en-us	change() - Difference between last and previous value
fr	change () - Différence entre valeur précédente et précédente

en-us	Change indicator
fr	Indicateur de changement

en-us	Change password
fr	Changer le mot de passe

en-us	Change per second
fr	Changement par seconde

en-us	Change PSK
fr	Changer PSK

en-us	Change severity
fr	Modifier la gravité

en-us	Change type
fr	Changer le type

en-us	Character
fr	Caractère

en-us	Character string included
fr	Chaîne de caractères inclue

en-us	Character string not included
fr	Chaîne de caractères non inclue

en-us	char() - Returns the character which represents the given ASCII code
fr	char() - Retourne le caractère qui représente le code ASCII donné

en-us	Chars
fr	Caractères

en-us	Chassis
fr	Châssis

en-us	Chassis information. Returns string
fr	Informations du châssis. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Check already exists.
fr	La vérification existe déjà.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
fr	Vérifiez la partie d'expression à partir de "%1$s".

en-us	check expression starting from "%1$s"
fr	vérifiez l'expression à partir de "%1$s"

en-us	Check for error in JSON
fr	Rechercher une erreur dans le JSON

en-us	Check for error in XML
fr	Rechercher une erreur dans le XML

en-us	Check for error using regular expression
fr	Rechercher une erreur en utilisant une expression régulière

en-us	Check for not supported value
fr	Vérifier la non prise en charge de la valeur

en-us	Check of pre-requisites
fr	Vérification des prérequis

en-us	Checks
fr	Vérifications

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
fr	Vérifie si le service DNS est actif. Retourne 0 - le DNS est inactif (le serveur n'a pas répondu ou la résolution DNS a échoué) ; 1 - le DNS est actif

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - file of the specified type exists
fr	Vérifie si le fichier existe. Retourne 0 - introuvable ; 1 - le fichier du type spécifié existe

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
fr	Vérifie si l'hôte est accessible par ping ICMP. 0 - Ping ICMP en échec. 1 - Ping ICMP réussi.

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
fr	Vérifie s'il est possible d'effectuer une connexion TCP au port spécifié. Retourne 0 - impossible de se connecter ; 1 - connexion possible

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
fr	Vérifie si un service fonctionne et accepte des connexions TCP. Retourne 0 - le service est inactif ; 1 - le service fonctionne

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
fr	Vérifie si un service fonctionne et répond aux requêtes UDP. Retourne 0 - le service est inactif ; 1 - le service fonctionne

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
fr	Vérifie si ce port TCP est en ÉCOUTE. Retourne 0 - le port n'est pas en écoute ; 1 - le port est en écoute

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
fr	Vérifie si ce port UDP est en ÉCOUTE. Retourne 0 - le port n'est pas en écoute ; 1 - le port est en écoute

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
fr	Vérifie la performance du service TCP. Retourne 0 - le service est inactif - le nombre de secondes passées à se connecter au service

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
fr	Vérifie la performance du service UDP. Retourne 0 - le service est inactif - le nombre de secondes passées à attendre une réponse du service

en-us	Checks should be unique.
fr	Les vérifications doivent être uniques.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
fr	Veuillez vérifier la clé. L'exemple par défaut a été utilisé.

en-us	Check type
fr	Vérifiez le type

en-us	Child services
fr	Services enfants

en-us	Chinese (zh_CN)
fr	Chinois (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
fr	Chinois (zh_TW)

en-us	circular dependency is not allowed
fr	la dépendance circulaire n'est pas autorisée

en-us	circular item dependency is not allowed
fr	la dépendance d'élément circulaire n'est pas autorisée

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
fr	Référence circulaire dans les modèles : %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
fr	La liaison circulaire de modèle n'est pas autorisée.

en-us	Class %1$s not found for action %2$s.
fr	Classe %1$s introuvable pour l'action %2$s.

en-us	Class not found.
fr	Classe non trouvée.

en-us	Clear history
fr	Effacer l'historique

en-us	Clear history and trends
fr	Effacer l'historique et les tendances

en-us	Clear history and trends of selected items?
fr	Effacer l'historique et les tendances des éléments sélectionnés ?

en-us	Clear history and trends of selected web scenarios?
fr	Effacer l'historique et les tendances des scénarios Web sélectionnés ?

en-us	Clear when unlinking
fr	Effacer en déliant

en-us	Click and drag to desired size.
fr	Cliquez et faites glisser jusqu'à la taille désirée.

en-us	Click to view or edit
fr	Cliquez pour voir ou éditer

en-us	Clock
fr	Horloge

en-us	Clone
fr	Clone

en-us	Cloned host parameter values have been modified.
fr	Les valeurs des paramètres de l'hôte cloné ont été modifiées.

en-us	Cloned template parameter values have been modified.
fr	Les valeurs des paramètres du modèle cloné ont été modifiées.

en-us	Close
fr	Fermer

en-us	Close expression constructor
fr	Fermer le constructeur d'expression

en-us	Close new event
fr	Fermer le nouvel événement

en-us	Close new events
fr	Fermer les nouveaux événements

en-us	Close old events
fr	Fermer les anciens événements

en-us	Close problem
fr	Fermer le problème

en-us	Close problems
fr	Fermer les problèmes

en-us	CLOSING
fr	FERMETURE

en-us	Collapse
fr	Replier

en-us	Collapse sidebar
fr	Réduire la barre latérale

en-us	color
fr	couleur

en-us	Color
fr	Couleur

en-us	Color "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal color code (6 symbols).
fr	La couleur "%1$s" n'est pas correcte : code couleur hexadécimal attendu (6 symboles).

en-us	Color (OK)
fr	Couleur (OK)

en-us	Columns
fr	Colonnes

en-us	Combined result
fr	Résultat combiné

en-us	Command
fr	Commande

en-us	Commands
fr	Commandes

en-us	Comma separated center coordinates and zoom level to display when the widget is initially loaded.
fr	Coordonnées centrales séparées par des virgules et niveau de zoom à afficher lorsque le widget est initialement chargé.

en-us	comma-separated list
fr	liste séparée par des virgules

en-us	comma separated list of time periods is expected for scheduled week days
fr	une liste de périodes séparées par des virgules est attendue pour les jours de semaine programmés

en-us	Communication with Zabbix server
fr	Communication avec le serveur Zabbix

en-us	Community
fr	Communauté

en-us	Compact view
fr	Vue compacte

en-us	Component %1$s already registered.
fr	Composant %1$s déjà enregistré.

en-us	Component %1$s is not registered.
fr	Le composant %1$s n'est pas enregistré.

en-us	Compression
fr	Compression

en-us	Compression is not supported.
fr	La compression n'est pas prise en charge.

en-us	Compress records older than
fr	Compresser les enregistrements antérieurs à

en-us	concat() - Returns a string that is the result of concatenating value to string
fr	concat() - Retourne une chaîne de caractères, résultat de la concaténation des chaînes

en-us	Concurrent sessions
fr	Sessions concurrentes

en-us	Condition
fr	Condition

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s".
fr	La condition "%2$s" n'est pas utilisée dans la formule "%3$s" pour la règle de découverte "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for override "%1$s".
fr	La condition "%2$s" n'est pas utilisée dans la formule "%3$s" pour surcharger "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s" is not defined.
fr	La condition "%2$s" utilisée dans la formule "%3$s" pour la règle de découverte "%1$s" n'est pas définie.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for override "%1$s" is not defined.
fr	La condition "%2$s" utilisée dans la formule "%3$s" pour la surcharge "%1$s" n'est pas définie.

en-us	Conditions
fr	Conditions

en-us	Configuration
fr	Configuration

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
fr	Statistiques du cache de configuration. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
fr	Fichier de configuration "%1$s" créé.

en-us	Configuration of actions
fr	Configuration des actions

en-us	Configuration of audit log
fr	Configuration du journal d'audit

en-us	Configuration of authentication
fr	Configuration de l'authentification

en-us	Configuration of dashboards
fr	Paramétrage des tableaux de bord

en-us	Configuration of discovery rules
fr	Configuration des règles de découverte

en-us	Configuration of graph prototypes
fr	Configuration des prototypes de graphique

en-us	Configuration of graphs
fr	Configuration des graphiques

en-us	Configuration of GUI
fr	Configuration de la GUI

en-us	Configuration of host
fr	Configuration de l'hôte

en-us	Configuration of host groups
fr	Configuration des groupes d'hôtes

en-us	Configuration of host prototypes
fr	Configuration des prototypes d'hôte

en-us	Configuration of hosts
fr	Configuration des hôtes

en-us	Configuration of housekeeping
fr	Configuration du nettoyage

en-us	Configuration of icon mapping
fr	Configuration des correspondances d'icônes

en-us	Configuration of images
fr	Configuration des images

en-us	Configuration of item prototypes
fr	Configuration des prototypes d'éléments

en-us	Configuration of items
fr	Configuration des éléments

en-us	Configuration of macros
fr	Configuration des macros

en-us	Configuration of maintenance periods
fr	Configuration des périodes de maintenance

en-us	Configuration of media types
fr	Configuration des types de médias

en-us	Configuration of network maps
fr	Configuration des cartes de réseau

en-us	Configuration of proxies
fr	Configuration des proxies

en-us	Configuration of regular expressions
fr	Configuration des expressions régulières

en-us	Configuration of scripts
fr	Configuration des scripts

en-us	Configuration of templates
fr	Configuration des modèles

en-us	Configuration of trigger displaying options
fr	Configuration des options d'affichage des déclencheurs

en-us	Configuration of trigger prototypes
fr	Configuration des prototypes de déclencheurs

en-us	Configuration of triggers
fr	Configuration des déclencheurs

en-us	Configuration of user groups
fr	Configuration des groupes d'utilisateurs

en-us	Configuration of user roles
fr	Configuration des rôles utilisateur

en-us	Configuration of users
fr	Configuration des utilisateurs

en-us	Configuration of web monitoring
fr	Configuration de la supervision web

en-us	Configuration updated
fr	Configuration mise à jour

en-us	configure
fr	configurer

en-us	Configure DB connection
fr	Configurer la connexion à la base de données

en-us	Confirmation text
fr	Texte de confirmation

en-us	Confirm changes
fr	Confirmer les modifications

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
fr	Félicitations ! Vous avez installé l'interface Zabbix avec succès.

en-us	Connected
fr	Connectée

en-us	Connections
fr	Connexions

en-us	Connection security
fr	Sécurité de la connexion

en-us	Connections from host
fr	Connexion de l'hôte

en-us	Connections from proxy
fr	Connexions du proxy

en-us	Connections to host
fr	Connexion à l'hôte

en-us	Connections to proxy
fr	Connexion au proxy

en-us	Connection timeout
fr	Délai de connexion dépassé

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
fr	Délai d'attente de %1$s secondes dépassé lors de la connexion au serveur Zabbix "%2$s".

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
fr	La connexion au serveur Zabbix "%1$s" a échoué. Raisons possibles : 1. IP du serveur ou DNS incorrect dans le "zabbix.conf.php" ; 2. Configuration incorrecte du serveur DNS. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
fr	Connexion au serveur Zabbix "%1$s" refusée. Raisons possibles : 1. IP du serveur ou DNS incorrect dans le "zabbix.conf.php" ; 2. L'environnement de sécurité (par exemple, SELinux) bloque la connexion ; 3. Le démon du serveur Zabbix ne fonctionne pas ; 4. Le pare-feu bloque la connexion TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
fr	La connexion au serveur Zabbix "%1$s" a expiré. Raisons possibles : 1. IP du serveur ou DNS incorrect dans le "zabbix.conf.php" ; 2. Le pare-feu bloque la connexion TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server failed. Incorrect configuration.
fr	La connexion au serveur Zabbix a échoué. Configuration incorrecte.

en-us	Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).
fr	La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).

en-us	Connect to
fr	Connexion à

en-us	Constructor
fr	Constructeur

en-us	Contact
fr	Contact

en-us	contains
fr	contient

en-us	Contains
fr	Contient

en-us	Content controls
fr	Contrôles du contenu

en-us	Content controls: header
fr	Contrôles de contenu : en-tête

en-us	Content menu
fr	Contenu du menu

en-us	Context name
fr	Nom de contexte

en-us	Continue overrides
fr	Continuer les surcharges

en-us	Contract number
fr	Numéro de contrat

en-us	Convert to JSON
fr	Convertir en JSON

en-us	Coordinates
fr	Coordonnées

en-us	Copy
fr	Copier

en-us	Copy to clipboard
fr	Copier dans le presse-papier

en-us	Correlation
fr	Corrélation

en-us	Correlation "%1$s" already exists.
fr	La corrélation "%1$s" existe déjà.

en-us	Correlation added
fr	Corrélation ajoutée

en-us	Correlation deleted
fr	Corrélations supprimées

en-us	Correlation deleted
fr	Corrélation supprimée

en-us	Correlation disabled
fr	Corrélation désactivée

en-us	Correlation disabled
fr	Corrélations désactivées

en-us	Correlation enabled
fr	Corrélation activée

en-us	Correlation enabled
fr	Corrélations activées

en-us	Correlation rule
fr	Règle de corrélation

en-us	Correlation updated
fr	Corrélation mise à jour

en-us	cosh() - The hyperbolic cosine of a value
fr	cosh() - Le cosinus hyperbolique d'une valeur

en-us	cos() - The cosine of a value, where the value is an angle expressed in radians
fr	cos() - Le cosinus d'une valeur, où la valeur est un angle exprimé en radians

en-us	cot() - The cotangent of a value, where the value is an angle expressed in radians
fr	cot() - La cotangente d'une valeur, où la valeur est un angle exprimé en radians

en-us	count
fr	nombre

en-us	Count
fr	Nombre

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
fr	count () - Nombre de valeurs récupérées avec succès V (qui remplissent l'opérateur O) pour la période T

en-us	Count of context switches. Returns integer
fr	Nombre de bascules de contexte. Retourne un entier

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
fr	Nombre d'entrées de répertoire, récursif. Retourne un entier

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
fr	Nombre de lignes correspondantes dans la supervision de fichier de log. Retourne un entier

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
fr	Nombre de lignes correspondantes dans la supervision de fichier de log avec le support de la rotation des logs. Retourne un entier

en-us	Count of values enqueued in the low-level discovery processing queue.
fr	Nombre de valeurs mises en file d'attente dans la file d'attente de traitement de découverte de bas niveau.

en-us	Count of values enqueued in the preprocessing queue.
fr	Nombre de valeurs mises en file d'attente dans la file d'attente de prétraitement.

en-us	countunique() - The number of unique values
fr	countunique() - Le nombre de valeurs uniques

en-us	CPU information. Returns string or integer
fr	Informations du CPU. Retourne une chaîne de caractères ou un entier

en-us	CPU load. Returns float
fr	Charge processeur. Retourne un flottant

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
fr	Temps CPU passé à attendre le swap-in, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance CPU

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
fr	Temps CPU passé à attendre le swap-in, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - Instance CPU

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	L'utilisation du processeur en pourcentage pendant l'intervalle dépend de la gestion de l'alimentation ou de HT, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	L'utilisation du processeur en pourcentage pendant l'intervalle dépend de la gestion de l'alimentation ou du HT, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	L'utilisation du processeur en pourcentage pendant l'intervalle dépend de la gestion de l'alimentation ou de HT, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Utilisation du processeur en pourcentage pendant l'intervalle, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Utilisation du processeur en pourcentage pendant l'intervalle, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Utilisation du processeur en pourcentage pendant l'intervalle, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	CPU utilization percentage. Returns float
fr	Pourcentage d'utilisation du processeur. Retourne un décimal

en-us	Create action
fr	Créer une action

en-us	Create and edit dashboards
fr	Créer et modifier des tableaux de bord

en-us	Create and edit maintenance
fr	Créer et modifier une maintenance

en-us	Create and edit maps
fr	Créer et modifier des cartes

en-us	Create API token
fr	Créer un Token API

en-us	Create background
fr	Créer un fond

en-us	Create correlation
fr	Créer une corrélation

en-us	Create dashboard
fr	Créer un tableau de bord

en-us	Created at
fr	Créé le

en-us	Created by me
fr	Créé par moi

en-us	Created by user
fr	Créé par l'utilisateur

en-us	Created by users
fr	Créé par les utilisateurs

en-us	Create dependent discovery rule
fr	Créer une règle de découverte dépendante

en-us	Create dependent item
fr	Créer un élément dépendant

en-us	Create disabled
fr	Créer désactivé

en-us	Create discovery rule
fr	Créer une règle de découverte

en-us	Create discovery rule (select host first)
fr	Créer une règle de découverte (sélectionner un hôte d'abord)

en-us	Create discovery rule (select template first)
fr	Créer une règle de découverte (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Create enabled
fr	Créer activé

en-us	Create graph
fr	Créer un graphique

en-us	Create graph prototype
fr	Créer un prototype de graphique

en-us	Create graph (select host first)
fr	Créer un graphique (sélectionner l'hôte d'abord)

en-us	Create graph (select template first)
fr	Créer un graphique (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Create host
fr	Créer un hôte

en-us	Create host group
fr	Créer un groupe d'hôtes

en-us	Create host prototype
fr	Créer un prototype d'hôte

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
fr	Créer les hôtes à partir des prototypes sélectionnés comme désactivés ?

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
fr	Créer les hôtes à partir des prototypes sélectionnés comme activés ?

en-us	Create icon
fr	Créer une icône

en-us	Create icon map
fr	Créer une table de correspondance d'icônes

en-us	Create item
fr	Créer un élément

en-us	Create item prototype
fr	Créer un prototype d'élément

en-us	Create item (select host first)
fr	Créer un élément (sélectionner un hôte d'abord)

en-us	Create item (select template first)
fr	Créer un élément (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
fr	Créer les éléments à partir des prototypes sélectionnés comme désactivés ?

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
fr	Créer les éléments à partir des prototypes sélectionnés comme activés ?

en-us	Create maintenance period
fr	Créer une période de maintenance

en-us	Create map
fr	Créer une carte

en-us	Create media type
fr	Créer un type de média

en-us	Create new
fr	Créer un nouveau

en-us	Create proxy
fr	Créer un proxy

en-us	Create report
fr	Créer un rapport

en-us	Create script
fr	Créer un script

en-us	Create service
fr	Créer un service

en-us	Create SLA
fr	Créer un SLA

en-us	Create template
fr	Créer un modèle

en-us	Create trigger
fr	Créer un déclencheur

en-us	Create trigger prototype
fr	Créer un prototype de déclencheur

en-us	Create trigger (select host first)
fr	Créer un déclencheur (sélectionner un hôte d'abord)

en-us	Create trigger (select template first)
fr	Créer un déclencheur (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
fr	Créer les déclencheurs à partir des prototypes sélectionnés comme désactivés ?

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
fr	Créer les déclencheurs à partir des prototypes sélectionnés comme activés ?

en-us	Create user
fr	Créer un utilisateur

en-us	Create user group
fr	Créer un groupe d'utilisateurs

en-us	Create user role
fr	Créer un rôle utilisateur

en-us	Create web scenario
fr	Créer un scénario web

en-us	Create web scenario (select host first)
fr	Créer un scénario web (sélectionner un hôte d'abord)

en-us	Create web scenario (select template first)
fr	Créer un scénario Web (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Critical
fr	Critique

en-us	CRLF
fr	CRLF

en-us	CSV to JSON
fr	CSV vers JSON

en-us	CUID is expected
fr	Le CUID est attendu

en-us	Current host
fr	Hôte actuel

en-us	Current user
fr	Utilisateur actuel

en-us	Current value
fr	Valeur actuelle

en-us	Custom
fr	Personnalisé

en-us	Custom expression
fr	Expression personnalisée

en-us	Custom graphs
fr	Graphiques personnalisés

en-us	Custom intervals
fr	Intervalle personnalisé

en-us	Custom label
fr	Étiquette personnalisée

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
fr	L'étiquette personnalisée pour les éléments de la carte "%2$s" de type "%1$s" ne doit pas être vide.

en-us	Custom message
fr	Message personnalisé

en-us	Custom multiplier
fr	Multiplicateur personnalisé

en-us	Custom on fail
fr	Personnalisé en cas d'échec

en-us	Custom schedule
fr	Horaire personnalisé

en-us	Custom scripts
fr	Scripts personnalisés

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
fr	Le nom de la sévérité personnalisée affecte toutes les locales et nécessite une traduction manuelle !

en-us	Custom size
fr	Taille personnalisée

en-us	Cycle
fr	Cycle

en-us	Czech (cs_CZ)
fr	Tchèque (cs_CZ)

en-us	d
fr	j

en-us	D
fr	D

en-us	D
fr	D

en-us	Daily
fr	Journalier

en-us	Dark
fr	Sombre

en-us	Dashboard
fr	Tableau de bord

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
fr	Le tableau de bord "%1$s" existe déjà.

en-us	Dashboard "%1$s" is used in report "%2$s".
fr	Le tableau de bord "%1$s" est utilisé dans le rapport "%2$s".

en-us	Dashboard created
fr	Tableau de bord créé

en-us	Dashboard deleted
fr	Tableau de bord supprimé

en-us	Dashboard deleted
fr	Tableaux de bord supprimés

en-us	Dashboard page properties
fr	Propriétés de la page du tableau de bord

en-us	Dashboard properties
fr	Propriété du tableau de bord

en-us	Dashboards
fr	Tableaux de bord

en-us	Dashboard sharing
fr	Partage du tableau de bord

en-us	Dashboard updated
fr	Tableau de bord mis à jour

en-us	Dashboard with ID "%1$s" is not available.
fr	Le tableau de bord avec l'identifiant "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Dashed line
fr	Ligne pointillée

en-us	Data
fr	Données

en-us	Database history tables upgraded
fr	Tables d'historique de la base de données mises à jour

en-us	Database history tables use primary key
fr	Les tables d'historique de la base de données utilisent la clé primaire

en-us	Database host
fr	Hôte base de données

en-us	Database host verification
fr	Vérification de l'hôte de la base de données

en-us	Database monitor
fr	Surveillance base de données

en-us	Database name
fr	Nom de la base de données

en-us	Database password
fr	Mot de passe utilisateur de la base de données

en-us	Database port
fr	Port de la base de données

en-us	Database schema
fr	Schéma de la base de données

en-us	Database server
fr	Serveur base de données

en-us	Database TLS CA file
fr	Fichier CA TLS de la base de données

en-us	Database TLS certificate file
fr	Fichier de certificat TLS de base de données

en-us	Database TLS certificate files must be read-only
fr	Les fichiers de certificat TLS de la base de données doivent être en lecture seule

en-us	Database TLS cipher list
fr	Liste de chiffrement TLS de la base de données

en-us	Database TLS encryption
fr	Chiffrement TLS de la base de données

en-us	Database TLS key file
fr	Fichier de clé TLS de la base de données

en-us	Database type
fr	Type de base de données

en-us	Database user
fr	Utilisateur base de données

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
fr	Données de %1$s. Générées en %2$s sec.

en-us	Data is not properly encoded.
fr	Les données ne sont pas correctement encodées.

