en-us	No interface found.
fr	Aucune interface trouvée.

en-us	No interfaces are defined.
fr	Aucune interface n'est définie.

en-us	No inventory mode specified for action operation.
fr	Aucun mode d'inventaire spécifié pour l'opération d'action.

en-us	No items defined.
fr	Aucun élément défini.

en-us	No item selected.
fr	Aucun élément sélectionné.

en-us	No item with item ID "%1$s".
fr	Aucun élément avec l'ID d'élément "%1$s".

en-us	no LDAP servers
fr	aucun serveurs LDAP

en-us	No macros found.
fr	Aucune macro trouvée.

en-us	No maps added.
fr	Aucune carte ajoutée.

en-us	No matches found
fr	Aucune correspondance trouvée

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
fr	Les drapeaux non-booléens sont obsolètes.

en-us	none
fr	aucun

en-us	None
fr	Aucun

en-us	nonempty key and value pair expected
fr	clé et paire de valeurs non vide attendues

en-us	No new modules discovered
fr	Aucun nouveau module découvert

en-us	No operations defined for action "%1$s".
fr	Aucune opération définie pour l'action "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
fr	Aucune permission pour l'accès au système.

en-us	no permissions to acknowledge problems
fr	aucune autorisation pour acquitter les problèmes

en-us	no permissions to add problem comments
fr	aucune autorisation pour ajouter des commentaires au problème

en-us	No permissions to call "%1$s.%2$s".
fr	Aucune autorisation pour appeler "%1$s.%2$s".

en-us	no permissions to change problem severity
fr	aucune autorisation pour modifier la sévérité du problème

en-us	no permissions to close problems
fr	aucune autorisation pour fermer les problèmes

en-us	no permissions to create and edit maps
fr	aucune autorisation pour créer et modifier des cartes

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
fr	Aucune permission pour l'objet appelé ou il n'existe pas !

en-us	no permissions to suppress problems
fr	aucune autorisation pour supprimer les problèmes

en-us	no permissions to unacknowledge problems
fr	aucune autorisation pour désacquiter les problèmes

en-us	no permissions to unsuppress problems
fr	aucune autorisation pour annuler la suppression des problèmes

en-us	No private key file specified.
fr	Aucun fichier de clé privée spécifié.

en-us	No problems
fr	Pas de problème

en-us	(no proxy)
fr	(pas de proxy)

en-us	No proxy
fr	Aucun proxy

en-us	No public key file specified.
fr	Aucun fichier de clé publique spécifié.

en-us	No recipients specified for action operation message.
fr	Aucun destinataire déclaré pour le message d'opération d'action.

en-us	No refresh
fr	Pas de rafraîchissement

en-us	Normal
fr	Normal

en-us	Normal view
fr	Vue normale

en-us	Norwegian (nb_NO)
fr	Norvégien (nb_NO)

en-us	No script specified for action operation command.
fr	Aucun script spécifié pour la commande d'opération d'action.

en-us	No SNMP OID specified.
fr	Aucun OID SNMP spécifié.

en-us	Not Ack
fr	Non acquitté

en-us	Not allowed to modify automatic user macro "%1$s".
fr	Non autorisé à modifier la macro utilisateur automatique "%1$s".

en-us	Not allowed to set language for user "guest".
fr	Non autorisé à définir la langue pour l'utilisateur "invité".

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
fr	Configuration du mot de passe de l'utilisateur "guest" interdite.

en-us	Not allowed to set theme for user "guest".
fr	Non autorisé à définir un thème pour l'utilisateur "invité".

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
fr	Tous les résultats ne sont pas affichés. Veuillez fournir des critères de recherche plus précis.

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
fr	Tous les modèles ne sont pas liés à "%1$s".

en-us	No target selected
fr	Aucune cible sélectionnée

en-us	No target selected.
fr	Aucune cible sélectionnée.

en-us	No targets specified for action operation global script.
fr	Aucune cible spécifiée pour le script global de l'opération d'action.

en-us	Not authorized.
fr	Non autorisé.

en-us	Not available
fr	Non disponible

en-us	Not available
fr	Non disponible

en-us	Not classified
fr	Non classé

en-us	Notes
fr	Notes

en-us	Nothing
fr	Rien

en-us	Notification report
fr	Rapport de notification

en-us	Notifications
fr	Notifications

en-us	Notify about canceled escalations
fr	Notifier les escalades annulées

en-us	Notify all involved
fr	Notifier tous les participants

en-us	not in
fr	pas dans

en-us	Not inherited items
fr	Éléments non hérités

en-us	No triggers defined.
fr	Aucun déclencheur défini.

en-us	No trigger with trigger ID "%1$s".
fr	Aucun déclencheur avec l'ID de déclencheur "%1$s".

en-us	not selected
fr	non sélectionné

en-us	Not supported
fr	Non supporté

en-us	Nov
fr	Nov

en-us	No value
fr	Pas de valeur

en-us	November
fr	Novembre

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
fr	now () - Nombre de secondes écoulées depuis le temps Epoch

en-us	NTLM
fr	NTLM

en-us	number
fr	nombre

en-us	Number of available DS paths, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - Datastore name, <partitionid> - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
fr	Nombre de chemins du datastore disponibles, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <datastore> - Nom du datastore, <partitionid> - ID interne du périphérique physique issu de vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of columns
fr	Nombre de colonnes

en-us	Number of CPUs. Returns integer
fr	Nombre de processeurs. Retourne un entier

en-us	Number of currently open file descriptors. Returns integer
fr	Nombre de descripteurs de fichiers actuellement ouverts. Retourne un entier

en-us	Number of enabled items on the host.
fr	Nombre d'éléments activés sur l'hôte.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
fr	Nombre d'hôtes (activé/désactivé)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
fr	Nombre d'éléments (activés/désactivés/non supportés)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
fr	Nombre d'éléments dans l'historique du proxy qui ne sont pas encore envoyés au serveur

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to seconds, inclusive.
fr	Nombre d'éléments dans la queue qui rencontrent un délai de from à to secondes, incluses.

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
fr	Nombre d'éléments dans la queue qui rencontrent un délai de from à to secondes, incluses.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
fr	Nombre d'éléments de la file d'attente qui sont retardés sur le serveur Zabbix ou le proxy de "from" jusqu'à "to" en secondes, inclusif.

en-us	Number of items in Zabbix database.
fr	Nombre d'éléments dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
fr	Nombre d'hôtes supervisés

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
fr	Nombre de collisions out-of-window. Retourne un entier

en-us	Number of problems
fr	Nombre de problèmes

en-us	Number of problems and expand most critical one
fr	Nombre de problèmes et détailler le plus critique

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nombre de cœurs de processeur sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Nombre de processeurs sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nombre de threads de processeur sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of rows
fr	Nombre de lignes

en-us	Number of seasons
fr	Nombre de cycle

en-us	Number of status changes
fr	Nombre de changements d'états

en-us	Number of steps
fr	Nombre d'étapes

en-us	Number of templates
fr	Nombre de modèles

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
fr	Nombre de déclencheurs (activés/désactivés [problème/ok])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
fr	Nombre de déclencheurs dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
fr	Nombre d'éléments non supportés dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of unsupported items on the host.
fr	Nombre d'éléments non supportés sur l'hôte.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
fr	Nombre d'utilisateurs connectés. Retourne un entier

en-us	Number of users (online)
fr	Nombre d'utilisateurs (en ligne)

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nombre de machines virtuelles sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
fr	Nombre ou pourcentage des i-nœuds. Retourne un entier pour le nombre, un flottant pour le pourcentage

en-us	Numeral systems
fr	Systèmes numériques

en-us	Numeric (float)
fr	Numérique (flottant)

en-us	Numeric (integer)
fr	Numerique (Entier)

en-us	Numeric (unsigned)
fr	Numérique (non signé)

en-us	Object
fr	Objet

en-us	Oct
fr	Oct

en-us	Octal to decimal
fr	Octal vers décimal

en-us	October
fr	Octobre

en-us	OEM
fr	OEM

en-us	of
fr	de

en-us	off
fr	inatif

en-us	Off
fr	Inactif

en-us	Ok
fr	Ok

en-us	Ok
fr	Ok

en-us	OK
fr	OK

en-us	OK event closes
fr	Un événement OK ferme

en-us	OK event generation
fr	Génération d'événement OK

en-us	Old event tag name
fr	Nom de l'ancien tag d'événement

en-us	Old event tag value
fr	Ancienne valeur du tag d'événement

en-us	Old tag name
fr	Ancien nom de tag

en-us	on
fr	sur

en-us	On
fr	Actif

en-us	Once
fr	Une fois

en-us	One
fr	Un

en-us	One time only
fr	Une fois uniquement

en-us	Only administrators can set map owner.
fr	Seuls les administrateurs peuvent configurer le propriétaire de la carte.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
fr	Seuls les éléments assignés à des hôtes activés sont comptés

en-us	Only one change step is allowed.
fr	Seule une étape de changement est autorisée.

en-us	Only one check can be unique.
fr	Une seule vérification peut être unique.

en-us	Only one not supported value check is allowed.
fr	Une seule vérification de valeur non supportée est autorisée.

en-us	Only one Prometheus step is allowed.
fr	Une seule étape Prometheus est autorisée.

en-us	Only one throttling step is allowed.
fr	Une seule étape de limitation est autorisée.

en-us	only one time unit is allowed
fr	une seule unité de temps est autorisée

en-us	Only selected problem
fr	Seulement les problèmes sélectionnés

en-us	Only selected problem
fr	Seulement le problème sélectionné

en-us	Only services without children
fr	Seuls les services sans enfants

en-us	Only services without problem tags
fr	Uniquement les services sans tags de problème

en-us	(Only super admins can create groups)
fr	(Seuls les super administrateurs peuvent créer des groupes)

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
fr	Seul les super-admin peuvent spécifier le propriétaire d'un tableau de bord.

en-us	Only super admins can set report owner.
fr	Seuls les super-administrateurs peuvent définir le propriétaire du rapport.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
fr	Seuls les déclencheurs assignés à des hôtes activés et dépendant d'éléments activés sont comptés

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
fr	Seules les vérifications d'agents Zabbix, SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3 peuvent être mises uniques.

en-us	On status change triggers blink for
fr	Au changement d'état, clignoter pendant

en-us	OOB IP address
fr	Hôte - Adresse IP OOB

en-us	OOB router
fr	Hôte - Routeur OOB

en-us	OOB subnet mask
fr	Hôte - Masque de sous-réseau OOB

en-us	Open log
fr	Ouvrir le journal

en-us	Opera
fr	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
fr	Informations du système d'exploitation. Retourne une chaîne

en-us	Operation
fr	Opération

en-us	Operation "%1$s" already exists.
fr	L'opération "%1$s" existe déjà.

en-us	Operation "%1$s" already exists for action "%2$s".
fr	L'opération "%1$s" existe déjà pour l'action "%2$s".

en-us	Operational data
fr	Données opérationnelles

en-us	Operational data
fr	Données opérationnelles

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
fr	L'opération ne peut pas être effectuée en raison d'une requête non autorisée.

en-us	Operation details
fr	Détails de l'opération

en-us	Operation has no group to operate.
fr	L'opération n'a pas de groupe à exploiter.

en-us	Operation has no template to operate.
fr	L'opération n'a pas de modèle à exploiter.

en-us	Operations
fr	Opérations

en-us	Operator
fr	Opérateur

en-us	Operator functions
fr	Fonctions d'opérateur

en-us	Options
fr	Options

en-us	or
fr	ou

en-us	Or
fr	Ou

en-us	Order
fr	Tri

en-us	Order column
fr	Colonne de tri

en-us	Original
fr	Original

en-us	OS
fr	OS

en-us	OS (Full details)
fr	OS (détails complets)

en-us	OS (Short)
fr	OS (Court)

en-us	other
fr	autre

en-us	Other
fr	Autre

en-us	Other configuration parameters
fr	Autres paramètres de configuration

en-us	Other parameters
fr	Autres paramètres

en-us	Others
fr	Autres

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
fr	Statistiques de trafic sortant sur une interface réseau. Retourne un entier

en-us	output
fr	sortie

en-us	Output
fr	Sortie

en-us	Overlapping widgets at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s".
fr	Widgets superposés à X : %3$d, Y : %4$d sur la page %2$d du tableau de bord « %1$s ».

en-us	Overridden by
fr	Surchargé par

en-us	Override
fr	Surcharge

en-us	Override item history period
fr	Surcharger la période d'historique des éléments

en-us	Override item trend period
fr	Surcharger la période de tendances des éléments

en-us	Overrides
fr	Surcharges

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
fr	La surcharge nommée "%1$s" existe déjà.

en-us	Overview
fr	Aperçu

en-us	Owner
fr	Propriétaire

en-us	Page %1$d
fr	Page %1$d

en-us	Page display period
fr	Période d'affichage de la page

en-us	Pager
fr	Pager

en-us	Page received incorrect data
fr	La page a reçu des données incorrectes

en-us	Parameter
fr	Paramètre

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
fr	Le paramètre "%1$s" est obsolète.

en-us	Parameter "%1$s" must be enabled.
fr	Le paramètre "%1$s" doit être activé.

en-us	Parameters
fr	Paramètres

en-us	Parameters "esc_step_from" and "esc_step_to" must be set together.
fr	Les paramètres "esc_step_from" et "esc_step_to" doivent être définis ensemble.

en-us	Parent-child relation conflict in services "%1$s" and "%2$s".
fr	Conflit relation parent-enfant dans les services "%1$s" et "%2$s".

en-us	Parent discovery rules
fr	Règles de découverte parentes

en-us	Parent graphs
fr	Graphique parent

en-us	Parent host value
fr	Valeur de l'hôte parent

en-us	Parent items
fr	Éléments parents

en-us	Parent services
fr	Services parents

en-us	Parent templates
fr	Modèles parent

en-us	Parent triggers
fr	Déclencheurs parents

en-us	Parent web scenarios
fr	Scénario web parent

en-us	Parse
fr	Analyser

en-us	Parse error
fr	Erreur d'analyse

en-us	Passive
fr	Passif

en-us	Password
fr	Mot de passe

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
fr	Le mot de passe n'est pas obligatoire pour le type d'authentification non interne.

en-us	Password must contain
fr	Le mot de passe doit contenir

en-us	Password (once again)
fr	Mot de passe (une autre fois)

en-us	Password policy
fr	Politique de mot de passe

en-us	Password requirements:
fr	Exigences relatives au mot de passe :

en-us	Paste
fr	Coller

en-us	Paste page
fr	Coller la page

en-us	Paste widget
fr	Coller le widget

en-us	Paste without external links
fr	Coller sans les liens externes

en-us	$.path.to.node
fr	$.chemin.vers.le.fichier

en-us	path/to/secret
fr	chemin/vers/secret

en-us	path/to/secret:key
fr	chemin/vers/secret:clé

en-us	pattern
fr	motif

en-us	Pattern
fr	Motif

en-us	Pause operations for suppressed problems
fr	Suspendre les opérations des problèmes supprimés

en-us	Peak memory usage: %1$s
fr	Pic d'utilisation de la mémoire : %1$s

en-us	Percentage
fr	Pourcentage

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Pourcentage de mémoire physique de l'hôte consommée, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
fr	Pourcentage de temps pendant lequel la machine virtuelle était prête, mais n'a pas pu être planifiée pour s'exécuter sur le CPU physique, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - Instance du CPU

en-us	Percentile line (left)
fr	Ligne de centile (gauche)

en-us	Percentile line (right)
fr	Ligne de centile (droite)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
fr	percentile () - Pourcentage P d'une période T

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Pourcentage de temps pendant lequel la machine virtuelle ne peut pas s'exécuter car elle est en concurrence pour accéder au(x) processeur(s) physique(s), <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
fr	Réalise une requête DNS. Retourne une chaîne de caractères avec le type d'information requis

en-us	Period
fr	Période

en-us	Periods
fr	Périodes

en-us	Period shift
fr	Décalage de période

en-us	Period type
fr	Périodicité

en-us	Permissions
fr	Permissions

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
fr	Les permissions ne peuvent être assignées qu'aux groupes d'utilisateurs.

en-us	Persian (fa_IR)
fr	Persan (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
fr	bcmath pour PHP

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
fr	L'extension PHP bcmath manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
fr	ctype pour PHP

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
fr	L'extension PHP ctype manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-ctype).

en-us	PHP databases support
fr	support de bases de données par PHP

en-us	PHP gd
fr	gd pour PHP

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
fr	L'extension PHP gd manque (Paramètre de configuration de PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
fr	Support FreeType pour PHP gd

en-us	PHP gd FreeType support missing.
fr	Le support de FreeType manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd GIF image support missing.
fr	Support d'image PHP gd GIF manquant.

en-us	PHP gd GIF support
fr	Support d'image PHP gd GIF

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
fr	Le support des images JPEG manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd JPEG support
fr	Support JPEG dans PHP gd

en-us	PHP gd PNG image support missing.
fr	Le support des images PNG manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd PNG support
fr	Support PNG dans PHP gd

en-us	PHP gettext
fr	gettext pour PHP

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
fr	L'extension PHP gettext manque (Paramètre de configuration de PHP --with-gettext). Les traductions ne seront pas disponibles.

en-us	PHP LDAP
fr	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
fr	L'extension PHP LDAP est manquante.

en-us	PHP libxml
fr	libxml pour PHP

en-us	PHP libxml extension missing.
fr	L'extension PHP libxml manque.

en-us	PHP mbstring
fr	mbstring pour PHP

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
fr	L'extension PHP mbstring manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP OpenSSL
fr	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
fr	Extension PHP OpenSSL manquante.

en-us	PHP option "%1$s"
fr	Option PHP "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
fr	L'optoin PHP "%1$s" doit être configurée sur "%2$s"

en-us	PHP session
fr	Session PHP

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
fr	Le démarrage automatique de session PHP doit être désactivé (directive PHP "session.auto_start).

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
fr	L'extension PHP session manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
fr	Sockets pour PHP

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
fr	L'extension PHP sockets manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
fr	La surcharge de fonctions de chaînes PHP doit être désactivée.

en-us	PHP version
fr	Version de PHP

en-us	PHP xmlreader
fr	xmlreader pour PHP

en-us	PHP xmlreader extension missing.
fr	L'extension PHP xmlreader manque.

en-us	PHP xmlwriter
fr	xmlwriter pour PHP

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
fr	L'extension PHP xmlwriter manque.

en-us	Pie
fr	Camembert

en-us	pi() - Returns the Pi constant
fr	pi() - Retourne la constante Pi

en-us	Placing algorithm
fr	Algorithme de placement

en-us	Plain text
fr	Texte brut

en-us	Play
fr	Jouer

en-us	Play sound
fr	Jouer un son

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
fr	Veuillez vérifier les paramètres de configuration. Si tout est correct, appuyez sur le bouton "%1$s" ; sinon, le bouton "%2$s" pour changer les paramètres.

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
fr	Veuillez confirmer que vous souhaitez supprimer toutes les macros.

en-us	Please confirm that you want to remove all value mappings.
fr	Veuillez confirmer que vous souhaitez supprimer toutes les valeurs de correspondance.

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
fr	Veiullez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "%1$s" quand c'est fait.

en-us	Please enable "allow_url_fopen" directive.
fr	Veuillez activer la directive "allow_url_fopen".

en-us	Please select two elements
fr	Veuillez sélectionner deux éléments

en-us	Points
fr	Points

en-us	Point size
fr	Taille du point

en-us	Polish (pl_PL)
fr	Polonais (pl_PL)

en-us	POP
fr	POP

en-us	Populates host inventory field
fr	Remplit le champ d'inventaire d'hôte

en-us	Port
fr	Port

en-us	Port cannot be empty for host interface.
fr	Le port ne peut pas être vide pour l'interface hôte.

en-us	Port range
fr	Intervalle du port

en-us	Portuguese (pt_BR)
fr	Portugais (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
fr	Portugais (pt_PT)

en-us	Position
fr	Position

en-us	Position is ignored for s, uptime and unixtime units.
fr	La position est ignorée pour les unités de types : s, uptime et unixtime.

en-us	Post fields
fr	Champs POST

en-us	PostgreSQL database server version is too old.
fr	La version du serveur de base de données PostgreSQL est trop ancienne.

en-us	Post type
fr	Type POST

en-us	power() - The power of a base value to a power value
fr	power() - La puissance d'une valeur

en-us	Power usage , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <max> - Maximum allowed power usage
fr	Consommation d'énergie, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <max> - Consommation d'énergie maximale autorisée

en-us	Power value
fr	Valeur de puissance

en-us	Prediction functions
fr	Fonctions de prédiction

en-us	Pre-installation summary
fr	Résumé pré-installation

en-us	Preprocessing
fr	Prétraitement

en-us	Preprocessing steps
fr	Étape de prétraitement

en-us	Preview
fr	Aperçu

en-us	Previous day
fr	Jour précédent

en-us	Previous month
fr	Mois précédent

en-us	Previous page
fr	Page précédente

en-us	Previous value
fr	Valeur précédente

en-us	Previous week
fr	Semaine précédente

en-us	Previous year
fr	Année précédente

en-us	Prev. time
fr	Temps précédent

en-us	Primary POC cell
fr	Contact Principal - Mobile

en-us	Primary POC email
fr	Contact Principal - Courriel

en-us	Primary POC name
fr	Contact Principal - Nom

en-us	Primary POC notes
fr	Contact Principal - Notes

en-us	Primary POC phone A
fr	Contact Principal - Téléphone 1

en-us	Primary POC phone B
fr	Contact Principal - Téléphone 2

en-us	Primary POC screen name
fr	Contact Principal - Identifiant

en-us	Privacy passphrase
fr	Phrase de passe de confidentialité

en-us	Privacy protocol
fr	Protocole de confidentialité

en-us	Private
fr	Privé

en-us	Private key file
fr	Fichier de clé privée

en-us	Privilege level
fr	Niveau de privilège

en-us	Problem
fr	Problème

en-us	Problem
fr	Problème

en-us	PROBLEM
fr	PROBLÈME

en-us	Problem created
fr	Problème créé

en-us	Problem display
fr	Affichage des problèmes

en-us	PROBLEM event generation mode
fr	Mode de génération des événements PROBLÈME

en-us	Problem expression
fr	Expression de problème

en-us	Problem hosts
fr	Hôtes problématiques

en-us	Problem is not suppressed
fr	Le problème n'est pas supprimé

en-us	Problem is suppressed
fr	Le problème est supprimé

en-us	Problem on
fr	Problème sur

en-us	problem pattern
fr	modèle de problème

en-us	Problem recovery
fr	Récupération de problème

en-us	Problem resolved
fr	Problème résolu

en-us	Problems
fr	Problèmes

en-us	Problems by severity
fr	Problèmes par sévérité

en-us	Problem tag filter
fr	Filtre de tag de problème

en-us	Problem tags
fr	Tags de problème

en-us	Problem update
fr	Mise à jour du problème

en-us	Process CPU utilization percentage. Returns float
fr	Pourcentage d'utilisation du processeur pour un processus. Retourne un flottant

en-us	Process tags
fr	Traiter les tags

en-us	Profile
fr	Profil

en-us	Prometheus
fr	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
fr	Motif Prometheus

en-us	Prometheus to JSON
fr	Prometheus vers JSON

en-us	Properties
fr	Propriétés

en-us	Provided API endpoint "%1$s" is invalid.
fr	Le point d'accès à l'API fourni "%1$s" n'est pas valide.

en-us	Provided authentication token "%1$s" is empty.
fr	Le Token d'authentification fourni "%1$s" est vide.

en-us	Provided secret path "%1$s" is invalid.
fr	Le chemin d'accès secret fourni "%1$s" n'est pas valide.

en-us	Provided secret query string "%1$s" is invalid.
fr	La chaîne de requête secrète fournie "%1$s" n'est pas valide.

