña de la base de datos

en-us	Database port
es	Puerto de la base de datos

en-us	Database schema
es	Esquema de la base de datos

en-us	Database server
es	Servidor de base de datos

en-us	Database type
es	Tipo de base de datos

en-us	Database user
es	Usuario de base de datos

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
es	Datos de %1$s. Generados en %2$s segundos.

en-us	Data overview
es	Vistado general de los datos

en-us	Data storage period
es	Periodo de almacenamiento de datos

en-us	Date
es	Fecha

en-us	Date HW decommissioned
es	Fecha HW fuera de servicio

en-us	Date HW installed
es	Fecha HW instalado

en-us	Date HW maintenance expires
es	Fecha HW mantenimiento expira

en-us	Date HW purchased
es	Fecha de adquisición del hardware

en-us	Day
es	Día

en-us	Day
es	Día

en-us	Day of month
es	Día del mes

en-us	Day of week
es	Día de semana

en-us	days
es	días

en-us	Days
es	Días

en-us	%d device
es	%d dispositivos

en-us	%d device
es	%d dispositivo

en-us	DD.MM.YY
es	DD.MM.AA

en-us	Debug
es	Depurar

en-us	Debug mode
es	Modo depuración

en-us	Dec
es	Dic

en-us	December
es	Diciembre

en-us	default
es	por defecto

en-us	Default
es	Por defecto

en-us	Default authentication
es	Autenticación por defecto

en-us	Default host inventory mode
es	Modo de inventario de host por defecto

en-us	Default operation step duration
es	Duración predeterminada del paso de operación

en-us	Default theme
es	Tema por defecto

en-us	Delay
es	Demora

en-us	Delayed by
es	Demorado por

en-us	Delete
es	Eliminar

en-us	Delete and clear
es	Eliminar y limpiar

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
es	¿Desea eliminar y limpiar las plantillas seleccionadas? (Advertencia: Todos los equipos enlazados serán purgados)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
es	¿Desea eliminar y limpiar la plantilla? (Advertencia: Todos los equipos enlazados serán purgados)

en-us	Delete current action?
es	¿Desea eliminar la acción actual?

en-us	Delete current correlation?
es	¿Borrar la correlación actual?

en-us	Delete discovery rule?
es	¿Desea eliminar la regla de descubrimiento?

en-us	Delete expression?
es	¿Desea eliminar la expresión?

en-us	Delete graph?
es	¿Desea eliminar la asociación de iconos?

en-us	Delete graph prototype?
es	¿Desea eliminar el prototipo de gráfica?

en-us	Delete history of selected items?
es	¿Desea eliminar el historial de los ítems seleccionados?

en-us	Delete history of selected web scenarios?
es	¿Borrar el histórico de los escenarios web seleccionados?

en-us	Delete icon map?
es	¿Desea eliminar la asignación de icono?

en-us	Delete item?
es	¿Desea eliminar el ítem?

en-us	Delete item prototype?
es	¿Desea eliminar el prototipo de ítem?

en-us	Delete links between selected elements?
es	¿Desea eliminar los enlaces entre los elementos seleccionados?

en-us	Delete maintenance period?
es	¿Desea eliminar el periodo de mantenimiento

en-us	Delete media type?
es	¿Borrar el tipo de soporte?

en-us	Delete missing
es	Eliminar faltante

en-us	Delete proxy?
es	¿Desea eliminar el proxy?

en-us	Delete regular expression?
es	¿Desea eliminar la expresión regular?

en-us	Delete script?
es	¿Desea eliminar el script?

en-us	Delete selected actions?
es	¿Desea eliminar las acciones seleccionadas?

en-us	Delete selected correlations?
es	¿Borrar las correlaciones seleccionadas?

en-us	Delete selected dashboards?
es	¿Borrar los tableros seleccionados?

en-us	Delete selected discovery rules?
es	¿Desea eliminar las reglas de descubrimiento seleccionadas?

en-us	Delete selected elements?
es	¿Desea eliminar los elementos seleccionados?