en-us	Data overview
fr	Aperçu des données

en-us	Data set
fr	Jeu de données

en-us	Data storage period
fr	Période de stockage des données

en-us	Date
fr	Date

en-us	Date and time functions
fr	Fonctions de date et heure

en-us	date() - Current date
fr	date () - Date actuelle

en-us	Date HW decommissioned
fr	Matériel - Date de retrait

en-us	Date HW installed
fr	Matériel - Date d'installation

en-us	Date HW maintenance expires
fr	Matériel - Date de fin de maintenance

en-us	Date HW purchased
fr	Matériel - Date d'achat

en-us	Day
fr	Jour

en-us	Day before yesterday
fr	Avant-hier

en-us	Day of month
fr	Jour du mois

en-us	dayofmonth() - Day of month
fr	dayofmonth () - Jour du mois

en-us	Day of the week and day of the month cannot be specified simultaneously.
fr	Le jour de la semaine et le jour du mois ne peuvent pas être spécifiés simultanément.

en-us	Day of week
fr	Jour de la semaine

en-us	dayofweek() - Day of week
fr	dayofweek () - Jour de la semaine

en-us	days
fr	jours

en-us	Days
fr	Jours

en-us	%d device
fr	%d équipements

en-us	%d device
fr	%d équipement

en-us	DD.MM.YY
fr	DD.MM.YY

en-us	Debug
fr	Debug

en-us	Debug mode
fr	Mode debug

en-us	Dec
fr	Déc

en-us	December
fr	Décembre

en-us	Decimal places
fr	Nombre de décimales

en-us	Decrease by
fr	Diminuer de

en-us	default
fr	défaut

en-us	Default
fr	Défaut

en-us	Default (%1$s)
fr	Par défaut (%1$s)

en-us	Default access to new actions
fr	Accès par défaut aux nouvelles actions

en-us	Default access to new modules
fr	Accès par défaut aux nouveaux modules

en-us	Default access to new UI elements
fr	Accès par défaut aux nouveaux éléments de l'interface utilisateur

en-us	Default authentication
fr	Authentification par défaut

en-us	Default host inventory mode
fr	Mode d'inventaire d'hôte par défaut

en-us	Default language
fr	Langage par défaut

en-us	Default login form
fr	Formulaire de connexion par défaut

en-us	Default media type
fr	Type de média par défaut

en-us	Default operation step duration
fr	Durée de l'étape d'opération par défaut

en-us	Default page display period
fr	Période d'affichage de la page par défaut

en-us	Default theme
fr	Thème par défaut

en-us	Default time zone
fr	Fuseau horaire par défaut

en-us	degrees() - Converts a value from radians to degrees
fr	degrees() - Convertit une valeur de radians en degrés

en-us	Delay
fr	Délai

en-us	Delayed by
fr	Retardé de

en-us	Delete
fr	Supprimer

en-us	Delete all elements that are not present in the import file?
fr	Supprimer tous les éléments qui ne sont pas présents dans le fichier d'import ?

en-us	Delete and clear
fr	Supprimer et effacer

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
fr	Supprimer et nettoyer les modèles sélectionnés ? (Attention : tous les hôtes liés seront nettoyés !)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
fr	Supprimer et nettoyer le modèle ? (Attention : tous les hôtes liés seront nettoyés !)

en-us	Delete current action?
fr	Effacer l'action actuelle ?

en-us	Delete current correlation?
fr	Effacer la corrélation actuelle ?

en-us	Deleted
fr	Supprimé

en-us	Delete dashboard?
fr	Effacer le tableau de bord ?

en-us	Delete discovery rule?
fr	Supprimer la règle de découverte ?

en-us	Delete expression?
fr	Supprimer l'expression ?

en-us	Delete graph?
fr	Supprimer le graphique ?

en-us	Delete graph prototype?
fr	Supprimer le prototype de graphique ?

en-us	Delete history of selected items?
fr	Supprimer l'historique des éléments sélectionnés ?

en-us	Delete history of selected web scenarios?
fr	Supprimer l'historique des scénarios web sélectionnés ?

en-us	Delete icon map?
fr	Supprimer la correspondance d'icône ?

en-us	Delete item?
fr	Effacer l'élément ?

en-us	Delete item prototype?
fr	Supprimer le prototype d'élément ?

en-us	Delete links between selected elements?
fr	Supprimer les liens entre les éléments sélectionnés ?

en-us	Delete maintenance period?
fr	Supprimer la période de maintenance ?

en-us	Delete media type?
fr	Supprimer le type de média ?

en-us	Delete missing
fr	Supprimer les manquants

en-us	Delete proxy?
fr	Supprimer le proxy ?

en-us	Delete regular expression?
fr	Supprimer l'expression régulière ?

en-us	Delete script?
fr	Supprimer script ?

en-us	Delete selected actions?
fr	Supprimer les actions sélectionnées ?

en-us	Delete selected API token?
fr	Supprimer le Token API sélectionné ?

en-us	Delete selected API tokens?
fr	Supprimer les Tokens API sélectionnés ?

en-us	Delete selected correlations?
fr	Supprimer les corrélations sélectionnées ?

en-us	Delete selected dashboards?
fr	Effacer le tableau de bord sélectionné ?

en-us	Delete selected discovery rules?
fr	Supprimer les règles de découverte sélectionnées ?

en-us	Delete selected elements?
fr	Supprimer les éléments sélectionnés ?

en-us	Delete selected graph prototypes?
fr	Supprimer les prototypes de graphiques sélectionnés ?

en-us	Delete selected graphs?
fr	Supprimer les graphiques sélectionnés ?

en-us	Delete selected group?
fr	Supprimer le groupe sélectionné ?

en-us	Delete selected groups?
fr	Supprimer les groupes sélectionnés ?

en-us	Delete selected host?
fr	Supprimer hôte sélectionné ?

en-us	Delete selected host groups?
fr	Supprimer les groupes d'hôtes sélectionnés ?

en-us	Delete selected host prototype?
fr	Supprimer le prototype d'hôte sélectionné ?

en-us	Delete selected host prototypes?
fr	Supprimer les prototypes d'hôtes sélectionnés ?

en-us	Delete selected hosts?
fr	Suppression des hôtes sélectionnés ?

en-us	Delete selected image?
fr	Supprimer l'image sélectionnée ?

en-us	Delete selected item prototypes?
fr	Supprimer les prototypes d'éléments sélectionnés ?

en-us	Delete selected items?
fr	Supprimer les éléments sélectionnés ?

en-us	Delete selected maintenance periods?
fr	Supprimer les périodes de maintenance sélectionnées ?

en-us	Delete selected map?
fr	Supprimer la carte sélectionnée ?

en-us	Delete selected maps?
fr	Supprimer les cartes sélectionnées ?

en-us	Delete selected media types?
fr	Supprimer les types de media sélectionnés ?

en-us	Delete selected proxies?
fr	Supprimer les proxies sélectionnés ?

en-us	Delete selected regular expressions?
fr	Supprimer les expressions régulières ?

en-us	Delete selected role?
fr	Supprimer le rôle sélectionné ?

en-us	Delete selected roles?
fr	Supprimer les rôles sélectionnés ?

en-us	Delete selected scheduled report?
fr	Supprimer le rapport planifié sélectionné ?

en-us	Delete selected scheduled reports?
fr	Supprimer les rapports planifiés sélectionnés ?

en-us	Delete selected scripts?
fr	Supprimer les scripts sélectionnés ?

en-us	Delete selected service?
fr	Supprimer le service sélectionné ?

en-us	Delete selected services?
fr	Supprimer les services sélectionnés ?

en-us	Delete selected shapes?
fr	Supprimer les formes sélectionnées ?

en-us	Delete selected SLA?
fr	Supprimer le SLA sélectionné ?

en-us	Delete selected SLAs?
fr	Supprimer les SLA sélectionnés ?

en-us	Delete selected templates?
fr	Supprimer les modèles sélectionnés ?

en-us	Delete selected trigger prototypes?
fr	Supprimer les prototypes de déclencheurs sélectionnés ?

en-us	Delete selected triggers?
fr	Supprimer les déclencheurs sélectionnés ?

en-us	Delete selected user?
fr	Supprimer l'utilisateur sélectionné ?

en-us	Delete selected users?
fr	Supprimer les utilisateurs sélectionnés ?

en-us	Delete selected web scenarios?
fr	Supprimer les scénarios web sélectionnés ?

en-us	Delete template?
fr	Supprimer le modèle ?

en-us	Delete trigger?
fr	Supprimer le déclencheur ?

en-us	Delete trigger prototype?
fr	Supprimer le prototype de déclencheur ?

en-us	Delete web scenario?
fr	Supprimer le scénario web ?

en-us	delimiter
fr	délimiteur

en-us	Delimiter
fr	Délimiteur

en-us	Denied methods
fr	Méthodes interdites

en-us	Deny
fr	Interdit

en-us	Deny list
fr	Interdire la liste

en-us	Dependencies
fr	Dépendances

en-us	Dependent
fr	Dépendant

en-us	Dependent item
fr	Élément dépendant

en-us	Depends on
fr	Dépend de

en-us	Deployment status
fr	État du déploiement

en-us	Deprecated
fr	Obsolète

en-us	descending
fr	décroissant

en-us	description
fr	description

en-us	Description
fr	Description

en-us	Details
fr	Détails

en-us	Details of web scenario
fr	Détails du scénario web

en-us	Detected TimescaleDB license does not support compression. Compression is supported in TimescaleDB Community Edition.
fr	La licence TimescaleDB détectée ne prend pas en charge la compression. La compression est prise en charge dans TimescaleDB Community Edition.

en-us	Detection period
fr	Période de détection

en-us	Deviations
fr	Déviations

en-us	Device
fr	Équipement

en-us	Device interrupts. Returns integer
fr	Interruptions du périphérique. Retourne un entier

en-us	Device uniqueness criteria
fr	Critère d'unicité de l'équipement

en-us	Digest
fr	Digest

en-us	Directory
fr	Répertoire

en-us	directory cannot be empty
fr	le répertoire ne peut pas être vide

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
fr	Taille du dossier (en octets). Retourne un entier

en-us	Disable
fr	Désactiver

en-us	Disabled
fr	Désactivé

en-us	Disable debug mode
fr	Désactiver le mode debug

en-us	Disable debug mode in selected groups?
fr	Désactiver le mode debug des groupes sélectionnés ?

en-us	Disable host
fr	Désactiver hôte

en-us	Disable host?
fr	Désactiver l'hôte ?

en-us	Disable hosts
fr	Désactiver les hôtes

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
fr	Désactiver les hôtes dans les groupes d'hôtes sélectionnés ?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
fr	Désactiver les hôtes surveillés par les proxies sélectionnés ?

en-us	Disable selected actions?
fr	Désactiver les actions sélectionnées ?

en-us	Disable selected API tokens?
fr	Désactiver les Tokens API sélectionnés ?

en-us	Disable selected correlations?
fr	Désactiver les corrélations sélectionnées ?

en-us	Disable selected discovery rules?
fr	Désactiver les règles de découverte sélectionnées ?

en-us	Disable selected groups?
fr	Désactiver les groupes sélectionnés ?

en-us	Disable selected hosts?
fr	Désactiver les hôtes sélectionnés ?

en-us	Disable selected items?
fr	Désactiver les éléments sélectionnés ?

en-us	Disable selected media types?
fr	Désactiver les types de média sélectionnés ?

en-us	Disable selected modules?
fr	Désactiver les modules sélectionnés ?

en-us	Disable selected scheduled reports?
fr	Désactiver les rapports planifiés sélectionnés ?

en-us	Disable selected SLA?
fr	Désactiver le SLA sélectionné ?

en-us	Disable selected SLAs?
fr	Désactiver les SLA sélectionnés ?

en-us	Disable selected triggers?
fr	Désactiver les déclencheurs sélectionnés ?

en-us	Disable selected web scenarios?
fr	Désactiver les scénarios web sélectionnés ?

en-us	Disaster
fr	Désastre

en-us	Discard unchanged
fr	Écarter les inchangés

en-us	Discard unchanged with heartbeat
fr	Écarter les inchangés avec bit de vie

en-us	Discard value
fr	Ignorer la valeur

en-us	Discover
fr	Découvrir

en-us	Discovered
fr	Découvert

en-us	Discovered by
fr	Découvert par

en-us	Discovered device
fr	Équipement découvert

en-us	discovered host
fr	hôte découvert

en-us	discovered service
fr	service découvert

en-us	discovery
fr	découverte

en-us	Discovery
fr	Découverte

en-us	Discovery actions
fr	Actions de découverte

en-us	Discovery by proxy
fr	Découverte par le proxy

en-us	Discovery check
fr	Test de découverte

en-us	Discovery checks
fr	Tests de découverte

en-us	Discovery list
fr	Liste des découvertes

en-us	Discovery object
fr	Objet de découverte

en-us	Discovery of VMware clusters, <url> - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des clusters VMware, <url> - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware clusters, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des clusters VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, <url> - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des datastores VMware, <url> - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des datastores VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Découverte des datastores de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
fr	Découverte des datastores de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, <url> - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des hyperviseurs VMware, <url> - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des hyperviseurs VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	Découverte des périphériques de disque de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
fr	Découverte des périphériques de disque de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	Découverte des systèmes de fichiers de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
fr	Découverte des systèmes de fichiers de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	Découverte des interfaces réseau de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine network interfaces, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
fr	Découverte des périphériques réseau de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, <url> - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des machines virtuelles VMware, <url> - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des machines virtuelles VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery rule
fr	Règle de découverte

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
fr	La règle de découverte "%1$s" existe déjà.

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	La règle de découverte "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
fr	La règle de découverte "%1$s" existe déjà sur "%2$s", héritée d'un autre modèle.

en-us	Discovery rule "%1$s" cannot be copied without its master item.
fr	La règle de découverte "%1$s" ne peut pas être copiée sans son élément principal.

en-us	Discovery rule "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	La règle de découverte "%1$s" est utilisée dans l'action "%2$s".

en-us	discovery rule "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
fr	la règle de découverte "%1$s" sur l'hôte "%2$s" n'est pas surveillée

en-us	Discovery rule created
fr	Règle de découverte créée

en-us	Discovery rule deleted
fr	Règles de découverte supprimées

en-us	Discovery rule deleted
fr	Règle de découverte supprimée

en-us	Discovery rule disabled
fr	Règles de découverte désactivées

en-us	Discovery rule disabled
fr	Règle de découverte désactivée

en-us	Discovery rule enabled
fr	Règle de découverte activée

en-us	Discovery rule enabled
fr	Règles de découverte activées

en-us	Discovery rules
fr	Règles de découverte

en-us	Discovery rules deleted
fr	Règles de découverte supprimées

en-us	Discovery rule updated
fr	Règle de découverte mise à jour

en-us	Discovery status
fr	État de la découverte

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
fr	Statistiques de lecture du disque. Retourne un entier avec le type parmi sectors, operations, bytes ; un flottant avec le type parmi sps, ops, bps

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Espace disque en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets, un flottant pour le pourcentage

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
fr	Statistiques d'écriture du disque. Retourne un entier avec le type parmi sectors, operations, bytes ; un flottant avec le type parmi sps, ops, bps

en-us	Display
fr	Affichage

en-us	Display graph
fr	Afficher le graphique

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
fr	Affichage de %1$s sur %2$s trouvés

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
fr	Affichage de %1$s à %2$s parmi %3$s trouvés

en-us	Displaying options
fr	Options d'affichage

en-us	Display OK triggers for
fr	Afficher les déclencheurs OK pendant

en-us	Display problems
fr	Afficher les problèmes

en-us	Display stacked graph
fr	Afficher le graphique empilé

en-us	Division denominator
fr	Dénominateur

en-us	d.M
fr	d M

en-us	DNS
fr	DNS

en-us	DNS name
fr	Nom DNS

en-us	does not contain
fr	ne contient pas

en-us	Does not contain
fr	Ne contient pas

en-us	does not equal
fr	n'est pas égal

en-us	Does not equal
fr	N'est pas égal

en-us	does not exist
fr	n'existe pas

en-us	Does not exist
fr	N'existe pas

en-us	does not match
fr	ne correspond pas

en-us	Does not match regular expression
fr	Ne correspond pas à l'expression régulière

en-us	Do not keep history
fr	Ne gardez pas l'historique

en-us	Do not keep trends
fr	Ne gardez pas les tendances

en-us	Dot
fr	Point

en-us	Down
fr	Arrêté

en-us	Down
fr	Arrêté

en-us	Download image
fr	Télécharger l'image

en-us	Download the configuration file
fr	Télécharger le fichier de configuration

en-us	Downtime
fr	Temps d'arrêt

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
fr	Souhaitez-vous remplacer l'expression conditionnelle ?

en-us	Draw
fr	Traçage

en-us	Draw style
fr	Style de dessin

en-us	Duplicate dependencies in trigger "%1$s".
fr	Dépendances en doublon dans le déclencheur "%1$s".

en-us	Duplicate dependencies in trigger prototype "%1$s".
fr	Dépendances en doublon dans le prototype de déclencheur "%1$s".

en-us	Duplicate host. Host with the same host name "%1$s" already exists in data.
fr	Hôte en doublon. Un hôte avec le même nom d'hôte "%1$s" existe déjà.

en-us	Duplicate host. Host with the same visible name "%1$s" already exists in data.
fr	Hôte en doublon. Un hôte avec le même nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
fr	Valeur "name" "%1$s" en doublon pour la carte.

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
fr	Identifiant d'utilisateur "%1$s" en doublon dans les utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	Duplicate "usrgrpid" "%1$s" in user groups for map "%2$s".
fr	Identifiant de groupe d'utilisateurs "%1$s" en doublon dans les groupes d'utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	Duration
fr	Durée

en-us	Dutch (nl_NL)
fr	Néerlandais (nl_NL)

en-us	Dynamic item
fr	Élément dynamique

en-us	Dynamic items
fr	Éléments dynamiques

en-us	Each item
fr	Chaque élément

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
fr	Chaque URL doit avoir un nom unique. Veuillez vous assurer qu'il n'existe qu'un URL du même nom

en-us	Edit
fr	Édition

en-us	Edit dashboard
fr	Editer le tableau de bord

en-us	Edit map
fr	Éditer la carte

en-us	Edit operation
fr	Modifier l'opération

en-us	Edit tree element
fr	Éditer un élément d'arborescence

en-us	Edit widget
fr	Éditer un widget

en-us	Effective date
fr	Date effective

en-us	Effective value
fr	Valeur effective

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
fr	Erreur Elasticsearch : %1$s.

en-us	Elasticsearch URL is not set for type: %1$s.
fr	L'URL Elasticsearch n'est pas définie pour le type : %1$s.

en-us	Element
fr	Élément

en-us	Element name
fr	Nom de l'élément

en-us	Ellipse
fr	Ellipse

en-us	Email
fr	Courriel

en-us	Empty
fr	Vide

en-us	Empty color.
fr	Couleur vide.

en-us	Empty filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
fr	Identifiant de formule de condition vide pour la règle de découverte "%1$s".

en-us	Empty filter condition macro for discovery rule "%1$s".
fr	Macro de condition vide pour l'action "%1$s".

en-us	Empty input parameter.
fr	Paramètre d'entrée vide.

en-us	Empty map ID.
fr	Identifiant de carte vide.

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
fr	Certificat SSL vide pour le scénario web "%1$s".

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
fr	Clé SSL vide pour le scénario web "%1$s".

en-us	<empty string>
fr	<chaîne vide>

en-us	Enable
fr	Activer

en-us	Enable audit logging
fr	Activer la journalisation de l'audit

en-us	Enable compression
fr	Activer la compression

en-us	Enable confirmation
fr	Activer confirmation

en-us	Enabled
fr	Activé

en-us	Enable debug mode
fr	Activer le mode debug

en-us	Enable debug mode in selected groups?
fr	Activer le mode debug des groupes sélectionnés ?

en-us	Enable host
fr	Activer hôte

en-us	Enable host?
fr	Activer l'hôte ?

en-us	Enable hosts
fr	Activer les hôtes

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
fr	Activer les hôtes surveillés par les proxys sélectionnés ?

en-us	Enable HTTP authentication
fr	Activer l'authentification HTTP

en-us	Enable HTTP authentication for all users.
fr	Activez l'authentification HTTP pour tous les utilisateurs.

en-us	Enable internal housekeeping
fr	Activer le nettoyage interne

en-us	Enable LDAP authentication
fr	Activer l'authentification LDAP

en-us	Enable SAML authentication
fr	Activer l'authentification SAML

en-us	Enable selected actions?
fr	Activer les actions sélectionnées ?

en-us	Enable selected API tokens?
fr	Activer les Tokens API sélectionnés ?

en-us	Enable selected correlations?
fr	Activer les corrélations sélectionnées ?

en-us	Enable selected discovery rules?
fr	Activer les règles de découverte sélectionnées ?

en-us	Enable selected groups?
fr	Activer les groupes sélectionnés ?

en-us	Enable selected hosts?
fr	Activer les hôtes sélectionnés ?

en-us	Enable selected items?
fr	Activer les éléments sélectionnés ?

en-us	Enable selected media types?
fr	Activer les types de média sélectionnés ?

en-us	Enable selected modules?
fr	Activer les modules sélectionnés ?

en-us	Enable selected scheduled reports?
fr	Activer les rapports planifiés sélectionnés ?

en-us	Enable selected SLA?
fr	Activer le SLA sélectionné ?

en-us	Enable selected SLAs?
fr	Activer les SLA sélectionnés ?

en-us	Enable selected triggers?
fr	Activer les déclencheurs sélectionnés ?

en-us	Enable selected web scenarios?
fr	Activer les scénarios web sélectionnés ?

en-us	Enable trapping
fr	Activer les trap

en-us	Encrypt
fr	Chiffrement

en-us	Encryption
fr	Chiffrement

en-us	Encryption level
fr	Niveau de chiffrement

en-us	End date
fr	Date de fin

en-us	End of line sequence
fr	Séquence de fin de ligne

en-us	English (en_GB)
fr	Anglais (en_GB)

en-us	English (en_US)
fr	Anglais (en_US)

en-us	Entry with UUID "%1$s" already exists.
fr	L'entrée avec l'UUID "%1$s" existe déjà.

en-us	equals
fr	égal

en-us	Equals
fr	Égal

en-us	e() - Returns Euler's number
fr	e() - Retourne le nombre d'Euler

en-us	Error
fr	Erreur

en-us	Error: %1$s
fr	Erreur : %1$s

en-us	Error budget
fr	Marge d'erreur

en-us	Error in search request for table "%1$s".
fr	Erreur dans la requête de recherche dans la table "%1$s".

en-us	error message
fr	message d'erreur

en-us	Error message
fr	Message d'erreur

en-us	Error! Unable to start Zabbix server.
fr	Erreur ! Impossible de démarrer le serveur Zabbix.