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
fr	L'URL fourni "%1$s" est invalide.

en-us	Proxies
fr	Proxys

en-us	Proxy
fr	Proxy

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
fr	Le proxy "%1$s" existe déjà.

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
fr	Le proxy "%1$s" pour l'hôte "%2$s" n'existe pas.

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
fr	Le proxy "%1$s" est utilisé par l'action "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
fr	Le proxy "%1$s" est utilisé par la règle de découverte "%2$s".

en-us	Proxy added
fr	Proxy ajouté

en-us	Proxy address
fr	Adresse du proxy

en-us	Proxy deleted
fr	Proxy supprimé

en-us	Proxy deleted
fr	Proxy supprimé

en-us	Proxy mode
fr	Mode proxy

en-us	Proxy name
fr	Nom du proxy

en-us	Proxy updated
fr	Proxy modifié

en-us	PSK
fr	PSK

en-us	PSK identity
fr	Identité PSK

en-us	Public
fr	Public

en-us	Public key
fr	Clé publique

en-us	Public key file
fr	Fichier de clé publique

en-us	Quarter
fr	Trimestre

en-us	Quarter
fr	Trimestre

en-us	Quarterly
fr	Trimestriel

en-us	Query fields
fr	Champs de requête

en-us	Queue
fr	File d'attente

en-us	Queue details
fr	Détails de la file d'attente

en-us	Queue overview
fr	Aperçu de la file d'attente

en-us	Queue overview by proxy
fr	Aperçu de la file d'attente par proxy

en-us	radians() - Converts a value from degrees to radians
fr	radians() - Convertit une valeur de degrés en radians

en-us	rand() - A random integer value
fr	rand() - Une valeur entière aléatoire

en-us	rate() - Returns per-second average rate for monotonically increasing counters
fr	rate() - Retourne le taux moyen par seconde pour les compteurs croissants de manière monotone

en-us	Raw data
fr	Données brutes

en-us	Raw post
fr	POST brut

en-us	Read
fr	Lecture

en-us	Read only
fr	Lecture seule

en-us	Read-only
fr	Lecture seule

en-us	Read-only access to services
fr	Accès en lecture seule aux services

en-us	Read-only access to services with tag
fr	Accès en lecture seule aux services avec tag

en-us	Reads modbus data. Returns various types
fr	Lit les données modbus. Retourne différents types

en-us	Read-write
fr	Lecture-écriture

en-us	Read-write access to services
fr	Accès en lecture-écriture aux services

en-us	Read-write access to services with tag
fr	Accès en lecture-écriture aux services avec tag

en-us	read-write access to the child service "%1$s" is required
fr	un accès en lecture-écriture au service enfant "%1$s" est requis

en-us	read-write access to the child service "%1$s" must be retained
fr	l'accès en lecture-écriture au service enfant "%1$s" doit être conservé

en-us	read-write access to the service is required
fr	un accès en lecture-écriture au service est requis

en-us	read-write access to the service must be retained
fr	l'accès en lecture-écriture au service doit être conservé

en-us	Received value
fr	Valeur reçue

en-us	Recent problems
fr	Problèmes récents

en-us	Recipient
fr	Destinataire

en-us	Recipient
fr	Destinataire

en-us	Recipient already exists.
fr	Le destinataire existe déjà.

en-us	Recipients
fr	Destinataires

en-us	Recordset ID
fr	ID de l'enregistrement

en-us	Recovery
fr	Récupération

en-us	Recovery expression
fr	Expression de récupération

en-us	Recovery expression syntax error.
fr	Erreur de syntaxe dans l'expression de récupération.

en-us	Recovery operations
fr	Opérations de récupération

en-us	Recovery time
fr	Moment de la récupération

en-us	Recovery time
fr	Moment de la récupération

en-us	Rectangle
fr	Rectangle

en-us	reference to a non-existent tree element
fr	référence à un élément de l'arbre inexistant

en-us	referred object does not exist
fr	l'objet référencé n'existe pas

en-us	Refresh
fr	Rafraîchir

en-us	Refresh configuration
fr	Actualiser la configuration

en-us	Refresh configuration of the selected proxies?
fr	Actualiser la configuration des proxys sélectionnés ?

en-us	Refresh configuration of the selected proxy?
fr	Actualiser la configuration du proxy sélectionné ?

en-us	refreshed every %1$s sec.
fr	rafraîchi toutes les %1$s sec.

en-us	Refresh interval
fr	Intervalle de rafraîchissement

en-us	Regenerate
fr	Régénérer

en-us	Regenerate selected API token? Previously generated token will become invalid.
fr	Régénérer le Token API sélectionné ? Le Token généré précédemment deviendra invalide.

en-us	regexp
fr	expression régulière

en-us	Regular
fr	Normal

en-us	regular expression
fr	expression régulière

en-us	Regular expression
fr	Expression régulière

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
fr	L'expression régulière "%1$s" existe déjà.

en-us	Regular expression added
fr	Expression régulière ajoutée

en-us	Regular expression deleted
fr	Expression régulière supprimée

en-us	Regular expression deleted
fr	Expressions régulière supprimées

en-us	Regular expression must be a string
fr	L'expression régulière doit être une chaîne

en-us	Regular expressions
fr	Expressions régulières

en-us	Regular expression updated
fr	Expression régulière modifiée

en-us	Related reports
fr	Rapports associés

en-us	Release to create a widget.
fr	Relâchez pour créer un nouveau widget.

en-us	Remember me for 30 days
fr	Me rappeler toutes les 30 jours

en-us	Remote command
fr	Commande à distance

en-us	Remove
fr	Supprimer

en-us	Remove
fr	Supprimer

en-us	Remove, %1$s
fr	Supprimer, %1$s

en-us	Remove all
fr	Supprimer tout

en-us	Removed
fr	Supprimé

en-us	Removed, %1$s
fr	Supprimé, %1$s

en-us	Remove domain name
fr	Supprimer le nom de domaine

en-us	Remove from favorites
fr	Retirer des favoris

en-us	Remove from host group
fr	Retirer du groupe d'hôtes

en-us	Remove from host groups
fr	Retirer du groupe d'hôte

en-us	Remove host
fr	Supprimer l'hôte

en-us	Rename
fr	Renommer

en-us	Repeat on
fr	Répéter les

en-us	repeat() - Returns a string composed of value repeated count times
fr	repeat() - Retourne une chaîne de caractères composée de valeurs répétées N fois

en-us	Repeats
fr	Répétitions

en-us	Replace
fr	Remplacer

en-us	Replace dependencies
fr	Remplacer les dépendances

en-us	replacement
fr	remplacement

en-us	Replacement
fr	Remplacement

en-us	replace() - Search value for occurrences of pattern, and replace with replacement
fr	replace() - Recherche les occurrences du pattern et les remplace par replacement

en-us	Report "%1$s" already exists.
fr	Le rapport "%1$s" existe déjà.

en-us	Report generated by other users will be changed to the current user.
fr	Le rapport généré par d'autres utilisateurs sera remplacé par celui de l'utilisateur actuel.

en-us	Report generating test failed.
fr	Le test de génération de rapport a échoué.

en-us	Report generating test successful.
fr	Test de génération de rapport réussi.

en-us	Reporting period
fr	Période de rapport

en-us	Report is currently generated by "%1$s".
fr	Le rapport est actuellement généré par "%1$s".

en-us	Reports
fr	Rapports

en-us	Report sending failed for: %1$s.
fr	Échec de l'envoi du rapport pour : %1$s.

en-us	Report was successfully sent to: %1$s.
fr	Le rapport a été envoyé avec succès à : %1$s.

en-us	represents one of the available subdomains;
fr	représente l'un des sous-domaines disponibles ;

en-us	represents zoom level parameter in the URL;
fr	représente le paramètre de niveau de zoom dans l'URL ;

en-us	represent tile coordinates;
fr	représente les coordonnées des tuiles ;

en-us	Request body
fr	Corps de la requête

en-us	Request body type
fr	Type du corps de la requête

en-us	Request created successfully
fr	Requête créée avec succès

en-us	Request sent successfully
fr	Requête envoyée avec succès

en-us	Request sent successfully. Some items are filtered due to access permissions or type.
fr	Requête envoyée avec succès. Certains éléments sont filtrés en raison des autorisations d'accès ou du type.

en-us	Request type
fr	Type de requête

en-us	Required
fr	Requis

en-us	Required host permissions
fr	Permissions d'hôte requises

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
fr	Performance du serveur Zabbix requise, en nouvelles valeurs par seconde attendues.

en-us	Required performance (vps)
fr	Performance requise (vps)

en-us	Required server performance, new values per second
fr	Performance serveur requise, nouvelles valeurs par seconde

en-us	Required status codes
fr	Code d'état requis

en-us	Required string
fr	Chaîne requise

en-us	Reset
fr	Réinitialiser

en-us	Reset all fields to default values?
fr	Réinitialiser tous les champs à leur valeur par défaut ?

en-us	Reset confirmation
fr	Confirmation de la réinitialisation

en-us	Reset defaults
fr	Réinitialiser aux valeurs par défaut

en-us	Reset to initial view
fr	Réinitialiser à la vue initiale

en-us	Resolved
fr	Résolu

en-us	RESOLVED
fr	RÉSOLU

en-us	Resolved by
fr	Résolu par

en-us	Resolved by correlation rule.
fr	Résolu par la règle de corrélation.

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
fr	Résolu par la règle de corrélation "%1$s".

en-us	Resolved by inaccessible user.
fr	Résolu par un utilisateur inaccessible.

en-us	Resolved by user "%1$s".
fr	Résolu par l'utilisateur "%1$s".

en-us	Resource
fr	Ressource

en-us	Resource ID
fr	ID de ressource

en-us	Response
fr	Réponse

en-us	Response code
fr	Code de réponse

en-us	Response time
fr	Temps de réponse

en-us	Response type: JSON
fr	Type de réponse : JSON

en-us	Response type: String
fr	Type de réponse : chaîne de caractères

en-us	Result
fr	Résultat

en-us	Result converted to %1$s
fr	Résultat converti en %1$s

en-us	Result is FALSE
fr	Le résultat est FAUX

en-us	Result is TRUE
fr	Le résultat est VRAI

en-us	Result type
fr	Type de résultat

en-us	Result with value map applied
fr	Résultat avec la table de correspondance appliquée

en-us	Retrieve mode
fr	Mode de récupération

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
fr	Récupère le contenu d'un fichier. Retourne du texte

en-us	Retry
fr	Réessayer

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
fr	Retourne un tableau JSON avec les macros LDD décrivant les objets MBean ou leurs attributs. Peut être utilisé pour la découverte bas niveau.

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
fr	Retourne un tableau JSON avec des objets MBean ou leurs attributs. Comparé à jmx.discovery, il ne définit pas les macros LLD. Peut être utilisé pour la découverte bas niveau.

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
fr	Retourne la première colonne de la première ligne du résultat d'une requête SQL.

en-us	Returns 4-digit string containing octal number with Unix permissions
fr	Retourne une chaîne de 4 chiffres contenant un nombre octal avec les autorisations Unix

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
fr	Retourne un tableau JSON décrivant les interfaces réseau de l'hôte configurées dans Zabbix. Peut être utilisé pour de la détection bas niveau.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
fr	Retourne un objet JSON contenant les métriques internes du serveur Zabbix ou du proxy.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.
fr	Retourne la disponibilité d'un type particulier de vérification sur l'hôte. La valeur correspond aux icônes de disponibilité dans la liste d'hôtes. Les types valides sont: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
fr	Retourne la disponibilité d'un type particulier de vérification sur l'hôte. La valeur correspond aux icônes de disponibilité dans la liste d'hôtes. Les types valides sont: agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
fr	Retourne l'état de maintenance actuel de l'hôte.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
fr	Retourne le temps de réponse au ping ICMP en secondes. Exemple : 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
fr	Retourne les informations associées avec la passerelle Java de Zabbix. Les params valides sont : ping, version.

en-us	Returns number of TCP sockets that match parameters. Returns integer
fr	Retourne le nombre de sockets TCP qui correspondent aux paramètres. Retourne un entier

en-us	Returns number of UDP sockets that match parameters. Returns integer
fr	Retourne le nombre de sockets UDP qui correspondent aux paramètres. Retourne un entier

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
fr	Retourne le pourcentage de paquets ICMP ping perdus.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
fr	Retourne la valeur d'un attribut d'un objet MBean.

en-us	Revert
fr	Rétablir

en-us	Revert changes
fr	Rétablir les changements

en-us	right
fr	droite

en-us	Right
fr	Droit

en-us	right() - Returns the rightmost count characters
fr	right() - Retourne le nombre de caractères le plus à droite

en-us	Right trim
fr	Rogner à droite

en-us	Right Y
fr	Y droit

en-us	RMCP+
fr	RMCP+

en-us	Role
fr	Rôle

en-us	Romanian (ro_RO)
fr	Roumain (ro_RO)

en-us	Root cause
fr	Cause première

en-us	round() - Rounds a value to decimal places
fr	round() - Arrondit une valeur aux décimales

en-us	Rows
fr	Lignes

en-us	Rows per page
fr	Lignes par page

en-us	rtrim() - Removes specified characters from the end of a string
fr	rtrim() - Supprime les caractères spécifiés à la fin d'une chaîne de caractères

en-us	"ruleid" of dependent item and master item should match
fr	Le "ruleid" de l'élément dépendant doit correspondre à l'élément maître.

en-us	Rules
fr	Règles

en-us	Run script "%1$s" on current host
fr	Exécuter le script "%1$s" sur l'hôte actuel

en-us	Run script "%1$s" on host groups
fr	Exécutez le script "%1$s" sur les groupes d'hôtes

en-us	Run script "%1$s" on hosts
fr	Exécutez le script "%1$s" sur les hôtes

en-us	Run script "%1$s" on Zabbix server
fr	Exécutez le script "%1$s" sur le serveur Zabbix

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
fr	Exécute la commande spécifiée sur l'hôte. Retourne le résultat textuel de la commande ; 1 - dans le mode nowait (indépendamment du résultat de la commande)

en-us	Russian (ru_RU)
fr	Russe (ru_RU)

en-us	s
fr	s

en-us	S
fr	D

en-us	S
fr	S

en-us	Safari
fr	Safari

en-us	SAML settings
fr	Paramètres SAML

en-us	Sans-Serif
fr	Sans empattement

en-us	Sat
fr	Sam

en-us	Saturday
fr	Samedi

en-us	Save
fr	Enregistrer

en-us	Save as
fr	Enregistrer sous

en-us	Save changes
fr	Sauvegarder les modifications

en-us	Save it as "%1$s"
fr	L'enregistrer sous "%1$s"

en-us	Scan directory
fr	Analyser le répertoire

en-us	Scenario
fr	Scénario

en-us	Scenario tags
fr	Tags de scénario

en-us	Schedule
fr	Planification

en-us	Scheduled check
fr	Vérification planifiée

en-us	Scheduled report
fr	Rapport planifié

en-us	Scheduled report added
fr	Rapport planifié ajouté

en-us	Scheduled report created
fr	Rapport planifié créé

en-us	Scheduled report deleted
fr	Rapports planifiés supprimés

en-us	Scheduled report deleted
fr	Rapport planifié supprimé

en-us	Scheduled report disabled
fr	Rapports planifiés désactivés

en-us	Scheduled report disabled
fr	Rapport planifié désactivé

en-us	Scheduled report enabled
fr	Rapports planifiés activés

en-us	Scheduled report enabled
fr	Rapport planifié activé

en-us	Scheduled reports
fr	Rapports planifiés

en-us	Scheduled report updated
fr	Rapport planifié mis à jour

en-us	Scheduling
fr	Planification

en-us	Scope
fr	Étendue

en-us	Scope
fr	Étendue

en-us	script
fr	script

en-us	Script
fr	Script

en-us	Script "%1$s" already exists.
fr	Le script "%1$s" existe déjà.

en-us	Script added
fr	Script ajouté

en-us	Script deleted
fr	Script supprimé

en-us	Script deleted
fr	Script supprimé

en-us	Script execution log
fr	Journal d'exécution du script

en-us	Script execution successful.
fr	Exécution du script réussie.

en-us	Script name
fr	Nom du script

en-us	Script parameters
fr	Paramètres du script

en-us	Script profiler
fr	Profileur de script

en-us	Scripts
fr	Scripts

en-us	Script updated
fr	Script modifié

en-us	Search
fr	Recherche

en-us	Search attribute
fr	Attribut recherché

en-us	Search filter
fr	Filtre de recherche

en-us	Search pattern is empty
fr	Expression de recherche vide

en-us	search string
fr	chaîne de caractères de recherche

en-us	Season
fr	Cycle

en-us	Season deviation window
fr	Fenêtre de déviation du cycle

en-us	second
fr	second

en-us	Secondary POC cell
fr	Contact Secondaire - Mobile

en-us	Secondary POC email
fr	Contact Secondaire - Courriel

en-us	Secondary POC name
fr	Contact Secondaire - Nom

en-us	Secondary POC notes
fr	Contact Secondaire - Notes

en-us	Secondary POC phone A
fr	Contact Secondaire - Téléphone 1

en-us	Secondary POC phone B
fr	Contact Secondaire - Téléphone 2

en-us	Secondary POC screen name
fr	Contact Secondaire - Identifiant

en-us	second parameter is expected
fr	un second paramètre est nécessaire

en-us	seconds
fr	secondes

en-us	Seconds
fr	Secondes

en-us	Secret text
fr	Texte secret

en-us	Security
fr	Sécurité

en-us	Security level
fr	Niveau de sécurité

en-us	Security name
fr	Nom de la sécurité

en-us	Select
fr	Sélectionner

en-us	selected
fr	sélectionné

en-us	Selected
fr	Sélectionné

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
fr	Sélectionné, %1$s en position  %2$d de %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
fr	Sélectionné, %1$s, lecture seule, en position %2$d de %3$d

en-us	Selected actions deleted
fr	Actions sélectionnées supprimées

en-us	Selected and all other problems of related triggers
fr	Sélectionnés et tous les autres problèmes des déclencheurs associés

en-us	Selected elements
fr	Éléments sélectonnés

en-us	Selected items only
fr	Éléments sélectionnés uniquement

en-us	Select prototype
fr	Sélectionner le prototype

en-us	Select SLA to display SLA report.
fr	Sélectionnez le SLA pour afficher le rapport SLA.

en-us	Select widget
fr	Sélectionnez un widget

en-us	Send backward
fr	Envoyer vers l'arrière

en-us	Send message
fr	Envoi message

en-us	Send message to user groups
fr	Envoyer le message aux groupes d'utilisateurs

en-us	Send message to users
fr	Envoyer le message aux utilisateurs

en-us	Send only to
fr	Envoyer uniquement à

en-us	Send to
fr	Envoyer à

en-us	Send to back
fr	Envoyer à l'arrière

en-us	Send to user groups
fr	Envoyer aux groupes d'utilisateurs

en-us	Send to users
fr	Envoyer aux utilisateurs

en-us	Sent
fr	Envoyé

en-us	Sep
fr	Sep

en-us	Separated
fr	Séparé

en-us	Separately
fr	Séparément

en-us	September
fr	Septembre

en-us	Serial number A
fr	Numéro de série A

en-us	Serial number B
fr	Numéro de série B

en-us	Serif
fr	Avec empattement

en-us	Server
fr	Serveur

en-us	Server (proxy)
fr	Serveur (proxy)

en-us	Servers
fr	Serveurs

en-us	Server time
fr	Heure du serveur

en-us	service
fr	service

en-us	Service
fr	Service

en-us	Service
fr	Service

en-us	Service "%1$s" cannot have problem tags and children at the same time.
fr	Le service "%1$s" ne peut pas avoir des tags de problème et des enfants en même temps.

en-us	Service actions
fr	Actions des services

en-us	Service created
fr	Service créé

en-us	Service data storage period
fr	Période de stockage des données de service

en-us	Service deleted
fr	Service supprimé

en-us	Service deleted
fr	Services supprimés

en-us	Service list
fr	Liste des services

en-us	Service name
fr	Nom du service

en-us	Service port
fr	Port du service

en-us	Service recovery
fr	Reprise de service

en-us	Services
fr	Services

en-us	Services form a circular dependency.
fr	Les services forment une dépendance circulaire.

en-us	Services updated
fr	Services mis à jour

en-us	Service tag name
fr	Nom du tag du service

en-us	Service tags
fr	Tags du service

en-us	Service tag value
fr	Valeur du tag du service

en-us	Service type
fr	Type de service

en-us	Service update
fr	Mise à jour de service

en-us	Service updated
fr	Service mis à jour

en-us	Service with ID "%1$s" is not available.
fr	Le service avec l'identifiant "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Service with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	Le service avec l'ID "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	Session ID or token is expected.
fr	Un ID de session ou un token est attendu.

en-us	Session initialization error.
fr	Erreur d'initialisation de session.

en-us	Session terminated, re-login, please.
fr	Session terminée, veuillez vous reconnecter.

en-us	Set custom time period
fr	Définir une période personnalisée

en-us	Set error to
fr	Positionner l'erreur à

en-us	Set expiration date and time
fr	Définir la date et l'heure d'expiration

en-us	Set host inventory mode
fr	Configurer le mode d'inventaire d'hôte

en-us	Set new value
fr	Définir une nouvelle valeur

en-us	Set status to
fr	Positionner le statut à

en-us	Set status to OK
fr	Définir l'état à OK

en-us	Set this view as default
fr	Définir cette vue par défaut

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
fr	La définition du mode de déréférencement LDAP a échoué.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
fr	La définition du protocole LDAP a échoué.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
fr	La définition des références LDAP sur "Off" a échoué.

en-us	Settings
fr	Paramètres

en-us	Set value to
fr	Positionner la valeur à

en-us	Severity
fr	Sévérité

en-us	Severity
fr	Sévérité

en-us	Severity changed
fr	La criticité a changé

en-us	Severity changes
fr	Changements de gravité

en-us	Severity decreased
fr	La criticité a diminué

en-us	Severity filter
fr	Filtre de sévérité

en-us	Severity increased
fr	La criticité a augmenté

en-us	Shape
fr	Forme

en-us	Shared
fr	Partagé

en-us	Sharing
fr	Partage

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
fr	La valeur est manquante pour l'option de partage "%1$s" de la carte "%2$s".