en-us	Delete selected graph prototypes?
es	¿Desea eliminar los prototipos de gráficas seleccionados?

en-us	Delete selected graphs?
es	¿Desea eliminar las gráficas seleccionadas?

en-us	Delete selected group?
es	¿Desea eliminar el grupo seleccionado?

en-us	Delete selected groups?
es	¿Desea eliminar los grupos seleccionados?

en-us	Delete selected host?
es	¿Desea eliminar el equipo seleccionado?

en-us	Delete selected host groups?
es	¿Desea eliminar los grupos de equipos seleccionados?

en-us	Delete selected host prototype?
es	¿Desea eliminar el prototipo de equipo seleccionado?

en-us	Delete selected host prototypes?
es	¿Desea eliminar los prototipos de equipos seleccionados?

en-us	Delete selected hosts?
es	¿Desea eliminar los equipos seleccionados?

en-us	Delete selected image?
es	¿Desea eliminar la imagen seleccionada?

en-us	Delete selected item prototypes?
es	¿Desea eliminar los prototipos de ítems seleccionados?

en-us	Delete selected items?
es	¿Desea eliminar los ítems seleccionados?

en-us	Delete selected maintenance periods?
es	¿Desea eliminar los periodos de mantenimiento seleccionados?

en-us	Delete selected map?
es	¿Borrar mapa seleccionado?

en-us	Delete selected maps?
es	¿Desea eliminar los mapas seleccionados?

en-us	Delete selected media types?
es	¿Desea eliminar los tipos de medios seleccionados?

en-us	Delete selected proxies?
es	¿Desea eliminar los proxys seleccionados?

en-us	Delete selected regular expressions?
es	¿Desea eliminar las expresiones regulares seleccionadas?

en-us	Delete selected scripts?
es	¿Desea eliminar los scripts seleccionados?

en-us	Delete selected shapes?
es	¿Borrar las formas seleccionadas?

en-us	Delete selected templates?
es	¿Desea eliminar las plantillas seleccionadas?

en-us	Delete selected trigger prototypes?
es	¿Desea eliminar los prototipos de disparadores seleccionados?

en-us	Delete selected triggers?
es	¿Desea eliminar los disparadores seleccionados?

en-us	Delete selected user?
es	¿Desea eliminar el usuario seleccionado?

en-us	Delete selected users?
es	¿Desea eliminar los usuarios seccionados?

en-us	Delete selected web scenarios?
es	¿Desea eliminar los escenarios web seleccionados?

en-us	Delete template?
es	¿Desea eliminar la plantilla?

en-us	Delete trigger?
es	¿Desea eliminar el disparador?

en-us	Delete trigger prototype?
es	¿Desea eliminar el prototipo de disparador?

en-us	Delete web scenario?
es	¿Desea eliminar el escenario web?

en-us	Delimiter
es	Delimitador

en-us	Deny
es	Denegar

en-us	Dependencies
es	Dependencias

en-us	Dependent
es	Dependiente

en-us	Dependent item
es	Elemento dependiente

en-us	Depends on
es	Depende de

en-us	Deployment status
es	Estado de implementación

en-us	descending
es	descendiente

en-us	Description
es	Descripción

en-us	Details
es	Detalles

en-us	Details of web scenario
es	Detalles del escenario web

en-us	Device
es	Dispositivo

en-us	Device interrupts. Returns integer
es	Interrupciones de dispositivo. Devuelve un entero

en-us	Device uniqueness criteria
es	Criterio de unicidad de dispositivo

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
es	Tamaño del directorio (en bytes). Devuelve un entero

en-us	Disable
es	Desactivar

en-us	Disabled
es	Desactivado

en-us	Disable debug mode
es	Desactivar el modo de depuración

en-us	Disable debug mode in selected groups?
es	¿Desea desactivar el modo de depuración en los grupos seleccionados?

en-us	Disable host
es	Desactivar equipo

en-us	Disable host?
es	¿Desea desactivar el equipo?