en-us	Error! Unable to start Zabbix server due to unsupported %1$s database server version. Must be at least (%2$s)
fr	Erreur! Impossible de démarrer le serveur Zabbix en raison d'une version du serveur de base de données %1$s non supporté. Doit être au moins (%2$s)

en-us	Evaluation period
fr	Période d'évaluation

en-us	Event
fr	Événement

en-us	Event acknowledged
fr	Événement acquitté

en-us	Event correlation
fr	Corrélation d'événement

en-us	Event correlation rules
fr	Règles de corrélation d'événement

en-us	Event details
fr	Détails de l'événement

en-us	Event generation
fr	Génération d'événement

en-us	Event ID
fr	ID événement

en-us	Event is acknowledged
fr	L'événement est acquitté

en-us	Event is not acknowledged
fr	L'événement n'est pas acquitté

en-us	Event list [previous 20]
fr	Liste d'événements [20 précédents]

en-us	Event log monitoring. Returns log
fr	Supervision du journal d'événements. Retourne un journal

en-us	Event name
fr	Nom de l'événement

en-us	Event name matches Trigger name (with macros expanded) unless a custom Event name is specified in Trigger settings.
fr	Le nom de l'événement correspond au nom du déclencheur (avec les macros développées) sauf si un nom d'événement personnalisé est spécifié dans les paramètres du déclencheur.

en-us	Events and alerts
fr	Événements et alertes

en-us	Event tag pair
fr	Paire de tags d'événement

en-us	Event type
fr	Type d'événement

en-us	Event updated
fr	Mettre à jour l'événement

en-us	Event updated
fr	Mettre à jour les événements

en-us	Every day(s)
fr	Chaque jour(s)

en-us	Every week(s)
fr	Chaque semaine(s)

en-us	Example
fr	Exemple

en-us	Example: https://localhost/zabbix/ui/
fr	Exemple : https://localhost/zabbix/ui/

en-us	Except selected
fr	Ignorer les sélectionnés

en-us	Exclude
fr	Exclure

en-us	Excluded downtime
fr	Temps d'arrêt exclu

en-us	Excluded downtimes
fr	Temps d'arrêt exclus

en-us	Exclude host groups
fr	Exclure des groupes d'hôtes

en-us	Execute
fr	Exécuter

en-us	Executed
fr	Exécuté

en-us	Executed script
fr	Script exécuté

en-us	Execute now
fr	Exécuter maintenant

en-us	Execute on
fr	Exécuter sur

en-us	Execute scripts
fr	Exécuter des scripts

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Exécute une requête WMI et retourne le premier objet sélectionné. Retourne un entier, un flottant, une chaîne de caractères ou du texte (selon la requête)

en-us	Execute WMI query and return the JSON document with all selected objects
fr	Exécuter la requête WMI et renvoyer le document JSON avec tous les objets sélectionnés

en-us	Execution confirmation
fr	Confirmation d'exécution

en-us	exists
fr	existe

en-us	Exists
fr	Existe

en-us	Expand
fr	Déplier

en-us	Expand macros
fr	Substituer les macros

en-us	Expand sidebar
fr	Développer la barre latérale

en-us	Expand single problem
fr	Détailler problème unique

en-us	exp() - Euler's number at a power of a value
fr	exp() - Nombre d'Euler à la puissance d'une valeur

en-us	Expired
fr	Expiré

en-us	Expired
fr	Expiré

en-us	Expired on %1$s.
fr	Expiré le %1$s.

en-us	Expires at
fr	Expire le

en-us	Expires in less than
fr	Expire dans moins de

en-us	Exploded
fr	Explosé

en-us	expm1() - Euler's number at a power of a value minus 1
fr	expm1() - nombre d'Euler à la puissance d'une valeur moins 1

en-us	Export
fr	Exporter

en-us	Export failed
fr	Échec de l'export

en-us	Export to CSV
fr	Exporter en CSV

en-us	Expression
fr	Expression

en-us	Expression cannot be empty
fr	L'expression ne peut pas être vide

en-us	Expression constructor
fr	Constructeur d'expression

en-us	expression is empty
fr	l'expression est vide

en-us	Expressions
fr	Expressions

en-us	Expression syntax error.
fr	Erreur de syntaxe dans l'expression.

en-us	Expression type
fr	Type d'expression

en-us	Expression variable elements
fr	Expression variable éléments

en-us	External check
fr	Vérification externe

en-us	F
fr	V

en-us	Fail
fr	Échec

en-us	Failed
fr	Échoué

en-us	Failed login
fr	Échec d'authentification

en-us	Failed to create dashboard
fr	Impossible de créer le tableau de bord

en-us	failed to parse JSON
fr	impossible de parcourir le JSON

en-us	Failed to parse URL.
fr	Échec d'analyse de l'URL.

en-us	Failed to paste dashboard page.
fr	Échec du collage du tableau de bord.

en-us	Failed to paste widget.
fr	Échec du collage du widget.

en-us	Failed to update dashboard
fr	Impossible de mettre à jour le tableau de bord

en-us	Failed to update dashboard page properties.
fr	Échec de la mise à jour des propriétés de la page du tableau de bord.

en-us	Failed to update dashboard properties.
fr	Échec de la mise à jour des propriétés du tableau de bord.

en-us	Failed to update widget properties.
fr	Échec de la mise à jour des propriétés du widget.

en-us	Fail-over delay: %1$s
fr	Délai de basculement : %1$s

en-us	Failure Audit
fr	Audit d'échec

en-us	FALSE
fr	FAUX

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
fr	Erreur fatale, veuillez en informer l'équipe Zabbix

en-us	Favorite graphs
fr	Graphiques favoris

en-us	Favorite maps
fr	Cartes préférées

en-us	Feb
fr	Fév

en-us	February
fr	Février

en-us	Field
fr	Champ

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
fr	Le champ "%1$s" ne peut pas être configuré à NULL.

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
fr	Le champ "%1$s" est obligatoire.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
fr	La valeur pour le champ "%1$s" de la carte "%2$s" est manquante.

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
fr	Le champ "%1$s" n'est pas correct : %2$s

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s.
fr	Le champ "%1$s" n'est pas correct : %2$s.

en-us	Field "%1$s" is not integer.
fr	Le champ "%1$s" n'est pas un entier.

en-us	Field "%1$s" is not string.
fr	Le champ "%1$s" n'est pas une chaîne de caractères.

en-us	Field "%1$s" must be missing.
fr	Le champ "%1$s" doit être manquant.

en-us	File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Returns integer for crc32 (default) and string for md5, sha256
fr	Somme de contrôle du fichier, calculée par l'algorithme UNIX cksum. Retourne un entier pour crc32 (par défaut) et une chaîne de caractères pour md5, sha256

en-us	file format is unsupported
fr	le format de fichier n'est pas supporté

en-us	File is empty
fr	Le fichier est vide

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
fr	Fichier trop volumineux, la taille maximale de téléchargement est de %1$s octets.

en-us	File owner information. Returns string
fr	Informations sur le propriétaire du fichier. Retourne une chaîne de caractères

en-us	File size in bytes (default) or in newlines. Returns integer
fr	Taille du fichier en octets (par défaut) ou en nombre de lignes. Retourne un entier

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
fr	Information temporelle du fichier. Retourne un entier (timestamp Unix)

en-us	Fill
fr	Remplissage

en-us	Filled region
fr	Région remplie

en-us	Filter
fr	Filtre

en-us	Filter deleted
fr	Filtre supprimé

en-us	Filter properties
fr	Propriétés du filtre

en-us	Filter results
fr	Filtrer les résultats

en-us	Filters
fr	Filtres

en-us	find() - Check occurrence of pattern V (which fulfill operator O) for period T (1 - match, 0 - no match)
fr	find() - Vérifie l'occurrence du modèle V (qui remplit l'opérateur O) pour la période T (1 - correspondance trouvée, 0 - pas de correspondance )

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
fr	Trouver une chaîne de caractères dans un fichier. Retourne 0 - correspondance non trouvée ; 1 - trouvée

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
fr	Trouver une chaîne de caractères dans un fichier. Retourne la ligne contenant la chaîne correspondance, ou selon ce qui est spécifié dans le paramètre optionnel output

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
fr	Trouver une chaîne de caractères sur une page web. Retourne la chaîne correspondante, ou selon ce qui est spécifié dans le paramètre optionnel output

en-us	Finish
fr	Terminé

en-us	Finnish (fi_FI)
fr	Finnois (fi_FI)

en-us	first
fr	premier

en-us	First
fr	Premier

en-us	first parameter is expected
fr	le premier paramètre est nécessaire

en-us	first() - The oldest value in the specified time interval
fr	first() - La valeur la plus ancienne dans l'intervalle de temps spécifié

en-us	Fit
fr	Ajuster

en-us	Fit to map
fr	Ajuster à la carte

en-us	Fixed
fr	Fixe

en-us	Fixed status
fr	Statut fixe

en-us	Flexible
fr	Flexible

en-us	floor() - Rounds down to the nearest smaller integer
fr	floor() - Arrondit à l'entier inférieur le plus proche

en-us	Follow redirects
fr	Suivre les redirections

en-us	Font
fr	Police

en-us	Font color
fr	Couleur de la police

en-us	Font size
fr	Taille de police

en-us	forecast() - Forecast for next t seconds based on period T
fr	forecast () - Prévisions pour les prochaines t secondes sur la base de la période T

en-us	Form data
fr	Données de formulaire

en-us	Formula
fr	Formule

en-us	Formula missing for discovery rule "%1$s".
fr	Formule manquante pour la règle de découverte "%1$s".

en-us	Formula missing for override "%1$s".
fr	Formule manquante pour la surcharge "%1$s".

en-us	fourth
fr	quatrième

en-us	French (fr_FR)
fr	Français (fr_FR)

en-us	Fri
fr	Ven

en-us	Friday
fr	Vendredi

en-us	From
fr	De

en-us	Frontend access
fr	Accès à l'interface

en-us	Frontend messaging
fr	Messages dans l'interface

en-us	Frontend URL
fr	URL du serveur

en-us	FTP
fr	FTP

en-us	Full
fr	Tout

en-us	Full clone
fr	Clone complet

en-us	Function
fr	Fonction

en-us	fuzzytime() - Difference between item value (as timestamp) and Zabbix server timestamp is less than or equal to T seconds (1 - true, 0 - false)
fr	fuzzytime() - La différence entre la valeur de l'horodatage de l'élément et l'horodatage du serveur Zabbix est inférieure ou égale à T secondes (1 - vrai, 0 - faux)

en-us	General
fr	Général

en-us	Generated in %1$s sec
fr	Généré en %1$s s

en-us	Generate report by
fr	Rapport générer par

en-us	geographical coordinates (values of comma separated latitude and longitude) are expected
fr	des coordonnées géographiques (valeurs de latitude et de longitude séparées par des virgules) sont attendues

en-us	Geographical maps
fr	Cartes géographiques

en-us	Geomap
fr	Carte géographique

en-us	Georgian (ka_GE)
fr	Géorgien (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
fr	Allemand (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
fr	Obtenir le contenu d'une page web. Retourne la source de la page web sous forme de texte

en-us	Get value
fr	Obtenir la valeur

en-us	Get value and test
fr	Obtenir la valeur et tester

en-us	Get value from host
fr	Obtenir de la valeur depuis l'hôte

en-us	Given expression is not a macro
fr	L'expression fournie n'est pas une macro

en-us	global housekeeping settings
fr	paramètres de nettoyage globaux

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
fr	L'expression régulière globale "%1$s" n'existe pas.

en-us	Global value
fr	Valeur globale

en-us	Go back to %1$s
fr	Retour vers %1$s

en-us	Google Chrome
fr	Google Chrome

en-us	Go to
fr	Aller à

en-us	Go to "%1$s"
fr	Allez à "%1$s"

en-us	Go to first page
fr	Aller à la première page

en-us	Go to last page, %1$s
fr	Aller à la dernière page, %1$s

en-us	Go to next page, %1$s
fr	Aller à la page suivante, %1$s

en-us	Go to page %1$s
fr	Aller à la page %1$s

en-us	Go to page %1$s, current page
fr	Aller à la page %1$s, page actuelle

en-us	Go to previous page, %1$s
fr	Aller à la page précédente, %1$s

en-us	Gradient line
fr	Ligne et dégradé

en-us	Graph
fr	Graphique

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" as a graph created from graph prototype.
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur "%2$s" en tant que graphique créé à partir du prototype de graphique.

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur "%2$s" (hérité d'un autre modèle).

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur "%2$s" (les éléments ne sont pas identiques).

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
fr	Le graphique "%1$s" avec des éléments de modèles ne peut pas contenir d'éléments d'autres hôtes.

en-us	Graph added
fr	Graphique ajouté

en-us	Graph (classic)
fr	Graph (classique)

en-us	Graph copied
fr	Graphique copie

en-us	Graph copied
fr	Graphiques copiés

en-us	Graph deleted
fr	Graphique supprimé

en-us	Graph prototype
fr	Prototype de graphique

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
fr	Le prototype de graphique "%1$s" contient les prototypes d'éléments de plusieurs règles de découverte.

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
fr	Le prototype de graphique "%1$s" doit avoir au moins un prototype d'élément.

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
fr	Le prototype de graphique "%1$s" avec des éléments de modèles ne peut pas contenir des éléments d'autres hôtes.

en-us	Graph prototype added
fr	Prototype de graphique ajouté

en-us	Graph prototype deleted
fr	Prototype de graphique supprimé

en-us	Graph prototypes
fr	Prototypes de graphiques

en-us	Graph prototypes deleted
fr	Prototypes de graphiques supprimés

en-us	Graph prototype updated
fr	Prototype de graphique mis à jour

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
fr	Le prototype de graphique avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	graph prototype with the same UUID already exists
fr	un prototype de graphique avec le même UUID existe déjà

en-us	Graphs
fr	Graphiques

en-us	Graphs deleted
fr	Graphiques supprimés

en-us	Graph sum
fr	Somme du graphique

en-us	Graph type
fr	Type de graphique

en-us	Graph updated
fr	Graphique mis à jour

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
fr	Le graphique avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Graph with name "%1$s" already exists in graphs or graph prototypes.
fr	Un graphique nommé "%1$s" existe déjà parmi les graphiques ou prototypes de graphiques.

en-us	graph with the same UUID already exists
fr	un graphique avec le même UUID existe déjà

en-us	Greek (el_GR)
fr	Grec (el_GR)

en-us	Grid
fr	Grille

en-us	Group
fr	Groupe

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
fr	Le groupe "%1$s" ne peut pas être effacé, car il est utilisé par un prototype d'hôte.

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
fr	Le groupe "%1$s" ne peut pas être effacé, car il est utilisé dans une condition de corrélation.

en-us	Group "%1$s" does not exist.
fr	Le groupe "%1$s" n'existe pas.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
fr	Le groupe "%1$s" pour l'hôte "%2$s" n'existe pas.

en-us	Group added
fr	Groupe ajouté

en-us	Group deleted
fr	Groupes supprimés

en-us	Group deleted
fr	Groupe supprimé

en-us	Group for discovered hosts
fr	Groupe des hôtes découverts

en-us	Grouping by
fr	Groupement par

en-us	Group name
fr	Nom du groupe

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
fr	Le prototype de groupe ne peut pas être basé sur un groupe d'hôte "%1$s" découvert.

en-us	Group prototypes
fr	Prototypes de groupes

en-us	Groups
fr	Groupes

en-us	Group updated
fr	Groupe mis à jour

en-us	GSM modem
fr	Modem GSM

en-us	Guest user
fr	Utilisateur invité

en-us	GUI
fr	GUI

en-us	GUI access disabled.
fr	Accès GUI désactivé.

en-us	h
fr	h

en-us	H
fr	H

en-us	Hardware
fr	Matériel

en-us	Hardware (Full details)
fr	Matériel (détails complets)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
fr	Lecture d'un capteur matériel. Retourne un flottant

en-us	HashiCorp Vault
fr	Coffre HashiCorp

en-us	Headers
fr	En-têtes

en-us	Headers already sent.
fr	En-têtes déjà envoyés.

en-us	Hebrew (he_IL)
fr	Hébreu (he_IL)

en-us	Height
fr	Hauteur

en-us	Help
fr	Aide

en-us	Hexadecimal to decimal
fr	Hexadécimal vers décimal

en-us	hh.mm
fr	hh.mm

en-us	H:i
fr	H:i

en-us	Hidden
fr	Caché

en-us	Hide debug
fr	Cacher le debug

en-us	Hide groups without problems
fr	Masquer les groupes sans problème

en-us	Hide selected
fr	Cacher sélections

en-us	Hide sidebar
fr	Masquer la barre latérale

en-us	Hierarchy
fr	Hiérarchie

en-us	High
fr	Haut

en-us	High availability cluster
fr	Cluster haute disponibilité

en-us	High availability node
fr	Nœud haute disponibilité

en-us	High availability nodes
fr	Nœuds haute disponibilité

en-us	High-contrast dark
fr	Noir à contraste élevé

en-us	High-contrast light
fr	Clair à contraste élevé

en-us	Highlight whole row
fr	Mettre en surbrillance la ligne entière

en-us	H:i:s
fr	H:i:s

en-us	History
fr	Historique

en-us	History and trends cleared
fr	Historique et tendances effacés

en-us	History and trends compression
fr	Compression de l'historique et des tendances

en-us	History cleanup is not supported if compression is enabled
fr	Le nettoyage de l'historique n'est pas supporté si la compression est activée

en-us	History clear
fr	Effacement d'historique

en-us	History cleared
fr	Historique nettoyé

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
fr	Le nettoyage de l'historique prend du temps. Continuer ?

en-us	History data
fr	Données d'historique

en-us	History data selection
fr	Sélection des données d'historique

en-us	History functions
fr	Fonctions d'historique

en-us	History storage period
fr	Période de stockage de l'historique

en-us	Home
fr	Accueil

en-us	Homepage
fr	Page d'accueil

en-us	Horizontal
fr	Horizontal

en-us	Horizontal align
fr	Alignement horizontal

en-us	Horizontal position
fr	Position horizontale

en-us	host
fr	hôte

en-us	Host
fr	Hôtes

en-us	Host
fr	Hôte

en-us	Host "%1$s" already exists.
fr	L'hôte "%1$s" existe déjà.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
fr	L'hôte "%1$s" ne peut pas ne pas avoir de groupe d'hôte.

en-us	Host "%1$s" is monitored by proxy "%2$s".
fr	L'hôte "%1$s" est surveillé par le proxy "%2$s".

en-us	Host access
fr	Accès hôte

en-us	Host added
fr	Hôte ajouté

en-us	Host address
fr	Adresse de l'hôte

en-us	Host availability
fr	Disponibilité de l'hôte

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
fr	Un hôte ne peut pas avoir plus d'une interface par défaut du même type.

en-us	Host count
fr	Nombre d'hôtes

en-us	Host deleted
fr	Hôte supprimé

en-us	Host disabled
fr	Hôte désactivé

en-us	Host disabled
fr	Hôtes désactivés

en-us	Host enabled
fr	Hôte activé

en-us	Host enabled
fr	Hôtes désactivés

en-us	Host graphs
fr	Graphiques de l'hôtes

en-us	host group
fr	groupe d'hôte

en-us	Host group
fr	Groupe d'hôtes

en-us	Host group "%1$s" already exists.
fr	Le groupe d'hôtes "%1$s" existe déjà.

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
fr	Le groupe d'hôtes "%1$s" ne peut pas être effacé, car il est utilisé dans un script global.

en-us	Host group "%1$s" is internal and cannot be deleted.
fr	Le groupe d'hôtes "%1$s" est interne et ne peut pas être supprimé.

en-us	Host group elements
fr	Éléments du groupe d'hôtes

en-us	Host group label type
fr	Type d'étiquette du groupe d'hôtes

en-us	Host groups
fr	Groupes d'hôtes

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
fr	Le groupe d'hôtes avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	host group with the same UUID already exists
fr	un groupe d'hôte avec le même UUID existe déjà

en-us	"hostid" of dependent item and master item should match
fr	Le "hostid" de l'élément dépendant doit correspondre à l'élément maître.

en-us	Host interface
fr	Interface hôte

en-us	Host inventory
fr	Inventaire d'hôtes

en-us	Host inventory overview
fr	Aperçu d'inventaire d'hôtes

en-us	Host IP
fr	IP hôte

en-us	"host:key" pair is expected
fr	une paire "hôte:clé" est attendue

en-us	Host label type
fr	Type d'étiquette d'hôte

en-us	Host macros
fr	Macros de l'hôte

en-us	Host metadata
fr	Métadonnées de l'hôte

en-us	Host name
fr	Nom de l'hôte

en-us	Host networks
fr	Réseaux de l'hôte

en-us	host pattern
fr	modèle d'hôte

en-us	Host prototype
fr	Prototype d'hôte

en-us	Host prototype added
fr	Prototype d'hôte ajouté

en-us	Host prototype deleted
fr	Prototype d'hôte supprimé

en-us	Host prototype macros
fr	Macros du prototype d'hôte

en-us	Host prototypes
fr	Prototypes d'hôtes

en-us	Host prototypes deleted
fr	Prototypes d'hôtes supprimés

en-us	Host prototype updated
fr	Prototypes d'hôtes mis à jour

en-us	Host prototype updated
fr	Prototype d'hôte mis à jour

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
fr	Un prototype d'hôte avec le nom d'hôte "%1$s" existe déjà dans la règle de découverte "%2$s".

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of host "%3$s".
fr	Un prototype d'hôte avec le nom d'hôte "%1$s" existe déjà dans la règle de découverte "%2$s" de l'hôte "%3$s".

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of template "%3$s".
fr	Un prototype d'hôte avec le nom d'hôte "%1$s" existe déjà dans la règle de découverte "%2$s" du modèle "%3$s".

en-us	host prototype with the same UUID already exists
fr	un prototype d'hôte avec le même UUID existe déjà

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
fr	Un prototype d'hôte avec le nom visible "%1$s" existe déjà dans la règle de découverte "%2$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of host "%3$s".
fr	Le prototype d'hôte avec le nom visible "%1$s" existe déjà dans la règle de découverte "%2$s" de l'hôte "%3$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of template "%3$s".
fr	Le prototype d'hôte avec le nom visible "%1$s" existe déjà dans la règle de découverte "%2$s" du modèle "%3$s".

en-us	Host router
fr	Hôte - Routeur

en-us	Hosts
fr	Hôtes

en-us	Hosts location
fr	Localisation des hôtes

en-us	Host subnet mask
fr	Masque de sous-réseau de l'hôte

en-us	Hosts updated
fr	Hôtes mis à jour

en-us	Host tags
fr	Tags d'hôte

en-us	Host time
fr	Heure de l'hôte

en-us	Host updated
fr	Hôte mis à jour

en-us	Host update failed.
fr	Échec de la mise à jour de l'hôte.

en-us	Host with host name "%1$s" already exists.
fr	Un hôte avec le nom "%1$s" existe déjà.

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
fr	L'hôte avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
fr	Un hôte ayant le même nom "%1$s" existe déjà.