en-us	Short
fr	Court

en-us	short description
fr	description courte

en-us	Shortened
fr	Raccourci

en-us	should be empty
fr	doit être vide

en-us	should be less than current time
fr	devrait être inférieur à l'heure actuelle

en-us	Show
fr	Afficher

en-us	Show details
fr	Afficher les détails

en-us	Show header
fr	Afficher l'en-tête

en-us	Show hosts in maintenance
fr	Afficher les hôtes en maintenance

en-us	show icon mappings
fr	afficher les correspondances d'icônes

en-us	Show legend
fr	Afficher la légende

en-us	Show lines
fr	Afficher les lignes

en-us	Shown
fr	Affiché

en-us	Show number of records
fr	Afficher le nombre d'enregistrements

en-us	Show operational data
fr	Afficher les données opérationnelles

en-us	Show periods
fr	Afficher les périodes

en-us	Show problems
fr	Afficher les problèmes

en-us	Show selected
fr	Afficher sélections

en-us	Show sidebar
fr	Afficher la barre latérale

en-us	Show suppressed problems
fr	Afficher les problèmes supprimés

en-us	Show tags
fr	Voir les tags

en-us	Show technical errors
fr	Afficher les erreurs techniques

en-us	Show text as HTML
fr	Afficher le texte en HTML

en-us	Show timeline
fr	Afficher la chronologie

en-us	Show triggers
fr	Afficher les déclencheurs

en-us	Show unacknowledged only
fr	Afficher les non-acquittés seulement

en-us	Show unavailable maps
fr	Afficher les cartes indisponibles

en-us	Show warning if Zabbix server is down
fr	Afficher une alerte si le serveur Zabbix est arrêté

en-us	Show working time
fr	Afficher les heures ouvrées

en-us	Sidebar control
fr	Contrôle de la barre latérale

en-us	Sign
fr	Signature

en-us	Sign in
fr	S'enregistrer

en-us	sign in as guest
fr	se connecter en tant qu'invité

en-us	Sign in with HTTP
fr	Connectez-vous avec HTTP

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
fr	Authentification avec Single Sign-On (SAML)

en-us	Sign out
fr	Déconnexion

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
fr	signum() - Retourne -1 si une valeur est négative, 0 si une valeur est nulle, 1 si une valeur est positive

en-us	Simple
fr	Simple

en-us	Simple change
fr	Changement simple

en-us	Simple check
fr	Vérification simple

en-us	Simple graph
fr	Graphique simple

en-us	Simple graph prototype
fr	Prototype de graphique simple

en-us	Simple graphs
fr	Graphiques simples

en-us	Simple triggers
fr	Déclencheurs simples

en-us	Single
fr	Seul

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
fr	sinh() - Le sinus hyperbolique d'une valeur

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
fr	sin() - Le sinus d'une valeur, où la valeur est un angle exprimé en radians

en-us	Site address A
fr	Site - Adresse 1

en-us	Site address B
fr	Site - Adresse 2

en-us	Site address C
fr	Site - Adresse 3

en-us	Site city
fr	Site - Ville

en-us	Site country
fr	Site - Pays

en-us	Site notes
fr	Site - Notes

en-us	Site rack location
fr	Site - Localisation baie

en-us	Site state / province
fr	Site - État / province

en-us	Site ZIP / postal
fr	Site - Code postal

en-us	Size
fr	Taille

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
fr	La taille de la réponse reçue du serveur Zabbix "%1$s" dépasse la taille autorisée de %2$s octets. Cette valeur peut être augmentée dans la constante ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT dans include/defines.inc.php.

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
fr	skewness() - Mesure l'asymétrie de la distribution de probabilité

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
fr	Copie du graphique "%1$s" sur l'hôte "%2$s" sautée.

en-us	SLA
fr	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
fr	Le SLA "%1$s" existe déjà.

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
fr	SLA "%1$s" SLO ne doit pas comporter plus de 4 chiffres fractionnaires.

en-us	SLA created
fr	SLA créé

en-us	SLA deleted
fr	SLA supprimé

en-us	SLA deleted
fr	SLAs supprimés

en-us	SLA disabled
fr	SLAs désactivés

en-us	SLA disabled
fr	SLA désactivé

en-us	SLA enabled
fr	SLA activé

en-us	SLA enabled
fr	SLAs activés

en-us	SLA is disabled.
fr	Le SLA est désactivé.

en-us	SLA report
fr	Rapport SLA

en-us	SLA Report
fr	Rapport SLA

en-us	SLA updated
fr	SLA mis à jour

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
fr	Le SLA avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	SLI
fr	SLI

en-us	SLI
fr	SLI

en-us	SLO
fr	SLO

en-us	SLO
fr	SLO

en-us	SLO service URL
fr	URL du service SLO

en-us	Slovak (sk_SK)
fr	Slovaque (sk_SK)

en-us	SMS
fr	SMS

en-us	SMTP
fr	SMTP

en-us	SMTP email
fr	adresse SMTP

en-us	SMTP helo
fr	SMTP helo

en-us	SMTP server
fr	serveur SMTP

en-us	SMTP server port
fr	Port du serveur SMTP

en-us	SNMP
fr	SNMP

en-us	SNMP agent
fr	Agent SNMP

en-us	SNMP community
fr	Communauté SNMP

en-us	SNMP interfaces
fr	Interfaces SNMP

en-us	SNMP OID
fr	OID SNMP

en-us	SNMP trap
fr	Trap SNMP

en-us	SNMP trap key is invalid.
fr	La clé du trap SNMP est invalide.

en-us	SNMPv1
fr	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
fr	agent SNMPv1

en-us	SNMPv%1$d
fr	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
fr	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
fr	agent SNMPv2

en-us	SNMPv3
fr	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
fr	agent SNMPv3

en-us	SNMP version
fr	Version SNMP

en-us	Snooze
fr	Reporter

en-us	Software
fr	Logiciel

en-us	Software application A
fr	Application logicielle A

en-us	Software application B
fr	Application logicielle B

en-us	Software application C
fr	Application logicielle C

en-us	Software application D
fr	Application logicielle D

en-us	Software application E
fr	Application logicielle E

en-us	Software architecture information. Returns string
fr	Information sur l'architecture logicielle. Retourne une chaîne

en-us	Software (Full details)
fr	Logiciel (détails complets)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
fr	Une partie de l'historique de cet élément peut être compressée, la suppression n'est pas disponible.

en-us	Sort entries by
fr	Classer les entrées par

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
fr	Tri par le champ "%1$s" non autorisé.

en-us	Sort order (0->999)
fr	Ordre de tri (0->999)

en-us	Source
fr	Source

en-us	Source type
fr	Type de source

en-us	Spanish (es_ES)
fr	Espagnol (es_ES)

en-us	Specified role was not found.
fr	Le rôle spécifié est introuvable.

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
fr	Le script spécifié n'existe pas ou vous n'avez pas les droits dessis pour une commande d'opération d'action.

en-us	Specify host to see the graphs.
fr	Spécifiez l'hôte pour voir les graphiques.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
fr	Spécifier des conditions de filtre pour voir les valeurs.

en-us	Speed
fr	Vitesse

en-us	SP entity ID
fr	ID d'entité du SP

en-us	SP name ID format
fr	Format d'ID du nom du SP

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
fr	Compte SQL : %1$s (selects: %2$s | executes : %3$s)

en-us	SQL query
fr	Requête SQL

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
fr	L'exécution de l'instruction SQL a échoué "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
fr	L'exécution de l'instruction SQL a échoué"%1$s".

en-us	sqrt() - Square root of a value
fr	sqrt() - Racine carrée d'une valeur

en-us	SSH
fr	SSH

en-us	SSH agent
fr	Agent SSH

en-us	SSL certificate file
fr	Fichier de certificat SSL

en-us	SSL key file
fr	Fichier de clé SSL

en-us	SSL key password
fr	Mot de passe de la clé SSL

en-us	SSL/TLS
fr	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
fr	Vérifier l'hôte SSL

en-us	SSL verify peer
fr	Vérifier le pair SSL

en-us	SSO service URL
fr	URL du service SSO

en-us	Stacked
fr	Empilé

en-us	Staircase
fr	Escalier

en-us	standalone server
fr	serveur autonome

en-us	Standard items
fr	Éléments standards

en-us	Standby
fr	Veille

en-us	Start
fr	Démarrer

en-us	Start date
fr	Date de début

en-us	Start in
fr	Démarrer dans

en-us	Starting TLS failed.
fr	Le démarrage de TLS a échoué.

en-us	Start slideshow
fr	Lancer le diaporama

en-us	Start slideshow automatically
fr	Démarrer le diaporama automatiquement

en-us	Start time
fr	Heure de début

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
fr	L'heure de début doit être inférieure à l'heure de fin pour l'exclusion des temps d'arrêt "%2$s" du SLA "%1$s".

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
fr	L'heure de début doit être antérieure à l'heure de fin pour le SLA "%1$s".

en-us	StartTLS
fr	StartTLS

en-us	STARTTLS
fr	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
fr	Moment du démarrage du serveur Zabbix, timestamp Unix.

en-us	State
fr	État

en-us	Static
fr	Statique

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
fr	Statistiques et disponibilité du cache en écriture Zabbix. Cache - une des valeurs (modes : all, float, uint, str, log, text, not supported), historique (modes : pfree, free, total, used, pused), index (modes : pfree, free, total, used , pused), tendance (modes : pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
fr	État

en-us	Status
fr	État

en-us	Status calculation rule
fr	Règle de calcul de l'état

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
fr	La règle de calcul du statut et les règles supplémentaires ne s'appliquent que si des services enfants existent.

en-us	Status codes
fr	Codes d'état

en-us	Status disabled
fr	Statut désactivé

en-us	Status maintenance
fr	Statut maintenance

en-us	Status of discovery
fr	État de la découverte

en-us	Status ok
fr	Statut ok

en-us	Status only
fr	État seulement

en-us	Status problem
fr	Statut problème

en-us	Status propagation rule
fr	Règle de propagation de l'état

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
fr	stddevpop() - Écart-type de la population

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
fr	stddevsamp() - Écart type de l'échantillon

en-us	Step
fr	Étape

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
fr	Étape "%1$s" [%2$s sur %3$s] échouée : %4$s

en-us	Step duration
fr	Durée de l'étape

en-us	Step of web scenario
fr	Étape du scénario web

en-us	Steps
fr	Étapes

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
fr	L'étape nommée "%1$s" existe déjà.

en-us	Stop
fr	Stop

en-us	Stopped
fr	Arrêté

en-us	Stop processing
fr	Arrêter le traitement

en-us	Stop slideshow
fr	Arrêter le diaporama

en-us	Storage of secrets
fr	Stockage des secrets

en-us	Storage period
fr	Période de stockage

en-us	Store credentials in
fr	Stocker les informations d'identification dans

en-us	Stored in HashiCorp Vault secret
fr	Stocké dans le coffre secret HashiCorp

en-us	Stored in Vault secret
fr	Stocké dans le coffre secret

en-us	Straight
fr	Littéral

en-us	String
fr	Chaîne de caractères

en-us	String functions
fr	Fonctions de chaîne de caractères

en-us	Structured data
fr	Données structurées

en-us	Subfilter
fr	Sous-filtre

en-us	Subject
fr	Sujet

en-us	Subject
fr	Sujet

en-us	Submap
fr	Sous-carte

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
fr	<sous-menu/sous-menu/...>

en-us	Subscription
fr	Abonnement

en-us	Subscriptions
fr	Abonnements

en-us	Success Audit
fr	Succès Audit

en-us	Success message
fr	Message de succès

en-us	sum
fr	somme

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
fr	Somme des statistiques de trafic entrant et sortant sur l'interface réseau. Retourne un entier

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
fr	sumofsquares() - La somme des carrés

en-us	sum() - Sum of values of a period T
fr	sum () - Somme des valeurs d'une période T

en-us	Sun
fr	Dim

en-us	Sunday
fr	Dimanche

en-us	Super admin
fr	Super administrateur

en-us	supplied credentials are not unique
fr	les informations d'identification fournies ne sont pas uniques

en-us	Support
fr	Support

en-us	Supported formats:
fr	Formats supportés :

en-us	Supported macros:
fr	Macros supportées :

en-us	Suppress
fr	Suppression

en-us	Suppressed
fr	Supprimé

en-us	Suppressed till: %1$s
fr	Supprimé jusqu'à : %1$s

en-us	Suppress problems
fr	Supprimer les problèmes

en-us	Suppress until
fr	Supprimer jusqu'à

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
fr	Statistiques d'entrée de la swap (du périphérique à la mémoire). Retourne un entier

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
fr	Statistiques de sortie de la swap (de la mémoire au périphérique). Retourne un entier

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Taille de l'espace de swap en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	Swedish (sv_SE)
fr	Suédois (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
fr	Changer de méthode d'authentification va réinitialiser toutes les sessions sauf celle-ci ! Continuer ?

en-us	System
fr	Système

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
fr	Moment du démarrage du système. Retourne un entier (timestamp Unix)

en-us	System default
fr	Valeur système par défaut

en-us	System error.
fr	Erreur système.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
fr	Une erreur système est survenue. Merci de contacter un administrateur Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
fr	Nom d'hôte du système. Retourne une chaîne

en-us	System information
fr	Information système

en-us	System statistics. Returns integer or float
fr	Statistiques du système. Retourne un entier ou un flottant

en-us	System stats
fr	Statistiques système

en-us	System time. Returns integer with type as UTC; string - with type as local
fr	Horloge système. Retourne un entier de type UTC; une chaîne de caractères avec le type local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
fr	Uptime du système en secondes. Retourne un entier

en-us	T
fr	J

en-us	T
fr	M

en-us	Table "%1$s" does not exist.
fr	La table "%1$s" n'existe pas.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
fr	La table "%1$s" n'a pas de champ nommé "%2$s".

en-us	tag
fr	tag

en-us	Tag
fr	Étiquette

en-us	Tag display priority
fr	Priorité d'affichage des tags

en-us	Tag filter
fr	Filtre de tag

en-us	Tag for matching
fr	Tag pour la concordance

en-us	Tag name
fr	Nom de tag

en-us	Tags
fr	Tags

en-us	Tags
fr	Tags

en-us	Tag value
fr	Valeur du tag

en-us	Tag values
fr	Valeurs du tag

en-us	tan() - The tangent of a value
fr	tan() - La tangente d'une valeur

en-us	Target
fr	Cible

en-us	Target list
fr	Liste des cibles

en-us	Target type
fr	Type de cible

en-us	TCP
fr	TCP

en-us	Telnet
fr	Telnet

en-us	TELNET agent
fr	agent TELNET

en-us	Template
fr	Modèle

en-us	Template "%1$s" already exists.
fr	Le modèle "%1$s" existe déjà.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
fr	Le modèle "%1$s" ne peut pas ne pas avoir de groupe d'hôte.

en-us	Template "%1$s" cannot be without template group.
fr	Le modèle "%1$s" ne peut pas être sans groupe de modèles.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
fr	Le modèle "%1$s" pour l'hôte "%2$s" n'existe pas.

en-us	Template added
fr	Modèle ajouté

en-us	Template and host properties that are inherited through template linkage will be unlinked and cleared.
fr	Les propriétés du modèle et de l'hôte héritées du modèle seront dissociées et effacées.

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
fr	Un modèle ne peut pas être lié à un autre modèle plus d'une fois, même à travers d'autres modèles.

en-us	Template dashboard
fr	Modèle de tableau de bord

en-us	Template dashboards
fr	Modèles de tableaux de bord

en-us	Template deleted
fr	Modèle supprimé

en-us	Template group
fr	Groupe de modèles

en-us	Template group "%1$s" already exists.
fr	Le groupe de modèles "%1$s" existe déjà.

en-us	Template group added
fr	Groupe de modèles ajouté

en-us	Template group deleted
fr	Groupe de modèles supprimé

en-us	Template group deleted
fr	Groupe de modèles supprimé

en-us	Template groups
fr	Groupes de modèles

en-us	Template group updated
fr	Groupe de modèles mis à jour

en-us	Template group with ID "%1$s" is not available.
fr	Le groupe de modèles avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
fr	ID du modèle "%1$s" passé %2$s fois

en-us	Template linkage
fr	Lien entre modèles

en-us	Template macros
fr	Macros du modèle

en-us	Template name
fr	Nom du modèle

en-us	Template permissions
fr	Autorisations du modèle

en-us	Templates
fr	Modèles

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
fr	Les modèles "%1$s" sont déliés de l'hôte "%2$s".

en-us	Templates linked by host discovery cannot be unlinked.
fr	Les modèles liés par la découverte d'hôte ne peuvent pas être dissociés.

en-us	Templates updated
fr	Modèles mis à jour

en-us	Template trigger
fr	Déclencheurs du modèle

en-us	Template updated
fr	Modèle mis à jour

en-us	Template value
fr	Valeur du modèle

en-us	Template with host name "%1$s" already exists.
fr	Le modèle avec le nom d'hôte "%1$s" existe déjà.

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
fr	Un modèle avec le même nom "%1$s" existe déjà.

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
fr	Un modèle avec le même nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Template with visible name "%1$s" already exists.
fr	Le modèle avec le nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Test
fr	Test

en-us	Test all steps
fr	Tester toutes les étapes

en-us	Test authentication
fr	Tester l'authentification

en-us	Test confirmation
fr	Test de la confirmation

en-us	Test data
fr	Données de test

en-us	Test expressions
fr	Tester les expressions

en-us	Test item
fr	Tester l'élément

en-us	Test media type "%1$s"
fr	Tester le type de média "%1$s"

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
fr	Le test des éléments "%1$s" n'est pas pris en charge.

en-us	Test report generating
fr	Génération d'un rapport de test

en-us	Test string
fr	Chaîne de test

en-us	Test subject
fr	Tester le sujet

en-us	Text
fr	Texte

en-us	Text, supports {INVENTORY.*}, {HOST.*} macros
fr	Texte, prend en charge les macros {INVENTORY.*}, {HOST.*}

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
fr	La méthode "%1$s.%2$s" doit être appelée sans le paramètre "auth".

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
fr	Durée moyenne d'une lecture à partir du disque virtuel, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de périphérique de disque

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
fr	Durée moyenne d'une écriture sur le disque virtuel, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de périphérique de disque

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	L'hôte cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	Le prototype d'hôte cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	Le modèle cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The following placeholders are supported:
fr	Les paramètres suivants sont pris en charge :

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le graphique n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le graphique n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le groupe d'hôte n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le groupe d'hôte n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	L'hôte n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	L'hôte n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans l'icône de carte %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans les icônes de carte %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans la carte %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans les cartes %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	L'élément n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	L'élément n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	the last new line feed is missing
fr	le dernier saut de ligne est manquant

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
fr	Le niveau de zoom maximum est "%1$s".

en-us	Theme
fr	Thème

en-us	The number of processes. Returns integer
fr	Le nombre de processus. Retourne un entier

en-us	the parameter "%1$s" is missing
fr	le paramètre "%1$s" est manquant

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
fr	Le paramètre "%1$s" est absent des attributs de l'utilisateur.

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
fr	Le JSON reçu n'est pas une requête JSON-RPC valide.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
fr	La remote-procedure demandée n'existe pas / n'est pas disponible

en-us	the table "%1$s" was not found
fr	la table "%1$s" est introuvable

en-us	the tag "%1$s" is missing
fr	le tag "%1$s" est manquante

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
fr	Le Token a expiré. Veuillez mettre à jour la date d'expiration pour utiliser le jeton.

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le déclencheur n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le déclencheur n'est plus découvert et sera supprimé lors du prochain traitement de la règle de découverte.

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
fr	Le modèle d'URL est utilisé pour charger et afficher la couche de tuiles sur les cartes géographiques.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
fr	La version de la base de données Zabbix ne correspond pas aux exigences actuelles. Version de votre base de données : %1$s. Version requise : %2$s. Veuillez contacter votre administrateur système.

en-us	third
fr	troisième

en-us	third parameter is expected
fr	le troisième paramètre est attendu

en-us	This day last week
fr	Ce jour la semaine dernière

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
fr	Ce champ est automatiquement rempli par l'élément "%1$s".

en-us	This is the test message from Zabbix
fr	Ceci est un message de test de Zabbix

en-us	This month
fr	Ce mois-ci

en-us	This month so far
fr	Ce mois-ci jusqu'à présent

en-us	This setting applies only to numeric data. Non-numeric data will always be taken from history.
fr	Ce paramètre s'applique uniquement aux données numériques. Les données non numériques seront toujours extraites de l'historique.

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
fr	Ce paramètre doit être activé, car les tables d'historique contiennent des blocs compressés.

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
fr	Ce paramètre doit être activé, car les tableaux de tendance contiennent des blocs compressés.

en-us	This type of information may not match the key.
fr	Ce type d'information peut ne pas correspondre à la clé.

en-us	This week
fr	Cette semaine

en-us	This week so far
fr	Cette semaine jusqu'à présent

en-us	This year
fr	Cette année

en-us	This year so far
fr	Cette année jusqu'à présent

en-us	Threshold
fr	Seuil

en-us	Thresholds
fr	Seuils

en-us	Throttling
fr	Étranglement

en-us	Thu
fr	Jeu

en-us	Thursday
fr	Jeudi

en-us	Tile provider
fr	Fournisseur de cartes

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
fr	Les données du fournisseur de tuiles sont affichées dans une petite zone de texte sur la carte.

en-us	Tile URL
fr	URL des tuiles

en-us	Till
fr	À

en-us	Time
fr	Heure

en-us	Time
fr	Temps

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
fr	Durée d'un processus Zabbix particulier ou d'un groupe de processus (identifié par <type> et <mode>) passé en pourcentage dans <state>.

en-us	time() - Current time
fr	time () - Heure actuelle

en-us	Time elapsed:
fr	Temps écoulé :

en-us	Time filter default period
fr	Période par défaut du filtre horaire

en-us	time filter default period exceeds the max period
fr	la période par défaut du filtre temporel dépasse la période maximale

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
fr	timeleft () - Temps nécessaire pour atteindre le seuil estimé en fonction de la période T

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
fr	Moment du dernier accès au proxy. Name - nom du proxy. Les paramètres valides sont : lastaccess - horodatage Unix, delay - secondes.

en-us	Timeout
fr	Expiration

en-us	Time period
fr	Période de temps

en-us	time shift
fr	décalage horaire

en-us	Time shift
fr	Décalage temporel

en-us	Timestamp
fr	Horodateur

en-us	Timestamp
fr	Horodateur

en-us	Time type
fr	Type d'heure

en-us	Timezone
fr	Fuseau horaire

en-us	Time zone
fr	Fuseau horaire

en-us	To
fr	À

en-us	Today
fr	Aujourd'hui

en-us	Today so far
fr	Aujourd'hui jusqu'à présent

en-us	Top
fr	Haut

en-us	Top hosts
fr	Top des hôtes

en-us	Top N
fr	Top N

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
fr	Pour configurer une interface d'hôte, sélectionner un type d'élément pour tous les éléments

en-us	Total
fr	Total

en-us	Total
fr	Total

en-us	TOTAL
fr	TOTAL

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
fr	Temps total Elasticsearch: %1$s

en-us	Totals
fr	Totaux

en-us	Total SQL time: %1$s
fr	Temps SQL total : %1$s

en-us	Total time: %1$s
fr	Temps total: %1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Temps total écoulé, en secondes, depuis le dernier démarrage du système d'exploitation, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	Trace
fr	Trace

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
fr	La transaction n'a pas été fermée. Abandon...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
fr	Transformez le résultat de la requête SQL en un tableau JSON.