en-us	Disable hosts
es	Desactivar equipos

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
es	¿Desea desactivar los equipos en los grupos de equipos seleccionados?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
es	¿Desea desactivar los equipos monitorizados por los proxies seleccionados?

en-us	Disable selected actions?
es	¿Desea desactivar las acciones seleccionadas?

en-us	Disable selected correlations?
es	¿Deshabilitar las correlaciones seleccionadas?

en-us	Disable selected discovery rules?
es	¿Desea desactivar las reglas de descubrimiento seleccionadas?

en-us	Disable selected groups?
es	¿Desactivar los grupos seleccionados?

en-us	Disable selected hosts?
es	¿Desea desactivar los equipos seleccionados?

en-us	Disable selected items?
es	¿Desea desactivar los ítems seleccionados?

en-us	Disable selected media types?
es	¿Desea desactivar los tipos de medios seleccionados?

en-us	Disable selected triggers?
es	¿Desea desactivar los disparadores seleccionados?

en-us	Disable selected web scenarios?
es	¿Desea desactivar los escenarios web seleccionados?

en-us	Disaster
es	Crítica

en-us	Discovered
es	Descubierto

en-us	Discovered by
es	Descubierto por

en-us	Discovered device
es	Dispositivo descubierto

en-us	Discovery
es	Descubrimiento

en-us	Discovery by proxy
es	Descubierto por proxy

en-us	Discovery check
es	Comprobación de descubrimiento

en-us	Discovery checks
es	Comprobaciones de descubrimiento

en-us	Discovery list
es	Lista de descubrimiento

en-us	Discovery object
es	Objeto de descubrimiento

en-us	Discovery rule
es	Regla de descubrimiento

en-us	Discovery rule
es	Regla de descubrimiento

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
es	La regla de descubrimiento "%1$s" ya existe.

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s".
es	La regla de descubrimiento "%1$s" ya existe en "%2$s".

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
es	La regla de descubrimiento "%1$s" ya existe en "%2$s", heredada de otra plantilla.

en-us	Discovery rule created
es	Regla de descubrimiento creada

en-us	Discovery rule deleted
es	Reglas de descubrimiento eliminadas

en-us	Discovery rule deleted
es	Regla de descubrimiento eliminada

en-us	Discovery rule disabled
es	Reglas de descubrimiento desactivadas

en-us	Discovery rule disabled
es	Regla de descubrimiento desactivada

en-us	Discovery rule enabled
es	Reglas de descubrimiento activadas

en-us	Discovery rule enabled
es	Regla de descubrimiento activada

en-us	Discovery rules
es	Reglas de descubrimiento

en-us	Discovery rules deleted
es	Reglas de descubrimiento eliminadas

en-us	Discovery rule updated
es	Regla de descubrimiento actualizada

en-us	Discovery status
es	Estado del descubrimiento

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
es	Estadísticas de lectura de disco. Devuelve un entero si el tipo es sectores, operaciones o bytes; decimal si el tipo es sps, ops, bps.

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
es	Espacio en disco en bytes o porcentaje del total. Devuelve entero para bytes; decimal para porcentaje

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
es	Estadísticas de escritura en disco. Devuelve un valor de tipo entero en sectores, operaciones y bytes; valor de tipo real para sps, ops y bps (sectores por segundo, operaciones por segundo y bytes por segundo)

en-us	Display graph
es	Mostrar gráfica

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
es	Mostrando %1$s de %2$s encontrados

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
es	Mostrando %1$s a %2$s de %3$s encontrados

en-us	Display OK triggers for
es	Mostrar iniciadores OK para

en-us	Display problems
es	Mostrar problemas

en-us	Display stacked graph
es	Mostrar gráfico apilado

en-us	d.M
es	d.M

en-us	DNS
es	DNS

en-us	DNS name
es	Nombre DNS

en-us	Dot
es	Punto

en-us	Down
es	Caído

en-us	Down
es	Caído

en-us	Download the configuration file
es	Descargar el archivo de configuración

en-us	Downtime
es	Tiempo inoperativo

en-us	Downtime
es	Tiempo inoperativo

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
es	¿Desea sustituir la expresión condicional?

en-us	Draw style
es	Estilo del trazado

en-us	Duplicate dependencies in trigger "%1$s".
es	Dependencias duplicadas en el disparador "%1$s".

en-us	Duplicate dependencies in trigger prototype "%1$s".
es	Dependencias duplicadas en el prototipo del iniciador "%1$s".