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
fr	Un hôte ayant le même nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Host with visible name "%1$s" already exists.
fr	Un hôte avec le nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Hour
fr	Heure

en-us	Hours
fr	Heures

en-us	Housekeeping
fr	Nettoyage

en-us	HTML
fr	HTML

en-us	HTTP
fr	HTTP

en-us	HTTP agent
fr	Agent HTTP

en-us	HTTP authentication
fr	Authentification HTTP

en-us	HTTP login form
fr	Formulaire de connexion HTTP

en-us	HTTP proxy
fr	Proxy HTTP

en-us	HTTPS
fr	HTTPS

en-us	HTTP settings
fr	Paramètres HTTP

en-us	Hungarian (hu_HU)
fr	Hongrois (hu_HU)

en-us	HW architecture
fr	Architecture matérielle

en-us	I
fr	I

en-us	ICMP ping
fr	Ping ICMP

en-us	icon
fr	icône

en-us	Icon
fr	Icône

en-us	Icon (default)
fr	Icône (par défaut)

en-us	Icon (disabled)
fr	Icône (désactivée)

en-us	I confirm to remove all macros
fr	Je confirme la suppression de toutes les macros

en-us	I confirm to remove all value mappings
fr	Je confirme la suppression de toutes les tables de correspondances

en-us	Icon highlight
fr	Icône surlignée

en-us	Icon (maintenance)
fr	Icône (maintenance)

en-us	Icon map
fr	Correspondance d'icône

en-us	Icon map "%1$s" already exists.
fr	La correspondance d'icône "%1$s" existe déjà.

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
fr	La correspondance d'icône "%1$s" ne peut pas être supprimée. Utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Icon map created
fr	Correspondance d'icône créée

en-us	Icon map deleted
fr	Correspondance d'icône supprimée

en-us	Icon mapping
fr	Correspondance d'icônes

en-us	Icon map updated
fr	Correspondance d'icône mise à jour

en-us	Icon (problem)
fr	Icône (problème)

en-us	Icons
fr	Icônes

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
fr	L'icône avec l'IS "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	ID
fr	ID

en-us	Identical actions are used by modules located at %1$s.
fr	Des actions identiques sont utilisées par les modules situés à %1$s.

en-us	Identical ID (%1$s) is used by modules located at %2$s.
fr	Un identifiant identique (%1$s) est utilisé par les modules situés à %2$s.

en-us	Identical namespace (%1$s) is used by modules located at %2$s.
fr	Un espace de noms identique (%1$s) est utilisé par les modules situés à %2$s.

en-us	Identification of the system. Returns string
fr	Identification du système. Retourne une chaîne

en-us	IdP entity ID
fr	ID d'entité de l'IdP

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
fr	Si au moins %2$s services enfants ont le statut %1$s ou supérieur

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
fr	Si au moins %2$s service enfant a le statut %1$s ou supérieur

en-us	If at least %2$s child services have %1$s status or above
fr	Si au moins %2$s services enfants ont le statut %1$s ou supérieur

en-us	If at least %2$s of child services have %1$s status or above
fr	Si au moins %2$s des services enfants ont le statut %1$s ou supérieur

en-us	If filter matches
fr	Si le filtre correspond

en-us	If HTTP authentication is enabled, all users (even with frontend access set to LDAP/Internal) will be authenticated by the web server, not by Zabbix.
fr	Si l'authentification HTTP est activée, tous les utilisateurs (même avec un accès frontal défini sur LDAP/Interne) seront authentifiés par le serveur Web, et non par Zabbix.

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
fr	Si moins de %2$s service enfant a le statut %1$s ou inférieur

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
fr	Si moins de %2$s services enfants ont le statut %1$s ou inférieur

en-us	If less than %2$s child services have %1$s status or below
fr	Si moins de %2$s services enfants ont le statut %1$s ou inférieur

en-us	If less than %2$s of child services have %1$s status or below
fr	Si moins de %2$s services enfants ont le statut %1$s ou inférieur

en-us	If no user groups are specified, at least one user must be included in the mailing list.
fr	Si aucun groupe d'utilisateurs n'est spécifié, au moins un utilisateur doit être inclus dans la liste de diffusion.

en-us	Iframe sandboxing exceptions
fr	Exceptions d'utilisation de l'attribut sandbox des Iframe

en-us	If weight of child services with %1$s status or above is at least %2$s
fr	Si le poids des services enfants avec le statut %1$s ou supérieur est d'au moins %2$s

en-us	If weight of child services with %1$s status or below is less than %2$s
fr	Si le poids des services enfants avec le statut %1$s ou inférieur est inférieur à %2$s

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
fr	Si vous pensez que ce message n'est pas correct, veuillez consulter votre administrateur pour obtenir les permissions nécessaires.

en-us	Ignore this service
fr	Ignorer ce service

en-us	image
fr	image

en-us	Image
fr	Image

en-us	Image "%1$s" already exists.
fr	L'image "%1$s" existe déjà.

en-us	Image added
fr	Image ajoutée

en-us	Image deleted
fr	Image supprimée

en-us	Image label type
fr	Type d'étiquette d'image

en-us	Images
fr	Images

en-us	Images for all maps will be updated!
fr	Les images de toutes les cartes seront mises à jour !

en-us	image size must be less than %1$s
fr	la taille de l'image doit être inférieure à %1$s

en-us	Image size must be less than %1$s.
fr	La taille de l'image doit être inférieure à %1$s.

en-us	Image updated
fr	Image modifiée

en-us	IMAP
fr	IMAP

en-us	Immediately
fr	Immédiatement

en-us	Import
fr	Importer

en-us	Imported successfully
fr	Importé avec succès

en-us	Import failed
fr	Échec de l'import

en-us	Import file
fr	Importer fichier

en-us	Impossible to filter by inventory field "%1$s", which does not exist.
fr	Impossible de filtrer par le champ d'inventaire "%1$s", qui n'existe pas.

en-us	in
fr	dans

en-us	Inaccessible dashboard
fr	Tableau de bord inaccessible

en-us	Inaccessible discovery rule
fr	Règle de découverte inaccessible

en-us	Inaccessible graph
fr	Graphique inaccessible

en-us	Inaccessible graph prototype
fr	Prototype de graphe inaccessible

en-us	Inaccessible group
fr	Groupe inaccessible

en-us	Inaccessible host
fr	Hôte inaccessible

en-us	Inaccessible item
fr	Élément inaccessible

en-us	Inaccessible item prototype
fr	Prototype d'élément inaccessible

en-us	Inaccessible maintenance
fr	Maintenance inaccessible

en-us	Inaccessible map
fr	Carte inaccessible

en-us	Inaccessible service
fr	Service inaccessible

en-us	Inaccessible SLA
fr	SLA inaccessible

en-us	Inaccessible template
fr	Modèle inaccessible

en-us	Inaccessible trigger
fr	Déclencheur inaccessible

en-us	Inaccessible user
fr	Utilisateur inaccessible

en-us	Inaccessible user group
fr	Groupe d'utilisateurs inaccessible

en-us	in() - Checks if a value equals to one of the listed values (1 - equals, 0 - otherwise)
fr	in() - Vérifie si une valeur est égale à l'une des valeurs listées (1 - est égal, 0 - sinon)

en-us	Include
fr	Inclure

en-us	Include event menu entry
fr	Inclure dans le menu de l'événement

en-us	Include subgroups
fr	Inclure les sous-groupes

en-us	including subgroups
fr	sous-groupes inclus

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
fr	Statistiques de trafic entrant sur une interface réseau. Retourne un entier

en-us	Incompatible "propagation_rule" and "propagation_value" parameters for service "%1$s".
fr	Paramètres "propagation_rule" et "propagation_value" incompatibles pour le service "%1$s".

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
fr	Valeur de type d'étiquette %1$s incorrecte pour la carte "%2$s".

en-us	Incorrect action condition discovery check.
fr	Test de découverte associé à la condition d'action incorrect.

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
fr	Test de découverte associé à la condition d'action incorrect. Le test de découverte n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition discovery object.
fr	Test de découverte associé à la condition d'action incorrect.

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
fr	Règle de découverte associée à la condition d'action incorrecte. La règle de découverte n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition discovery status.
fr	État de découverte associé à la condition d'action incorrect.

en-us	Incorrect action condition event type.
fr	Type d'événement associé à la condition d'action incorrect.

en-us	Incorrect action condition or operation host group. Host group does not exist or you have no access to it.
fr	Groupe d'hôtes associé à la condition ou l'opération de l'action incorrect. Le groupe d'hôtes n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition or operation host. Host does not exist or you have no access to it.
fr	Hôte associé à la condition ou l'opération de l'action incorrect. L'hôte n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition or operation template. Template does not exist or you have no access to it.
fr	Modèle associé à la condition ou l'opération de l'action incorrect. Le modèle n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
fr	Port de condition d'action "%1$s" incorrect.

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
fr	Proxy associé à la condition d'action incorrect. Le proxy n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition service. Service does not exist or you have no access to it.
fr	Service associé à la condition ou l'opération de l'action incorrect. Le service n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
fr	Sévérité de déclencheur de condition d'action incorrecte.

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
fr	Déclencheur associé à la condition d'action incorrect. Le déclencheur n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition type.
fr	Type associé à la condition d'action incorrect.

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
fr	Valeurs de pas d'escalade associées à la condition d'action incorrectes.

en-us	Incorrect action operation media type. Media type does not exist or you have no access to it.
fr	Type de média associé à l'action incorrect. Le type de média n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
fr	Type d'opération d'action "%1$s" incorrect pour la source d'événement "%2$s".

en-us	Incorrect action operation user group. User group does not exist or you have no access to it.
fr	Groupe d'utilisateurs associé à l'action incorrect. Le groupe d'utilisateurs n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action operation user. User does not exist or you have no access to it.
fr	Utilisateur associé à l'action incorrect. L'utilisateur n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect API "%1$s".
fr	API "%1$s" incorrecte.

en-us	Incorrect arguments passed to function.
fr	Arguments incorrects passés à la fonction.

en-us	Incorrect bulk value for interface.
fr	Valeur de masse incorrecte pour l'interface.

en-us	incorrect calculated item formula
fr	formule d'élément calculé incorrecte

en-us	incorrect calculated item formula starting from "%1$s"
fr	formule d'élément calculé incorrecte à partir de "%1$s"

en-us	Incorrect characters used for host name "%1$s".
fr	Caractères incorrects utilisés pour le nom d'hôte "%1$s".

en-us	Incorrect conditions for discovery rule "%1$s".
fr	Conditions incorrectes pour la règle de découverte "%1$s".

en-us	incorrect condition type
fr	type de condition incorrect

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for discovery rule "%1$s": %3$s.
fr	Expression personnalisée "%2$s" incorrecte pour la règle de découverte "%1$s" : %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for override "%1$s": %3$s.
fr	Expression personnalisée "%2$s" incorrecte pour la surcharge "%1$s" : %3$s.

en-us	Incorrect default charset for Zabbix database: %1$s.
fr	Jeu de caractères par défaut incorrect pour la base de données Zabbix : %1$s.

en-us	incorrect element count
fr	compte d'éléments incorrect

en-us	Incorrect evaltype value.
fr	Valeur evaltype incorrecte.

en-us	Incorrect event object "%1$s" (%2$s) for event source "%3$s" (%4$s), only the following objects are supported: %5$s.
fr	Objet d'événement "%1$s" (%2$s) incorrect pour la source d'événement "%3$s" (%4$s), seuls les objets suivants sont supportés : %5$s.

en-us	Incorrect eventobject value.
fr	Valeur eventobject incorrecte.

en-us	Incorrect eventsource value.
fr	Valeur eventsource incorrecte.

en-us	incorrect expression starting from "%1$s"
fr	expression incorrecte à partir de "%1$s"

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
fr	Nom ou valeur incorrecte du champ "%1$s" dans l'instruction "where" pour la table "%2$s".

en-us	Incorrect fields for sysmap.
fr	Champs incorrects pour sysmap.

en-us	Incorrect file path for "%1$s": %2$s.
fr	Chemin de fichier incorrect pour "%1$s" : %2$s.

en-us	Incorrect file upload.
fr	Téléversement de fichier incorrect.

en-us	Incorrect filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
fr	Identifiant de formule de condition de filtre incorrect pour la règle de découverte "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for discovery rule "%1$s".
fr	Macro de condition de filtre incorrect pour la règle de découverte "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for override "%1$s".
fr	Type de condition de filtre incorrect pour la surcharge "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition operator for discovery rule "%1$s".
fr	Opérateur de condition de filtre incorrect pour la règle de découverte "%1$s".

en-us	Incorrect function is used
fr	Fonction incorrecte utilisée

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
fr	Valeur "height" incorrecte pour la carte "%1$s".

en-us	Incorrect image index.
fr	Index d'image incorrect.

en-us	Incorrect input parameters.
fr	Paramètres d'entrée incorrects.

en-us	Incorrect interface DNS parameter "%1$s" provided.
fr	Paramètre DNS d'interface incorrect "%1$s" fourni.

en-us	Incorrect interface port "%1$s" provided.
fr	Port d'interface incorrect "%1$s" fourni.

en-us	Incorrect inventory field "%1$s".
fr	Champ d'inventaire incorrect "%1$s".

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
fr	Mode d'inventaire incorrection dans une opération d'action.

en-us	Incorrect item for axis value.
fr	Élément incorrect pour la valeur de l'axe.

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
fr	Clé d'élément "%1$s" incorrecte pour l'expression du déclencheur sur "%2$s".

en-us	Incorrect item value type
fr	Type de valeur d'élément incorrect

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
fr	Type de valeur d'élément "%1$s" incorrect fourni pour la fonction de déclencheur "%2$s".

en-us	Incorrect list of items.
fr	Liste d'éléments incorrecte.

en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
fr	Maintenance incorrecte - la date doit être entre 1970.01.01 et 2038.01.18

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
fr	Période de maintenance incorrecte (5 minutes minimum)

en-us	Incorrect map ID.
fr	Identifiant de carte incorrect.

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
fr	Méthode "%1$s.%2$s" incorrecte.

en-us	incorrect number of conditions
fr	nombre de conditions incorrect

en-us	Incorrect object value.
fr	Valeur d'objet incorrecte.

en-us	Incorrect parameter "%1$s" value: %2$s.
fr	Valeur %2$s incorrecte pour le paramètre "%1$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
fr	Valeur "permission" "%1$s" incorrecte dans les groupes d'utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
fr	Valeur "permission" "%1$s" incorrecte dans les utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	Incorrect port range.
fr	Intervalle de ports incorrect.

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
fr	Valeur "private" "%1$s" incorrecte pour la carte "%2$s".

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
fr	Expression régulière "%1$s" incorrecte : "%2$s"

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
fr	Réponse incorrecte reçue du serveur Zabbix "%1$s".

en-us	Incorrect schedule: %1$s.
fr	Horaire incorrect : %1$s.

en-us	Incorrect SNMP community.
fr	Communauté SNMP incorrecte.

en-us	Incorrect SNMP OID.
fr	OID SNMP incorrect.

en-us	Incorrect source value.
fr	Valeur source incorrecte.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
fr	État incorrect pour l'hôte "%1$s".

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
fr	syntaxe incorrecte à proximité de "%1$s"

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
fr	Compte d'étapes de scénario web de template incorrect.

en-us	Incorrect trigger expression.
fr	Expression du déclencheur incorrecte.

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
fr	Expression du déclencheur incorrecte. L'hôte "%1$s" n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
fr	Expression du déclencheur incorrecte. Les éléments de l'expression du déclencheur ne peuvent pas appartenir à un modèle et un hôte simultanément.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
fr	Expression du prototype de déclencheur incorrecte. L'hôte "%1$s" n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
fr	Expression du prototype de déclencheur incorrecte. Les éléments de l'expression du déclencheur ne peuvent pas appartenir à un modèle et un hôte simultanément.

en-us	Incorrect type of calculation for discovery rule "%1$s".
fr	Type de calcul incorrect pour la règle de découverte "%1$s".

en-us	incorrect usage of function "%1$s"
fr	utilisation incorrecte de la fonction "%1$s"

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
fr	Identifiant de groupe d'utilisateurs incorrect pour la carte "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
fr	Identifiant d'utilisateur incorrect pour la carte "%1$s".

en-us	Incorrect user name or password or account is temporarily blocked.
fr	Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect ou le compte est temporairement bloqué.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
fr	Valeur "%1$s" incorrecte pour le champ "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
fr	Valeur "%1$s" incorrecte pour le champ "%2$s" : doit être entre %3$s et %4$s.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s, and have no more than %5$s digits after the decimal point.
fr	Valeur incorrecte "%1$s" pour le champ "%2$s" : doit être comprise entre %3$s et %4$s, et ne pas comporter plus de %5$s chiffres après la virgule.

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
fr	Valeur incorrecte "%1$s" pour le champ de nombre flottant "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
fr	Valeur incorrecte "%1$s" pour le champ d'entier "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
fr	Valeur incorrecte "%1$s" pour le champ d'entier non signé "%2$s".

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
fr	Valeur incorrecte pour le champ "%1$s".

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
fr	Valeur incorrecte pour le champ "%1$s" : %2$s.

en-us	Incorrect Vault API endpoint.
fr	Point d'accès de l'API du coffre incorrect.

en-us	Incorrect Vault token.
fr	Token du coffre incorrect.

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
fr	Valeur "width" incorrecte pour la carte "%1$s".

en-us	Increase by
fr	Augmenter de

en-us	Indicators
fr	Indicateurs

en-us	Indonesian (id_ID)
fr	Indonésien (id_ID)

en-us	Infinity
fr	Infini

en-us	Info
fr	Info

en-us	Information
fr	Information

en-us	Information about a file. Returns JSON
fr	Informations sur un fichier. Retourne un JSON

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
fr	Informations à propos d'un service. Retourne un entier avec param state, startup ; une chaîne de caractères avec param displayname, path, user ; du texte avec param description ; Pour state : 0 - en fonctionnement, 1 - en pause, 2 - démarrage en attente, 3 - pause en attente, 4 - continue en attente, 5 - arrêt en attente, 6 - arrêté, 7 - inconnu, 255 - service introuvable ; Pour startup : 0 - automatique, 1 - automatique avec délai, 2 - manuel, 3 - désactivé, 4 - inconnu

en-us	Inherit
fr	Hérité

en-us	Inherited
fr	Hérité

en-us	Inherited and host macros
fr	Macros héritées et de l'hôte

en-us	Inherited and host prototype macros
fr	Macros héritées et du prototype d'hôte

en-us	Inherited and item tags
fr	Tags hérités et d'élément

en-us	Inherited and scenario tags
fr	Tags héritées et de scénario

en-us	Inherited and template macros
fr	Macros héritées et du modèle

en-us	Inherited and trigger tags
fr	Tags hérités et du déclencheur

en-us	Inherited items
fr	Éléments hérités 

en-us	Initial view
fr	Vue initiale

en-us	Initial view is ignored if the default view is set.
fr	La vue initiale est ignorée si la vue par défaut est définie.

en-us	In maintenance
fr	En maintenance

en-us	In progress
fr	En cours

en-us	in range
fr	est dans la plage

en-us	In range
fr	Dans la plage

en-us	Insert
fr	Insérer

en-us	Insert expression
fr	Insérer une expression

en-us	insert() - Inserts specified characters or spaces into a character string, beginning at a specified position in the string
fr	insert() - Insère des caractères spécifiés ou des espaces dans une chaîne de caractères, en commençant à une position spécifiée dans la chaîne

en-us	Install
fr	Installer

en-us	Installation
fr	Installation

en-us	Installer name
fr	Nom de l'installeur

en-us	Integrations
fr	Intégrations

en-us	Interface
fr	Interface

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
fr	L'interface est liée à l'élément "%1$s" sur "%2$s".

en-us	Interfaces
fr	Interfaces

en-us	Interface type
fr	Type d'interface

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
fr	L'interface avec le DNS "%1$s" cannotne peut pas avoir d'adresse IP vide.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
fr	L'interface avec l'IP "%1$s" ne peut pas avoir de nom DNS vide.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
fr	L'interface avec l'IP "%1$s" ne peut pas avoir de nom DNS vide avec la proprioété "Utiliser le DNS" à "%2$s".

en-us	internal
fr	interne

en-us	Internal
fr	Interne

en-us	Internal
fr	Interne

en-us	Internal actions
fr	Actions internes

en-us	Internal data storage period
fr	Période de stockage des données internes

en-us	Internal error.
fr	Erreur interne.

en-us	Internal JSON-RPC error.
fr	Erreur JSON-RPC interne.

en-us	Internal problem
fr	Problème interne

en-us	Internal problem recovery
fr	Récupération de problème interne

en-us	Internet Explorer
fr	Internet Explorer

en-us	Interval
fr	Intervalle

en-us	Invalid action condition: %1$s.
fr	Condition d'action invalide: %1$s.

en-us	invalid address range "%1$s"
fr	plage d'adresses "%1$s" invalide

en-us	invalid aggregation method
fr	méthode d'agrégation invalide

en-us	Invalid API method "%2$s" for user role "%1$s".
fr	Méthode API "%2$s" non valide pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
fr	séquence d'octets invalide en UTF-8

en-us	Invalid condition: %1$s.
fr	Condition non valide : %1$s.

en-us	invalid data type
fr	type de données invalide

en-us	Invalid date.
fr	Data invalide.

en-us	invalid delay
fr	délai invalide

en-us	Invalid email address "%1$s".
fr	Adresse de courrier électronique non valide "%1$s".

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
fr	Adresse e-mail incorrecte pour le type de media avec l'ID "%1$s".

en-us	invalid fifth parameter in function "%1$s"
fr	cinquième paramètre invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	invalid first parameter in function "%1$s"
fr	premier paramètre invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	invalid fourth parameter in function "%1$s"
fr	quatrième paramètre invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	invalid history storage period
fr	période de stockage de l'historique invalide

en-us	invalid host group name
fr	nom de groupe d'hôte non valide

en-us	invalid host name
fr	nom d'hôte invalide

en-us	Invalid interval "%1$s".
fr	Intervalle "%1$s" invalide.

en-us	Invalid IP address "%1$s".
fr	Adresse IP "%1$s" invalide.

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
fr	JSON invalide. Une erreur s'est produite sur le serveur pendant l'analyse du texte JSON.