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
fr	Transforme le résultat de la requête SQL en un tableau JSON pour une découverte de bas niveau.

en-us	Transparency
fr	Transparence

en-us	Transport error.
fr	Erreur de transport.

en-us	Treat as 0
fr	Traitée comme 0

en-us	trendavg() - Average value of a period T with exact period shift
fr	trendavg() - Valeur moyenne pour la période T avec décalage de période exact

en-us	trendcount() - Number of successfully retrieved values for period T
fr	trendcount() - Nombre de valeurs récupérées avec succès pour la période T

en-us	Trend function cache statistics. Valid parameters are: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems and requests.
fr	Statistiques du cache de la fonction de tendance. Les paramètres valides sont : all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems et requests.

en-us	trendmax() - Maximum value for period T with exact period shift
fr	trendmax() - Valeur maximale pour la période T avec décalage de période exact

en-us	trendmin() - Minimum value for period T with exact period shift
fr	trendmin() - Valeur minimale pour la période T avec décalage de période exact

en-us	Trends
fr	Tendances

en-us	trendstl() - Anomaly detection for period T
fr	trendstl() - Détection d'anomalies pour la période T

en-us	Trend storage period
fr	Période de stockage des tendances

en-us	trendsum() - Sum of values of a period T with exact period shift
fr	trendsum() - Somme des valeurs pour la période T avec décalage de période exact

en-us	trigger
fr	déclencheur

en-us	Trigger
fr	Déclencheur

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
fr	Le déclencheur "%1$s" appartient à des modèles avec des liens différents.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre d'un déclencheur inexistant "%2$s" sur l'hôte "%3$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre d'un déclencheur inexistant "%2$s" sur le modèle "%3$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour le modèle "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car les dépendances des déclencheurs hôtes sur les déclencheurs d'un modèle ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié à l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié au modèle "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" de l'hôte "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs du modèle parent ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
fr	Le déclencheur "%1$s" dépend du déclencheur "%2$s", qui n'existe pas.

en-us	Trigger actions
fr	Actions de déclencheur

en-us	Trigger added
fr	Déclencheur ajouté

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
fr	Le déclencheur ne peut pas dépendre d'un déclencheur qui en hérite.

en-us	Trigger copied
fr	Déclencheurs copiés

en-us	Trigger copied
fr	Déclencheur copié

en-us	Trigger data storage period
fr	Période de stockage des données de déclencheurs

en-us	Trigger deleted
fr	Déclencheur supprimé

en-us	Trigger details
fr	Détails du déclencheur

en-us	Trigger disabled
fr	Déclencheurs désactivés

en-us	Trigger disabled
fr	Déclencheur désactivé

en-us	Trigger displaying options
fr	Options d'affichage des déclencheurs

en-us	trigger does not allow manual closing
fr	le déclencheur ne permet pas une fermeture manuelle

en-us	Trigger enabled
fr	Déclencheurs désactivés

en-us	Trigger enabled
fr	Déclencheur activé

en-us	trigger expression must contain at least one /host/key reference
fr	l'expression de déclencheur doit contenir au moins une référence /host/key

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
fr	Le déclencheur a des éléments du modèle "%1$s" qui n'est pas lié à l'hôte.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
fr	Le déclencheur du modèle "%1$s" a une dépendance au déclencheur du modèle "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
fr	Déclencheur dans l'état "inconnu"

en-us	Trigger label type
fr	Type d'étiquette de déclencheur

en-us	Trigger name
fr	Nom du déclencheur

en-us	Trigger overview
fr	Aperçu des déclencheurs

en-us	Trigger prototype
fr	Prototype du déclencheur

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" appartient à des modèles avec des liens différents.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre d'un déclencheur inexistant "%2$s" sur l'hôte "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre d'un déclencheur inexistant "%2$s" sur le modèle "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car les dépendances des déclencheurs hôtes sur les déclencheurs d'un modèle ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié à l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié au modèle "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" de l'hôte "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs du modèle parent ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour le modèle "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because dependencies on trigger prototypes from another LLD rule are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car les dépendances sur les prototypes de déclencheur d'une autre règle LLD ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" contient des prototypes d'éléments de règles de découverte multiples.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" dépend du déclencheur "%2$s", qui n'existe pas.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" doit contenir au moins un prototype d'élément.

en-us	Trigger prototype added
fr	Prototype de déclencheur ajouté

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
fr	Le prototype de déclencheur ne peut pas dépendre d'un déclencheur qui en hérite.

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
fr	un prototype de déclencheur ne peut pas être déplacé vers un autre modèle ou hôte

en-us	Trigger prototype deleted
fr	Prototype de déclencheur supprimé

en-us	Trigger prototypes
fr	Prototypes de déclencheurs

en-us	Trigger prototypes deleted
fr	Prototypes de déclencheurs supprimés

en-us	Trigger prototypes updated
fr	Prototypes de déclencheurs mis à jour

en-us	Trigger prototype updated
fr	Prototypes de déclencheurs mis à jour

en-us	Trigger prototype updated
fr	Prototype de déclencheur mis à jour

en-us	Triggers
fr	Déclencheurs

en-us	Triggers deleted
fr	Déclencheurs supprimés

en-us	Trigger severity
fr	Sévérité du déclencheur

en-us	Trigger source
fr	Source du déclencheur

en-us	Trigger status "OK"
fr	État du déclencheur "OK"

en-us	Trigger status "Problem"
fr	État du déclencheur "Problème"

en-us	Triggers top 100
fr	Top 100 des déclencheurs

en-us	Trigger tags
fr	Tags de déclencheur

en-us	Trigger updated
fr	Déclencheur mis à jour

en-us	Trigger URL
fr	URL du déclencheur

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
fr	un déclencheur avec liens ne peut pas être déplacé vers un autre modèle ou hôte

en-us	Trim
fr	Rogner

en-us	trim() - Remove specified characters from the beginning and the end of a string
fr	trim() - Supprime les caractères spécifiés du début et de la fin d'une chaîne de caractères

en-us	TRUE
fr	VRAI

en-us	truncate() - Truncates a value to decimal places
fr	truncate() - Tronque une valeur aux décimales

en-us	Tue
fr	Mar

en-us	Tuesday
fr	Mardi

en-us	Turkish (tr_TR)
fr	Turc (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
fr	Deux éléments ("%1$s" et "%2$s") ne peuvent pas remplir un champ d'inventaire d'hôte "%3$s", cela mènerait à un conflit.

en-us	Two map elements should be selected
fr	Deux éléments de carte devraient être sélectionnés

en-us	Two or more fields cannot occupy same space.
fr	Deux champs ou plus ne peuvent pas occuper le même espace.

en-us	Type
fr	Type

en-us	Type
fr	Type

en-us	Type (Full details)
fr	Type (détails complets)

en-us	type here to search
fr	taper ici pour rechercher

en-us	Type of calculation
fr	Type de calcul

en-us	Type of information
fr	Type d'information

en-us	Type (OK)
fr	Type (OK)

en-us	Types
fr	Types

en-us	UI element "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	L'élément d'interface utilisateur "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	Ukrainian (uk_UA)
fr	Ukrainien (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
fr	Impossible de modifier les autorisations du fichier de configuration vers 0600.

en-us	Unable to create the configuration file.
fr	Impossible de créer le fichier de configuration.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
fr	Impossible de déterminer la version actuelle de la base de données Zabbix : %1$s.

en-us	Unable to load authentication API parameters.
fr	Impossible de charger les paramètres de l'API authentification.

en-us	Unable to load database credentials from Vault.
fr	Impossible de charger les informations d'identification de la base de données depuis le coffre.

en-us	Unable to load housekeeping API parameters.
fr	Impossible de charger les paramètres de l'API de maintenance.

en-us	Unable to load settings API parameters.
fr	Impossible de charger les paramètres de l'API de configuration.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
fr	Impossible d'écrire par-dessus le fichier de configuration existant.

en-us	Unable to retrieve database version.
fr	Impossible de récupérer la version de la base de données.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB compression support status.
fr	Impossible de récupérer l'état de prise en charge de la compression de TimescaleDB.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB version.
fr	Impossible de récupérer la version de TimescaleDB.

en-us	Unable to select configuration.
fr	Impossible de sélectionner la configuration.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
fr	Impossible de téléverser un fichier car "file_uploads" est désactivé.

en-us	unacceptable URL
fr	URL inacceptable

en-us	Unacknowledge
fr	Dés-acquitter

en-us	Unacknowledged
fr	Non acquitté

en-us	Unacknowledged only
fr	Non acquittés uniquement

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
fr	Événements PROBLÈME non acquittés

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
fr	Evénements RÉSOLUS non acquitté

en-us	Unavailable
fr	Indisponible

en-us	Unblock
fr	Débloquer

en-us	Unblock selected users?
fr	Débloquer les utilisateurs sélectionnés ?

en-us	Undo problem acknowledgement.
fr	Annuler l'acquittement du problème.

en-us	unexpected constant "%1$s"
fr	constante "%1$s" inattendue

en-us	unexpected constant value "%1$s"
fr	valeur constante inattendue "%1$s"

en-us	unexpected end of expression macro
fr	fin d'expression de la macro inattendue

en-us	unexpected end of key
fr	fin de clé inattendue

en-us	unexpected end of macro
fr	fin de macro inattendue

en-us	unexpected parameter "%1$s"
fr	paramètre inattendu "%1$s"

en-us	Unexpected response for action %1$s.
fr	Réponse inattendue pour l'action %1$s.

en-us	Unexpected server error.
fr	Erreur de serveur inattendue.

en-us	unexpected tag "%1$s"
fr	tag "%1$s" inattendue

en-us	unexpected text "%1$s"
fr	texte "%1$s" inattendu

en-us	unexpected value "%1$s"
fr	valeur "%1$s" inattendue

en-us	Units
fr	Unités

en-us	unknown
fr	inconnu

en-us	Unknown
fr	Inconnu

en-us	Unknown
fr	Inconnu

en-us	UNKNOWN
fr	INCONNU

en-us	Unknown action
fr	Action inconnue

en-us	Unknown error
fr	Erreur inconnue

en-us	unknown function "%1$s"
fr	fonction "%1$s" inconnue

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
fr	Élément inconnu, cet élément n'existe pas dans l'hôte sélectionné

en-us	Unknown host, no such host present in system
fr	Hôte inconnu, cet hôte n'est pas défini

en-us	Unknown interface type.
fr	Type d'interface inconnu.

en-us	Unknown resource
fr	Ressource inconnue

en-us	Unknown step failed: %1$s
fr	Une étape inconnue a échoué : %1$s

en-us	Unknown value type
fr	Type de valeur inconnu

en-us	Unlimited
fr	Illimité

en-us	Unlink
fr	Supprimer lien

en-us	Unlink and clear
fr	Supprimer lien et nettoyer

en-us	Unlink from template
fr	Supprimer lien au modèle

en-us	Unlink from templates
fr	Supprimer lien aux modèles

en-us	Unmute
fr	Enlever la sourdine

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
fr	Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins (%2$s).

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
fr	Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Ne doit pas être supérieur à %2$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
fr	Jeu de caractères ou classement non pris en charge pour la table : %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
fr	Jeu de caractères ou classement non pris en charge pour les tables : %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
fr	Extension de fichier "%1$s" non supportée.

en-us	Unsupported import format "%1$s".
fr	Format d'import "%1$s" non supporté.

en-us	Unsupported operation.
fr	Opération non prise en charge.

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
fr	Paramètre "%2$s" non supporté pour une condition de filtre de la règle de découverte "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
fr	Paramètre "%2$s" non supporté pour le filtre de la règle de découverte "%1$s".

en-us	unsupported Prometheus function
fr	fonction Prometheus non supportée

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
fr	Version de TimescaleDB non prise en charge. Doit être au moins %1$s.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
fr	Version de TimescaleDB non prise en charge. Ne doit pas être supérieur à %1$s.

en-us	unsupported time suffix
fr	suffixe de temps non supporté

en-us	unsupported version number
fr	numéro de version non supporté

en-us	Unsuppress
fr	Restauration

en-us	Unsuppressed
fr	Restauré

en-us	Unsuppressed by: %1$s
fr	Restauré par : %1$s

en-us	Until
fr	Jusqu'à

en-us	Untitled
fr	Sans titre

en-us	Up
fr	Fonctionne

en-us	Up
fr	Fonctionne

en-us	Update
fr	Actualiser

en-us	Update column
fr	Mettre à jour la colonne

en-us	Updated
fr	Mis à jour

en-us	Updated status of host "%1$s".
fr	État de l'hôte "%1$s" mis à jour.

en-us	Update existing
fr	Actualiser l'existant

en-us	Update interval
fr	Intervalle d'actualisation

en-us	Update operations
fr	Opérations de mise à jour

en-us	Update problem
fr	Mise à jour du problème

en-us	Upload
fr	Télécharger

en-us	uppercase identifier expected
fr	identifiant en majuscule attendu

en-us	Upper level maps
fr	Cartes de niveau supérieur

en-us	Uptime
fr	Temps de fonctionnement

en-us	Uptime
fr	Temps de fonctionnement

en-us	Uptime/Downtime
fr	Fonctionnement/Arrêt

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
fr	Uptime du processus du serveur Zabbix en secondes.

en-us	URL
fr	URL

en-us	URL A
fr	URL A

en-us	URL (after login)
fr	URL (après connexion)

en-us	URL B
fr	URL B

en-us	URL C
fr	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
fr	L'URL n'est pas correctement encodée.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
fr	Le nom d'URL doit être unique pour la carte "%1$s".

en-us	URL parameter cannot be array.
fr	Le paramètre de l'URL ne peut pas être un tableau.

en-us	URL parameter name is empty.
fr	Le paramètre de l'URL ne peut pas être vide.

en-us	URLs
fr	URLs

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
fr	Les URLS doivent avoir les champs "name" et "url" pour la carte "%1$s".

en-us	Use bulk requests
fr	Utiliser les requêtes de masse

en-us	Use custom event status colors
fr	Utiliser des couleurs de statut d'événement personnalisées

en-us	Use default
fr	Valeur par défaut

en-us	Used in actions
fr	Utilisé dans les actions

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
fr	Utilisez le formulaire de configuration du prototype d'hôte pour supprimer automatiquement les modèles liés lors de la découverte à venir.

en-us	Use iframe sandboxing
fr	Utiliser l'attribut sandbox des iframe

en-us	Use if severity
fr	Utiliser si sévérité

en-us	User
fr	Utilisateur

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
fr	L'utilisateur "%1$s" ne peut pas ne pas avoir de groupe d'utilisateurs.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire du tableau de bord "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire de la carte "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire du rapport "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
fr	L'utilisateurs "%1$s" est le destinataire du rapport "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	L'utilisateur "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
fr	L'utilisateur "%1$s" est l'utilisateur pour le compte duquel le rapport "%2$s" est créé.

en-us	User "%1$s" unblocked.
fr	Utilisateur "%1$s" débloqué.

en-us	User action
fr	Action utilisateur

en-us	User added
fr	Utilisateur ajouté

en-us	User agent string
fr	Chaîne du "user agent"

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
fr	Un utilisateur ne peut pas s'ajouter à un groupe désactivé ou à un groupe sans accès GUI.

en-us	User cannot change own role.
fr	L'utilisateur ne peut pas modifier son propre rôle.

en-us	User cannot change the user type of own role.
fr	L'utilisateur ne peut pas modifier le type d'utilisateur de son propre rôle.

en-us	User deleted
fr	Utilisateurs supprimés

en-us	User deleted
fr	Utilisateur supprimé

en-us	User directory
fr	Répertoire de l'utilisateur

en-us	User directory "%1$s" already exists.
fr	Le répertoire utilisateur "%1$s" existe déjà.

en-us	User group
fr	Groupe d'utilisateurs

en-us	User group "%1$s" already exists.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" existe déjà.

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est le destinataire du rapport "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans la configuration pour les messages envoyés lorsque la base de données est arrêtée.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans le script "%2$s".

en-us	User group added
fr	Groupe d'utilisateurs ajouté

en-us	User group deleted
fr	Groupe d'utilisateurs supprimé

en-us	User group deleted
fr	Groupes d'utilisateurs supprimés

en-us	User group for database down message
fr	Groupe d'utilisateurs destinataire du message d'arrêt de la base de données

en-us	User groups
fr	Groupes d'utilisateurs

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
fr	Le paramètre %1$s manque pour le partage de groupe d'utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	User group updated
fr	Groupes d'utilisateurs mis à jour

en-us	User group updated
fr	Groupe d'utilisateurs mis à jour

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
fr	Le groupe d'utilisateurs avec l'IS "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	User is not allowed to delete himself.
fr	Un utilisateur n'est pas autorisé à s'effacer lui-même.

en-us	User macros
fr	Macros utilisateur

en-us	User menu
fr	Menu utilisateur

en-us	Username
fr	Nom d'utilisateur

en-us	User name
fr	Nom d'utilisateur

en-us	Username and password
fr	Nom d'utilisateur et mot de passe

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "UserName" and "Content".
fr	Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être stockés dans les clés "UserName" et "Content" du coffre secret.

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
fr	Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être stockés dans les clés "username" et "password" du coffre secret.

en-us	Username attribute
fr	Attribut du nom d'utilisateur

en-us	User password
fr	Mot de passe de l'utilisateur

en-us	User profile
fr	Profil utilisateur

en-us	User/Recipient
fr	Utilisateur/Destinataire

en-us	User role
fr	Rôle utilisateur

en-us	User role "%1$s" already exists.
fr	Le rôle utilisateur "%1$s" existe déjà.

en-us	User role created
fr	Rôle utilisateur créé

en-us	User role deleted
fr	Rôle utilisateur supprimé

en-us	User role deleted
fr	Rôles utilisateur supprimés

en-us	User roles
fr	Rôles utilisateur

en-us	User role updated
fr	Rôle utilisateur mis à jour

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
fr	Le rôle utilisateur avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Users
fr	Utilisateurs

en-us	User sessions
fr	Sessions utilisateurs

en-us	User settings
fr	Paramètres utilisateur

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
fr	Le paramètre %1$s manque pour le partage d'utilisateur pour la carte "%2$s".

en-us	User type
fr	Type d'utilisateur

en-us	User unblocked
fr	Utilisateurs débloqués

en-us	User unblocked
fr	Utilisateur débloqué

en-us	User updated
fr	Utilisateur mis à jour

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
fr	L'utilisateur avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	User with username "%1$s" already exists.
fr	L'utilisateur avec le nom d'utilisateur "%1$s" existe déjà.

en-us	UUIDv4 is expected
fr	Un UUIDv4 est attendu

en-us	Validate URI schemes
fr	Valider les schémas d'URI

en-us	Validation
fr	Validation

en-us	Valid URI schemes
fr	Schémas d'URI valides

en-us	value
fr	valeur

en-us	Value
fr	Valeur

en-us	Value
fr	Valeur

en-us	value "%1$s" already exists
fr	la valeur "%1$s" existe déjà

en-us	value %1$s already exists
fr	la valeur %1$s existe déjà

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_align". Les choix sont : "%2$s" et "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_show". Les choix sont : "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_show". Les choix sont : "%2$s" et "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
fr	La valeur "%1$s" est trop longue pour le champ "%2$s" - %3$d caractères. La longueur autorisée est de %4$d caractères.

en-us	value "%1$s" not found
fr	valeur "%1$s" non trouvée

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
fr	Efficacité du cache de valeurs. Les paramètres valides sont : requests, hits et misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
fr	Statistiques du cache de valeurs. Les modes valides sont : total, free, pfree, used et pused.

en-us	Value cannot be empty.
fr	La valeur ne peut pas être vide.

en-us	Value data for value name in Windows Registry key.
fr	Valeur pour le nom de la clé dans le registre Windows.

en-us	value is too long
fr	la valeur est trop longue

en-us	Value map
fr	Table de correspondance

en-us	Value map "%1$s" already exists.
fr	La table de correspondance "%1$s" existe déjà.

en-us	Value mapping
fr	Table de correspondance

en-us	Value mappings
fr	Tables de correspondance

en-us	Valuemap with ID "%1$s" is not available on "%2$s".
fr	La table de correspondance avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible sur "%2$s".

en-us	value must be %1$s
fr	la valeur doit être l'une des %1$s

en-us	value must be %1$s
fr	la valeur doit être %1$s

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
fr	la valeur doit être comprise entre "%1$s" et "%2$s"

en-us	value must be empty
fr	la valeur doit être vide

en-us	value must be empty or %1$s
fr	la valeur doit être vide ou une des valeurs %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
fr	la valeur doit être vide ou %1$s

en-us	value must be no greater than "%1$s"
fr	la valeur ne doit pas être supérieure à "%1$s"

en-us	value must be no less than "%1$s"
fr	la valeur ne doit pas être inférieure à "%1$s"

en-us	value must be one of %1$s
fr	la valeur doit être l'un de %1$s

en-us	value must be within the range of %1$s
fr	la valeur doit être dans la plage de %1$s

en-us	Value: no data
fr	Valeur : pas de donnée

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Valeur de n'importe quel compteur de performances Windows en Anglais. Retourne un entier, un flottant, une chaîne de caractères ou un texte (selon la requête)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Valeur de n'importe quel compteur de performances Windows. Retourne un entier, un flottant une chaîne ou un texte (selon la requête)

en-us	value of first parameter is too long
fr	la valeur du premier paramètre est trop longue

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
fr	Valeur du sujet MQTT. Le format des données renvoyées dépend du contenu du sujet. Si des caractères génériques sont utilisés, retourne les valeurs du sujet au format JSON

en-us	value of new event tag
fr	valeur du nouveau tag d'événement

en-us	Value of new event tag
fr	Valeur du nouveau tag d'événement

en-us	Value of old event tag
fr	Valeur de l'ancien tag d'événement

en-us	value of second parameter is too long
fr	la valeur du deuxième paramètre est trop longue

en-us	Value of tag
fr	Valeur du tag

en-us	value of third parameter must be one of %1$s
fr	la valeur du troisième paramètre doit être l'une des %1$s

en-us	Values
fr	Valeurs

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
fr	Des valeurs sans nom ne sont pas autorisées dans les champs de formulaire.

en-us	Variables
fr	Variables

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
fr	Diverses informations sur le(s) processus spécifique(s). Retourne un nombre flottant

en-us	varpop() - Population variance
fr	varpop() - Variance de la population

en-us	varsamp() - Sample variance
fr	varsamp() - Variance de l'échantillon

en-us	Vault API endpoint
fr	Point d'accès de l'API du coffre

en-us	Vault authentication token
fr	Token d'authentification au coffre

en-us	Vault certificates
fr	Certificats de coffre

en-us	Vault connection failed.
fr	Échec de la connexion au coffre.

en-us	Vault provider
fr	Fournisseur du coffre

en-us	Vault secret
fr	Coffre secret

en-us	Vault secret path
fr	Chemin du coffre secret

en-us	Vault secret query string
fr	Chaîne de requête du coffre secrète

en-us	Vendor
fr	Fabricant

en-us	Verbose
fr	Verbeux

en-us	Verify database certificate
fr	Vérifier le certificat de la base de données

en-us	Version
fr	Version

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
fr	Version de l'agent Zabbix. Retourne une chaîne

en-us	Version of Zabbix server or proxy
fr	Version du serveur ou du proxy Zabbix

en-us	Vertical
fr	Vertical

en-us	Vertical align
fr	Alignement vertical

en-us	Vertical position
fr	Position verticale

en-us	via
fr	via

en-us	Vietnamese (vi_VN)
fr	Vietnamien (vi_VN)

en-us	View
fr	Vue

en-us	View as
fr	Afficher comme

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Taille de l'espace virtuel en octets ou en pourcentage du toutal. Retourne un entier pour les octets; un flottant pour les pourcentages

en-us	Visible name
fr	Nom visible

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
fr	Le nom visible ne peut pas être vide si le nom d'hôte est manquant.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
fr	statistiques du cache VMware. Les modes valides sont : total, free, pfree, used et pused.