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
es	Valor "nombre" duplicado "%1$s" para el mapa.

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
es	Userid duplicado "%1$s" en usuarios para el mapa "%2$s".

en-us	Duration
es	Duración

en-us	Duration
es	Duración

en-us	Dutch (nl_NL)
es	Holandés (nl_NL)

en-us	Dynamic item
es	Elemento dinámico

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
es	Cada URL debería tener un único nombre. Por favor, asegúrese que sólo hay nombrada una URL

en-us	Edit
es	Editar

en-us	Edit map
es	Editar mapa

en-us	Edit widget
es	Editar widget

en-us	Effective value
es	Valor efectivo

en-us	Element
es	Grupo

en-us	Element name
es	Nombre del elemento

en-us	Email
es	Correo electrónico

en-us	Empty
es	Sin contenido

en-us	Empty filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
es	Filtro de condición del Identificador de fórmula vacío para la regla de descubrimiento "%1$s".

en-us	Empty filter condition macro for discovery rule "%1$s".
es	Filtro de condición de macro vacío para la regla de descubrimiento "%1$s".

en-us	Empty input parameter.
es	Vaciar parámetro de entrada.

en-us	Empty map ID.
es	Vaciar identificador de mapa.

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
es	Vaciar el archivo de certificado SSL del escenario web "%1$s".

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
es	Vaciar el archivo de claves SSL del escenario web "%1$s".

en-us	<empty string>
es	<cadena vacía>

en-us	Enable
es	Activar

en-us	Enable confirmation
es	Activar confirmación

en-us	Enabled
es	Activado

en-us	Enable debug mode
es	Activar modo depuración

en-us	Enable debug mode in selected groups?
es	¿Activar el modo de depuración en los grupos seleccionados?

en-us	Enable host
es	Activar equipo

en-us	Enable host?
es	¿Desea activar el equipo?

en-us	Enable hosts
es	Activar equipos

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
es	¿Desea activar los equipos monitorizados por los proxis seleccionados?

en-us	Enable internal housekeeping
es	Activar limpieza interna

en-us	Enable selected actions?
es	¿Desea activar las acciones seleccionadas?

en-us	Enable selected discovery rules?
es	¿Desea activar las reglas de descubrimiento seleccionadas?

en-us	Enable selected groups?
es	¿Desea activar los grupos seleccionados?

en-us	Enable selected hosts?
es	¿Activar hosts seleccionados?

en-us	Enable selected items?
es	¿Desea activar los ítems seleccionados?

en-us	Enable selected media types?
es	¿Desea activar los tipos de medios seleccionados?

en-us	Enable selected triggers?
es	¿Desea activar los disparadores seleccionados?

en-us	Enable selected web scenarios?
es	¿Desea activar los escenarios web seleccionados?

en-us	Encryption
es	Cifrado

en-us	English (en_US)
es	Inglés (en_US)

en-us	Error
es	Error

en-us	Error: %1$s
es	Error: %1$s

en-us	Error in search request for table "%1$s".
es	Error en la solicitud de búsqueda de la tabla "%1$s".