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
fr	Clé "%1$s" invalide : %2$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for discovery rule "%2$s" on "%3$s": %4$s.
fr	Clé "%1$s" invalide pour la règle de découverte "%2$s" sur "%3$s" : %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item "%2$s" on "%3$s": %4$s.
fr	Clé "%1$s" invalide pour l'élément "%2$s" sur "%3$s" : %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item prototype "%2$s" on "%3$s": %4$s.
fr	Clé "%1$s" invalide pour le prototype d'élément "%2$s" sur "%3$s" : %4$s.

en-us	Invalid method parameters.
fr	Paramètres de la méthode invalides.

en-us	invalid number of parameters in function "%1$s"
fr	nombre de paramètres invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
fr	Paramètre "%1$s" invalide: %2$s.

en-us	Invalid params.
fr	Paramètres invalides.

en-us	invalid Prometheus output
fr	sortie Prometheus invalide

en-us	invalid Prometheus pattern
fr	motif Prometheus invalide

en-us	invalid range expression
fr	plage invalide

en-us	invalid regular expression
fr	expression régulière invalide

en-us	Invalid request.
fr	Requête invalide.

en-us	Invalid response code "%1$s".
fr	Code de réponse "%1$s" invalide.

en-us	invalid second parameter in function "%1$s"
fr	deuxième paramètre invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	invalid seventh parameter in function "%1$s"
fr	septième paramètre invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	invalid sixth parameter in function "%1$s"
fr	sixième paramètre invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
fr	Tag "%1$s" invalide : %2$s.

en-us	invalid third parameter in function "%1$s"
fr	troisième paramètre invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	Invalid time period.
fr	Période de temps invalide.

en-us	invalid trend storage period
fr	période de stockage des tendances invalide

en-us	Invalid YAML file contents
fr	Contenu du fichier YAML non valide

en-us	Invalid zoomparameter "%1$s": %2$s.
fr	Paramètre de zoom non valide "%1$s" : %2$s.

en-us	Inventory
fr	Inventaire

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
fr	Inventaire désactivé pour l'hôte "%1$s".

en-us	Inventory field
fr	Champ d'inventaire

en-us	Inventory mode
fr	Mode d'inventaire

en-us	IP
fr	IP

en-us	IP address
fr	Adresse IP

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
fr	L'IP et le DNS ne peuvent être vide dans l'interface de l'hôte.

en-us	IPMI
fr	IPMI

en-us	IPMI agent
fr	agent IPMI

en-us	IPMI interfaces
fr	Interfaces IPMI

en-us	IPMI sensor
fr	Capteur IPMI

en-us	IPMI sensor IDs and other sensor-related parameters. Returns JSON.
fr	ID de capteur IPMI et autres paramètres liés au capteur. Retourne un JSON.

en-us	IP range
fr	Plage d'adresses IP

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
fr	La plage d'IP "%1$s" dépasse la limite d'adresses "%2$s"

en-us	is greater than or equals
fr	est supérieur ou égal à

en-us	is less than or equals
fr	est inférieur ou égal à

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
fr	n'est pas entouré de {} ou est malformé

en-us	Is online?
fr	Est connecté ?

en-us	Issuer
fr	Délivré par

en-us	Italian (it_IT)
fr	Italien (it_IT)

en-us	item
fr	élément

en-us	Item
fr	Élément

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	L'élément "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
fr	L'élément "%1$s" existe déjà sur "%2$s", hérité depuis un autre modèle.

en-us	Item "%1$s" cannot be copied without its master item.
fr	L'élément "%1$s" ne peut pas être copié sans son élément principal.

en-us	Item "%1$s" cannot populate a missing host inventory field number "%2$d". Choices are: from 0 (do not populate) to %3$d.
fr	L'élément "%1$s" ne peut pas remplir le champ d'inventair numéro "%2$d" manquant. Les choix sont : de 0 (ne pas remplir) à %3$d.

en-us	Item "%1$s" does not exist or you have no access to this item
fr	L’élément "%1$s" n'existe pas ou vous n'avez pas accès à cet élément

en-us	item "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
fr	l'élément "%1$s" sur l'hôte "%2$s" n'est pas surveillé

en-us	Item added
fr	Élément ajouté

en-us	Item contains user-defined macros with secret values. Values of these macros should be entered manually.
fr	L'élément contient des macros définies par l'utilisateur avec des valeurs secrètes. Les valeurs de ces macros doivent être saisies manuellement.

en-us	Item copied
fr	Élément copié

en-us	Item copied
fr	Éléments copiés

en-us	Item count
fr	Nombre d'éléments

en-us	Item deleted
fr	Élément supprimé

en-us	Item disabled
fr	Éléments désactivés

en-us	Item disabled
fr	Élément désactivé

en-us	Item enabled
fr	Éléments activés

en-us	Item enabled
fr	Élément activé

en-us	Item in "not supported" state
fr	Élément dans l'état "non supporté"

en-us	Item not selected
fr	Élément non sélectionné

en-us	item pattern
fr	modèle d'élément

en-us	Item pre-processing is missing parameters: %1$s
fr	Des paramètres manquent au prétraitement de l'élément: %1$s

en-us	Item prototype
fr	Prototype de l'élément

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le prototype d'élément "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
fr	Le prototype d'élément "%1$s" existe déjà sur "%2$s", hérité d'un autre modèle.

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", linked to another rule.
fr	Le prototype d’élément "%1$s" existe déjà sur "%2$s", lié à une autre règle.

en-us	Item prototype added
fr	Prototype d'élément ajouté

en-us	Item prototype deleted
fr	Prototype d'élément supprimé

en-us	Item prototypes
fr	Prototypes d'éléments

en-us	Item prototypes deleted
fr	Prototypes d'éléments supprimés

en-us	Item prototypes updated
fr	Prototypes d'élément mis à jour

en-us	Item prototype updated
fr	Prototype d'élément mis à jour

en-us	Item prototype updated
fr	Prototypes d'éléments mis à jour

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
fr	Le prototype d'élément avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	item prototype with the same UUID already exists
fr	un prototype d'élément avec le même UUID existe déjà

en-us	Items
fr	Éléments

en-us	Items deleted
fr	Éléments supprimés

en-us	Items list
fr	Liste d'éléments

en-us	Items location
fr	Emplacement des éléments

en-us	Items updated
fr	Éléments modifiés

en-us	Item tags
fr	Tags d'élément

en-us	Item type does not use interface
fr	Le type d'élément n'utilise pas l'interface

en-us	Item updated
fr	Élément mis à jour

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
fr	L'élément utilise une interface d'un hôte non-parent.

en-us	Item uses incorrect interface type.
fr	L'élément utilise un type d'interface incorrect.

en-us	Item value
fr	Valeur de l'élément

en-us	Item values
fr	Valeurs de l'élément

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
fr	L'élément ne sera pas rafraichi. Veuillez saisir une période de mise à jour valide.

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
fr	L'élément ne sera pas rafraîchi. L'intervalle de mise à jour spécifié nécessite au moins un intervalle flexible ou planifié.

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
fr	L'élément ne sera pas rafraîchi. L'intervalle de mise à jour devrait être entre 1s et 1d. Des intervalles planifiés/flexibles peuvent également être utilisés.

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
fr	L’élément avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme règle de découverte.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme élément.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme élément créé d'un prototype d'élément.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme prototype d'élément.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme élément inconnu.

en-us	item with the same UUID already exists
fr	un élément avec le même UUID existe déjà

en-us	It is not possible to filter by user password.
fr	Impossible de filtrer sur le mot de passe utilisateur.

en-us	It is not possible to search by user password.
fr	Impossible de chercher par mot de passe utilisateur.

en-us	Jan
fr	Jan

en-us	January
fr	Janvier

en-us	Japanese (ja_JP)
fr	Japonais (ja_JP)

en-us	JavaScript
fr	JavaScript

en-us	JMX
fr	JMX

en-us	JMX agent
fr	agent JMX

en-us	JMX endpoint
fr	Endpoint JMX

en-us	JMX interfaces
fr	Interfaces JMX

en-us	JSON
fr	JSON

en-us	JSON array input is expected.
fr	Une entrée de tableau JSON est attendue.

en-us	JSON data
fr	Données JSON

en-us	JSON is expected
fr	Un JSON est attendu

en-us	JSONPath
fr	JSONPath

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
fr	La génération de l'erreur JSON-RPC a échoué. Aucune erreur de type "%1$s".

en-us	JSON string is expected
fr	Une chaîne JSON est attendue

en-us	Jul
fr	Juil

en-us	July
fr	Juillet

en-us	Jun
fr	Juin

en-us	June
fr	Juin

en-us	Keep lost resources period
fr	Période de conservation des ressources perdues

en-us	Kerberos
fr	Kerberos

en-us	Key
fr	Clé

en-us	key is empty
fr	la clé est vide

en-us	Key passphrase
fr	Phrase de passe de la clé

en-us	Kiosk mode
fr	Mode kiosque

en-us	Korean (ko_KR)
fr	Coréen (ko_KR)

en-us	kurtosis() - Measures the "tailedness" of the probability distribution
fr	kurtosis() - Mesure le "tailedness" de la distribution de probabilité

en-us	label
fr	étiquette

en-us	Label
fr	Étiquette

en-us	Label location
fr	Positionnement de l'étiquette

en-us	<label name>
fr	<nom de l'étiquette>

en-us	Language
fr	Langue

en-us	Language "%1$s" is not supported.
fr	La langue "%1$s" n'est pas prise en charge.

en-us	last
fr	dernier

en-us	last
fr	dernier

en-us	Last
fr	Dernière

en-us	Last %1$d day
fr	Dernier %1$d jour

en-us	Last %1$d day
fr	%1$d derniers jours

en-us	Last %1$d hour
fr	%1$d dernières heures

en-us	Last %1$d hour
fr	Dernière %1$d heure

en-us	Last %1$d minute
fr	Dernières %1$d minutes

en-us	Last %1$d minute
fr	Dernière %1$d minute

en-us	Last %1$d month
fr	%1$d derniers mois

en-us	Last %1$d month
fr	Dernier %1$d mois

en-us	Last %1$d second
fr	Dernière %1$d seconde

en-us	Last %1$d second
fr	%1$d dernières secondes

en-us	Last %1$d year
fr	%1$d dernières années

en-us	Last %1$d year
fr	Dernière %1$d année

en-us	Last access
fr	Dernier accès

en-us	Last accessed at
fr	Dernier accès le

en-us	Last check
fr	Dernière vérification

en-us	Last hour graph
fr	Graphique de la dernière heure

en-us	last() - Last (most recent) T value
fr	last () - Dernière valeur T la plus récente

en-us	Last month graph
fr	Graphique du dernier mois

en-us	Last name
fr	Nom de famille

en-us	Last of
fr	Dernier

en-us	Last seen (age)
fr	Dernière observation (âge)

en-us	Last sent
fr	Dernier envoi

en-us	Last value
fr	Dernière valeur

en-us	Last week graph
fr	Graphique dernière semaine

en-us	Latest data
fr	Dernières données

en-us	Latest values
fr	Dernières valeurs

en-us	Latvian (lv_LV)
fr	Letton (lv_LV)

en-us	Layout
fr	Disposition

en-us	LDAP
fr	LDAP

en-us	LDAP authentication
fr	Authentification LDAP

en-us	LDAP host
fr	Hôte LDAP

en-us	LDAP is not configured
fr	LDAP n'est pas configuré

en-us	LDAP login successful
fr	Connexion LDAP réussie

en-us	LDAP settings
fr	Paramètres LDAP

en-us	left
fr	gauche

en-us	Left
fr	Gauche

en-us	left() - Returns the leftmost count characters
fr	left() - Retourne le nombre de caractères les plus à gauche

en-us	Left trim
fr	Rogner à gauche

en-us	Left Y
fr	Y gauche

en-us	Legend
fr	Légende

en-us	Length
fr	Longueur

en-us	length() - Length of last (most recent) T value in characters
fr	length() - Longueur de la dernière valeur T (la plus récente) en caractères

en-us	LF
fr	LF

en-us	Licensed under
fr	Licencié sous

en-us	Limit for search and filter results
fr	Limite d'éléments recherchés/filtrés

en-us	Line
fr	Ligne

en-us	Line color
fr	Couleur de la ligne

en-us	Line type
fr	Type de ligne

en-us	Line width
fr	Largeur de ligne

en-us	Link
fr	Lier

en-us	Linked map
fr	Carte liée

en-us	Linked templates
fr	Modèles liés

en-us	Linked to templates
fr	Lié aux modèles

en-us	Link indicators
fr	Indicateurs de lien

en-us	Links
fr	Liens

en-us	Link "selementid1" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
fr	Le champ de lien "selementid1" pointe vers l'identifiant d'élément de carte inexistant "%1$s" pour la carte "%2$s".

en-us	Link "selementid2" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
fr	Le champs de lien "selementid2" pointe vers l'identifiant d'élément de carte inexistant "%1$s" pour la carte "%2$s".

en-us	Link templates
fr	Lier les modèles

en-us	Link to template
fr	Lier au modèle

en-us	Link to templates
fr	Lier aux modèles

en-us	Listing of installed packages. Returns text
fr	Liste des paquets installés. Retourne du texte

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
fr	Liste des adresses MAC. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
fr	Liste des périphériques PCI ou USB. Retourne du texte

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
fr	Liste des services. Retourne 0 - si vide ; texte - liste des services séparés par un changement de ligne

en-us	List is empty
fr	La liste est vide

en-us	List of block devices and their type. Returns JSON
fr	Liste les périphériques de bloc et leur type. Retourne un JSON

en-us	list of characters
fr	liste de caractères

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
fr	Liste les processeurs/cœurs de processeur détectés. Retourne un JSON

en-us	List of directory entries, recursively. Returns JSON
fr	Liste les entrées du répertoire, récursif. Retourne un JSON

en-us	List of mounted filesystems and their types. Returns JSON
fr	Liste les systèmes de fichiers montés et leurs types. Retourne un JSON

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
fr	Liste les systèmes de fichiers montés, leurs types, l'espace disque et les statistiques d'inode. Retourne un JSON

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
fr	Liste les interfaces réseau. Retourne un JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters, discovered using object names in English. Returns JSON
fr	Liste les instances d'objets des compteurs de performances Windows, découvertes à l'aide de noms d'objets en anglais. Retourne un JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters. Returns JSON
fr	Liste les instances d'objet des compteurs de performances Windows. Retourne un JSON

en-us	List of user group shares
fr	Liste de partages pour les groupes d'utilisateurs

en-us	List of user shares
fr	Liste de partages pour les utilisateurs

en-us	Lithuanian (lt_LT)
fr	Lituanien (lt_LT)

en-us	LLD macro
fr	marco LLD

en-us	LLD macros
fr	macros LLD

en-us	LLD rule with the same UUID already exists
fr	une règle de découverte avec le même UUID existe déjà

en-us	Loading...
fr	Chargement...

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
fr	Temps de chargement de la page web complète (en secondes). Retourne un flottant

en-us	Local
fr	Local

en-us	Local time
fr	Heure locale

en-us	Location
fr	Emplacement

en-us	Location latitude
fr	Latitude de l'emplacement

en-us	Location longitude
fr	Longitude de l'emplacement

en-us	Log
fr	Journal

en-us	log10() - Decimal logarithm
fr	log10() - Logarithme décimal

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression V for period T (1 - match, 0 - no match)
fr	logeventid() - ID d'événement de la dernière entrée de journal correspondant à l'expression régulière V pour la période T (1 - correspondance trouvée, 0 - pas de correspondance)

en-us	Log file monitoring. Returns log
fr	Supervision d'un fichier de log. Retourne un log

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
fr	Supervision d'un fichier de log avec support de la rotation. Retourne un log

en-us	Login
fr	Connexion

en-us	Login attempts
fr	Tentatives de connexion

en-us	Login blocking interval
fr	Intervalle de blocage des connexions

en-us	Login name or password is incorrect.
fr	Nom ou mot de passe incorrect.

en-us	log() - Natural logarithm
fr	log() - Logarithme naturel

en-us	Logout
fr	Déconnexion

en-us	Logout requests
fr	Requêtes Logout

en-us	Logout responses
fr	Réponses Logout

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry for period T
fr	logseverity() - Retourne la gravité de la dernière entrée du journal pour la période T

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter V for period T (1 - match, 0 - no match)
fr	logsource() - Source du dernier paramètre de correspondance de l'entrée de journal V pour la période T (1 - correspondance, 0 - pas de correspondance)

en-us	Log time format
fr	Format de l'horodatage du journal

en-us	Log unmatched SNMP traps
fr	Enregistrer les traps SNMP non appariés

en-us	Lost
fr	Perdu

en-us	low-level discovery rule
fr	règle de découverte bas niveau

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
fr	Règle de découverte bas niveau dans l'état "non supportée"

en-us	ltrim() - Remove specified characters from the beginning of a string
fr	ltrim() - Supprime les caractères spécifiés du début d'une chaîne de caractères

en-us	m
fr	m

en-us	m
fr	m

en-us	M
fr	M

en-us	M
fr	M

en-us	M
fr	L

en-us	MAC address A
fr	Adresse MAC A

en-us	MAC address B
fr	Adresse MAC B

en-us	Macro
fr	Macro

en-us	Macro "%1$s" already exists.
fr	La macro "%1$s" existe déjà.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	La macro "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	macro is empty
fr	la macro est vide

en-us	macro(s)
fr	macro(s)

en-us	Macros
fr	Macros

en-us	Macros updated
fr	Macro modifiée

en-us	mad() - Median absolute deviation
fr	mad() - Écart absolu médian

en-us	Main filter
fr	Filtre principal

en-us	Main navigation
fr	Navigation principale

en-us	Maintenance
fr	Maintenance

en-us	Maintenance: %1$s
fr	Maintenance: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
fr	La maintenance "%1$s" existe déjà.

en-us	Maintenance added
fr	Maintenance ajoutée

en-us	Maintenance deleted
fr	Maintenance supprimée

en-us	Maintenance period
fr	Période de maintenance

en-us	Maintenance period length
fr	Durée de la période de maintenance

en-us	Maintenance periods
fr	Périodes de maintenance

en-us	Maintenance type
fr	Type de maintenance

en-us	Maintenance updated
fr	Maintenance modifiée

en-us	Maintenance with data collection
fr	Maintenance avec collecte de données

en-us	Maintenance without data collection
fr	Maintenance sans collecte de données

en-us	Make sure the code comes from a reliable source and does not contain malicious scripts.
fr	Assurez-vous que le code provient d'une source fiable et ne contient pas de scripts malveillants.

en-us	Make sure to copy the auth token as you won't be able to view it after the page is closed.
fr	Assurez-vous de copier le Token d'authentification car vous ne pourrez plus le voir après la fermeture de la page.

en-us	Manage API tokens
fr	Gérer les Tokens API

en-us	Manage scheduled reports
fr	Gérer les rapports programmés

en-us	Manage SLA
fr	Gérer le SLA

en-us	mandatory parameter is missing in function "%1$s"
fr	paramètre obligatoire est manquant dans la fonction "%1$s"

en-us	<manual>
fr	<manuel>

en-us	Manual
fr	Manuel

en-us	Manual event action
fr	Action manuelle d'événement

en-us	Manual host action
fr	Action manuelle de l'hôte

en-us	Manually closed
fr	Fermé manuellement

en-us	map
fr	carte

en-us	Map
fr	Carte

en-us	Map "%1$s" already exists.
fr	La carte "%1$s existe déjà".

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
fr	La carte "%1$s" est publique et le partage en lecture seule est interdit.

en-us	Map element
fr	Élément de carte

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
fr	Un paramètre manque à l'élément de carte: %1$s

en-us	Map element label location
fr	Emplacement de l'étiquette de l'élément de carte

en-us	Map element label type
fr	Type d'étiquette de l'élément de carte

en-us	Map is updated! Return to map list?
fr	La carte est mise à jour ! Revenir à la liste des cartes ?

en-us	Map label type
fr	Type d'étiquette de carte

en-us	Map name cannot be empty.
fr	Le nom de la carte ne peut pas être vide.

en-us	Map navigation tree
fr	Arborescence des cartes

en-us	Map owner cannot be empty.
fr	Le propriétaire de la carte ne peut pas être vide.

en-us	Mapped to
fr	Correspond à

en-us	Mapping
fr	Correspondance

en-us	Mappings
fr	Correspondances

en-us	Maps
fr	Cartes

en-us	Map shape
fr	Forme de carte

en-us	Map update failed.
fr	La mise à jour de la carte a échoué.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
fr	La carte avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Mar
fr	Mar

en-us	March
fr	Mars

en-us	Mark elements on trigger status change
fr	Marquer les éléments lors de changement de l'état du déclencheur

en-us	Mark others
fr	Marquer les autres

en-us	Mark selected
fr	Marquer les éléments sélectionnés

en-us	Mask
fr	Masque

en-us	Mass update
fr	Modification collective

en-us	Mass update elements
fr	Modifier les éléments collectivement

en-us	Mass update shapes
fr	Mise à jour en masse des formes

en-us	Master item
fr	Élément maître

en-us	matches
fr	correspond à

en-us	Matches regular expression
fr	Correspond à l'expression régulière

en-us	Mathematical functions
fr	Fonctions mathématiques

en-us	max
fr	max

en-us	Max
fr	Max

en-us	Max count of elements to show inside table cell
fr	Nombre maximal d'éléments affichés dans une cellule

en-us	Max history display period
fr	Période d'affichage maximale de l'historique

en-us	maximum dependent items count reached
fr	nombre maximal d'éléments dépendants atteint

en-us	maximum number of array elements is %1$s
fr	le nombre maximum d'éléments de tableau est %1$s

en-us	maximum number of dependency levels reached
fr	nombre maximal de niveaux de dépendance atteint

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
fr	Nombre maximal de fichiers ouverts supporté par le SE. Retourne un entier

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
fr	Nombre maximal de processus supporté par le SE. Retourne un entier

en-us	Maximum required %1$s database version is %2$s.
fr	La version maximale requise de la base de données %1$s est %2$s.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
fr	La période maximale à afficher est %1$s jour.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
fr	La période maximale à afficher est %1$s jours.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
fr	Longueur totale maximale de l'adresse e-mail dépassée pour le type de media avec l'ID "%1$s".

en-us	Maximum zoom level of the map.
fr	Niveau de zoom maximum de la carte.

en-us	max() - Maximum value for period T
fr	max () - Valeur maximale pour la période T

en-us	Max number of columns and rows in overview tables
fr	Nombre maximal de colonnes et de lignes dans les tableaux d'aperçu

en-us	Max period for time selector
fr	Période maximale pour le sélecteur de temps

en-us	max period is less than time filter default period
fr	la période maximale est inférieure à la période par défaut du filtre temporel

en-us	Max zoom level
fr	Niveau de zoom maximal

en-us	May
fr	Mai

en-us	May
fr	Mai

en-us	m-d
fr	d-m

en-us	MD2
fr	MD2

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
fr	Checksum MD5 d'un fichier. Retourne une chaîne de caractères (le hash MD5 du fichier)

en-us	m-d H:i
fr	d-m H:i

en-us	Media
fr	Média

en-us	Media type
fr	Type de média

en-us	Media type "%1$s" already exists.
fr	Le type de média "%1$s" existe déjà.

en-us	Media type added
fr	Type de média ajouté

en-us	Media type deleted
fr	Type média supprimé

en-us	Media type deleted
fr	Type média supprimé

en-us	Media type disabled
fr	Type de média désactivé

en-us	Media type disabled
fr	Types de média désactivés

en-us	Media type enabled
fr	Types de média activés

en-us	Media type enabled
fr	Type de média activé

en-us	Media types
fr	Types de média

en-us	Media types used by action "%1$s".
fr	Types de médias utilisés par l'action "%1$s".

en-us	Media type test failed.
fr	Le test du type de média a échoué.

en-us	Media type test log
fr	Journal du test du type de média

en-us	Media type test successful.
fr	Test du type de média réussi.

en-us	Media type updated
fr	Type de média mis à jour

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
fr	Le type de média avec l'IS "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Members
fr	Membres

en-us	Memory limit: %1$s
fr	Limite mémoire: %1$s

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Taille de la mémoire en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
fr	Mémoire utilisée par un processeur en octets. Retourne un entier

en-us	Menu entry name
fr	Nom de l'entrée de menu

en-us	Menu entry URL
fr	URL de l'entrée de menu

en-us	Menu path
fr	Chemin du menu

en-us	Message
fr	Message

en-us	Message/Command
fr	Message/Commande

en-us	Message format
fr	Format du message

en-us	Messages
fr	Messages

en-us	Message template
fr	Modèle de message

en-us	Message templates
fr	Modèles de messages

en-us	Message timeout
fr	Expiration du message

en-us	Message type
fr	Type de message

en-us	Messaging
fr	Messagerie

en-us	Method not found.
fr	Méthode pas trouvée.