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id
fr	Données d'alarmes du cluster VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du cluster VMware

en-us	VMware cluster performance counter, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
fr	Compteur de performances du cluster VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du cluster VMware, <path> - chemin du compteur de performances, <instance> - instance du compteur de performances

en-us	VMware cluster property, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id, <prop> - property path
fr	Propriété du cluster VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du cluster VMware, <prop> - chemin de la propriété

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
fr	État du cluster VMware, <url> - URL du service VMware, <name> - Nom du cluster VMware

en-us	VMware cluster tags array, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id
fr	Tableau des tags du cluster VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - ID de cluster VMware

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datacenter id
fr	Données d'alarmes du datacenter VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du datacenter VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs. Returns JSON
fr	Datacenters VMware et leurs identifiants. Retourne un JSON

en-us	VMware datacenters and their IDs, <url> - VMware service URL. Returns JSON
fr	Datacenters VMware et leurs identifiants, <url> - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datacenter tags array, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datacenter id. Returns JSON
fr	Tableau de tags du datacenter VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du datacenter VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware datastore name
fr	Données d'alarmes du datacenter VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom du datacenter VMware

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Statistiques de capacité du datastore VMware en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	VMware datastore hypervisors list, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name
fr	Liste des hyperviseurs du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <datastore> - nom du datastore

en-us	VMware datastore performance counter, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datastore uuid, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
fr	Compteur de performances du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - uuid du datastore VMware, <chemin> - chemin du compteur de performances, <instance> - instance du compteur de performances

en-us	VMware datastore property, <url> - VMware service URL, <uuid> - datastore name, <prop> - property path
fr	Propriété du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom du datastore, <prop> - chemin de la propriété

en-us	VMware datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques de lecture du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <datastore> - nom du datastore , <mode> - latency/maxlatency - latence moyenne ou maximale

en-us	VMware datastore tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware datastore uuid. Returns JSON
fr	Tableau des tags du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - uuid du datastore VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques d'écriture du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <datastore> - nom du datastore , <mode> - latency/maxlatency - latence moyenne ou maximale

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, <url> - VMware service URL. Returns JSON
fr	Switch virtuel distribué VMware, <url> - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware event log, <url> - VMware service URL, <mode> - all (default), skip - skip processing of older data
fr	Journal des événements VMware, <url> - URL du service VMware, <mode> - all (tout - par défaut), skip - ignorer le traitement des données plus anciennes

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, <url> - VMware service URL, <filter> - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, <mode> - state(default)/full. Returns JSON
fr	Wrapper VMware FetchDVPorts, <url> - URL du service VMware, <filter> - objet de données vmware DistributedVirtualSwitchPortCriteria, <mode> - état (par défaut)/complet. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Données d'alarmes de l'hyperviseur VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Taille de la mémoire "balloon" de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	UUID du BIOS de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nom du cluster de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor connection state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	État de connexion de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns string
fr	Nom du datacenter de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
fr	Statistiques de lecture du datastore de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <datastore> - nom du datastore, <mode> - latency

en-us	VMware hypervisor datastores list, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Liste des datastores de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
fr	Statistiques d'écriture du datastore de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <datastore> - nom du datastore, <mode> - latency

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
fr	Etat cumulatif des capteurs de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne 0 - gris ; 1 - vert; 2 - jaune; 3 - rouge

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
fr	Capteurs d'état du fournisseur du matériel de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Modèle de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nom de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
fr	Statistiques d'entrée réseau de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network interface speed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <ifname> - interface name
fr	Statistiques de vitesse du réseau de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
fr	Statistiques de sortie réseau de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
fr	Compteur de performance de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <path> - chemin du compteur de performance, <instance> - instance du compteur de performance

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Fréquence du processeur de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Modèle du processeur de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Utilisation du processeur de l'hyperviseur VMware en Hz, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor property , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <prop> - property path
fr	Propriété de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <prop> - chemin de la propriété

en-us	VMware hypervisor sensors value, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
fr	Valeur des capteurs de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor serialnumber, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Numéro de série de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	État de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
fr	Tableau des tags de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Fréquence du processeur de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Uptime de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Taille mémoire utilisée sur l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	vendor name de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Version de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
fr	Nom complet du service VMware, <url> - URL du service VMware

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
fr	Version du service VMware, <url> - URL du service VMware

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL
fr	Données d'alarmes du vCenter VMware alerte les données, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine name
fr	Données d'alarme de la machine virtuelle VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire "balloon" d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Espace de stockage utilisé d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire compressée d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <name> - custom attribute name
fr	Valeur d'attribut personnalisé de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <name> - Nom de l'attribut personnalisé

en-us	VMware virtual machine datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns string
fr	Nom du datacenter de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques de lecture d'un disque d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance du périphérique disque, <mode> - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques d'écriture d'un disque d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance du périphérique disque, <mode> - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Disque de la machine virtuelle VMware, nécessite une consolidation, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
fr	Statistiques d'un système de fichiers d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <fsname> - nom du système de fichiers, <mode> - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Utilisation de la mémoire "invité" d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Utilisation de la mémoire "hôte" d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Nom de l'hyperviseur d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Nom d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques d'entrée d'une interface réseau d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de l'interface réseau, <mode> - bps/ops - octets/operations par second

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques de sortie d'une interface réseau d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de l'interface réseau, <mode> - bps/ops - octets/operations par second

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
fr	Compteur de performance d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <path> - chemin du compteur de performance, <instance> - instance du compteur de performance

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	État de fonctionnement (allumée/éteinte) d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire privée d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Temps de disponibilité du processeur d'une machine virtuelle VMware en ms, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Utilisation du processeur d'une machine virtuelle VMware en Hz, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine property, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <prop> - property path
fr	Propriété de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <prop> - chemin de la propriété

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire partager d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine snapshot state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
fr	État du snapshot de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware virtual machine state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	État de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire swappée d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
fr	Tableau des tags de machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware virtual machine tools state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <mode> - version or status
fr	État des outils VMware de la machine virtuelle, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <mode> - version ou état

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille totale de la mémoire d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Espace de stockage inutilisé d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Espace de stockage non partagé d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Uptime d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
fr	État de maintenance de l'hyperviseur VVMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne 0 - pas en maintenance ; 1 - en maintenance

en-us	w
fr	s

en-us	W
fr	M

en-us	W
fr	P

en-us	W
fr	A

en-us	Warning
fr	Avertissement

en-us	Warning
fr	Avertissement

en-us	Warning message
fr	Message d'alerte

en-us	Warning! Unable to retrieve database version.
fr	Avertissement ! Impossible de récupérer la version de la base de données.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least (%2$s)
fr	Avertissement ! Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins (%2$s)

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least %2$s.
fr	Avertissement ! Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins %2$s.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should not be higher than %2$s.
fr	Avertissement ! Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Ne doit pas être supérieur à %2$s.

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
fr	Nous sommes désolés, le nombre maximal d'éléments à mémoriser a été atteint.

en-us	Web
fr	Web

en-us	Webhook
fr	Webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
fr	Webhook n'a pas de paramètres.

en-us	Web monitoring
fr	Supervision Web

en-us	Web scenario
fr	Scénario web

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
fr	Le scénario web "%1$s" existe déjà.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
fr	Le scénario web "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	Web scenario added
fr	Scénario web ajouté

en-us	Web scenario deleted
fr	Scénario web supprimé

en-us	Web scenario disabled
fr	Scénarios web désactivés

en-us	Web scenario disabled
fr	Scénario web désactivé

en-us	Web scenario enabled
fr	Scénarios web activés

en-us	Web scenario enabled
fr	Scénarion web activé

en-us	Web scenarios
fr	Scénarios web

en-us	Web scenario updated
fr	Scénario web mis à jour

en-us	Wed
fr	Mer

en-us	Wednesday
fr	Mercredi

en-us	Week
fr	Semaine

en-us	Week
fr	Semaine

en-us	Weekly
fr	Hebdomadaire

en-us	Weight
fr	Poids

en-us	Welcome
fr	Bienvenue

en-us	Welcome to
fr	Bienvenue dans

en-us	When active
fr	Lorsque actif

en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
fr	Le widget à X :%3$d, Y :%4$d sur la page #%2$d du tableau de bord "%1$s" est hors limites.

en-us	Widget is deprecated.
fr	Le widget est obsolète.

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
fr	Le widget est trop petit pour le nombre de colonnes et de lignes spécifié.

en-us	Widget type is not supported in this context.
fr	Le type de widget n'est pas pris en charge dans ce contexte.

en-us	Width
fr	Largeur

en-us	With data
fr	Avec données

en-us	With data collection
fr	Avec collecte de données

en-us	With dependencies
fr	Avec dépendances

en-us	With header row
fr	Avec ligne d'en-tête

en-us	Without data
fr	Sans données

en-us	Without problems
fr	Sans problème

en-us	Without problems
fr	Sans problème

en-us	Without triggers
fr	Sans déclencheur

en-us	With problem name
fr	Avec le nom du problème

en-us	With problems
fr	Avec problèmes

en-us	With problems
fr	Avec problèmes

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
fr	Avec ce paramètre, seuls les éléments numériques seront affichés dans cette colonne.

en-us	With triggers
fr	Avec déclencheurs

en-us	Working time
fr	Heures ouvrées

en-us	Write
fr	Écriture

en-us	wrong discovery rule type
fr	mauvais type de règle de découverte

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
fr	Champs incorrects pour l'hôte "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
fr	Champs incorrects pour un lien de carte.

en-us	wrong item type
fr	mauvais type d'élément

en-us	wrong master item type
fr	mauvais type d'élément principal

en-us	Wrong Module.php class name for module located at %1$s.
fr	Mauvais nom de classe Module.php pour le module situé à %1$s.

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
fr	[Mauvaise valeur pour le jour : "%1$s"]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
fr	[Mauvaise valeur pour le mois : "%1$s"]

en-us	Wrong value for "url" field.
fr	Mauvaise valeur pour le champ "url".

en-us	X
fr	X

en-us	X1
fr	X1

en-us	X2
fr	X2

en-us	X-Axis
fr	Axe X

en-us	X-Frame-Options HTTP header
fr	En-tête HTTP X-Frame-Options

en-us	XML
fr	XML

en-us	XML data
fr	Données XML

en-us	XML is empty
fr	Le XML est vide

en-us	XML is expected
fr	Un XML est attendu

en-us	XML to JSON
fr	XML vers JSON

en-us	XML XPath
fr	XPath XML

en-us	XPath
fr	XPath

en-us	y
fr	a

en-us	Y
fr	Y

en-us	Y1
fr	Y1

en-us	Y2
fr	Y2

en-us	YAML
fr	YAML

en-us	Y-axis
fr	Axe Y

en-us	Y axis MAX value
fr	Valeur MAX axe Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
fr	La valeur MAX de l'axe Y doit être supérieure à la valeur MIN de l'axe Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
fr	La valeur maximal de l'axe Y doit être supérieure à la valeur minimale de l'axe Y.

en-us	Y axis MIN value
fr	Valeur minimale axe Y

en-us	Y axis side
fr	Coté de l'axe Y

en-us	Year
fr	Année

en-us	Year
fr	Année

en-us	Yearly
fr	Annuel

en-us	Yes
fr	Oui

en-us	Yesterday
fr	Hier

en-us	Y-m-d
fr	d/m/Y

en-us	Y-m-d H:i
fr	d/m/Y H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
fr	d/m/Y H:i:s

en-us	Y-n-d
fr	d/n/Y

en-us	You are logged in as "%1$s".
fr	Vous êtes connecté en tant que "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
fr	Certaines langues ne peuvent pas être choisi, car elles ne sont pas toutes installées sur le serveur web.

en-us	You are not logged in
fr	Vous n'êtes pas connecté

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
fr	Vous ne pouvez pas échanger les hôtes pour la sélection actuelle.

en-us	You cannot switch templates for current selection.
fr	Vous ne pouvez pas changer les modèles pour la sélection actuelle.

en-us	You do not have permission to perform this operation.
fr	Vous n'avez pas la permission d'effectuer cette opération.

en-us	You have no permissions to access this page.
fr	Vous n'avez pas la permission d'accéder à cette page.

en-us	You must login to view this page.
fr	Vous devez vous identifier pour accéder à cette page.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
fr	Votre base de données ne fonctionne pas correctement. Veuillez patienter quelques minutes et essayez de répéter cette action. Si le problème persiste, contactez l'administrateur système. Le problème peut être causé par une transaction de longue durée ou un verrouillage de niveau de ligne effectué par votre système de gestion de base de données.

en-us	YYYY-MM-DD
fr	AAAA-MM-JJ

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
fr	AAAA-MM-JJ hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
fr	AAAA-MM-JJ hh:mm:ss

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
fr	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
fr	Zabbix

en-us	ZABBIX
fr	ZABBIX

en-us	Zabbix agent
fr	agent Zabbix

en-us	Zabbix agent (active)
fr	agent Zabbix (actif)

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
fr	Zabbix a reçu une requête incorrecte.

en-us	Zabbix Integrations
fr	Intégrations Zabbix

en-us	Zabbix internal
fr	Zabbix interne

en-us	Zabbix internal authentication
fr	Authentification Zabbix interne

en-us	Zabbix login form
fr	Formulaire de connexion Zabbix

en-us	Zabbix server
fr	Serveur Zabbix

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
fr	Le serveur Zabbix "%1$s" est inaccessible. Raisons possibles: 1. "NodeAddress" ou "ListenPort" incorrect dans "zabbix_server.conf" ou surcharge de IP/DNS du serveur incorrect dans "zabbix.conf.php" ; 2. Configuration réseau incorrecte. 

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
fr	Le serveur Zabbix "%1$s" est inaccessible. Raisons possibles : 1. IP su serveur ou DNS incorrect dans le fichier "zabbix.conf.php" ; 2. Configuration réseau incorrecte. 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
fr	Le serveur Zabbix ne fonctionne pas : les informations affichées peuvent ne pas être actuelles.

en-us	Zabbix server is running
fr	Le serveur Zabbix est en cours d'exécution

en-us	Zabbix server name
fr	Nom du serveur Zabbix

en-us	Zabbix server (proxy)
fr	Serveur Zabbix (proxy)

en-us	Zabbix Technical Support
fr	Support Technique Zabbix

en-us	Zabbix trapper
fr	Zabbix trapper

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
fr	le niveau de zoom doit être compris entre "%1$s" et "%2$s"

en-us	Zoom out
fr	Dézoomer

en-us	(0 - infinitely)
fr	(0 - indéfiniment)

en-us	0 or 1
fr	0 ou 1

en-us	(0 - use action default)
fr	(0 - utiliser les paramètres par défaut de l'action)

en-us	0 - use default port
fr	0 - utiliser le port par défaut

en-us	100 busiest triggers
fr	les 100 déclencheurs les plus utilisés

en-us	10 seconds
fr	10 secondes

en-us	12-hour
fr	12 heures

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
fr	%1$d caractères dépassent la longueur maximale de %2$d caractères

en-us	%1$d day
fr	%1$d jour

en-us	%1$d day
fr	%1$d jours

en-us	%1$d matches for %2$s found
fr	%1$d correspondances trouvées pour %2$s

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
fr	les problèmes %1$d de %3$d%2$s sont affichés

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
fr	le problème %1$d de %3$d%2$s est affiché

en-us	%1$d problems selected.
fr	%1$d problèmes sélectionnés.

en-us	1 minute
fr	1 minute

en-us	(%1$s %2$s)
fr	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s: %2$s
fr	%1$s : %2$s

en-us	%1$s. %2$s: %3$s. %4$s.
fr	%1$s. %2$s : %3$s. %4$s.

en-us	%1$s action
fr	%1$s actions

en-us	%1$s action
fr	%1$s action

en-us	%1$s characters
fr	%1$s caractères

en-us	%1$s characters remaining
fr	%1$s caractères restants

en-us	"%1$s" date must be less than "%2$s" date.
fr	La date "%1$s" doit être antérieure à la date "%2$s".

en-us	%1$s event
fr	%1$s événements

en-us	%1$s event
fr	%1$s événement

en-us	%1$s group pattern
fr	Modèle de groupe %1$s

en-us	%1$s host in maintenance
fr	%1$s hôte en maintenance

en-us	%1$s host in maintenance
fr	%1$s hôtes en maintenance

en-us	%1$s hour
fr	%1$s heures

en-us	%1$s hour
fr	%1$s heure

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
fr	"%1$s" au lieu de "%2$s"

en-us	"%1$s" is expected
fr	"%1$s" est attendu

en-us	%1$s item
fr	%1$s éléments

en-us	%1$s item
fr	%1$s élément

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
fr	%1$s [Ligne : %2$s | Colonne : %3$s]

en-us	%1$s message
fr	%1$s messages

en-us	%1$s message
fr	%1$s message

en-us	%1$s minute
fr	%1$s minute

en-us	%1$s minute
fr	%1$s minutes

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
fr	"%1$s" doit être une chaîne vide ou plus grand que "%2$s".

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
fr	%1$s de %2$s élément en défaut

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
fr	%1$s de %2$s éléments en défaut

en-us	%1$s or %2$s - allows the page to be displayed only in a frame on the same origin as the page itself
fr	%1$s ou %2$s - permet à la page d'être affichée uniquement dans un cadre sur la même origine que la page elle-même

en-us	%1$s or %2$s - prevents the page from being displayed in a frame, regardless of the site attempting to do so
fr	%1$s ou %2$s - empêche la page d'être affichée dans un cadre, quel que soit le site qui tente de le faire

en-us	%1$s.php class must extend %2$s for module located at %3$s.
fr	La classe %1$s.php doit étendre %2$s pour le module situé à %3$s.

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
fr	%1$s présélectionné, utiliser les touches flèches bas, haut et entrer pour sélectionner

en-us	%1$s problem
fr	%1$s problème

en-us	%1$s problem
fr	%1$s problèmes

en-us	%1$s problem in total
fr	%1$s problème au total

en-us	%1$s problem in total
fr	%1$s problèmes au total

en-us	%1$s, read only
fr	%1$s, lecture seule

en-us	%1$s retry left
fr	%1$s essai restant

en-us	%1$s retry left
fr	%1$s essais restants

en-us	%1$s second
fr	%1$s secondes

en-us	%1$s second
fr	%1$s seconde

en-us	%1$s, selected
fr	%1$s, sélectionné

en-us	%1$s, Severity, %2$s
fr	%1$s, Séverité, %2$s

en-us	%1$sth percentile: %2$s
fr	%1$sième centile : %2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
fr	%1$s - lancé par le module situé à %2$s.

en-us	%1$s unacknowledged problem
fr	%1$s problèmes non-acquittés

en-us	%1$s unacknowledged problem
fr	%1$s problème non-acquitté

en-us	"%1$s" value must be less than or equal to "%2$s" value
fr	La valeur "%1$s" doit être inférieure ou égale à la valeur "%2$s"

en-us	%1$s (year %2$s)
fr	%1$s (année %2$s)

en-us	24-hour
fr	24 heures

en-us	24x7
fr	24x7

en-us	30 seconds
fr	30 secondes

en-us	3D view
fr	vue 3D

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
fr	%4$s tentative de connexion échouée enregistrée. La dernière tentative échouée était du %1$s le %2$s à %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
fr	%4$s tentatives de connexion échouées enregistrées. La dernière tentative échouée était du %1$s le %2$s à %3$s.

en-us	500 latest values
fr	500 dernières valeurs

en-us	5 minutes
fr	5 minutes

en-us	5 seconds
fr	5 secondes

en-us	A
fr	M

en-us	a boolean is expected
fr	un booléen est nécessaire

en-us	a boolean value is expected
fr	une valeur booléenne est attendue

en-us	Above value
fr	Au dessus de la valeur

en-us	abs() - Absolute value
fr	abs() - Valeur absolue

en-us	Abscissa
fr	Abscisse

en-us	Access denied
fr	Accès refusé

en-us	Access denied!
fr	Accès refusé !

en-us	Access to actions
fr	Accéder aux actions

en-us	Access to API
fr	Accéder à l'API

en-us	Access to modules
fr	Accès aux modules

en-us	Access to services
fr	Accès aux services

en-us	Access to UI elements
fr	Accès aux éléments de l'interface utilisateur

en-us	a character string, integer or floating point value is expected
fr	une chaîne de caractères, un entier ou une valeur à virgule flottante est attendu

en-us	a character string is expected
fr	une chaîne de caractères est attendue

en-us	Ack
fr	Acquitté

en-us	Ack
fr	Acquitté

en-us	Acknowledge
fr	Acquittement

en-us	Acknowledged
fr	Acquitté

en-us	Acknowledged PROBLEM events
fr	Événements PROBLÈME acquittés

en-us	Acknowledged RESOLVED events
fr	Événements RÉSOLUS acquittés

en-us	Acknowledge problems
fr	Acquitter les problèmes

en-us	acos() - The arccosine of a value as an angle, expressed in radians
fr	acos() - L'arccosinus d'une valeur sous forme d'angle, exprimé en radians

en-us	Action
fr	Action

en-us	Action
fr	Action

en-us	Action "%1$s" already exists.
fr	Action "%1$s" déjà existante.