en-us	Event
es	Evento

en-us	Event acknowledged
es	Evento reconocido

en-us	Event correlation
es	Corrrelación de evento

en-us	Event correlation rules
es	Reglas de correlación de evento

en-us	Event details
es	Detalles del evento

en-us	Event generation
es	Generación del evento

en-us	Event ID
es	Identificador de evento

en-us	Event list [previous 20]
es	Listado de eventos [20 anteriores]

en-us	Event log monitoring. Returns log
es	Monitorización del registro de eventos. Devuelve un log

en-us	Events and alerts
es	Eventos y alertas

en-us	Event tag pair
es	Par de etiquetas de evento

en-us	Event type
es	Tipo de evento

en-us	Every day(s)
es	Cada día(s)

en-us	Every week(s)
es	Cada semana(s)

en-us	Exclude
es	Excluir

en-us	Exclude host groups
es	Excluir grupos de equipos

en-us	Execute
es	Ejecutar

en-us	Executed
es	Ejecutado

en-us	Executed script
es	Script ejecutado

en-us	Execute on
es	Ejecutar en

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
es	Ejecutar la consulta WMI y devolver el primer objeto seleccionado. Devuelve entero, decimal, cadena o texto (dependiendo de la petición)

en-us	Execution confirmation
es	Confirmación de ejecución

en-us	Expand
es	Expandir

en-us	Expand macros
es	Expandir macros

en-us	Expand single problem
es	Expandir un único problema

en-us	Expired
es	Caducado

en-us	Export
es	Exportar

en-us	Export to CSV
es	Exportar a CSV

en-us	Expression
es	Expresión

en-us	Expression cannot be empty
es	La expresión no puede estar vacía

en-us	Expression constructor
es	Constructor de expresiones

en-us	Expressions
es	Expresiones

en-us	Expression syntax error.
es	Error de sintaxis en la expresión.

en-us	Expression type
es	Tipo de expresión

en-us	External check
es	Comprobación externa

en-us	F
es	V

en-us	Fail
es	Ha fallado

en-us	Failed
es	Falló

en-us	Failed
es	Falló

en-us	Failed to create dashboard
es	Falló la creación del tablero

en-us	Failed to update dashboard
es	Falló la actualización del tablero

en-us	Failure Audit
es	Fallo de la Auditoría

en-us	FALSE
es	INACTIVO

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
es	Error fatal, por favor, repórtelo al equipo de Zabbix

en-us	Feb
es	Feb

en-us	February
es	Febrero

en-us	Field
es	Campo

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
es	El campo "%1$s" no puede estar vacío.

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
es	El campo "%1$s" es obligatorio.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
es	Falta el valor del campo "%1$s" para el mapa "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is not integer.
es	El campo "%1$s" no es un entero.

en-us	Field "%1$s" is not string.
es	El campo "%1$s" no es una cadena.

en-us	Field "%1$s" must be missing.
es	El campo "%1$s" debe faltar.

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
es	El archivo es demasiado pesado. El peso máximo permitido es de %1$s bytes.

en-us	Filled region
es	Región rellenada

en-us	Filter
es	Filtro

en-us	Filters
es	Filtros

en-us	Finish
es	Finalizar

en-us	Finnish (fi_FI)
es	Finlandés (fi_FI)

en-us	First
es	Primero

en-us	Fit
es	Ajustar

en-us	Fit to map
es	Ajustar al mapa

en-us	Fixed
es	Fijo

en-us	Flexible
es	Flexible

en-us	Follow redirects
es	Seguir redirecciones

en-us	Font
es	Fuente

en-us	Font size
es	Tamaño de la fuente

en-us	Form data
es	Datos de formulario

en-us	Formula
es	Fórmula

en-us	French (fr_FR)
es	Francés (fr_FR)

en-us	Fri
es	Vie

en-us	Friday
es	Viernes

en-us	From
es	Desde

en-us	Frontend access
es	Acceso a la interfaz web

en-us	Frontend messaging
es	Mensajes de la interfaz web

en-us	FTP
es	FTP

en-us	Full clone
es	Clonación completa

en-us	Function
es	Función

en-us	General
es	Zabbix

en-us	Georgian (ka_GE)
es	Georgiano (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
es	Alemán(de_DE)

en-us	Given expression is not a macro
es	La expresión dada no es una macro

en-us	Go back to %1$s
es	Volver a %1$s

en-us	Google Chrome
es	Google Chrome

en-us	Gradient line
es	Línea de gradiente

en-us	Graph
es	Gráficas

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
es	La gráfica "%1$s" ya existe en "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
es	La gráfica "%1$s" ya existe en "%2$s" (heredada de otra plantilla).