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
fr	<nom de la métrique>{<nom de l'étiquette>="<valeur de l'étiquette>", ...} == <valeur>

en-us	Microsoft Edge
fr	Microsoft Edge

en-us	Middle
fr	Milieu

en-us	mid() - Returns a substring beginning at the character position specified by start for N characters
fr	mid() - Retourne une sous-chaîne commençant à la position de caractère spécifiée par start et contenant N caractères

en-us	min
fr	min

en-us	Min
fr	Min

en-us	minimum length is %1$s characters
fr	la longueur minimale est de %1$s caractères

en-us	Minimum password length
fr	Longueur minimale du mot de passe

en-us	Minimum required %1$s database version is %2$s.
fr	La version minimale requise de la base de données %1$s est %2$s.

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
fr	La limite minimale requise pour la durée d'exécution des scripts PHP est %1$s (option "max_execution_time").

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
fr	La limite minimale requise pour la durée de traitement des entrées des scripts PHP est %1$s (option "max_input_time").

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
fr	La limite de mémoire PHP minimale requise est %1$s (option de configuration "memory_limit").

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
fr	La valeur minimale requise pour la taille des téléversements à PHP est %1$s (option "upload_max_filesize").

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
fr	La version PHP minimale requise est %1$s.

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
fr	La taille minimale requise pour les post HTTP est %1$s (option "post_max_size").

en-us	Minimum required TimescaleDB version is %1$s.
fr	La version minimale requise de TimescaleDB est %1$s.

en-us	Minimum severity
fr	Sévérité minimale

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
fr	La période minimale à afficher est %1$s minute.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
fr	La période minimale à afficher est %1$s minutes.

en-us	min() - Minimum value for period T
fr	min () - Valeur minimale pour la période T

en-us	Minutes
fr	Minutes

en-us	Missing data
fr	Donnée manquante

en-us	Missing "itemid" field for item.
fr	Champ "itemid" manquant pour l'élément.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
fr	Éléments manquants pour le graphique "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
fr	Éléments manquants pour le prototype de graphique "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
fr	Clé "%1$s" manquante pour l'hôte "%2$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
fr	Champ "nom" manquant pour le graphique.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
fr	Champ "name" manquant pour le prototype de graphique.

en-us	mod() - Division remainder
fr	mod() - Reste de la division

en-us	Mode
fr	Mode

en-us	Model
fr	Modèle

en-us	Module
fr	Module

en-us	Module added: %1$s.
fr	Modules ajoutés : %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
fr	Module ajouté : %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
fr	Modules supprimés : %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
fr	Module supprimé : %1$s.

en-us	Module disabled
fr	Modules désactivés

en-us	Module disabled
fr	Module désactivé

en-us	Module disabled: %1$s.
fr	Module désactivé : %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
fr	Modules désactivés : %1$s.

en-us	Module enabled
fr	Module activé

en-us	Module enabled
fr	Modules activés

en-us	Module enabled: %1$s.
fr	Module activé : %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
fr	Modules activés : %1$s.

en-us	Module.php class must extend %1$s for module located at %2$s.
fr	La classe module.php doit étendre %1$s pour le module situé à %2$s.

en-us	Modules
fr	Modules

en-us	Modules updated
fr	Modules mis à jour

en-us	Module updated
fr	Module mis à jour

en-us	Module updated: %1$s.
fr	Module mis à jour : %1$s.

en-us	Module with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	Le module avec l'ID "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	Mon
fr	Lun

en-us	Monday
fr	Lundi

en-us	Monitored by
fr	Surveillé par

en-us	Monitored by proxy
fr	Surveillé via le proxy

en-us	Monitored host
fr	Hôte surveillé

en-us	Monitoring
fr	Surveillance

en-us	monodec() - Check for continuous item value decrease (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
fr	monodec() - Vérifie la diminution continue de la valeur de l'élément (1 - les données sont monotones, 0 - sinon), Mode (strict - vérifie une monotonie stricte)

en-us	monoinc() - Check for continuous item value increase (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
fr	monoinc() - Vérifie l'augmentation continue de la valeur de l'élément (1 - les données sont monotones, 0 - sinon), Mode (strict - vérifie une monotonie stricte)

en-us	Monospace
fr	Chasse fixe

en-us	Month
fr	Mois

en-us	Monthly
fr	Mensuel

en-us	More matches found...
fr	Plus de correspondances trouvées...

en-us	More than 10 minutes
fr	Plus de 10 minutes

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
fr	Plus de %1$d correspondances trouvées pour %2$s

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
fr	Plus d'un graphique nommé "%1$s" dans l'hôte.

en-us	Most critical if all children have problems
fr	Le plus critique si tous les enfants ont des problèmes

en-us	Most critical of child services
fr	Le plus critiques des services enfants

en-us	Mozilla Firefox
fr	Mozilla Firefox

en-us	ms
fr	ms

en-us	Multiple
fr	Multiple

en-us	Multiple PROBLEM events
fr	Événements PROBLÈME multiples

en-us	must be %1$s characters long
fr	doit contenir %1$s caractères

en-us	must be at least %1$d characters long
fr	doit comporter au moins %1$d caractères

en-us	must be a valid LDAP user
fr	doit être un utilisateur LDAP correct

en-us	must contain at least one digit
fr	doit contenir au moins un chiffre

en-us	must contain at least one lowercase and one uppercase Latin letter
fr	doit contenir au moins une lettre Latine minuscule et une majuscule

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
fr	doit contenir au moins une macro de découverte de bas niveau

en-us	must contain at least one special character
fr	doit contenir au moins un caractère spécial

en-us	must not be one of common or context-specific passwords
fr	ne doit pas être un des mots de passe communs ou spécifiques au contexte

en-us	must not contain user's name, surname or username
fr	ne doit pas contenir le nom, le prénom ou le nom de famille de l'utilisateur

en-us	Mute
fr	Sourdine

en-us	My
fr	A moi

en-us	N
fr	N

en-us	N
fr	N

en-us	N%
fr	N %

en-us	N/A
fr	N/A

en-us	name
fr	nom

en-us	Name
fr	Prénom

en-us	Name
fr	Nom

en-us	Name ID
fr	ID du nom

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
fr	Le champ de nom du formulaire ne doit pas dépasser 255 caractères.

en-us	Namespace
fr	Espace de noms

en-us	Navigate to default view
fr	Naviguer vers la vue par défaut

en-us	Navigate to initial view
fr	Naviguer vers la vue initiale

en-us	n-d
fr	d/n

en-us	n-d H:i
fr	d/n H:i

en-us	Network discovery data storage period
fr	Période de stockage des données de découverte réseau

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
fr	Liste des interfaces réseau (inclut le type d'interface, l'état, l'adresse IPv4, la description). Retourne du texte

en-us	Network map added
fr	Carte ajoutée

en-us	Network map deleted
fr	Carte réseau supprimée

en-us	Network maps
fr	Cartes réseau

en-us	Network map updated
fr	Carte mise à jour

en-us	Network timeout
fr	Délai réseau dépassé

en-us	Network timeout for item test
fr	Délai réseau dépassé pour le test de l'élément

en-us	Network timeout for media type test
fr	Délai réseau dépassé pour le test du type de média

en-us	Network timeout for scheduled report test
fr	Délai réseau dépassé pour le test de rapport planifié

en-us	Network timeout for script execution
fr	Délai réseau dépassé pour l'exécution du script

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance
fr	Utilisation du réseau (taux de transmission et taux de réception combinés) pendant l'intervalle, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance d'interface réseau

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance
fr	Utilisation du réseau (taux de transmission et taux de réception combinés) pendant l'intervalle, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance d'interface réseau

en-us	Never
fr	Jamais

en-us	new
fr	nouveau

en-us	new
fr	nouveau

en-us	New additional rule
fr	Nouvelle règle supplémentaire

en-us	New column
fr	Nouvelle colonne

en-us	New condition
fr	Nouvelle condition

en-us	New dashboard
fr	Nouveau tableau de bord

en-us	New element
fr	Nouvel élément

en-us	New event host group
fr	Nouveau groupe d'hôte d'événement

en-us	New event tag name
fr	Nom du nouveau tag d'événement

en-us	New event tag value
fr	Nouvelle valeur de tag d'événement

en-us	New excluded downtime
fr	Nouveau temps d'arrêt exclu

en-us	New host
fr	Nouvel hôte

en-us	New operation
fr	Nouvelle opération

en-us	New regular expression
fr	Nouvelle expression régulière

en-us	New service
fr	Nouveau service

en-us	New SLA
fr	Nouveau SLA

en-us	New tag name
fr	Nouveau nom de tag

en-us	New triggers
fr	Nouveaux déclencheurs

en-us	Next page
fr	Page suivante

en-us	Next step
fr	Prochaine étape

en-us	NNTP
fr	NNTP

en-us	No
fr	Non

en-us	No "%1$s" given for graph.
fr	Aucun "%1$s" donné pour le graphique.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
fr	Aucun "%1$s" donné pour le prototype de graphique.

en-us	No "%1$s" given for map.
fr	Aucun "%1$s" donné pour la carte.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
fr	Aucun "%2$s" donné pour la condition de filtre de la règle de découverte "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
fr	Aucun "%2$s" donné pour le filtre de règle de découverte "%1$s".

en-us	No authentication user name specified.
fr	Aucun nom d'utilisateur d'authentification spécifié.

en-us	No changes.
fr	Aucun changement.

en-us	No conditions defined.
fr	Aucune confition définie.

en-us	no data
fr	pas de donnée

en-us	No data
fr	Pas de données

en-us	No data.
fr	Pas de données.

en-us	No data collection
fr	Sans collecte de données

en-us	No data found.
fr	Aucune donnée trouvée.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
fr	nodata() - Aucune donnée reçue pendant la période de temps T (1 - vrai, 0 - faux), Mode (strict - ignorer le délai d'envoi des données du proxy)

en-us	no default interface for "%1$s" type
fr	pas d'interface par défaut pour le type "%1$s"

en-us	no default interface for "%1$s" type.
fr	aucune interface par défaut pour le type "%1$s".

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
fr	Aucune interface par défaut pour le type "%1$s" sur "%2$s".

en-us	No details
fr	Pas de détails

en-us	No discovery rule IDs given.
fr	Aucun identifiant de règle de découverte fourni.

en-us	No enabled modules found.
fr	Aucun module activé trouvé.

en-us	No encryption
fr	Pas de chiffrement

en-us	No file was uploaded.
fr	Aucun fichier n'a été téléversé.

en-us	No graph item with graph ID "%1$s".
fr	Aucun élément de graphique avec l'ID de graphique "%1$s".

en-us	No graphs added.
fr	Aucun graphique ajouté.

en-us	No host IDs given.
fr	Aucun identifiant d'hôte fourni.

en-us	No host selected.
fr	Aucun hôte sélectionné.

en-us	No host with host ID "%1$s".
fr	Aucun hôte avec l'ID d'hôte "%1$s".

en-us	No icon for map element ""%1$s".
fr	Aucune icône pour l'élément de carte "%1$s".

en-us	No image
fr	Aucune image

en-us	No interface found
fr	Aucune interface trouvée

en-us	No interface found.
fr	Aucune interface trouvée.

en-us	No interfaces are defined.
fr	Aucune interface n'est définie.

en-us	No inventory mode specified for action operation.
fr	Aucun mode d'inventaire spécifié pour l'opération d'action.

en-us	No items defined.
fr	Aucun élément défini.

en-us	No item with item ID "%1$s".
fr	Aucun élément avec l'ID d'élément "%1$s".

en-us	No macros found.
fr	Aucune macro trouvée.

en-us	No maps added.
fr	Aucune carte ajoutée.

en-us	No matches found
fr	Aucune correspondance trouvée

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
fr	Les drapeaux non-booléens sont obsolètes.

en-us	none
fr	aucun

en-us	None
fr	Aucun

en-us	nonempty key and value pair expected
fr	clé et paire de valeurs non vide attendues

en-us	No new modules discovered
fr	Aucun nouveau module découvert

en-us	No operations defined for action "%1$s".
fr	Aucune opération définie pour l'action "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
fr	Aucune permission pour l'accès au système.

en-us	no permissions to acknowledge problems
fr	aucune autorisation pour acquitter les problèmes

en-us	no permissions to add problem comments
fr	aucune autorisation pour ajouter des commentaires au problème

en-us	No permissions to call "%1$s.%2$s".
fr	Aucune autorisation pour appeler "%1$s.%2$s".

en-us	no permissions to change problem severity
fr	aucune autorisation pour modifier la sévérité du problème

en-us	no permissions to close problems
fr	aucune autorisation pour fermer les problèmes

en-us	no permissions to create and edit maps
fr	aucune autorisation pour créer et modifier des cartes

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
fr	Aucune permission pour l'objet appelé ou il n'existe pas !

en-us	no permissions to unacknowledge problems
fr	aucune autorisation pour désacquiter les problèmes

en-us	No private key file specified.
fr	Aucun fichier de clé privée spécifié.

en-us	No problems
fr	Pas de problème

en-us	(no proxy)
fr	(pas de proxy)

en-us	No proxy
fr	Aucun proxy

en-us	No public key file specified.
fr	Aucun fichier de clé publique spécifié.

en-us	No recipients specified for action operation message.
fr	Aucun destinataire déclaré pour le message d'opération d'action.

en-us	No refresh
fr	Pas de rafraîchissement

en-us	Normal
fr	Normal

en-us	Normal view
fr	Vue normale

en-us	Norwegian (nb_NO)
fr	Norvégien (nb_NO)

en-us	No script specified for action operation command.
fr	Aucun script spécifié pour la commande d'opération d'action.

en-us	No SNMP OID specified.
fr	Aucun OID SNMP spécifié.

en-us	Not Ack
fr	Non acquitté

en-us	Not allowed to set language for user "guest".
fr	Non autorisé à définir la langue pour l'utilisateur "invité".

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
fr	Configuration du mot de passe de l'utilisateur "guest" interdite.

en-us	Not allowed to set theme for user "guest".
fr	Non autorisé à définir un thème pour l'utilisateur "invité".

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
fr	Tous les résultats ne sont pas affichés. Veuillez fournir des critères de recherche plus précis.

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
fr	Tous les modèles ne sont pas liés à "%1$s".

en-us	No target selected
fr	Aucune cible sélectionnée

en-us	No target selected.
fr	Aucune cible sélectionnée.

en-us	No targets specified for action operation global script.
fr	Aucune cible spécifiée pour le script global de l'opération d'action.

en-us	Not authorized.
fr	Non autorisé.

en-us	Not available
fr	Non disponible

en-us	Not classified
fr	Non classé

en-us	Notes
fr	Notes

en-us	Note that %1$s or %2$s will be regarded as hostnames if used without single quotes.
fr	Notez que %1$s ou %2$s seront considérés comme des noms d'hôtes s'ils sont utilisés sans guillemets.

en-us	Nothing
fr	Rien

en-us	Notification report
fr	Rapport de notification

en-us	Notifications
fr	Notifications

en-us	Notify about canceled escalations
fr	Notifier les escalades annulées

en-us	Notify all involved
fr	Notifier tous les participants

en-us	not in
fr	pas dans

en-us	Not inherited items
fr	Éléments non hérités

en-us	No triggers defined.
fr	Aucun déclencheur défini.

en-us	No trigger with trigger ID "%1$s".
fr	Aucun déclencheur avec l'ID de déclencheur "%1$s".

en-us	not selected
fr	non sélectionné

en-us	Not supported
fr	Non supporté

en-us	Nov
fr	Nov

en-us	No value
fr	Pas de valeur

en-us	November
fr	Novembre

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
fr	now () - Nombre de secondes écoulées depuis le temps Epoch

en-us	NTLM
fr	NTLM

en-us	number
fr	nombre

en-us	Number of available DS paths, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - Datastore name, "partitionid" - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
fr	Nombre de chemins du datastore disponibles, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "datastore" - Nom du datastore, "partitionid" - ID interne du périphérique physique de vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of available DS paths, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - Datastore name, <partitionid> - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
fr	Nombre de chemins du datastore disponibles, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <datastore> - Nom du datastore, <partitionid> - ID interne du périphérique physique issu de vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of CPUs. Returns integer
fr	Nombre de processeurs. Retourne un entier

en-us	Number of currently open file descriptors. Returns integer
fr	Nombre de descripteurs de fichiers actuellement ouverts. Retourne un entier

en-us	Number of enabled items on the host.
fr	Nombre d'éléments activés sur l'hôte.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
fr	Nombre d'hôtes (activé/désactivé)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
fr	Nombre d'éléments (activés/désactivés/non supportés)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
fr	Nombre d'éléments dans l'historique du proxy qui ne sont pas encore envoyés au serveur

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to seconds, inclusive.
fr	Nombre d'éléments dans la queue qui rencontrent un délai de from à to secondes, incluses.

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
fr	Nombre d'éléments dans la queue qui rencontrent un délai de from à to secondes, incluses.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
fr	Nombre d'éléments de la file d'attente qui sont retardés sur le serveur Zabbix ou le proxy de "from" jusqu'à "to" en secondes, inclusif.

en-us	Number of items in Zabbix database.
fr	Nombre d'éléments dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
fr	Nombre d'hôtes supervisés

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
fr	Nombre de collisions out-of-window. Retourne un entier

en-us	Number of problems
fr	Nombre de problèmes

en-us	Number of problems and expand most critical one
fr	Nombre de problèmes et détailler le plus critique

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nombre de cœurs de processeur sur l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nombre de cœurs de processeur sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Nombre de processeurs sur la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Nombre de processeurs sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nombre de threads de processeur sur l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nombre de threads de processeur sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of rows
fr	Nombre de lignes

en-us	Number of seasons
fr	Nombre de cycle

en-us	Number of status changes
fr	Nombre de changements d'états

en-us	Number of steps
fr	Nombre d'étapes

en-us	Number of templates
fr	Nombre de modèles

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
fr	Nombre de déclencheurs (activés/désactivés [problème/ok])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
fr	Nombre de déclencheurs dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
fr	Nombre d'éléments non supportés dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of unsupported items on the host.
fr	Nombre d'éléments non supportés sur l'hôte.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
fr	Nombre d'utilisateurs connectés. Retourne un entier

en-us	Number of users (online)
fr	Nombre d'utilisateurs (en ligne)

en-us	Number of values stored in table HISTORY.
fr	Nombre de valeurs stockées dans la table HISTORY.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_LOG.
fr	Nombre de valeurs stockées dans la table HISTORY_LOG.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_STR.
fr	Nombre de valeurs stockées dans la table HISTORY_STR.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_TEXT.
fr	Nombre de valeurs stockées dans la table HISTORY_TEXT.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_UINT.
fr	Nombre de valeurs stockées dans la table HISTORY_UINT.

en-us	Number of values stored in table TRENDS.
fr	Nombre de valeurs stockées dans la table TRENDS.

en-us	Number of values stored in table TRENDS_UINT.
fr	Nombre de valeurs stockées dans la table TRENDS_UINT.