en-us	Action "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	L'action "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle d'utilisateur "%1$s".

en-us	Action added
fr	Action ajoutée

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
fr	La classe d'action %1$s doit étendre la classe %2$s.

en-us	Action deleted
fr	Action supprimée

en-us	Action deleted
fr	Action supprimée

en-us	Action disabled
fr	Action désactivée

en-us	Action disabled
fr	Actions désactivées

en-us	Action enabled
fr	Actions activées

en-us	Action enabled
fr	Action activée

en-us	Action log
fr	Journal des actions

en-us	Action operation
fr	Action d'opération

en-us	Actions
fr	Actions

en-us	Actions
fr	Actions

en-us	Action updated
fr	Action mise à jour

en-us	Action with ID "%1$s" is not available.
fr	L'action avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Active
fr	Actif

en-us	Active
fr	Actif

en-us	Active checks
fr	Vérifications actives

en-us	Active since
fr	Actif depuis

en-us	Active till
fr	Actif jusqu'à

en-us	a date in YYYY-MM-DD format is expected
fr	une date au format AAAA-MM-JJ est attendue

en-us	a date is expected
fr	une date est attendue

en-us	Add
fr	Ajouter

en-us	Add a new widget
fr	Ajouter un nouveau widget

en-us	Add child element
fr	Ajouter un élément enfant

en-us	Add child elements
fr	Ajouter des éléments enfants

en-us	Add child service
fr	Ajouter un service enfant

en-us	Add child services
fr	Ajouter des services enfants

en-us	Added
fr	Ajouté

en-us	Added, %1$s
fr	Ajouté, %1$s

en-us	Add from
fr	Ajouter à partir de

en-us	Add from host
fr	Ajouter depuis l'hôte

en-us	Add from template
fr	Ajouter depuis le modèle

en-us	Add host
fr	Ajouter hôte

en-us	Add host trigger
fr	Ajouter un déclencheur à l'hôte

en-us	Add item column
fr	Ajouter une colonne élément

en-us	Additional rule
fr	Règle supplémentaire

en-us	Additional rules
fr	Règles supplémentaires

en-us	Add (message type limit reached)
fr	Ajouter (limite de type de message atteinte)

en-us	Add missing
fr	Ajouter les manquants

en-us	Add multiple maps
fr	Ajouter plusieurs cartes

en-us	Add new data set
fr	Ajouter un nouvel ensemble de données

en-us	Add new interface
fr	Ajouter une nouvelle interface

en-us	Add new override
fr	Ajouter une nouvelle surcharge

en-us	ADD OVERRIDE
fr	AJOUTER SURCHARGE

en-us	Add page
fr	Ajouter une page

en-us	Add parent services
fr	Ajouter des services parents

en-us	Add problem comments
fr	Ajouter des commentaires aux problèmes

en-us	Add prototype
fr	Ajouter prototype

en-us	Address
fr	Adresse

en-us	Add scheduled report
fr	Ajouter un rapport planifié

en-us	Add services
fr	Ajouter des services

en-us	Add submaps
fr	Ajouter des sous-cartes

en-us	Add to favorites
fr	Ajouter aux favoris

en-us	Add to host group
fr	Ajouter au groupe d'hôtes

en-us	Add to host groups
fr	Ajouter aux groupes d'hôtes

en-us	Add user
fr	Ajouter un utilisateur

en-us	Add user group
fr	Ajouter un groupe d'utilisateurs

en-us	Add widget
fr	Ajouter un widget

en-us	a digit
fr	un chiffre

en-us	Admin
fr	Admin

en-us	Administration
fr	Administration

en-us	a DNS name is expected
fr	un nom DNS est attendu

en-us	Advanced configuration
fr	Configuration avancée

en-us	Advanced labels
fr	Étiquettes avancées

en-us	Advanced options
fr	Options avancées

en-us	affects only filtered data
fr	affecte uniquement les données filtrées

en-us	a floating point value is expected
fr	une valeur à virgule flottante est attendue

en-us	After value
fr	Après la valeur

en-us	Age
fr	Âge

en-us	Age less than
fr	Âge inférieur à

en-us	agent
fr	agent

en-us	Agent
fr	Agent

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
fr	Vérification de la disponibilité de l'agent. Aucun retour - indisponible ; 1 - disponible

en-us	Agent encryption
fr	Chiffrement sur l'agent

en-us	Agent host metadata. Returns string
fr	Métadonnées de l'hôte de l'agent. Retourne un chaîne de caractères

en-us	Agent host name. Returns string
fr	Nom d'hôte de l'agent. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Agent interfaces
fr	Interfaces de l'agent

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
fr	Vérification de la variante de l'agent. Retourne 1 - pour agent Zabbix ; 2 - pour agent Zabbix 2

en-us	Aggregate
fr	Agrégat

en-us	Aggregate functions
fr	Fonctions d'agrégation

en-us	Aggregation function
fr	Fonction d'agrégation

en-us	Aggregation interval
fr	Intervalle d'agrégation

en-us	a hexadecimal color code (6 symbols) is expected
fr	un code couleur hexadécimal (6 symboles) est attendu

en-us	ALARM CLOCK
fr	RÉVEIL

en-us	Alert message
fr	Message d'alerte

en-us	Alerts
fr	Alertes

en-us	Algorithm
fr	Algorithme

en-us	Alias
fr	Alias

en-us	Align map elements
fr	Aligner les éléments de carte

en-us	all
fr	tous

en-us	All
fr	Tous

en-us	All dashboards
fr	Tous les tableaux de bord

en-us	All graphs
fr	Tous les graphiques

en-us	All groups
fr	Tous les groupes

en-us	All hosts
fr	Tous les hôtes

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
fr	Tous liens doivent avoir "Nom" et "URL" spécifiés

en-us	All maps
fr	Toutes les cartes

en-us	all media
fr	tous les médias

en-us	allowed count of dependency levels would be exceeded
fr	le nombre autorisé de niveaux de dépendance serait dépassé

en-us	allowed count of dependent items would be exceeded
fr	le nombre autorisé d'éléments dépendants serait dépassé

en-us	Allowed hosts
fr	Hôtes autorisés

en-us	Allowed methods
fr	Méthodes autorisées

en-us	Allow list
fr	Autoriser la liste

en-us	Allow manual close
fr	Autoriser la fermeture manuelle

en-us	All problems
fr	Tous les problèmes

en-us	All problems if tag values match
fr	Tous les problèmes si les valeurs de tag correspondent

en-us	All services
fr	Tous les services

en-us	All tags
fr	Tous les tags

en-us	All templates
fr	Tous les modèles

en-us	a low-level discovery macro is expected
fr	une macro de découverte de bas niveau est attendue

en-us	Also used as legend label for aggregated data sets.
fr	Également utilisé comme étiquette de légende pour les ensembles de données agrégées.

en-us	Alternatively, you can install it manually:
fr	Alternativement, vous pouvez l'installer manuellement :

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Quantité de mémoire physique de l'invité qui est échangée vers l'espace swap, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Quantité de mémoire physique invitée qui est échangée vers l'espace swap, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Quantité de mémoire physique de l'hôte consommée pour la sauvegarde des pages de mémoire physique de l'invité, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Quantité de mémoire physique de l'hôte consommée pour la sauvegarde des pages de mémoire physique invitée, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	Analog
fr	Analogique

en-us	an array is expected
fr	un tableau est attendu

en-us	an array or a character string is expected
fr	un tableau ou une chaîne de caractères est attendu

en-us	an array or object is expected
fr	un tableau ou un objet est attendu

en-us	and
fr	et

en-us	And
fr	Et

en-us	And/Or
fr	Et/Ou

en-us	an empty string is expected
fr	une chaîne de caractères vide est attendue

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
fr	un nombre pair de caractères hexadécimaux est nécessaire

en-us	an explicit time is expected
fr	un temps explicite est attendu

en-us	an identifier is not defined in the formula
fr	aucun identifiant n'est pas défini dans la formule

en-us	an integer is expected
fr	un entier est attendu

en-us	an IP address is expected
fr	une adresse IP est attendue

en-us	an item ID is expected
fr	un ID d'élément est attendu

en-us	an item/item prototype ID is expected
fr	un ID d'élément/de prototype d'élément est attendu

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
fr	Un prototype d'élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
fr	Un prototype d'élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur le modèle "%2$s".

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur le modèle "%2$s".

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
fr	Une règle LLD avec la clé "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
fr	Une règle LLD avec la clé "%1$s" existe déjà sur le modèle "%2$s".

en-us	Annually
fr	Annuellement

en-us	a number has too many fractional digits
fr	un nombre a trop de chiffres après la virgule

en-us	a number is expected
fr	un nombre est nécessaire

en-us	a number is too large
fr	un nombre est trop grand

en-us	a numeric value is expected
fr	une valeur numérique est attendue

en-us	an unsigned integer is expected
fr	un entier non signé est attendu

en-us	an uppercase and a lowercase Latin letter
fr	une lettre Latine majuscule et minuscule

en-us	Any
fr	Tous

en-us	Any character string included
fr	Toute chaîne de caractères inclue

en-us	API access
fr	Accès API

en-us	API methods
fr	Méthodes API

en-us	API token
fr	Token API

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
fr	Le token API "%1$s" existe déjà pour le userid "%2$s".

en-us	API token added
fr	Token API ajouté

en-us	API token deleted
fr	Token API supprimé

en-us	API token deleted
fr	Tokens API supprimés

en-us	API token disabled
fr	Token API désactivé

en-us	API token disabled
fr	Tokens API désactivés

en-us	API token enabled
fr	Tokens API activés

en-us	API token enabled
fr	Token API activé

en-us	API token expired.
fr	Token API expiré.

en-us	API tokens
fr	Tokens API

en-us	API token updated
fr	Token API mis à jour

en-us	Application error.
fr	Erreur d'application.

en-us	Apply
fr	Appliquer

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
fr	Appliquer les permissions et les filtres de tag à tous les sous-groupes

en-us	Apply permissions to all subgroups
fr	Appliquer les autorisations à tous les sous-groupes

en-us	Approaching
fr	Proche de

en-us	Approximation
fr	Approximation

en-us	Apr
fr	Avr

en-us	April
fr	Avril

en-us	Area size
fr	Taille de la zone

en-us	Area type
fr	Type de zone

en-us	a relative time is expected
fr	une durée relative est attendue

en-us	Are you sure you want to delete?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ?

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
fr	Voulez-vous vraiment supprimer ce filtre ?

en-us	Are you sure you want to perform this action?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?

en-us	Arithmetic
fr	Arithmétique

en-us	as Blue
fr	en Bleu

en-us	ascending
fr	croissant

en-us	ascii() - Returns the ASCII code of the leftmost character of the value
fr	ascii() - Retourne le code ASCII du caractère le plus à gauche de la valeur

en-us	as Green
fr	en Vert

en-us	asin() - The arcsine of a value as an angle, expressed in radians
fr	asin() - L'arcsinus d'une valeur sous forme d'angle, exprimé en radians

en-us	As is
fr	Tel quel

en-us	a special character
fr	un caractère spécial

en-us	As plain text
fr	Format texte

en-us	as Red
fr	en Rouge

en-us	Assertions
fr	Assertions

en-us	Asset tag
fr	Tag caractéristique

en-us	a string, number or null value is expected
fr	une chaîne, un nombre ou une valeur nulle est attendu

en-us	a string of space-separated hostnames; adding %1$s to the list allows the page to be displayed in a frame on the same origin as the page itself
fr	une chaîne de noms d'hôtes séparés par des espaces ; l'ajout de %1$s à la liste permet d'afficher la page dans un cadre sur la même origine que la page elle-même

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
fr	A %1$s:%2$s %3$s de chaque %4$s semaines

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
fr	A %1$s:%2$s %3$s de chaque semaine

en-us	At %1$s:%2$s every day
fr	À %1$s:%2$s tous les %3$s jours

en-us	At %1$s:%2$s every day
fr	À %1$s:%2$s tous les jours

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
fr	À %1$s:%2$s le %3$s %4$s de chaque %5$s

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
fr	À %1$s:%2$s le %3$sme jour de chaque %4$s

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (exprue) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
fr	atan2() - L'arctangente des coordonnées d'ordonnée (exprue) et d'abscisse spécifiées sous forme d'angle, exprimées en radians

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (value) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
fr	atan2() - L'arctangente des coordonnées d'ordonnée (value) et d'abscisse spécifiées sous forme d'angle, exprimées en radians

en-us	atan() - The arctangent of a value as an angle, expressed in radians
fr	atan() - L'arctangente d'une valeur sous forme d'angle, exprimée en radians

en-us	At (hour:minute)
fr	À (heure:minute)

en-us	a time is expected
fr	un temps est attendu

en-us	a time period is expected
fr	une période de temps est nécessaire

en-us	a time range is expected
fr	une plage de temps est nécessaire

en-us	a timestamp is too large
fr	un horodatage est trop grand

en-us	a time unit is expected
fr	une unité de temps est nécessaire

en-us	At least one action is mandatory.
fr	Au moins une action est obligatoire.

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
fr	Au moins un utilisateur actif doit exister avec le rôle "%1$s".

en-us	at least one day of the week must be selected
fr	au moins un jour de la semaine doit être sélectionné

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
fr	Au moins un jour de la semaine ou un jour du mois doit être spécifié.

en-us	At least one host group or host must be selected.
fr	Au moins un groupe hôte ou un hôte doit être sélectionné.

en-us	At least one host or template must be specified.
fr	Au moins un hôte ou un modèle doit être spécifié.

en-us	At least one LDAP server must exist.
fr	Au moins un serveur LDAP doit exister.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
fr	Au moins MySQL, PostgreSQL ou Oracle doit être supporté.

en-us	At least one operation must be selected.
fr	Au moins une opération doit être sélectionnée.

en-us	At least one operation must exist.
fr	Au moins une opération doit exister.

en-us	at least one override option must be specified
fr	au moins une option de substitution doit être spécifiée

en-us	At least one parameter "%1$s" or "%2$s" must be enabled.
fr	Au moins un paramètre "%1$s" ou "%2$s" doit être activé.

en-us	At least one UI element must be checked.
fr	Au moins un élément de l'interface utilisateur doit être coché.

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
fr	Au moins un élément de l'interface utilisateur doit être activé pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	At least one update operation or message is mandatory
fr	Au moins une opération ou un message de mise à jour est obligatoire

en-us	At least one update operation or message must exist.
fr	Au moins une opération de mise à jour ou un message doit exister.

en-us	At least one user or user group must be selected.
fr	Au moins un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs doit être sélectionné.

en-us	At least one user or user group must be specified.
fr	Au moins un utilisateur ou groupe d'utilisateurs doit être spécifié.

en-us	Attempt interval
fr	Intervalle entre tentatives

en-us	Attempts
fr	Tentatives

en-us	Attribute
fr	Attribut

en-us	Attribution
fr	Attribution

en-us	Attribution HTML
fr	Attribution HTML

en-us	Attribution text
fr	Attribution texte

en-us	Audit
fr	Audit

en-us	Audit log
fr	Journal d'audit

en-us	Audit settings
fr	Paramètres d'audit

en-us	Aug
fr	Aoû

en-us	August
fr	Août

en-us	Authentication
fr	Authentification

en-us	Authentication algorithm
fr	Algorithme d'authentification

en-us	Authentication failed: %1$s.
fr	L'authentification a échoué: %1$s.

en-us	Authentication method
fr	Méthode d'authentification

en-us	Authentication passphrase
fr	Phrase d'authentification

en-us	Authentication protocol
fr	Protocole d'authentification

en-us	Authentication settings updated
fr	Paramètres d'authentification mis à jour

en-us	AuthN requests
fr	Requêtes AuthN

en-us	Author
fr	Auteur

en-us	Authorization
fr	Autorisation

en-us	Auth token
fr	Token d'authentification

en-us	Auto
fr	Auto

en-us	Auto
fr	Auto

en-us	Auto-login
fr	Connexion automatique

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
fr	Les options d'auto-connexion et d'auto-déconnexion ne peuvent pas être activées en même temps.

en-us	Auto-logout
fr	Auto-déconnexion

en-us	Automatic
fr	Automatique

en-us	Automatic icon mapping
fr	Correspondance d'icône automatique

en-us	Automatic icon selection
fr	Sélection automatique d'icône

en-us	autoregistered host
fr	hôte enregistré automatiquement

en-us	autoregistration
fr	enregistrement automatique

en-us	Autoregistration
fr	Enregistrement automatique

en-us	Autoregistration actions
fr	Actions d'enregistrement automatique

en-us	Autoregistration data storage period
fr	Période de stockage des données d'enregistrement automatique

en-us	Availability
fr	Disponibilité

en-us	Availability report
fr	Rapport de disponibilité

en-us	Available
fr	Disponible

en-us	Available
fr	Disponible

en-us	Average
fr	Moyen

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Nombre moyen de demandes de lecture en attente sur le disque virtuel pendant l'intervalle de collecte, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
fr	Nombre moyen de demandes de lecture en attente sur le disque virtuel pendant l'intervalle de collecte, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de périphérique de disque

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Nombre moyen de demandes d'écriture en attente sur le disque virtuel pendant l'intervalle de collecte, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
fr	Nombre moyen de demandes d'écriture en attente sur le disque virtuel pendant l'intervalle de collecte, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de périphérique de disque

en-us	avg
fr	moy

en-us	avg() - Average value of a period T
fr	avg() - Valeur moyenne d'une période T

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
fr	Évitez les mots de passe faciles à deviner

en-us	Axes
fr	Axes

en-us	Back
fr	Retour

en-us	Background
fr	Fond

en-us	Background color
fr	Couleur de l'arrière plan

en-us	Background image
fr	Image de fond

en-us	Bar
fr	Barre

en-us	Base color
fr	Couleur de base

en-us	Base DN
fr	DN de base

en-us	baselinedev() - Returns the number of deviations between data periods in seasons and the last data period
fr	baselinedev() - Retourne le nombre d'écarts entre les périodes de données dans les cycles et la dernière période de données

en-us	baselinewma() - Calculates baseline by averaging data periods in seasons
fr	baselinewma() - Calcule la référence en faisant la moyenne des périodes de données sur les cycles

en-us	Basic
fr	Basique

en-us	Bearer
fr	Bearer

en-us	Bearer token
fr	Jeton bearer

en-us	Before value
fr	Avant la valeur

en-us	Below value
fr	En dessous de la valeur

en-us	between() - Checks if a value belongs to the given range (1 - in range, 0 - otherwise)
fr	between() - Vérifie si une valeur appartient à la plage donnée (1 - dans la plage, 0 - sinon)

en-us	Bind DN
fr	DN de lien

en-us	Bind password
fr	Mot de passe de lien

en-us	bitand() - Bitwise AND
fr	bitand() - ET binaire

en-us	bitlength() - Returns the length in bits
fr	bitlength() - Retourne la longueur en bits

en-us	bitlshift() - Bitwise shift left
fr	bitlshift() - Décalage des bits vers la gauche

en-us	bitnot() - Bitwise NOT
fr	bitnot() - Inversion des bits

en-us	bitor() - Bitwise OR
fr	bitor() - OU binaire

en-us	bitrshift() - Bitwise shift right
fr	bitrshift() - Décalage des bits vers la droite

en-us	Bits to shift
fr	Bits à décaler

en-us	Bitwise functions
fr	Fonctions binaires

en-us	bitxor() - Bitwise exclusive OR
fr	bitxor() - OU exclusif binaire

en-us	blinking
fr	clignotant

en-us	Blocked
fr	Bloqué

en-us	Blue
fr	Bleu

en-us	Body
fr	Corps

en-us	Body and headers
fr	Corps et en-têtes

en-us	Bold
fr	Gras

en-us	Bold line
fr	Ligne épaisse

en-us	Boolean to decimal
fr	Booléen vers décimal

en-us	Border
fr	Bordure

en-us	Border color
fr	Couleur de la bordure

en-us	Border type
fr	Type de bordure

en-us	Border width
fr	Largeur de bordure

en-us	Both passwords must be equal.
fr	Les deux mots de passe doivent être égaux.

en-us	both username and password should be either present or empty
fr	le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être présents ou vides

en-us	both vendor_name and vendor_version should be either present or empty
fr	Les deux vendor_name et vendor_version doivent être soit présents, soit vides

en-us	Bottom
fr	Bas

en-us	Bottom N
fr	Bas N

en-us	Bring forward
fr	Amener vers l'avant

en-us	Bring to front
fr	Amener à l'avant

en-us	Bulgarian (bg_BG)
fr	Bulgare (bg_BG)

en-us	By host
fr	Par hôte

en-us	bytelength() - Returns the length in bytes
fr	bytelength() - Retourne la longueur en octets

en-us	By trigger template
fr	Par modèle de déclencheur

en-us	calculated
fr	calculé

en-us	Calculated
fr	Calculé

en-us	Calendar
fr	Calendrier

en-us	Callback
fr	Rappel

en-us	can be used to add "@2x" to the URL to load retina tiles.
fr	peut être utilisé pour ajouter "@2x" à l'URL pour charger les tuiles.

en-us	Cancel
fr	Annuler

en-us	Cannot add action
fr	Impossible d'ajouter l'action

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
fr	Impossible d'ajouter un élément non-numérique "%1$s" au graphique "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
fr	Impossible d'ajouter un élément non numérique "%1$s" au prototype de graphique "%2$s".

en-us	Cannot add API token
fr	Impossible d'ajouter un Token API

en-us	Cannot add correlation
fr	Impossible d'ajouter la corrélation

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
fr	Impossible d'ajouter une page au tableau de bord : le nombre maximal de %1$d pages de tableau de bord a été ajouté.

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
fr	Impossible d'ajouter une dépendance d'un hôte à un modèle.