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
es	La gráfica "%1$s" ya existe en "%2$s" (los elementos no son idénticos).

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
es	La gráfica "%1$s" con ítems con plantilla no puede contener ítems de otros equipos.

en-us	Graph added
es	Gráfico añadido

en-us	Graph copied
es	Gráfico copiado

en-us	Graph copied
es	Gráficos copiados

en-us	Graph deleted
es	Gráfico eliminado

en-us	Graph prototype
es	Prototipo de gráfica

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
es	El prototipo de gráfica "%1$s" contiene prototipos de ítem de varias reglas de descubrimiento.

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
es	El prototipo de gráfica "%1$s" debe tener al menos un prototipo de ítem.

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
es	El prototipo de gráfica "%1$s" con ítems con plantilla no puede contener ítems de otros equipos.

en-us	Graph prototype added
es	Prototipo de gráfica agregado

en-us	Graph prototype deleted
es	Prototipo de gráfico borrado

en-us	Graph prototypes
es	Prototipos de gráficos

en-us	Graphs
es	Gráficos

en-us	Graphs deleted
es	Gráficas eliminadas

en-us	Graph type
es	Tipo de gráfico

en-us	Graph updated
es	Gráfico actualizado

en-us	Greek (el_GR)
es	Griego (el_GR)

en-us	Grid
es	Cuadrícula

en-us	Group
es	Grupo

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
es	El grupo "%1$s" no puede ser eliminado porque está siendo usado por un prototipo de equipo.

en-us	Group "%1$s" does not exist.
es	El grupo "%1$s" no existe.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
es	El grupo "%1$s" del equipo "%2$s" no existe.

en-us	Group added
es	Grupo añadido

en-us	Group deleted
es	Grupo eliminado

en-us	Group deleted
es	Grupo eliminado

en-us	Group for discovered hosts
es	Grupo para equipos descubiertos

en-us	Grouping by
es	Agrupar por

en-us	Group name
es	Nombre del grupo

en-us	Groups
es	Grupos

en-us	Group updated
es	Grupo actualizado

en-us	GSM modem
es	Modem GSM

en-us	GUI
es	Interfaz de usuario

en-us	GUI access disabled.
es	Acceso a la interfaz desactivada.

en-us	Hardware
es	Hardware

en-us	Hardware (Full details)
es	Hardware (detallado)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
es	Lectura del sensor hardware. Devuelve decimal

en-us	Headers
es	Cabeceras

en-us	Hebrew (he_IL)
es	Hebreo (he_IL)

en-us	Height
es	Altura

en-us	Help
es	Ayuda

en-us	H:i
es	H:i

en-us	Hide groups without problems
es	Ocultar grupos sin problemas

en-us	Hide selected
es	Ocultar seleccionados

en-us	High
es	Alta

en-us	High-contrast dark
es	Oscuro de alto contraste

en-us	High-contrast light
es	Claro de alto contraste

en-us	H:i:s
es	H:i:s

en-us	History
es	Histórico

en-us	History cleared
es	Histórico eliminado

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
es	Eliminar el histórico puede llevarse tiempo. ¿Continuar?

en-us	History storage period
es	Historial del periodo de almacenamiento

en-us	Horizontal
es	Horizontal

en-us	Horizontal align
es	Alineación horizontal

en-us	host
es	equipo

en-us	Host
es	Equipo

en-us	Host
es	Equipo

en-us	Host
es	Equipos

en-us	Host "%1$s" already exists.
es	El equipo "%1$s" ya existe.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
es	El equipo "%1$s" no puede estar sin grupo de equipos.

en-us	Host access
es	Acceso al equipo

en-us	Host added
es	Equipo añadido

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
es	El equipo no puede tener más de una interfaz predeterminada del mismo tipo.