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nombre de machines virtuelles sur l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nombre de machines virtuelles sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
fr	Nombre ou pourcentage des i-nœuds. Retourne un entier pour le nombre, un flottant pour le pourcentage

en-us	Numeral systems
fr	Systèmes numériques

en-us	Numeric (float)
fr	Numérique (flottant)

en-us	Numeric (integer)
fr	Numerique (Entier)

en-us	Numeric (unsigned)
fr	Numérique (non signé)

en-us	Object
fr	Objet

en-us	object does not exist or belongs to another object
fr	l'objet n'existe pas ou appartient à un autre objet

en-us	Oct
fr	Oct

en-us	Octal to decimal
fr	Octal vers décimal

en-us	October
fr	Octobre

en-us	OEM
fr	OEM

en-us	of
fr	de

en-us	off
fr	inatif

en-us	Off
fr	Inactif

en-us	Ok
fr	Ok

en-us	OK
fr	OK

en-us	OK event closes
fr	Un événement OK ferme

en-us	OK event generation
fr	Génération d'événement OK

en-us	Old event tag name
fr	Nom de l'ancien tag d'événement

en-us	Old event tag value
fr	Ancienne valeur du tag d'événement

en-us	Old tag name
fr	Ancien nom de tag

en-us	on
fr	sur

en-us	On
fr	Actif

en-us	Once
fr	Une fois

en-us	One
fr	Un

en-us	One time only
fr	Une fois uniquement

en-us	Only administrators can set map owner.
fr	Seuls les administrateurs peuvent configurer le propriétaire de la carte.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
fr	Seuls les éléments assignés à des hôtes activés sont comptés

en-us	Only one change step is allowed.
fr	Seule une étape de changement est autorisée.

en-us	Only one check can be unique.
fr	Une seule vérification peut être unique.

en-us	Only one not supported value check is allowed.
fr	Une seule vérification de valeur non supportée est autorisée.

en-us	Only one Prometheus step is allowed.
fr	Une seule étape Prometheus est autorisée.

en-us	Only one throttling step is allowed.
fr	Une seule étape de limitation est autorisée.

en-us	only one time unit is allowed
fr	une seule unité de temps est autorisée

en-us	Only selected problem
fr	Seulement les problèmes sélectionnés

en-us	Only selected problem
fr	Seulement le problème sélectionné

en-us	Only services without children
fr	Seuls les services sans enfants

en-us	Only services without problem tags
fr	Uniquement les services sans tags de problème

en-us	(Only super admins can create groups)
fr	(Seuls les super administrateurs peuvent créer des groupes)

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
fr	Seul les super-admin peuvent spécifier le propriétaire d'un tableau de bord.

en-us	Only super admins can set report owner.
fr	Seuls les super-administrateurs peuvent définir le propriétaire du rapport.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
fr	Seuls les déclencheurs assignés à des hôtes activés et dépendant d'éléments activés sont comptés

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
fr	Seules les vérifications d'agents Zabbix, SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3 peuvent être mises uniques.

en-us	On status change triggers blink for
fr	Au changement d'état, clignoter pendant

en-us	OOB IP address
fr	Hôte - Adresse IP OOB

en-us	OOB router
fr	Hôte - Routeur OOB

en-us	OOB subnet mask
fr	Hôte - Masque de sous-réseau OOB

en-us	Open log
fr	Ouvrir le journal

en-us	Opera
fr	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
fr	Informations du système d'exploitation. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Operation
fr	Opération

en-us	Operation "%1$s" already exists.
fr	L'opération "%1$s" existe déjà.

en-us	Operation "%1$s" already exists for action "%2$s".
fr	L'opération "%1$s" existe déjà pour l'action "%2$s".

en-us	Operational data
fr	Données opérationnelles

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
fr	L'opération ne peut pas être effectuée en raison d'une requête non autorisée.

en-us	Operation details
fr	Détails de l'opération

en-us	Operation has no group to operate.
fr	L'opération n'a pas de groupe à exploiter.

en-us	Operation has no template to operate.
fr	L'opération n'a pas de modèle à exploiter.

en-us	Operations
fr	Opérations

en-us	Operator
fr	Opérateur

en-us	Operator functions
fr	Fonctions d'opérateur

en-us	Options
fr	Options

en-us	or
fr	ou

en-us	Or
fr	Ou

en-us	Order
fr	Tri

en-us	Order column
fr	Colonne de tri

en-us	Original
fr	Original

en-us	OS
fr	OS

en-us	OS (Full details)
fr	OS (détails complets)

en-us	OS (Short)
fr	OS (Court)

en-us	other
fr	autre

en-us	Other
fr	Autre

en-us	Other configuration parameters
fr	Autres paramètres de configuration

en-us	Other parameters
fr	Autres paramètres

en-us	Others
fr	Autres

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
fr	Statistiques de trafic sortant sur une interface réseau. Retourne un entier

en-us	output
fr	sortie

en-us	Output
fr	Sortie

en-us	Overlapping widgets at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s".
fr	Widgets superposés à X : %3$d, Y : %4$d sur la page %2$d du tableau de bord « %1$s ».

en-us	Overridden by
fr	Surchargé par

en-us	Override
fr	Surcharge

en-us	Override item history period
fr	Surcharger la période d'historique des éléments

en-us	Override item trend period
fr	Surcharger la période de tendances des éléments

en-us	Overrides
fr	Surcharges

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
fr	La surcharge nommée "%1$s" existe déjà.

en-us	Overview
fr	Aperçu

en-us	Owner
fr	Propriétaire

en-us	Page %1$d
fr	Page %1$d

en-us	Page display period
fr	Période d'affichage de la page

en-us	Pager
fr	Pager

en-us	Page received incorrect data
fr	La page a reçu des données incorrectes

en-us	Parameter
fr	Paramètre

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
fr	Le paramètre "%1$s" est obsolète.

en-us	Parameters
fr	Paramètres

en-us	Parameters "esc_step_from" and "esc_step_to" must be set together.
fr	Les paramètres "esc_step_from" et "esc_step_to" doivent être définis ensemble.

en-us	Parent-child relation conflict in services "%1$s" and "%2$s".
fr	Conflit relation parent-enfant dans les services "%1$s" et "%2$s".

en-us	Parent discovery rules
fr	Règles de découverte parentes

en-us	Parent graphs
fr	Graphique parent

en-us	Parent host value
fr	Valeur de l'hôte parent

en-us	Parent items
fr	Éléments parents

en-us	Parent services
fr	Services parents

en-us	Parent templates
fr	Modèles parent

en-us	Parent triggers
fr	Déclencheurs parents

en-us	Parent web scenarios
fr	Scénario web parent

en-us	Parse
fr	Analyser

en-us	Parse error
fr	Erreur d'analyse

en-us	Passive
fr	Passif

en-us	Password
fr	Mot de passe

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
fr	Le mot de passe n'est pas obligatoire pour le type d'authentification non interne.

en-us	Password must contain
fr	Le mot de passe doit contenir

en-us	Password (once again)
fr	Mot de passe (une autre fois)

en-us	Password policy
fr	Politique de mot de passe

en-us	Password requirements:
fr	Exigences relatives au mot de passe :

en-us	Paste
fr	Coller

en-us	Paste page
fr	Coller la page

en-us	Paste widget
fr	Coller le widget

en-us	Paste without external links
fr	Coller sans les liens externes

en-us	$.path.to.node
fr	$.chemin.vers.le.fichier

en-us	path/to/secret
fr	chemin/vers/secret

en-us	path/to/secret:key
fr	chemin/vers/secret:clé

en-us	pattern
fr	motif

en-us	Pattern
fr	Motif

en-us	Pause operations for suppressed problems
fr	Suspendre les opérations des problèmes supprimés

en-us	Peak memory usage: %1$s
fr	Pic d'utilisation de la mémoire : %1$s

en-us	Percentage
fr	Pourcentage

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Pourcentage de mémoire physique de l'hôte qui a été consommée, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Pourcentage de mémoire physique de l'hôte consommée, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
fr	Pourcentage de temps pendant lequel la machine virtuelle était prête, mais n'a pas pu être planifiée pour s'exécuter sur le CPU physique, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de CPU

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
fr	Pourcentage de temps pendant lequel la machine virtuelle était prête, mais n'a pas pu être planifiée pour s'exécuter sur le CPU physique, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - Instance du CPU

en-us	Percentile line (left)
fr	Ligne de centile (gauche)

en-us	Percentile line (right)
fr	Ligne de centile (droite)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
fr	percentile () - Pourcentage P d'une période T

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Pourcentage de temps pendant lequel la machine virtuelle ne peut pas s'exécuter car elle est en conflit pour accéder au(x) processeur(s) physique(s), "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Pourcentage de temps pendant lequel la machine virtuelle ne peut pas s'exécuter car elle est en concurrence pour accéder au(x) processeur(s) physique(s), <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
fr	Réalise une requête DNS. Retourne une chaîne de caractères avec le type d'information requis

en-us	Period
fr	Période

en-us	Periods
fr	Périodes

en-us	Period shift
fr	Décalage de période

en-us	Period type
fr	Périodicité

en-us	Permissions
fr	Permissions

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
fr	Les permissions ne peuvent être assignées qu'aux groupes d'utilisateurs.

en-us	Persian (fa_IR)
fr	Persan (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
fr	bcmath pour PHP

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
fr	L'extension PHP bcmath manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
fr	ctype pour PHP

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
fr	L'extension PHP ctype manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-ctype).

en-us	PHP databases support
fr	support de bases de données par PHP

en-us	PHP gd
fr	gd pour PHP

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
fr	L'extension PHP gd manque (Paramètre de configuration de PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
fr	Support FreeType pour PHP gd

en-us	PHP gd FreeType support missing.
fr	Le support de FreeType manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd GIF image support missing.
fr	Support d'image PHP gd GIF manquant.

en-us	PHP gd GIF support
fr	Support d'image PHP gd GIF

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
fr	Le support des images JPEG manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd JPEG support
fr	Support JPEG dans PHP gd

en-us	PHP gd PNG image support missing.
fr	Le support des images PNG manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd PNG support
fr	Support PNG dans PHP gd

en-us	PHP gettext
fr	gettext pour PHP

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
fr	L'extension PHP gettext manque (Paramètre de configuration de PHP --with-gettext). Les traductions ne seront pas disponibles.

en-us	PHP LDAP
fr	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
fr	L'extension PHP LDAP est manquante.

en-us	PHP libxml
fr	libxml pour PHP

en-us	PHP libxml extension missing.
fr	L'extension PHP libxml manque.

en-us	PHP mbstring
fr	mbstring pour PHP

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
fr	L'extension PHP mbstring manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP OpenSSL
fr	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
fr	Extension PHP OpenSSL manquante.

en-us	PHP option "%1$s"
fr	Option PHP "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
fr	L'optoin PHP "%1$s" doit être configurée sur "%2$s"

en-us	PHP session
fr	Session PHP

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
fr	Le démarrage automatique de session PHP doit être désactivé (directive PHP "session.auto_start).

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
fr	L'extension PHP session manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
fr	Sockets pour PHP

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
fr	L'extension PHP sockets manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
fr	La surcharge de fonctions de chaînes PHP doit être désactivée.

en-us	PHP version
fr	Version de PHP

en-us	PHP xmlreader
fr	xmlreader pour PHP

en-us	PHP xmlreader extension missing.
fr	L'extension PHP xmlreader manque.

en-us	PHP xmlwriter
fr	xmlwriter pour PHP

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
fr	L'extension PHP xmlwriter manque.

en-us	Pie
fr	Camembert

en-us	pi() - Returns the Pi constant
fr	pi() - Retourne la constante Pi

en-us	Placing algorithm
fr	Algorithme de placement

en-us	Plain text
fr	Texte brut

en-us	Play
fr	Jouer

en-us	Play sound
fr	Jouer un son

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
fr	Veuillez vérifier les paramètres de configuration. Si tout est correct, appuyez sur le bouton "%1$s" ; sinon, le bouton "%2$s" pour changer les paramètres.

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
fr	Veuillez confirmer que vous souhaitez supprimer toutes les macros.

en-us	Please confirm that you want to remove all value mappings.
fr	Veuillez confirmer que vous souhaitez supprimer toutes les valeurs de correspondance.

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
fr	Veiullez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "%1$s" quand c'est fait.

en-us	Please enable "allow_url_fopen" directive.
fr	Veuillez activer la directive "allow_url_fopen".

en-us	Please select two elements
fr	Veuillez sélectionner deux éléments

en-us	Points
fr	Points

en-us	Point size
fr	Taille du point

en-us	Polish (pl_PL)
fr	Polonais (pl_PL)

en-us	POP
fr	POP

en-us	Populates host inventory field
fr	Remplit le champ d'inventaire d'hôte

en-us	Port
fr	Port

en-us	Port cannot be empty for host interface.
fr	Le port ne peut pas être vide pour l'interface hôte.

en-us	Port range
fr	Intervalle du port

en-us	Portuguese (pt_BR)
fr	Portugais (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
fr	Portugais (pt_PT)

en-us	Position
fr	Position

en-us	Position is ignored for s, uptime and unixtime units.
fr	La position est ignorée pour les unités de types : s, uptime et unixtime.

en-us	Post fields
fr	Champs POST

en-us	PostgreSQL database server version is too old.
fr	La version du serveur de base de données PostgreSQL est trop ancienne.

en-us	Post type
fr	Type POST

en-us	power() - The power of a base value to a power value
fr	power() - La puissance d'une valeur

en-us	Power usage , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "max" - Maximum allowed power usage
fr	Consommation d'énergie, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identificateur global unique de l'hyperviseur VMware, "max" - Consommation d'énergie maximale autorisée

en-us	Power usage , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <max> - Maximum allowed power usage
fr	Consommation d'énergie, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <max> - Consommation d'énergie maximale autorisée

en-us	Power value
fr	Valeur de puissance

en-us	Prediction functions
fr	Fonctions de prédiction

en-us	Pre-installation summary
fr	Résumé pré-installation

en-us	Preprocessing
fr	Prétraitement

en-us	Preprocessing steps
fr	Étape de prétraitement

en-us	Preview
fr	Aperçu

en-us	Previous day
fr	Jour précédent

en-us	Previous month
fr	Mois précédent

en-us	Previous page
fr	Page précédente

en-us	Previous value
fr	Valeur précédente

en-us	Previous week
fr	Semaine précédente

en-us	Previous year
fr	Année précédente

en-us	Prev. time
fr	Temps précédent

en-us	Primary POC cell
fr	Contact Principal - Mobile

en-us	Primary POC email
fr	Contact Principal - Courriel

en-us	Primary POC name
fr	Contact Principal - Nom

en-us	Primary POC notes
fr	Contact Principal - Notes

en-us	Primary POC phone A
fr	Contact Principal - Téléphone 1

en-us	Primary POC phone B
fr	Contact Principal - Téléphone 2

en-us	Primary POC screen name
fr	Contact Principal - Identifiant

en-us	Privacy passphrase
fr	Phrase de confidentialité

en-us	Privacy protocol
fr	Protocole de confidentialité

en-us	Private
fr	Privé

en-us	Private key file
fr	Fichier de clé privée

en-us	Privilege level
fr	Niveau de privilège

en-us	Problem
fr	Problème

en-us	PROBLEM
fr	PROBLÈME

en-us	Problem created
fr	Problème créé

en-us	Problem display
fr	Affichage des problèmes

en-us	PROBLEM event generation mode
fr	Mode de génération des événements PROBLÈME

en-us	Problem expression
fr	Expression de problème

en-us	Problem hosts
fr	Hôtes problématiques

en-us	Problem is not suppressed
fr	Le problème n'est pas supprimé

en-us	Problem is suppressed
fr	Le problème est supprimé

en-us	Problem on
fr	Problème sur

en-us	problem pattern
fr	modèle de problème

en-us	Problem recovery
fr	Récupération de problème

en-us	Problem resolved
fr	Problème résolu

en-us	Problems
fr	Problèmes

en-us	Problems by severity
fr	Problèmes par sévérité

en-us	Problem tags
fr	Tags de problème

en-us	Problem update
fr	Mise à jour du problème

en-us	Process CPU utilization percentage. Returns float
fr	Pourcentage d'utilisation du processeur pour un processus. Retourne un flottant

en-us	Process tags
fr	Traiter les tags

en-us	Profile
fr	Profil

en-us	Prometheus
fr	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
fr	Motif Prometheus

en-us	Prometheus to JSON
fr	Prometheus vers JSON

en-us	Properties
fr	Propriétés

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
fr	L'URL fourni "%1$s" est invalide.

en-us	Proxies
fr	Proxys

en-us	Proxy
fr	Proxy

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
fr	Le proxy "%1$s" existe déjà.

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
fr	Le proxy "%1$s" pour l'hôte "%2$s" n'existe pas.

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
fr	Le proxy "%1$s" est utilisé par l'action "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
fr	Le proxy "%1$s" est utilisé par la règle de découverte "%2$s".

en-us	Proxy added
fr	Proxy ajouté

en-us	Proxy address
fr	Adresse du proxy

en-us	Proxy deleted
fr	Proxy supprimé

en-us	Proxy deleted
fr	Proxy supprimé

en-us	Proxy mode
fr	Mode proxy

en-us	Proxy name
fr	Nom du proxy

en-us	Proxy updated
fr	Proxy modifié

en-us	PSK
fr	PSK

en-us	PSK identity
fr	Identité PSK

en-us	Public
fr	Public

en-us	Public key
fr	Clé publique

en-us	Public key file
fr	Fichier de clé publique

en-us	qualifier
fr	qualificatif

en-us	Quarter
fr	Trimestre

en-us	Quarterly
fr	Trimestriel

en-us	Query fields
fr	Champs de requête

en-us	Queue
fr	File d'attente

en-us	Queue details
fr	Détails de la file d'attente

en-us	Queue overview
fr	Aperçu de la file d'attente

en-us	Queue overview by proxy
fr	Aperçu de la file d'attente par proxy

en-us	radians() - Converts a value from degrees to radians
fr	radians() - Convertit une valeur de degrés en radians

en-us	rand() - A random integer value
fr	rand() - Une valeur entière aléatoire

en-us	rate() - Returns per-second average rate for monotonically increasing counters
fr	rate() - Retourne le taux moyen par seconde pour les compteurs croissants de manière monotone

en-us	Raw data
fr	Données brutes

en-us	Raw post
fr	POST brut

en-us	Read
fr	Lecture

en-us	Read only
fr	Lecture seule

en-us	Read-only
fr	Lecture seule

en-us	Read-only access to services
fr	Accès en lecture seule aux services

en-us	Read-only access to services with tag
fr	Accès en lecture seule aux services avec tag

en-us	Reads modbus data. Returns various types
fr	Lit les données modbus. Retourne différents types

en-us	Read-write
fr	Lecture-écriture

en-us	Read-write access to services
fr	Accès en lecture-écriture aux services

en-us	Read-write access to services with tag
fr	Accès en lecture-écriture aux services avec tag

en-us	read-write access to the child service "%1$s" is required
fr	un accès en lecture-écriture au service enfant "%1$s" est requis

en-us	read-write access to the child service "%1$s" must be retained
fr	l'accès en lecture-écriture au service enfant "%1$s" doit être conservé

en-us	read-write access to the service is required
fr	un accès en lecture-écriture au service est requis

en-us	read-write access to the service must be retained
fr	l'accès en lecture-écriture au service doit être conservé

en-us	Received value
fr	Valeur reçue

en-us	Recent problems
fr	Problèmes récents

en-us	Recipient
fr	Destinataire

en-us	Recipient already exists.
fr	Le destinataire existe déjà.

en-us	Recipients
fr	Destinataires

en-us	Recordset ID
fr	ID de l'enregistrement

en-us	Recovery
fr	Récupération

en-us	Recovery expression
fr	Expression de récupération

en-us	Recovery expression syntax error.
fr	Erreur de syntaxe dans l'expression de récupération.

en-us	Recovery operations
fr	Opérations de récupération

en-us	Recovery time
fr	Moment de la récupération

en-us	Rectangle
fr	Rectangle

en-us	reference to a non-existent tree element
fr	référence à un élément de l'arbre inexistant

en-us	Refresh
fr	Rafraîchir

en-us	refreshed every %1$s sec.
fr	rafraîchi toutes les %1$s sec.

en-us	Refresh interval
fr	Intervalle de rafraîchissement

en-us	Regenerate
fr	Régénérer

en-us	Regenerate selected API token? Previously generated token will become invalid.
fr	Régénérer le Token API sélectionné ? Le Token généré précédemment deviendra invalide.

en-us	regexp
fr	expression régulière

en-us	Regular
fr	Normal

en-us	regular expression
fr	expression régulière

en-us	Regular expression
fr	Expression régulière

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
fr	L'expression régulière "%1$s" existe déjà.

en-us	Regular expression added
fr	Expression régulière ajoutée

en-us	Regular expression deleted
fr	Expression régulière supprimée

en-us	Regular expression deleted
fr	Expressions régulière supprimées

en-us	Regular expression must be a string
fr	L'expression régulière doit être une chaîne de caractères

en-us	Regular expressions
fr	Expressions régulières

en-us	Regular expression updated
fr	Expression régulière modifiée

en-us	Related reports
fr	Rapports associés

en-us	Release to create a widget.
fr	Relâchez pour créer un nouveau widget.

en-us	Remember me for 30 days
fr	Me rappeler tous les 30 jours

en-us	Remote command
fr	Commande à distance

en-us	Remove
fr	Supprimer

en-us	Remove, %1$s
fr	Supprimer, %1$s

en-us	Remove all
fr	Supprimer tout

en-us	Removed
fr	Supprimé

en-us	Removed, %1$s
fr	Supprimé, %1$s

en-us	Remove domain name
fr	Supprimer le nom de domaine

en-us	Remove from favorites
fr	Retirer des favoris

en-us	Remove from host group
fr	Retirer du groupe d'hôtes

en-us	Remove from host groups
fr	Retirer du groupe d'hôte

en-us	Remove host
fr	Supprimer l'hôte

en-us	Rename
fr	Renommer

en-us	Repeat on
fr	Répéter les

en-us	repeat() - Returns a string composed of value repeated count times
fr	repeat() - Retourne une chaîne de caractères composée de valeurs répétées N fois

en-us	Repeats
fr	Répétitions

en-us	Replace
fr	Remplacer

en-us	Replace dependencies
fr	Remplacer les dépendances

en-us	replacement
fr	remplacement

en-us	Replacement
fr	Remplacement

en-us	replace() - Search value for occurrences of pattern, and replace with replacement
fr	replace() - Recherche les occurrences du pattern et les remplace par replacement

en-us	Report "%1$s" already exists.
fr	Le rapport "%1$s" existe déjà.

en-us	Report generated by other users will be changed to the current user.
fr	Le rapport généré par d'autres utilisateurs sera remplacé par celui de l'utilisateur actuel.

en-us	Report generating test failed.
fr	Le test de génération de rapport a échoué.

en-us	Report generating test successful.
fr	Test de génération de rapport réussi.

en-us	Reporting period
fr	Période de rapport

en-us	Report is currently generated by "%1$s".
fr	Le rapport est actuellement généré par "%1$s".

en-us	Reports
fr	Rapports

en-us	Report sending failed for: %1$s.
fr	Échec de l'envoi du rapport pour : %1$s.

en-us	Report was successfully sent to: %1$s.
fr	Le rapport a été envoyé avec succès à : %1$s.

en-us	represents one of the available subdomains;
fr	représente l'un des sous-domaines disponibles ;

en-us	represents zoom level parameter in the URL;
fr	représente le paramètre de niveau de zoom dans l'URL ;

en-us	represent tile coordinates;
fr	représente les coordonnées des tuiles ;

en-us	Request body
fr	Corps de la requête

en-us	Request body type
fr	Type du corps de la requête

en-us	Request sent successfully
fr	Requête envoyée avec succès

en-us	Request type
fr	Type de requête

en-us	Required
fr	Requis

en-us	Required host permissions
fr	Permissions d'hôte requises

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
fr	Performance du serveur Zabbix requise, en nouvelles valeurs par seconde attendues.

en-us	Required performance (vps)
fr	Performance requise (vps)

en-us	Required server performance, new values per second
fr	Performance serveur requise, nouvelles valeurs par seconde

en-us	Required status codes
fr	Code d'état requis

en-us	Required string
fr	Chaîne requise

en-us	Reset
fr	Réinitialiser

en-us	Reset all fields to default values?
fr	Réinitialiser tous les champs à leur valeur par défaut ?

en-us	Reset confirmation
fr	Confirmation de la réinitialisation

en-us	Reset defaults
fr	Réinitialiser aux valeurs par défaut

en-us	Reset to initial view
fr	Réinitialiser à la vue initiale

en-us	Resolved
fr	Résolu

en-us	RESOLVED
fr	RÉSOLU

en-us	Resolved by
fr	Résolu par

en-us	Resolved by correlation rule.
fr	Résolu par la règle de corrélation.

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
fr	Résolu par la règle de corrélation "%1$s".

en-us	Resolved by inaccessible user.
fr	Résolu par un utilisateur inaccessible.

en-us	Resolved by user "%1$s".
fr	Résolu par l'utilisateur "%1$s".

en-us	Resource
fr	Ressource

en-us	Resource ID
fr	ID de ressource

en-us	Response
fr	Réponse

en-us	Response code
fr	Code de réponse

en-us	Response time
fr	Temps de réponse

en-us	Response type: JSON
fr	Type de réponse : JSON

en-us	Response type: String
fr	Type de réponse : chaîne de caractères

en-us	Result
fr	Résultat

en-us	Result converted to %1$s
fr	Résultat converti en %1$s

en-us	Result is FALSE
fr	Le résultat est FAUX

en-us	Result is TRUE
fr	Le résultat est VRAI

en-us	Result type
fr	Type de résultat

en-us	Result with value map applied
fr	Résultat avec la table de correspondance appliquée

en-us	Retrieve mode
fr	Mode de récupération

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
fr	Récupère le contenu d'un fichier. Retourne du texte

en-us	Retry
fr	Réessayer

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
fr	Retourne un tableau JSON avec les macros LDD décrivant les objets MBean ou leurs attributs. Peut être utilisé pour la découverte bas niveau.