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
fr	Impossible d'ajouter la dépendance du déclencheur "%1$s:%2$s" au déclencheur non existant "%3$s:%4$s".

en-us	Cannot add discovery rule
fr	Impossible d'ajouter la règle de découverte

en-us	Cannot add graph
fr	Impossible d'ajouter le graphique

en-us	Cannot add graph prototype
fr	Impossible d'ajouter le prototype de graphique

en-us	Cannot add group
fr	Impossible d'ajouter le groupe

en-us	Cannot add host
fr	Impossible d'ajouter l'hôte

en-us	Cannot add host group
fr	Impossible d'ajouter le groupe d'hôtes

en-us	Cannot add host prototype
fr	Impossible d'ajouter un prototype d'hôte

en-us	Cannot add image
fr	Impossible d'ajouter l'image

en-us	Cannot add item
fr	Impossible d'ajouter l'élément

en-us	Cannot add item prototype
fr	Impossible d'ajouter le prototype d'élément

en-us	Cannot add maintenance
fr	Impossible d'ajouter une maintenance

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
fr	Impossible d'ajouter un élément de carte sur la carte "%1$s" en raison d'une référence circulaire.

en-us	Cannot add media type
fr	Impossible d'ajouter un type de média

en-us	Cannot add module: %1$s.
fr	Impossible d'ajouter le module : %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
fr	Impossible d'ajouter les modules : %1$s.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
fr	Impossible d'ajouter plus d'un élément de type "Somme du graphique" sur le graphique "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
fr	Impossible d'ajouter plus d'un élément de type "Somme de graphique" sur le prototype de graphique "%1$s".

en-us	Cannot add network map
fr	Impossible d'ajouter une carte réseau

en-us	Cannot add proxy
fr	Impossible d'ajouter le proxy

en-us	Cannot add regular expression
fr	Impossible d'ajouter l'expression régulière

en-us	Cannot add scheduled report
fr	Impossible d'ajouter un rapport planifié

en-us	Cannot add script
fr	Impossible d'ajouter le script

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
fr	Impossible d'ajouter des sous-cartes. La profondeur maximum est atteinte.

en-us	Cannot add template
fr	Impossible d'ajouter le modèle

en-us	Cannot add template group
fr	Impossible d'ajouter le groupe de modèle

en-us	Cannot add trigger
fr	Impossible d'ajouter le déclencheur

en-us	Cannot add trigger prototype
fr	Impossible d'ajouter le prototype de déclencheur

en-us	Cannot add user
fr	Impossible d'ajouter l'utilisateur

en-us	Cannot add user group
fr	Impossible d'ajouter un groupe d'utilisateurs

en-us	Cannot add web scenario
fr	Impossible d'ajouter le scénario web

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
fr	Impossible d'ajouter un widget : pas assez d'espace libre sur le tableau de bord.

en-us	Cannot add widget: no widgets available.
fr	Impossible d'ajouter un widget : aucun widget disponible.

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of host "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
fr	Impossible d'attribuer le champ d'inventaire "%1$s" à l'élément avec la clé "%2$s" de l'hôte "%3$s", car il est déjà rempli par l'élément avec la clé "%4$s".

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of template "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s"
fr	Impossible d'attribuer le champ d'inventaire "%1$s" à l'élément avec la clé "%2$s" du modèle "%3$s", car il est déjà rempli par l'élément avec la clé "%4$s"

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of template "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
fr	Impossible d'attribuer le champ d'inventaire "%1$s" à l'élément avec la clé "%2$s" du modèle "%3$s", car il est déjà rempli par l'élément avec la clé "%4$s".

en-us	cannot be an item ID from another host or template
fr	ne peut pas être un ID d'élément d'un autre hôte ou modèle

en-us	cannot be an item/item prototype ID from another host or template
fr	ne peut pas être un ID d'élément/de prototype d'élément d'un autre hôte ou modèle

en-us	cannot be an item prototype ID from another LLD rule
fr	ne peut pas être un ID de prototype d'élément d'une autre règle LLD

en-us	cannot be a value map ID from another host or template
fr	ne peut pas être un ID de carte d'un autre hôte ou modèle

en-us	cannot be changed
fr	ne peut pas être changé

en-us	cannot be empty
fr	ne peut pas être vide

en-us	cannot be equal to zero without custom intervals
fr	ne peut pas être égal à zéro sans intervalles personnalisés

en-us	cannot be less than or equal to the value of parameter "%1$s"
fr	ne peut pas être inférieur ou égal à la valeur du paramètre "%1$s"

en-us	Cannot be removed
fr	Ne peut pas être supprimé

en-us	cannot be specified the value of parameter "%1$s"
fr	impossible de définir la valeur du paramètre "%1$s"

en-us	cannot be the host interface ID from another host
fr	ne peut pas être l'ID d'interface d'hôte d'un autre hôte

en-us	cannot be unlinked
fr	ne peut pas être dissocié

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
fr	Impossible d'établir une liaison anonyme au serveur LDAP.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
fr	Impossible d'établir une liaison avec le serveur LDAP.

en-us	Cannot build expression tree: %1$s.
fr	Impossible de créer l'arborescence d'expression : %1$s.

en-us	Cannot change the user type of own role.
fr	Impossible de modifier le type d'utilisateur de son propre rôle.

en-us	Cannot clear history
fr	Impossible de nettoyer l'historique

en-us	Cannot clear history and trends
fr	Impossible d'effacer l'historique et les tendances

en-us	Cannot clone graph prototypes.
fr	Impossible de cloner les prototypes de graphiques.

en-us	Cannot clone item prototypes.
fr	Impossible de cloner les prototypes d'éléments.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
fr	Impossible de cloner les prototypes de déclencheurs.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
fr	Impossible de fermer le problème : %1$s.

en-us	Cannot connect to LDAP server.
fr	Impossible de se connecter au serveur LDAP.

en-us	Cannot connect to the database.
fr	Impossible de se connecter à la base de données.

en-us	Cannot convert POST data:
fr	Impossible de convertir les données POST :

en-us	cannot convert to JSON, result value too long
fr	impossible de convertir en JSON, la valeur du résultat est trop longue

en-us	Cannot copy graph
fr	Impossible de copier les graphiques

en-us	Cannot copy graph
fr	Impossible de copier le graphique

en-us	Cannot copy item
fr	Impossible de copier l'élément

en-us	Cannot copy item
fr	Impossible de copier les éléments

en-us	Cannot copy item prototype with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
fr	Impossible de copier le prototype d'élément avec la clé "%1$s" sans son élément principal avec la clé "%2$s".

en-us	Cannot copy item with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
fr	Impossible de copier l'élément avec la clé "%1$s" sans son élément principal avec la clé "%2$s".

en-us	Cannot copy trigger
fr	Impossible de copier les déclencheurs

en-us	Cannot copy trigger
fr	Impossible de copier le déclencheur

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
fr	Impossible de copier le déclencheur "%1$s:%2$s" parce qu'il contient plusieurs hôtes dans l'expression.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple hosts in the expression.
fr	Impossible de copier le déclencheur "%1$s" parce qu'il contient plusieurs hôtes dans l'expression.

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
fr	Impossible de créer un prototype d'hôte sur un hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
fr	Impossible de créer une autre connexion base de donnée.

en-us	Cannot create circular dependencies.
fr	Impossible de créer des dépendances circulaires.

en-us	Cannot create connector
fr	Impossible de créer le connecteur

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
fr	Impossible de créer une dépendance sur le déclencheur lui-même.

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
fr	Impossible de créer une dépendance sur le prototype de déclencheur lui-même.

en-us	Cannot create discovery rule
fr	Impossible de créer une règle de découverte

en-us	Cannot create icon map
fr	Impossible de créer la correspondance d'icône

en-us	Cannot create maintenance period
fr	Impossible de créer la période de maintenance

en-us	Cannot create request
fr	Impossible de créer la requête

en-us	Cannot create scheduled report
fr	Impossible de créer un rapport planifié

en-us	Cannot create service
fr	Impossible de créer le service

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de créer le service "%1$s" : %2$s.

en-us	Cannot create SLA
fr	Impossible de créer le SLA

en-us	Cannot create the configuration file.
fr	Impossible de créer le fichier de configuration.

en-us	Cannot create user role
fr	Impossible de créer un rôle utilisateur

en-us	Cannot delete action
fr	Impossible de supprimer l'action

en-us	Cannot delete action
fr	Impossible de supprimer l'action

en-us	Cannot delete API token
fr	Impossible de supprimer les Tokens API

en-us	Cannot delete API token
fr	Impossible de supprimer le Token API

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
fr	Impossible de supprimer le rôle utilisateur attribué "%1$s".

en-us	Cannot delete connector
fr	Impossible de supprimer les connecteurs

en-us	Cannot delete connector
fr	Impossible de supprimer le connecteur

en-us	Cannot delete correlation
fr	Impossible de supprimer les corrélations

en-us	Cannot delete correlation
fr	Impossible de supprimer la corrélation

en-us	Cannot delete dashboard
fr	Impossible de supprimer le tableau de bord

en-us	Cannot delete dashboard
fr	Impossible de supprimer les tableaux de bord

en-us	Cannot delete default user directory.
fr	Impossible de supprimer l'annuaire des utilisateurs par défaut.

en-us	Cannot delete dependency
fr	Impossible de supprimer la dépendance

en-us	Cannot delete discovery rule
fr	Impossible de supprimer la règle de découverte

en-us	Cannot delete discovery rule
fr	Impossible de supprimer les règles de découverte

en-us	Cannot delete discovery rules
fr	Impossible de supprimer les règles de découverte

en-us	Cannot delete graph
fr	Impossible de supprimer le graphique

en-us	Cannot delete graph prototype
fr	Impossible de supprimer le prototype de graphique

en-us	Cannot delete graph prototypes
fr	Impossible de supprimer les prototypes de graphiques

en-us	Cannot delete graphs
fr	Impossible de supprimer les graphiques

en-us	Cannot delete group
fr	Impossible de supprimer les groupes

en-us	Cannot delete group
fr	Impossible de supprimer le groupe

en-us	Cannot delete host
fr	Impossible de supprimer l'hôte

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer l'hôte %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer les hôtes %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host group
fr	Impossible de supprimer les groupes d'hôtes

en-us	Cannot delete host group
fr	Impossible de supprimer le groupe d'hôtes

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer le groupe d'hôtes %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer les groupes d'hôtes %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host groups
fr	Impossible de supprimer les groupes d'hôtes

en-us	Cannot delete host prototypes
fr	Impossible de supprimer des prototypes d'hôtes

en-us	Cannot delete icon map
fr	Impossible de supprimer la correspondance d'icône

en-us	Cannot delete image
fr	Impossible de supprimer l'image

en-us	cannot delete inherited item
fr	impossible de supprimer l'élément hérité

en-us	cannot delete inherited item prototype
fr	impossible de supprimer le prototype d'élément hérité

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de supprimer l'interface pour l'hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
fr	Impossible de supprimer l'inventaire.

en-us	Cannot delete item
fr	Impossible de supprimer l'élément

en-us	Cannot delete item prototype
fr	Impossible de supprimer le prototype d'élément

en-us	Cannot delete item prototypes
fr	Impossible de supprimer les prototypes d'éléments

en-us	Cannot delete items
fr	Impossible de supprimer les éléments

en-us	Cannot delete maintenance
fr	Impossible de supprimer une maintenance

en-us	Cannot delete maintenance period
fr	Impossible de supprimer la période de maintenance

en-us	Cannot delete maintenance period
fr	Impossible de supprimer les périodes de maintenance

en-us	Cannot delete media type
fr	Impossible de supprimer les types de média

en-us	Cannot delete media type
fr	Impossible de supprimer le type de média

en-us	Cannot delete module: %1$s.
fr	Impossible de supprimer le module : %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
fr	Impossible de supprimer les modules : %1$s.

en-us	Cannot delete network map
fr	Impossible de supprimer la carte réseau

en-us	Cannot delete proxies
fr	Impossible de supprimer les proxys

en-us	Cannot delete proxy
fr	Impossible de supprimer les proxy

en-us	Cannot delete proxy
fr	Impossible de supprimer le proxy

en-us	Cannot delete readonly user role "%1$s".
fr	Impossible de supprimer le rôle utilisateur en lecture seule "%1$s".

en-us	Cannot delete regular expression
fr	Impossible de supprimer les expressions régulières

en-us	Cannot delete regular expression
fr	Impossible de supprimer l'expression régulière

en-us	Cannot delete scheduled report
fr	Impossible de supprimer les rapports planifiés

en-us	Cannot delete scheduled report
fr	Impossible de supprimer le rapport planifié

en-us	Cannot delete script
fr	Impossible de supprimer les scripts

en-us	Cannot delete script
fr	Impossible de supprimer le script

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
fr	Impossible de supprimer les scripts. Le script "%1$s" est utilisé dans l'opération de l'action "%2$s".

en-us	Cannot delete selected actions
fr	Impossible de supprimer les actions sélectionnées

en-us	Cannot delete service
fr	Impossible de supprimer le service

en-us	Cannot delete service
fr	Impossible de supprimer les services

en-us	Cannot delete service "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de supprimer le service "%1$s" : %2$s.

en-us	Cannot delete SLA
fr	Impossible de supprimer les SLAs

en-us	Cannot delete SLA
fr	Impossible de supprimer le SLA

en-us	Cannot delete template
fr	Impossible de supprimer le modèle

en-us	Cannot delete templated graph.
fr	Impossible de supprimer le graphique basé sur un modèle.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
fr	Impossible de supprimer le prototype de graphique basé sur un modèle.

en-us	cannot delete templated host prototype
fr	impossible de supprimer un prototype d'hôte provenant d'un modèle

en-us	Cannot delete templated item.
fr	Impossible de supprimer un élément provenant d'un modèle.

en-us	Cannot delete templated item prototype.
fr	Impossible de supprimer le prototype d'élément basé sur un modèle.

en-us	Cannot delete templated items.
fr	Impossible de supprimer des éléments provenant d'un modèle.

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
fr	Impossible de supprimer le déclencheur d'un modèle "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
fr	Impossible de supprimer le prototype de déclencheur basé sur un modèle "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
fr	Impossible de supprimer le scénario web "%1$s" provenant d'un modèle.

en-us	Cannot delete template group
fr	Impossible de supprimer le groupe de modèles

en-us	Cannot delete template group
fr	Impossible de supprimer les groupes de modèles

en-us	Cannot delete trigger
fr	Impossible de supprimer le déclencheur

en-us	Cannot delete trigger prototype
fr	Impossible de supprimer le prototype de déclencheur

en-us	Cannot delete trigger prototypes
fr	Impossible de supprimer les prototypes de déclencheurs

en-us	Cannot delete triggers
fr	Impossible de supprimer les déclencheurs

en-us	Cannot delete user
fr	Impossible de supprimer l'utilisateur

en-us	Cannot delete user
fr	Impossible de supprimer les utilisateurs

en-us	Cannot delete user directory "%1$s".
fr	Impossible de supprimer l'annuaire des utilisateurs "%1$s".

en-us	Cannot delete user group
fr	Impossible de supprimer les groupes d'utilisateurs

en-us	Cannot delete user group
fr	Impossible de supprimer le groupe d'utilisateurs

en-us	Cannot delete user role
fr	Impossible de supprimer le rôle utilisateur

en-us	Cannot delete user role
fr	Impossible de supprimer les rôles utilisateur

en-us	Cannot delete web scenario
fr	Impossible de supprimer le scénario web

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
fr	Impossible de supprimer l'utilisateur interne Zabbix "%1$s", essayez de désactiver cet utilisateur.

en-us	Cannot disable action
fr	Impossible de désactiver l'action

en-us	Cannot disable action
fr	Impossible de désactiver les actions

en-us	Cannot disable API token
fr	Impossible de désactiver les Tokens API

en-us	Cannot disable API token
fr	Impossible de désactiver le Token API

en-us	Cannot disable connector
fr	Impossible de désactiver le connecteur

en-us	Cannot disable connector
fr	Impossible de désactiver les connecteurs

en-us	Cannot disable correlation
fr	Impossible de supprimer les corrélations

en-us	Cannot disable correlation
fr	Impossible de supprimer la corrélation

en-us	Cannot disable discovery rule
fr	Impossible de désactiver la règle de découverte

en-us	Cannot disable discovery rule
fr	Impossible de désactiver les règles de découverte

en-us	Cannot disable host
fr	Impossible de désactiver les hôtes

en-us	Cannot disable host
fr	Impossible de désactiver l'hôte

en-us	Cannot disable item
fr	Impossible de désactiver l'élément

en-us	Cannot disable item
fr	Impossible de désactiver les éléments

en-us	Cannot disable media type
fr	Impossible de désactiver les types de média

en-us	Cannot disable media type
fr	Impossible de désactiver le type de média

en-us	Cannot disable module
fr	Impossible de désactiver les modules

en-us	Cannot disable module
fr	Impossible de désactiver le module

en-us	Cannot disable module: %1$s.
fr	Impossible de désactiver le module : %1$s.

en-us	Cannot disable module: %1$s.
fr	Impossible de désactiver les modules : %1$s.

en-us	Cannot disable scheduled report
fr	Impossible de désactiver le rapport planifié

en-us	Cannot disable scheduled report
fr	Impossible de désactiver les rapports planifiés

en-us	Cannot disable SLA
fr	Impossible de désactiver les SLAs

en-us	Cannot disable SLA
fr	Impossible de désactiver le SLA

en-us	Cannot disable trigger
fr	Impossible de désactiver les déclencheurs

en-us	Cannot disable trigger
fr	Impossible de désactiver le déclencheur

en-us	Cannot disable web scenario
fr	Impossible de désactiver le scénario web

en-us	Cannot disable web scenario
fr	Impossible de désactiver les scénarios web

en-us	Cannot display item queue.
fr	Impossible d'afficher la file d'attente des éléments.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
fr	Impossible d'afficher plus d'un élément de type "Somme de graphique".

en-us	Cannot enable action
fr	Impossible d'activer les actions

en-us	Cannot enable action
fr	Impossible d'activer l'action

en-us	Cannot enable API token
fr	Impossible d'activer le Token API

en-us	Cannot enable API token
fr	Impossible d'activer les Tokens API

en-us	Cannot enable connector
fr	Impossible d'activer le connecteur

en-us	Cannot enable connector
fr	Impossible d'activer les connecteurs

en-us	Cannot enable correlation
fr	Impossible d'activer la corrélation

en-us	Cannot enable correlation
fr	Impossible d'activer les corrélations

en-us	Cannot enable discovery rule
fr	Impossible d'activer les règles de découverte

en-us	Cannot enable discovery rule
fr	Impossible d'activer la règle de découverte

en-us	Cannot enable host
fr	Impossible d'activer les hôtes

en-us	Cannot enable host
fr	Impossible d'activer l'hôte

en-us	Cannot enable item
fr	Impossible d'activer l'élément

en-us	Cannot enable item
fr	Impossible d'activer les éléments

en-us	Cannot enable media type
fr	Impossible d'activer le type de média

en-us	Cannot enable media type
fr	Impossible d'activer les types de média

en-us	Cannot enable module
fr	Impossible d'activer les modules

en-us	Cannot enable module
fr	Impossible d'activer le module

en-us	Cannot enable module: %1$s.
fr	Impossible d'activer les modules : %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
fr	Impossible d'activer le module : %1$s.

en-us	Cannot enable scheduled report
fr	Impossible d'activer le rapport planifié

en-us	Cannot enable scheduled report
fr	Impossible d'activer les rapports planifiés

en-us	Cannot enable SLA
fr	Impossible d'activer les SLAs

en-us	Cannot enable SLA
fr	Impossible d'activer le SLA

en-us	Cannot enable trigger
fr	Impossible d'activer les déclencheurs

en-us	Cannot enable trigger
fr	Impossible d'activer le déclencheur

en-us	Cannot enable web scenario
fr	Impossible d'activer le scénario web

en-us	Cannot enable web scenario
fr	Impossible d'activer les scénarios web

en-us	Cannot evaluate expression
fr	Impossible d'évaluer l'expression

en-us	Cannot execute operation
fr	Impossible d'exécuter l'opération

en-us	Cannot execute script.
fr	Impossible d'exécuter le script.

en-us	Cannot execute URL type script.
fr	Impossible d'exécuter le script de type URL.

en-us	Cannot expand macros.
fr	Substitution des macros impossible.

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'image de fond "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver le graphique "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver le groupe "%1$s" utilisé dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'hôte "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'hôte "%1$s" utilisé dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver le groupe d'hôtes "%1$s" pour le prototype d'hôte "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'interface de l'hôte sur "%1$s" pour la clé d'élément "%2$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item prototype with key "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'interface de l'hôte "%1$s" pour le prototype d'élément avec la clé "%2$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item with key "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'interface de l'hôte "%1$s" pour l'élément avec la clé "%2$s".

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'icône "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver la correspondance d'icône "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'interface "%1$s" utilisée pour la règle de découverte "%2$s" sur "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'interface "%1$s" utilisée pour l'élément "%2$s" sur "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver l'interface "%1$s" utilisée pour le prototype d'élément "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MAX de l'axe Y du graphique "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MAX de l'axe Y du prototype de graphique "%3$s" de la règle de découverte "%4$s" sur "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MIN de l'axe Y du graphique "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MIN de l'axe Y du prototype de graphique "%3$s" de la règle de découverte "%4$s" sur "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé dans le graphique "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé dans le prototype de graphique "%3$s" de la règle de découverte "%4$s" sur "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver la carte "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver le modèle "%1$s" pour le prototype d'hôte "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for override "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver le modèle "%1$s" pour la surcharge "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver le déclencheur "%1$s" utilisé dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find user directory for LDAP.
fr	Impossible de trouver l'annuaire des utilisateurs pour LDAP.

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
fr	Impossible de trouver la table de correspondances "%1$s" utilisée pour l'élément "%2$s" sur "%3$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver la table de correspondances "%1$s" utilisée pour le prototype d'élément "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	cannot have more than one default interface of the same type
fr	impossible avoir plus d'une interface par défaut du même type

en-us	Cannot have non-default "%2$s" rule while having "%3$s" set to %4$d for user role "%1$s".
fr	Impossible d'avoir une règle "%2$s" autre que celle par défaut alors que "%3$s" est défini sur %4$d pour le rôle d'utilisateur "%1$s".

en-us	Cannot have non-empty tag value while having empty tag in rule "%2$s" for user role "%1$s".
fr	Impossible d'avoir une valeur de tag non vide tout en ayant une balise vide dans la règle "%2$s" pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
fr	Impossible d'importer le modèle "%1$s", le modèle lié "%2$s" n'existe pas.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
fr	Impossible d'importer le modèle "%1$s", les modèles liés "%2$s" n'existent pas.

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des prototypes d'éléments avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des prototypes d'éléments avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur le modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to host "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" et de la règle LLD "%3$s" sur l'hôte "%4$s", car un prototype d'élément avec la même clé appartient déjà à LLD règle "%5$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to template "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" et de la règle LLD "%3$s" vers le modèle "%4$s", car un prototype d'élément avec la même clé appartient déjà à LLD règle "%5$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une interface d'hôte de type "%4$s" est requise.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément avec la même clé est déjà hérité du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une règle LLD avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément avec la même clé est déjà hérité du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car une règle LLD avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des éléments avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des éléments avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur le modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to host "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" et de l'élément avec la clé "%3$s" du modèle "%4$s" sur l'hôte "%5$s", car ils rempliraient le même champ d'inventaire "%6$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to template "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" et de l'élément avec la clé "%3$s" du modèle "%4$s" vers le modèle "%5$s", car ils rempliraient le même champ d'inventaire "%6$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une interface hôte de type "%4$s" est requise.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément avec la même clé est déjà hérité du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une règle LLD avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car son champ d'inventaire "%4$s" est déjà rempli par l'élément avec la clé "%5$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur le modèle "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément avec la même clé est déjà hérité du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car une règle LLD avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car son champ d'inventaire "%4$s" est déjà rempli par l'élément avec la clé "%5$s".