en-us	Host count
es	Número de equipos

en-us	Host deleted
es	Equipo eliminado

en-us	Host disabled
es	Equipos deshabilitados

en-us	Host disabled
es	Equipo deshabilitado

en-us	Host enabled
es	Equipo habilitado

en-us	Host enabled
es	Equipos habilitados

en-us	host group
es	grupo de equipos

en-us	Host group
es	Grupo del equipo

en-us	Host group
es	Grupo del equipo

en-us	Host group "%1$s" already exists.
es	Ya existe el grupo de equipos "%1$s".

en-us	Host groups
es	Grupos de equipos

en-us	"hostid" of dependent item and master item should match
es	El "hostid" del ítem dependiente y del ítem maestro deben coincidir

en-us	Host interface
es	Interfaz de equipo

en-us	Host inventory
es	Inventario de equipos

en-us	Host inventory overview
es	Vista general del inventario de equipos

en-us	Host IP
es	IP del equipo

en-us	"host:key" pair is expected
es	Se espera un par "equipo:clave"

en-us	Host label type
es	Tipo de etiqueta de equipo

en-us	Host metadata
es	Metadatos de equipo

en-us	Host name
es	Nombre de equipo

en-us	Host prototype deleted
es	Prototipo de equipo eliminado

en-us	Host prototypes
es	Prototipos de equipo

en-us	Host prototype updated
es	Actualizados los prototipos de equipo

en-us	Host prototype updated
es	Actualizado el prototipo de equipo

en-us	Hosts
es	Equipos

en-us	Hosts location
es	Ubicación del equipo

en-us	Hosts updated
es	Equipos actualizados

en-us	Host time
es	Hora del equipo

en-us	Host updated
es	Equipo actualizado

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
es	El equipo con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	Hours
es	Horas

en-us	Housekeeping
es	Limpieza

en-us	HTTP
es	HTTP

en-us	HTTP authentication
es	Autenticación HTTP

en-us	HTTP proxy
es	Proxy HTTP

en-us	HTTPS
es	HTTPS

en-us	HW architecture
es	Arquitectura de hardware

en-us	ICMP ping
es	Ping ICMP

en-us	icon
es	icono

en-us	Icon
es	Icono

en-us	Icon (default)
es	Icono (por defecto)

en-us	Icon (disabled)
es	Icono (deshabilitado)

en-us	Icon highlight
es	Icono resaltado

en-us	Icon (maintenance)
es	Icono (mantenimiento)

en-us	Icon map
es	Icono asignado

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
es	No pudo ser borrada la asignación de icono "%1$s". En uso en el mapa "%2$s".

en-us	Icon map created
es	Creada asignación de icono

en-us	Icon map deleted
es	Borrada asignación de icono

en-us	Icon mapping
es	Asignación de icono

en-us	Icon map updated
es	Actualizada la asignación de icono

en-us	Icon (problem)
es	Icono (problema)

en-us	Icons
es	Iconos

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
es	El icono con ID "%1$s" no está disponible.

en-us	ID
es	ID

en-us	image
es	imagen

en-us	Image
es	Imagen

en-us	Image added
es	Imágen añadida

en-us	Image deleted
es	Imágen eliminada

en-us	Images
es	Imágenes

en-us	Image updated
es	Imágen actualizada

en-us	IMAP
es	IMAP

en-us	Import
es	Importar

en-us	Import file
es	Fichero para importar

en-us	in
es	contenido en

en-us	Inaccessible graph
es	Gráfica inaccesible

en-us	Inaccessible group
es	Grupo inaccesible

en-us	Inaccessible host
es	Equipo inaccesible

en-us	Inaccessible item
es	Elemento inaccesible

en-us	Inaccessible map
es	Mapa inaccesible

en-us	including subgroups
es	incluir subgrupos

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
es	Gravedad incorrecta del iniciador de acción de la condición

en-us	Incorrect API "%1$s".
es	API "%1$s" incorrecta.