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des règles LDD avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des règles LDD avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur le modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une interface d'hôte de type "%4$s" est requise.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément avec la même clé est déjà hérité du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément avec la même clé est déjà hérité du modèle "%4$s".

en-us	Cannot insert trigger expression
fr	Impossible d'insérer l'expression de déclencheur

en-us	Cannot link template
fr	Impossible de lier le modèle

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s", car il serait lié deux fois via le modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%2$s", car il serait lié deux fois via le modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" car une liaison circulaire (%3$s) se produirait.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" because circular linkage (%3$s) will occurs.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" car une liaison circulaire (%3$s) se produirait.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host "%4$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois à l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host prototype "%4$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois au prototype hôte "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to template "%4$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois au modèle "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host "%3$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois à l'hôte "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host prototype "%3$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois au prototype hôte "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to template "%3$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois au modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois via le modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" à l'hôte "%3$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot load module at: %1$s.
fr	Impossible de charger les modules à : %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
fr	Impossible de charger le module à : %1$s.

en-us	Cannot log out.
fr	Impossible de se déconnecter.

en-us	Cannot mass update host name.
fr	Impossible de réaliser une mise à jour collective du nom d'hôte.

en-us	Cannot mass update visible host name.
fr	Impossible de réaliser une mise à jour collective du nom d'hôte visible.

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %1$s.
fr	Impossible de transmettre les ID de modèle en double pour la liaison : %1$s.

en-us	Cannot paste inaccessible widget.
fr	Impossible de coller le widget inaccessible.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
fr	Impossible d'effectuer une suppression sur la table "%1$s" sans condition "where".

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
fr	ne peut pas exécuter la requête API de défilement, les données peuvent être tronquées

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
fr	Impossible d'effectuer une mise à jour sur la table "%1$s" sans valeur.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
fr	Impossible d'effectuer une mise à jour sur la table "%1$s" sans condition "where".

en-us	Cannot provision user
fr	Impossible de provisionner les utilisateurs

en-us	Cannot provision user
fr	Impossible de provisionner l'utilisateur

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
fr	Impossible de lire le JSON: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
fr	Impossible de lire la réponse, veuillez vérifier la connexion avec le serveur Zabbix "%1$s".

en-us	Cannot read XML: %1$s.
fr	Impossible de lire du XML : %1$s.

en-us	Cannot read YAML: %1$s.
fr	Impossible de lire le YAML : %1$s.

en-us	Cannot remove the tag with name "%1$s" and value "%2$s", defined in a host prototype, from host "%3$s".
fr	Impossible de supprimer le tag nommé "%1$s" et la valeur "%2$s", définie dans un prototype d'hôte, de l'hôte "%3$s".

en-us	Cannot rename guest user.
fr	Impossible de renommer l'utilisateur invité.

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
fr	Impossible d'enregistrer une règle de découverte sans vérifications.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
fr	Impossible de sauvegarder un widget: %1$s.

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
fr	Impossible d'envoyer une commande, veuillez vérifier la connexion avec le serveur Zabbix "%1$s".

en-us	Cannot send request
fr	Impossible d'envoyer la requête

en-us	Cannot send request: %1$s.
fr	Impossible d'envoyer la requête : %1$s.

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
fr	Impossible de configurer "%1$s" pour le graphique "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
fr	Impossible de configurer "%1$s" pour le prototype de graphique "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for item "%2$s".
fr	Impossible de configurer "%1$s" pour l'élément "%2$s".

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance du prototype d'élément avec la clé "%1$s" sur le prototype d'élément principal avec la clé "%2$s" sur l'hôte "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance du prototype d'élément avec la clé "%1$s" sur le prototype d'élément principal avec la clé "%2$s" sur le modèle "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance du prototype d'élément avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur l'hôte "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour le prototype d'élément avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur le modèle "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour l'élément avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur l'hôte "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour l'élément avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur le modèle "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour la règle LLD avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur l'hôte "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour la règle LLD avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur le modèle "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
fr	Impossible de configurer les champs d'inventaire pour un inventaire désactivé.

en-us	Cannot set session cookie.
fr	Impossible de définir le cookie de session.

en-us	Cannot specify "propagation_rule" parameter without specifying "propagation_value" parameter for service "%1$s".
fr	Impossible de spécifier le paramètre "propagation_rule" sans spécifier le paramètre "propagation_value" pour le service "%1$s".

en-us	Cannot support notification audio for this device.
fr	Impossible de prendre en charge les notifications audio pour cet appareil.

en-us	Cannot switch host for interface.
fr	Impossible de changer d'hôte pour l'interface.

en-us	Cannot test disabled media type.
fr	Impossible de tester le type de média désactivé.

en-us	Cannot unblock user
fr	Impossible de débloquer les utilisateurs

en-us	Cannot unblock user
fr	Impossible de débloquer l'utilisateur

en-us	Cannot unlink and clear Web scenarios.
fr	Impossible de délier et effacer les scénarios web.

en-us	Cannot unlink template
fr	Impossible de délier le modèle

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" du modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on host "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" du modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s" à l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on template "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" du modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s" au modèle "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" de l'hôte "%3$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" de l'hôte "%3$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" du modèle "%3$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" du modèle "%3$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot unlink trigger "%1$s", it has items from template that is left linked to host.
fr	Impossible de dissocier le déclencheur "%1$s", il contient des éléments du modèle qui restent liés à l'hôte.

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour l'action "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le graphique "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le prototype de graphique "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for item "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour l'élément "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le déclencheur de modèle "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le prototype de déclencheur de modèle "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%2$s" pour un hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered item "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%2$s" pour un élément découvert "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%2$s" pour un déclencheur découvert "%1$s".

en-us	Cannot update action
fr	Impossible de mettre à jour l'action

en-us	Cannot update a discovered graph.
fr	Impossible de mettre à jour un graphique découvert.

en-us	Cannot update a discovered host group "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour un groupe d'hôtes découvert "%1$s".

en-us	Cannot update API token
fr	Impossible de mettre à jour le Token API

en-us	Cannot update a templated graph "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour un graphique basé sur un modèle "%1$s".

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour un scénario web de modèle "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update authentication
fr	Impossible de mettre à jour l'authentification

en-us	Cannot update configuration
fr	Impossible de mettre à jour la configuration

en-us	Cannot update connector
fr	Impossible de mettre à jour le connecteur

en-us	Cannot update correlation
fr	Impossible de mettre à jour la corrélation

en-us	Cannot update dependencies of inherited trigger "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour les dépendances du déclencheur hérité "%1$s".

en-us	Cannot update discovery rule
fr	Impossible de mettre à jour la règle de découverte

en-us	Cannot update event
fr	Impossible de mettre à jour les événements

en-us	Cannot update event
fr	Impossible de mettre à jour l'événement

en-us	Cannot update events
fr	Impossible de mettre à jour les événements

en-us	Cannot update graph
fr	Impossible de mettre à jour le graphique

en-us	Cannot update graph prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype de graphique

en-us	Cannot update group
fr	Impossible de mettre à jour le groupe

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour les groupes pour l'hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot update host
fr	Impossible de mettre à jour l'hôte

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
fr	Impossible de mettre à jour les paramètres de chiffrement de l'hôte. Les paramètres de connexion doivent être spécifiés pour les deux directions.

en-us	Cannot update host group
fr	Impossible de mettre à jour le groupe d'hôtes

en-us	Cannot update host prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype d'hôte

en-us	Cannot update host prototype
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes d'hôtes

en-us	Cannot update hosts
fr	Impossible de mettre à jour les hôtes

en-us	Cannot update icon map
fr	Impossible de mettre à jour la table de correspondance d'icônes

en-us	Cannot update image
fr	Impossible de mettre à jour l'image

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour l'interface de l'hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot update item
fr	Impossible de mettre à jour l'élément

en-us	Cannot update item prototype
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes d'éléments

en-us	Cannot update item prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype d'élément

en-us	Cannot update item prototypes
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes d'éléments

en-us	Cannot update items
fr	Impossible de mettre à jour les éléments

en-us	Cannot update macros
fr	Impossible de mettre à jour les macros

en-us	Cannot update maintenance
fr	Impossible de mettre à jour la maintenance

en-us	Cannot update maintenance period
fr	Impossible de mettre à jour la période de maintenance

en-us	Cannot update media type
fr	Impossible de mettre à jour le type de média

en-us	Cannot update module
fr	Impossible de mettre à jour le module

en-us	Cannot update module: %1$s.
fr	Impossible de mettre à jour le module : %1$s.

en-us	Cannot update network map
fr	Impossible de mettre à jour la carte

en-us	cannot update property for templated discovery rule
fr	impossible de mettre à jour la propriété pour la règle de découverte basée sur un modèle

en-us	Cannot update proxy
fr	Impossible de mettre à jour le proxy

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour le proxy pour l'hôte découvert "%1$s".

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of discovered object
fr	impossible de mettre à jour le paramètre en lecture seule "%1$s" de l'objet découvert

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of inherited object
fr	impossible de mettre à jour le paramètre en lecture seule "%1$s" de l'objet hérité

en-us	Cannot update readonly user role "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour un rôle utilisateur en lecture seule "%1$s".

en-us	Cannot update regular expression
fr	Impossible de mettre à jour l'expression régulière

en-us	Cannot update scheduled report
fr	Impossible de mettre à jour le rapport planifié

en-us	Cannot update script
fr	Impossible de mettre à jour le script

en-us	Cannot update script scope. Script "%1$s" is used in action "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour la portée du script. Le script "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	Cannot update service
fr	Impossible de mettre à jour le service

en-us	Cannot update service "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour le service "%1$s" : %2$s.

en-us	Cannot update services
fr	Impossible de mettre à jour les services

en-us	Cannot update SLA
fr	Impossible de mettre à jour le SLA

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour une étape pour un scénario web de modèle "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update template
fr	Impossible de mettre à jour le modèle

en-us	Cannot update template group
fr	Impossible de mettre à jour le groupe de modèles

en-us	Cannot update templates
fr	Impossible de mettre à jour les modèles

en-us	Cannot update trigger
fr	Impossible de mettre à jour le déclencheur

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour le déclencheur "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype de déclencheur

en-us	Cannot update trigger prototype
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes de déclencheurs

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour le prototype de déclencheur "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototypes
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes de déclencheurs

en-us	Cannot update user
fr	Impossible de mettre à jour l'utilisateur

en-us	Cannot update user group
fr	Impossible de mettre à jour le groupe d'utilisateurs

en-us	Cannot update user group
fr	Impossible de mettre à jour les groupes d'utilisateurs

en-us	Cannot update user role
fr	Impossible de mettre à jour le rôle utilisateur

en-us	Cannot update web scenario
fr	Impossible de mettre à jour le scénario web

en-us	Case sensitive
fr	Sensible à la casse

en-us	Case-sensitive login
fr	Connexion sensible à la casse

en-us	Catalan (ca_ES)
fr	Catalan (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
fr	Reçoit tous les traps SNMP qui correspondent à la regex. Si la regex n'est pas spécifiée, reçoit tous les traps.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
fr	Reçoit tous les traps SNMP qui n'ont été reçus par aucun élément snmptrap[].

en-us	Cause
fr	Cause

en-us	cbrt() - Cube root
fr	cbrt() - Racine cubique

en-us	ceil() - Rounds up to the nearest greater integer
fr	ceil() - Arrondit à l'entier supérieur le plus proche

en-us	Center
fr	Centre

en-us	CERT
fr	CERT

en-us	Certificate
fr	Certificat

en-us	Change
fr	Changer

en-us	Change
fr	Changer

en-us	changecount() - Number of changes between adjacent values, Mode (all - all changes, inc - only increases, dec - only decreases)
fr	changecount() - Nombre de changements entre des valeurs adjacentes, Mode (all - tous les changements, inc - augmentations uniquement, dec - diminutions uniquement)

en-us	change() - Difference between last and previous value
fr	change () - Différence entre valeur précédente et précédente

en-us	Change indicator
fr	Indicateur de changement

en-us	Change password
fr	Changer le mot de passe

en-us	Change per second
fr	Changement par seconde

en-us	Change problem ranking
fr	Modifier le classement des problèmes

en-us	Change PSK
fr	Changer PSK

en-us	Change severity
fr	Modifier la gravité

en-us	Change type
fr	Changer le type

en-us	Character
fr	Caractère

en-us	Character string included
fr	Chaîne de caractères inclue

en-us	Character string not included
fr	Chaîne de caractères non inclue

en-us	char() - Returns the character which represents the given ASCII code
fr	char() - Retourne le caractère qui représente le code ASCII donné

en-us	Chars
fr	Caractères

en-us	Chassis
fr	Châssis

en-us	Chassis information. Returns string
fr	Informations du châssis. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Check already exists.
fr	La vérification existe déjà.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
fr	Vérifiez la partie d'expression à partir de "%1$s".

en-us	check expression starting from "%1$s"
fr	vérifiez l'expression à partir de "%1$s"

en-us	Check for error in JSON
fr	Rechercher une erreur dans le JSON

en-us	Check for error in XML
fr	Rechercher une erreur dans le XML

en-us	Check for error using regular expression
fr	Rechercher une erreur en utilisant une expression régulière

en-us	Check for not supported value
fr	Vérifier si une valeur est non supportée

en-us	Check of pre-requisites
fr	Vérification des prérequis

en-us	Checks
fr	Vérifications

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
fr	Vérifie si le service DNS est actif. Retourne 0 - le DNS est inactif (le serveur n'a pas répondu ou la résolution DNS a échoué) ; 1 - le DNS est actif

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - file of the specified type exists
fr	Vérifie si le fichier existe. Retourne 0 - introuvable ; 1 - le fichier du type spécifié existe

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
fr	Vérifie si l'hôte est accessible par ping ICMP. 0 - Ping ICMP en échec. 1 - Ping ICMP réussi.

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
fr	Vérifie s'il est possible d'effectuer une connexion TCP au port spécifié. Retourne 0 - impossible de se connecter ; 1 - connexion possible

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
fr	Vérifie si un service fonctionne et accepte des connexions TCP. Retourne 0 - le service est inactif ; 1 - le service fonctionne

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
fr	Vérifie si un service fonctionne et répond aux requêtes UDP. Retourne 0 - le service est inactif ; 1 - le service fonctionne

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
fr	Vérifie si ce port TCP est en ÉCOUTE. Retourne 0 - le port n'est pas en écoute ; 1 - le port est en écoute

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
fr	Vérifie si ce port UDP est en ÉCOUTE. Retourne 0 - le port n'est pas en écoute ; 1 - le port est en écoute

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
fr	Vérifie la performance du service TCP. Retourne 0 - le service est inactif - le nombre de secondes passées à se connecter au service

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
fr	Vérifie la performance du service UDP. Retourne 0 - le service est inactif - le nombre de secondes passées à attendre une réponse du service

en-us	Checks should be unique.
fr	Les vérifications doivent être uniques.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
fr	Veuillez vérifier la clé. L'exemple par défaut a été utilisé.

en-us	Check type
fr	Vérifiez le type

en-us	Child services
fr	Services enfants

en-us	Chinese (zh_CN)
fr	Chinois (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
fr	Chinois (zh_TW)

en-us	circular dependency is not allowed
fr	la dépendance circulaire n'est pas autorisée

en-us	circular item dependency is not allowed
fr	la dépendance d'élément circulaire n'est pas autorisée

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
fr	Référence circulaire dans les modèles : %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
fr	La liaison circulaire de modèle n'est pas autorisée.

en-us	Class %1$s not found for action %2$s.
fr	Classe %1$s introuvable pour l'action %2$s.

en-us	Class not found.
fr	Classe non trouvée.

en-us	Clear history
fr	Effacer l'historique

en-us	Clear history and trends
fr	Effacer l'historique et les tendances

en-us	Clear history and trends of selected items?
fr	Effacer l'historique et les tendances des éléments sélectionnés ?

en-us	Clear history and trends of selected web scenarios?
fr	Effacer l'historique et les tendances des scénarios Web sélectionnés ?

en-us	Clear when unlinking
fr	Effacer en déliant

en-us	Click and drag to desired size.
fr	Cliquez et faites glisser jusqu'à la taille désirée.

en-us	Click to view or edit
fr	Cliquez pour voir ou éditer

en-us	Clock
fr	Horloge

en-us	Clock type
fr	Type d'horloge

en-us	Clone
fr	Clone

en-us	Cloned host parameter values have been modified.
fr	Les valeurs des paramètres de l'hôte cloné ont été modifiées.

en-us	Cloned template parameter values have been modified.
fr	Les valeurs des paramètres du modèle cloné ont été modifiées.

en-us	Close
fr	Fermer

en-us	Close expression constructor
fr	Fermer le constructeur d'expression

en-us	Close new event
fr	Fermer le nouvel événement

en-us	Close old events
fr	Fermer les anciens événements

en-us	Close problem
fr	Fermer le problème

en-us	Close problems
fr	Fermer les problèmes

en-us	CLOSING
fr	FERMETURE

en-us	Collapse
fr	Replier

en-us	Collapse sidebar
fr	Réduire la barre latérale

en-us	color
fr	couleur

en-us	Color
fr	Couleur

en-us	Color "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal color code (6 symbols).
fr	La couleur "%1$s" n'est pas correcte : code couleur hexadécimal attendu (6 symboles).

en-us	Color (OK)
fr	Couleur (OK)

en-us	Columns
fr	Colonnes

en-us	Combined result
fr	Résultat combiné

en-us	Command
fr	Commande

en-us	Commands
fr	Commandes

en-us	Comma separated center coordinates and zoom level to display when the widget is initially loaded.
fr	Coordonnées centrales séparées par des virgules et niveau de zoom à afficher lorsque le widget est initialement chargé.

en-us	comma-separated list
fr	liste séparée par des virgules

en-us	comma separated list of time periods is expected for scheduled week days
fr	une liste de périodes séparées par des virgules est attendue pour les jours de semaine programmés

en-us	Communication with Zabbix server
fr	Communication avec le serveur Zabbix

en-us	Community
fr	Communauté SNMP

en-us	Compact view
fr	Vue compacte

en-us	Component %1$s already registered.
fr	Composant %1$s déjà enregistré.

en-us	Component %1$s is not registered.
fr	Le composant %1$s n'est pas enregistré.

en-us	Compression
fr	Compression

en-us	Compression is not supported.
fr	La compression n'est pas prise en charge.

en-us	Compress records older than
fr	Compresser les enregistrements antérieurs à

en-us	concat() - Returns a string that is the result of concatenating value to string
fr	concat() - Retourne une chaîne de caractères, résultat de la concaténation des chaînes

en-us	Concurrent sessions
fr	Sessions concurrentes

en-us	Condition
fr	Condition

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s".
fr	La condition "%2$s" n'est pas utilisée dans la formule "%3$s" pour la règle de découverte "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for override "%1$s".
fr	La condition "%2$s" n'est pas utilisée dans la formule "%3$s" pour surcharger "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s" is not defined.
fr	La condition "%2$s" utilisée dans la formule "%3$s" pour la règle de découverte "%1$s" n'est pas définie.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for override "%1$s" is not defined.
fr	La condition "%2$s" utilisée dans la formule "%3$s" pour la surcharge "%1$s" n'est pas définie.

en-us	Conditions
fr	Conditions

en-us	Configuration
fr	Configuration

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
fr	Statistiques du cache de configuration. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
fr	Fichier de configuration "%1$s" créé.

en-us	Configuration of actions
fr	Configuration des actions

en-us	Configuration of audit log
fr	Configuration du journal d'audit

en-us	Configuration of authentication
fr	Configuration de l'authentification

en-us	Configuration of dashboards
fr	Paramétrage des tableaux de bord

en-us	Configuration of discovery rules
fr	Configuration des règles de découverte

en-us	Configuration of graph prototypes
fr	Configuration des prototypes de graphique

en-us	Configuration of graphs
fr	Configuration des graphiques

en-us	Configuration of GUI
fr	Configuration de la GUI

en-us	Configuration of host
fr	Configuration de l'hôte

en-us	Configuration of host group
fr	Configuration du groupe d'hôtes

en-us	Configuration of host groups
fr	Configuration des groupes d'hôtes

en-us	Configuration of host prototypes
fr	Configuration des prototypes d'hôte

en-us	Configuration of hosts
fr	Configuration des hôtes

en-us	Configuration of housekeeping
fr	Configuration du nettoyage

en-us	Configuration of icon mapping
fr	Configuration des correspondances d'icônes

en-us	Configuration of images
fr	Configuration des images

en-us	Configuration of item prototypes
fr	Configuration des prototypes d'éléments

en-us	Configuration of items
fr	Configuration des éléments

en-us	Configuration of macros
fr	Configuration des macros

en-us	Configuration of maintenance periods
fr	Configuration des périodes de maintenance

en-us	Configuration of media types
fr	Configuration des types de médias

en-us	Configuration of network maps
fr	Configuration des cartes de réseau

en-us	Configuration of proxies
fr	Configuration des proxies

en-us	Configuration of regular expressions
fr	Configuration des expressions régulières

en-us	Configuration of scripts
fr	Configuration des scripts

en-us	Configuration of template group
fr	Configuration du groupe de modèles

en-us	Configuration of template groups
fr	Configuration des groupes de modèles

en-us	Configuration of templates
fr	Configuration des modèles

en-us	Configuration of trigger displaying options
fr	Configuration des options d'affichage des déclencheurs

en-us	Configuration of trigger prototypes
fr	Configuration des prototypes de déclencheurs

en-us	Configuration of triggers
fr	Configuration des déclencheurs

en-us	Configuration of user groups
fr	Configuration des groupes d'utilisateurs

en-us	Configuration of user roles
fr	Configuration des rôles utilisateur

en-us	Configuration of users
fr	Configuration des utilisateurs

en-us	Configuration of web monitoring
fr	Configuration de la supervision web

en-us	Configuration refresh
fr	Actualisation de la configuration

en-us	Configuration updated
fr	Configuration mise à jour

en-us	configure
fr	configurer

en-us	Configure DB connection
fr	Configurer la connexion à la base de données

en-us	Configure JIT provisioning
fr	Configurer le provisionnement JIT

en-us	Confirmation text
fr	Texte de confirmation

en-us	Confirm changes
fr	Confirmer les modifications

en-us	Confirms the problem is noticed (acknowledging user will be recorded). Status change triggers action update operation.
fr	Confirme que le problème est notifié (l'accusé de réception de l'utilisateur sera enregistré). Le changement d'état déclenche l'opération de mise à jour de l'action.

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
fr	Félicitations ! Vous avez installé l'interface Zabbix avec succès.

en-us	Connected
fr	Connectée

en-us	Connections
fr	Connexions

en-us	Connection security
fr	Sécurité de la connexion

en-us	Connections from host
fr	Connexion de l'hôte

en-us	Connections from proxy
fr	Connexions du proxy

en-us	Connections to host
fr	Connexion à l'hôte

en-us	Connections to proxy
fr	Connexion au proxy

en-us	Connection timeout
fr	Délai de connexion dépassé

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
fr	Délai d'attente de %1$s secondes dépassé lors de la connexion au serveur Zabbix "%2$s".