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
es	Valor o nombre de campo incorrecto "%1$s" en la cláusula where para la tabla "%2$s".

en-us	Incorrect fields for sysmap.
es	Campos incorrectos para el mapa de sistemas.

en-us	Incorrect file upload.
es	Subida de archivo incorrecta.

en-us	Incorrect function is used
es	Función incorrecta usada

en-us	Incorrect image index.
es	Índice de imagen incorrecto.

en-us	Incorrect input parameters.
es	Parámetros de entrada incorrectos.

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
es	Modo de inventario incorrecto en operación de acción.

en-us	Incorrect item for axis value.
es	Elemento incorrecto para valor de eje.

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
es	Proporcionada clave de elemento incorrecta "%1$s" para la expresión del iniciador en "%2$s".

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
es	Proporcionado tipo de valor de elemento "%1$s" para la función del iniciador "%2$s".

en-us	Incorrect list of items.
es	Lista de elementos incorrecta.

en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
es	Mantenimiento incorrecto - la fecha debe estar entre 01/01/1970 y 18/01/2038

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
es	Periodo de mantenimiento incorrecto (mínimo 5 minutos)

en-us	Incorrect map ID.
es	Identificador de mapa incorrecto.

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
es	Método incorrecto "%1$s.%2$s".

en-us	Incorrect object value.
es	Valor de objeto incorrecto.

en-us	Incorrect port range.
es	Rango de puertos incorrecto.

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
es	Valor "privado" incorrecto "%1$s" para el mapa "%2$s".

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
es	Expresión regular incorrecta "%1$s": "%2$s"

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
es	Recibida respuesta incorrecta desde el servidor Zabbix "%1$s".

en-us	Incorrect SNMP community.
es	Comunidad SNMP incorrecta.

en-us	Incorrect SNMP OID.
es	OID SNMP incorrecto.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
es	Estado incorrecto del host "%1$s".

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
es	Valor "ancho" incorrecto para el mapa "%1$s".

en-us	Info
es	Información

en-us	Info
es	Información

en-us	Information
es	Informativa

en-us	In progress
es	En progreso

en-us	Insert
es	Insertar

en-us	Installation
es	Instalación

en-us	Interface
es	Interfaz

en-us	Internal
es	Interna

en-us	Internal data storage period
es	Periodo de almacenamiento de datos internos

en-us	Internal error.
es	Error interno.

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
es	Parámetro "%1$s" incorrecto: %2$s.

en-us	Inventory
es	Inventario

en-us	Inventory field
es	Campo de inventario

en-us	IP
es	IP

en-us	IP address
es	Dirección IP

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
es	No pueden estar vacíos la IP y DNS en la interfaz del equipo.

en-us	IPMI
es	IPMI

en-us	IPMI agent
es	Agente IPMI

en-us	IPMI interfaces
es	Interfaces IPMI

en-us	IP range
es	Rango de IP's

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
es	El rango IP "%1$s" sobrepasa el límite de direccionamiento "%2$s"

en-us	Is online?
es	¿Está conectado?

en-us	Issuer
es	Emisor

en-us	Italian (it_IT)
es	Italiano (it_IT)

en-us	Item
es	Monitor

en-us	Item added
es	Monitor añadido

en-us	Item count
es	Número de elementos

en-us	Item deleted
es	Monitor eliminado

en-us	Items
es	Monitores

en-us	Items deleted
es	Monitores eliminados

en-us	Items updated
es	Monitores actualizados

en-us	Item updated
es	Monitor actualizado

en-us	Jan
es	Ene

en-us	January
es	Enero

en-us	Japanese (ja_JP)
es	Japonés (ja_JP)

en-us	Jul
es	Jul

en-us	July
es	Julio

en-us	Jun
es	Jun

en-us	June
es	Junio

en-us	Key
es	Monitor

en-us	Label
es	Etiqueta

en-us	Label location
es	Posición de la etiqueta

en-us	<label name>
es	<nombre de etiqueta>

en-us	Language
es	Idioma

en-us	last
es	último

en-us	last
es	último

en-us	Last check
es	Última comprobación

en-us	Last hour graph
es	Gráfico de la última hora

en-us	Last month graph
es	Gráfico del último mes

en-us	Last of
es	El último de