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
fr	Retourne un tableau JSON avec des objets MBean ou leurs attributs. Comparé à jmx.discovery, il ne définit pas les macros LLD. Peut être utilisé pour la découverte bas niveau.

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
fr	Retourne la première colonne de la première ligne du résultat d'une requête SQL.

en-us	Returns 4-digit string containing octal number with Unix permissions
fr	Retourne une chaîne de 4 chiffres contenant un nombre octal avec les autorisations Unix

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
fr	Retourne un tableau JSON décrivant les interfaces réseau de l'hôte configurées dans Zabbix. Peut être utilisé pour de la détection bas niveau.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
fr	Retourne un objet JSON contenant les métriques internes du serveur Zabbix ou du proxy.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
fr	Retourne la disponibilité d'un type particulier de vérification sur l'hôte. La valeur correspond aux icônes de disponibilité dans la liste d'hôtes. Les types valides sont: agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
fr	Retourne l'état de maintenance actuel de l'hôte.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
fr	Retourne le temps de réponse au ping ICMP en secondes. Exemple : 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
fr	Retourne les informations associées avec la passerelle Java de Zabbix. Les params valides sont : ping, version.

en-us	Returns number of TCP sockets that match parameters. Returns integer
fr	Retourne le nombre de sockets TCP qui correspondent aux paramètres. Retourne un entier

en-us	Returns number of UDP sockets that match parameters. Returns integer
fr	Retourne le nombre de sockets UDP qui correspondent aux paramètres. Retourne un entier

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
fr	Retourne le pourcentage de paquets ICMP ping perdus.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
fr	Retourne la valeur d'un attribut d'un objet MBean.

en-us	Revert changes
fr	Rétablir les changements

en-us	right
fr	droite

en-us	Right
fr	Droit

en-us	right() - Returns the rightmost count characters
fr	right() - Retourne le nombre de caractères le plus à droite

en-us	Right trim
fr	Rogner à droite

en-us	Right Y
fr	Y droit

en-us	RMCP+
fr	RMCP+

en-us	Role
fr	Rôle

en-us	Romanian (ro_RO)
fr	Roumain (ro_RO)

en-us	Root cause
fr	Cause première

en-us	round() - Rounds a value to decimal places
fr	round() - Arrondit une valeur aux décimales

en-us	Rows
fr	Lignes

en-us	Rows per page
fr	Lignes par page

en-us	rtrim() - Removes specified characters from the end of a string
fr	rtrim() - Supprime les caractères spécifiés à la fin d'une chaîne de caractères

en-us	"ruleid" of dependent item and master item should match
fr	Le "ruleid" de l'élément dépendant doit correspondre à l'élément maître.

en-us	Rules
fr	Règles

en-us	Run script "%1$s" on current host
fr	Exécuter le script "%1$s" sur l'hôte actuel

en-us	Run script "%1$s" on host groups
fr	Exécutez le script "%1$s" sur les groupes d'hôtes

en-us	Run script "%1$s" on hosts
fr	Exécutez le script "%1$s" sur les hôtes

en-us	Run script "%1$s" on Zabbix server
fr	Exécutez le script "%1$s" sur le serveur Zabbix

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
fr	Exécute la commande spécifiée sur l'hôte. Retourne le résultat textuel de la commande ; 1 - dans le mode nowait (indépendamment du résultat de la commande)

en-us	Russian (ru_RU)
fr	Russe (ru_RU)

en-us	s
fr	s

en-us	S
fr	D

en-us	S
fr	S

en-us	Safari
fr	Safari

en-us	SAML settings
fr	Paramètres SAML

en-us	Sans-Serif
fr	Sans empattement

en-us	Sat
fr	Sam

en-us	Saturday
fr	Samedi

en-us	Save
fr	Enregistrer

en-us	Save as
fr	Enregistrer sous

en-us	Save changes
fr	Sauvegarder les modifications

en-us	Save it as "%1$s"
fr	L'enregistrer sous "%1$s"

en-us	Scan directory
fr	Analyser le répertoire

en-us	Scenario
fr	Scénario

en-us	Scenario tags
fr	Tags de scénario

en-us	Schedule
fr	Planification

en-us	Scheduled check
fr	Vérification planifiée

en-us	Scheduled report
fr	Rapport planifié

en-us	Scheduled report added
fr	Rapport planifié ajouté

en-us	Scheduled report created
fr	Rapport planifié créé

en-us	Scheduled report deleted
fr	Rapport planifié supprimé

en-us	Scheduled report deleted
fr	Rapports planifiés supprimés

en-us	Scheduled report disabled
fr	Rapport planifié désactivé

en-us	Scheduled report disabled
fr	Rapports planifiés désactivés

en-us	Scheduled report enabled
fr	Rapport planifié activé

en-us	Scheduled report enabled
fr	Rapports planifiés activés

en-us	Scheduled reports
fr	Rapports planifiés

en-us	Scheduled report updated
fr	Rapport planifié mis à jour

en-us	Scheduling
fr	Planification

en-us	Scope
fr	Étendue

en-us	Scope
fr	Étendue

en-us	script
fr	script

en-us	Script
fr	Script

en-us	Script "%1$s" already exists.
fr	Le script "%1$s" existe déjà.

en-us	Script added
fr	Script ajouté

en-us	Script deleted
fr	Script supprimé

en-us	Script deleted
fr	Script supprimé

en-us	Script execution log
fr	Journal d'exécution du script

en-us	Script execution successful.
fr	Exécution du script réussie.

en-us	Script name
fr	Nom du script

en-us	Script parameters
fr	Paramètres du script

en-us	Script profiler
fr	Profileur de script

en-us	Scripts
fr	Scripts

en-us	Script updated
fr	Script modifié

en-us	Search
fr	Recherche

en-us	Search attribute
fr	Attribut recherché

en-us	Search pattern is empty
fr	Expression de recherche vide

en-us	search string
fr	chaîne de caractères de recherche

en-us	Season
fr	Cycle

en-us	Season deviation window
fr	Fenêtre de déviation du cycle

en-us	second
fr	second

en-us	Secondary POC cell
fr	Contact Secondaire - Mobile

en-us	Secondary POC email
fr	Contact Secondaire - Courriel

en-us	Secondary POC name
fr	Contact Secondaire - Nom

en-us	Secondary POC notes
fr	Contact Secondaire - Notes

en-us	Secondary POC phone A
fr	Contact Secondaire - Téléphone 1

en-us	Secondary POC phone B
fr	Contact Secondaire - Téléphone 2

en-us	Secondary POC screen name
fr	Contact Secondaire - Identifiant

en-us	second parameter is expected
fr	un second paramètre est nécessaire

en-us	seconds
fr	secondes

en-us	Secret text
fr	Texte secret

en-us	Security
fr	Sécurité

en-us	Security level
fr	Niveau de sécurité

en-us	Security name
fr	Nom de la sécurité

en-us	Select
fr	Sélectionner

en-us	selected
fr	sélectionné

en-us	Selected
fr	Sélectionné

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
fr	Sélectionné, %1$s en position  %2$d de %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
fr	Sélectionné, %1$s, lecture seule, en position %2$d de %3$d

en-us	Selected actions deleted
fr	Actions sélectionnées supprimées

en-us	Selected and all other problems of related triggers
fr	Sélectionnés et tous les autres problèmes des déclencheurs associés

en-us	Selected elements
fr	Éléments sélectonnés

en-us	Selected items only
fr	Éléments sélectionnés uniquement

en-us	Select prototype
fr	Sélectionner le prototype

en-us	Select SLA to display SLA report.
fr	Sélectionnez le SLA pour afficher le rapport SLA.

en-us	Select widget
fr	Sélectionnez un widget

en-us	Send backward
fr	Envoyer vers l'arrière

en-us	Send message
fr	Envoi message

en-us	Send message to user groups
fr	Envoyer le message aux groupes d'utilisateurs

en-us	Send message to users
fr	Envoyer le message aux utilisateurs

en-us	Send only to
fr	Envoyer uniquement à

en-us	Send to
fr	Envoyer à

en-us	Send to back
fr	Envoyer à l'arrière

en-us	Send to user groups
fr	Envoyer aux groupes d'utilisateurs

en-us	Send to users
fr	Envoyer aux utilisateurs

en-us	Sent
fr	Envoyé

en-us	Sep
fr	Sep

en-us	Separated
fr	Séparé

en-us	Separately
fr	Séparément

en-us	September
fr	Septembre

en-us	Serial number A
fr	Numéro de série A

en-us	Serial number B
fr	Numéro de série B

en-us	Serif
fr	Avec empattement

en-us	Server
fr	Serveur

en-us	Server (proxy)
fr	Serveur (proxy)

en-us	Server time
fr	Heure du serveur

en-us	service
fr	service

en-us	Service
fr	Service

en-us	Service "%1$s" cannot have problem tags and children at the same time.
fr	Le service "%1$s" ne peut pas avoir des tags de problème et des enfants en même temps.

en-us	Service actions
fr	Actions des services

en-us	Service created
fr	Service créé

en-us	Service data storage period
fr	Période de stockage des données de service

en-us	Service deleted
fr	Service supprimé

en-us	Service deleted
fr	Services supprimés

en-us	Service list
fr	Liste des services

en-us	Service name
fr	Nom du service

en-us	Service port
fr	Port du service

en-us	Service recovery
fr	Reprise de service

en-us	Services
fr	Services

en-us	Services form a circular dependency.
fr	Les services forment une dépendance circulaire.

en-us	Services updated
fr	Services mis à jour

en-us	Service tag name
fr	Nom du tag du service

en-us	Service tags
fr	Tags du service

en-us	Service tag value
fr	Valeur du tag du service

en-us	Service type
fr	Type de service

en-us	Service update
fr	Mise à jour de service

en-us	Service updated
fr	Service mis à jour

en-us	Service with ID "%1$s" is not available.
fr	Le service avec l'identifiant "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Service with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	Le service avec l'ID "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	service with the same UUID already exists
fr	un service avec le même UUID existe déjà

en-us	Session ID or token is expected.
fr	Un ID de session ou un token est attendu.

en-us	Session initialization error.
fr	Erreur d'initialisation de session.

en-us	Session terminated, re-login, please.
fr	Session terminée, veuillez vous reconnecter.

en-us	Set custom time period
fr	Définir une période personnalisée

en-us	Set error to
fr	Positionner l'erreur à

en-us	Set expiration date and time
fr	Définir la date et l'heure d'expiration

en-us	Set host inventory mode
fr	Configurer le mode d'inventaire d'hôte

en-us	Set new value
fr	Définir une nouvelle valeur

en-us	Set status to
fr	Positionner le statut à

en-us	Set status to OK
fr	Définir l'état à OK

en-us	Set this view as default
fr	Définir cette vue par défaut

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
fr	La définition du mode de déréférencement LDAP a échoué.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
fr	La définition du protocole LDAP a échoué.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
fr	La définition des références LDAP sur "Off" a échoué.

en-us	Settings
fr	Paramètres

en-us	Set value to
fr	Positionner la valeur à

en-us	Severity
fr	Sévérité

en-us	Severity changed
fr	La criticité a changé

en-us	Severity changes
fr	Changements de gravité

en-us	Severity decreased
fr	La criticité a diminué

en-us	Severity filter
fr	Filtre de sévérité

en-us	Severity increased
fr	La criticité a augmenté

en-us	Shape
fr	Forme

en-us	Shared
fr	Partagé

en-us	Sharing
fr	Partage

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
fr	La valeur est manquante pour l'option de partage "%1$s" de la carte "%2$s".

en-us	short description
fr	description courte

en-us	Shortened
fr	Raccourci

en-us	should be empty
fr	doit être vide

en-us	should be less than current time
fr	devrait être inférieur à l'heure actuelle

en-us	Show
fr	Afficher

en-us	Show details
fr	Afficher les détails

en-us	Show header
fr	Afficher l'en-tête

en-us	Show hosts in maintenance
fr	Afficher les hôtes en maintenance

en-us	show icon mappings
fr	afficher les correspondances d'icônes

en-us	Show legend
fr	Afficher la légende

en-us	Show lines
fr	Afficher les lignes

en-us	Shown
fr	Affiché

en-us	Show number of records
fr	Afficher le nombre d'enregistrements

en-us	Show operational data
fr	Afficher les données opérationnelles

en-us	Show periods
fr	Afficher les périodes

en-us	Show problems
fr	Afficher les problèmes

en-us	Show selected
fr	Afficher sélections

en-us	Show sidebar
fr	Afficher la barre latérale

en-us	Show suppressed problems
fr	Afficher les problèmes supprimés

en-us	Show tags
fr	Voir les tags

en-us	Show technical errors
fr	Afficher les erreurs techniques

en-us	Show text as HTML
fr	Afficher le texte en HTML

en-us	Show timeline
fr	Afficher la chronologie

en-us	Show triggers
fr	Afficher les déclencheurs

en-us	Show unacknowledged only
fr	Afficher les non-acquittés seulement

en-us	Show unavailable maps
fr	Afficher les cartes indisponibles

en-us	Show warning if Zabbix server is down
fr	Afficher une alerte si le serveur Zabbix est arrêté

en-us	Show working time
fr	Afficher les heures ouvrées

en-us	Sidebar control
fr	Contrôle de la barre latérale

en-us	Sign
fr	Signature

en-us	Sign in
fr	S'identifier

en-us	sign in as guest
fr	se connecter en tant qu'invité

en-us	Sign in with HTTP
fr	Connectez-vous avec HTTP

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
fr	Authentification avec Single Sign-On (SAML)

en-us	Sign out
fr	Déconnexion

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
fr	signum() - Retourne -1 si une valeur est négative, 0 si une valeur est nulle, 1 si une valeur est positive

en-us	Simple
fr	Simple

en-us	Simple change
fr	Changement simple

en-us	Simple check
fr	Vérification simple

en-us	Simple graph
fr	Graphique simple

en-us	Simple graph prototype
fr	Prototype de graphique simple

en-us	Simple graphs
fr	Graphiques simples

en-us	Single
fr	Seul

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
fr	sinh() - Le sinus hyperbolique d'une valeur

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
fr	sin() - Le sinus d'une valeur, où la valeur est un angle exprimé en radians

en-us	Site address A
fr	Site - Adresse 1

en-us	Site address B
fr	Site - Adresse 2

en-us	Site address C
fr	Site - Adresse 3

en-us	Site city
fr	Site - Ville

en-us	Site country
fr	Site - Pays

en-us	Site notes
fr	Site - Notes

en-us	Site rack location
fr	Site - Localisation baie

en-us	Site state / province
fr	Site - État / province

en-us	Site ZIP / postal
fr	Site - Code postal

en-us	Size
fr	Taille

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
fr	La taille de la réponse reçue du serveur Zabbix "%1$s" dépasse la taille autorisée de %2$s octets. Cette valeur peut être augmentée dans la constante ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT dans include/defines.inc.php.

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
fr	skewness() - Mesure l'asymétrie de la distribution de probabilité

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
fr	Copie du graphique "%1$s" sur l'hôte "%2$s" sautée.

en-us	SLA
fr	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
fr	Le SLA "%1$s" existe déjà.

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
fr	SLA "%1$s" SLO ne doit pas comporter plus de 4 chiffres fractionnaires.

en-us	SLA created
fr	SLA créé

en-us	SLA deleted
fr	SLAs supprimés

en-us	SLA deleted
fr	SLA supprimé

en-us	SLA disabled
fr	SLAs désactivés

en-us	SLA disabled
fr	SLA désactivé

en-us	SLA enabled
fr	SLA activé

en-us	SLA enabled
fr	SLAs activés

en-us	SLA is disabled.
fr	Le SLA est désactivé.

en-us	SLA report
fr	Rapport SLA

en-us	SLA Report
fr	Rapport SLA

en-us	SLA updated
fr	SLA mis à jour

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
fr	Le SLA avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	SLI
fr	SLI

en-us	SLO
fr	SLO

en-us	SLO service URL
fr	URL du service SLO

en-us	Slovak (sk_SK)
fr	Slovaque (sk_SK)

en-us	SMS
fr	SMS

en-us	SMTP
fr	SMTP

en-us	SMTP email
fr	Adresse SMTP

en-us	SMTP helo
fr	SMTP helo

en-us	SMTP server
fr	Serveur SMTP

en-us	SMTP server port
fr	Port du serveur SMTP

en-us	SNMP
fr	SNMP

en-us	SNMP agent
fr	Agent SNMP

en-us	SNMP community
fr	Communauté SNMP

en-us	SNMP interfaces
fr	Interfaces SNMP

en-us	SNMP OID
fr	OID SNMP

en-us	SNMP trap
fr	Trap SNMP

en-us	SNMP trap key is invalid.
fr	La clé du trap SNMP est invalide.

en-us	SNMPv1
fr	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
fr	agent SNMPv1

en-us	SNMPv%1$d
fr	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
fr	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
fr	agent SNMPv2

en-us	SNMPv3
fr	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
fr	agent SNMPv3

en-us	SNMP version
fr	Version SNMP

en-us	Snooze
fr	Reporter

en-us	Software
fr	Logiciel

en-us	Software application A
fr	Application logicielle A

en-us	Software application B
fr	Application logicielle B

en-us	Software application C
fr	Application logicielle C

en-us	Software application D
fr	Application logicielle D

en-us	Software application E
fr	Application logicielle E

en-us	Software architecture information. Returns string
fr	Information sur l'architecture logicielle. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Software (Full details)
fr	Logiciel (détails complets)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
fr	Une partie de l'historique de cet élément peut être compressée, la suppression n'est pas disponible.

en-us	Sort entries by
fr	Classer les entrées par

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
fr	Tri par le champ "%1$s" non autorisé.

en-us	Sort order (0->999)
fr	Ordre de tri (0->999)

en-us	Source
fr	Source

en-us	Source type
fr	Type de source

en-us	Spanish (es_ES)
fr	Espagnol (es_ES)

en-us	Specified role was not found.
fr	Le rôle spécifié est introuvable.

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
fr	Le script spécifié n'existe pas ou vous n'avez pas les droits dessis pour une commande d'opération d'action.

en-us	Specify host to see the graphs.
fr	Spécifiez l'hôte pour voir les graphiques.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
fr	Spécifier des conditions de filtre pour voir les valeurs.

en-us	Speed
fr	Vitesse

en-us	SP entity ID
fr	ID d'entité du SP

en-us	SP name ID format
fr	Format d'ID du nom du SP

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
fr	Compte SQL : %1$s (selects: %2$s | executes : %3$s)

en-us	SQL query
fr	Requête SQL

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
fr	L'exécution de l'instruction SQL a échoué "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
fr	L'exécution de l'instruction SQL a échoué"%1$s".

en-us	sqrt() - Square root of a value
fr	sqrt() - Racine carrée d'une valeur

en-us	SSH
fr	SSH

en-us	SSH agent
fr	Agent SSH

en-us	SSL certificate file
fr	Fichier de certificat SSL

en-us	SSL key file
fr	Fichier de clé SSL

en-us	SSL key password
fr	Mot de passe de la clé SSL

en-us	SSL/TLS
fr	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
fr	Vérifier l'hôte SSL

en-us	SSL verify peer
fr	Vérifier le pair SSL

en-us	SSO service URL
fr	URL du service SSO

en-us	Stacked
fr	Empilé

en-us	Staircase
fr	Escalier

en-us	standalone server
fr	serveur autonome

en-us	Standard items
fr	Éléments standards

en-us	Standby
fr	Veille

en-us	Start
fr	Démarrer

en-us	Start date
fr	Date de début

en-us	Start in
fr	Démarrer dans

en-us	Starting TLS failed.
fr	Le démarrage de TLS a échoué.

en-us	Start slideshow
fr	Lancer le diaporama

en-us	Start slideshow automatically
fr	Démarrer le diaporama automatiquement

en-us	Start time
fr	Heure de début

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
fr	L'heure de début doit être inférieure à l'heure de fin pour l'exclusion des temps d'arrêt "%2$s" du SLA "%1$s".

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
fr	L'heure de début doit être antérieure à l'heure de fin pour le SLA "%1$s".

en-us	STARTTLS
fr	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
fr	Moment du démarrage du serveur Zabbix, timestamp Unix.

en-us	State
fr	État

en-us	Static
fr	Statique

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
fr	Statistiques et disponibilité du cache en écriture Zabbix. Cache - une des valeurs (modes : all, float, uint, str, log, text, not supported), historique (modes : pfree, free, total, used, pused), index (modes : pfree, free, total, used , pused), tendance (modes : pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
fr	État

en-us	Status calculation rule
fr	Règle de calcul de l'état

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
fr	La règle de calcul du statut et les règles supplémentaires ne s'appliquent que si des services enfants existent.

en-us	Status codes
fr	Codes d'état

en-us	Status disabled
fr	Statut désactivé

en-us	Status maintenance
fr	Statut maintenance

en-us	Status of discovery
fr	État de la découverte

en-us	Status ok
fr	Statut ok

en-us	Status only
fr	État seulement

en-us	Status problem
fr	Statut problème

en-us	Status propagation rule
fr	Règle de propagation de l'état

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
fr	stddevpop() - Écart-type de la population

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
fr	stddevsamp() - Ecart type de l'échantillon

en-us	Step
fr	Étape

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
fr	Étape "%1$s" [%2$s sur %3$s] échouée : %4$s

en-us	Step duration
fr	Durée de l'étape

en-us	Step of web scenario
fr	Étape du scénario web

en-us	Steps
fr	Étapes

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
fr	L'étape nommée "%1$s" existe déjà.

en-us	Stop
fr	Stop

en-us	Stopped
fr	Arrêté

en-us	Stop processing
fr	Arrêter le traitement

en-us	Stop slideshow
fr	Arrêter le diaporama

en-us	Storage period
fr	Période de stockage

en-us	Store credentials in
fr	Stocker les informations d'identification dans

en-us	Stored in HashiCorp Vault secret
fr	Stocké dans le coffre secret HashiCorp

en-us	Straight
fr	Littéral

en-us	String
fr	Chaîne de caractères

en-us	String functions
fr	Fonctions de chaîne de caractères

en-us	Structured data
fr	Données structurées

en-us	Subfilter
fr	Sous-filtre

en-us	Subject
fr	Sujet

en-us	Subject
fr	Sujet

en-us	Submap
fr	Sous-carte

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
fr	<sous-menu/sous-menu/...>

en-us	Subscription
fr	Abonnement

en-us	Subscriptions
fr	Abonnements

en-us	Success Audit
fr	Succès Audit

en-us	Success message
fr	Message de succès

en-us	sum
fr	somme

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
fr	Somme des statistiques de trafic entrant et sortant sur l'interface réseau. Retourne un entier

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
fr	sumofsquares() - La somme des carrés

en-us	sum() - Sum of values of a period T
fr	sum () - Somme des valeurs d'une période T

en-us	Sun
fr	Dim

en-us	Sunday
fr	Dimanche

en-us	Super admin
fr	Super administrateur

en-us	supplied credentials are not unique
fr	les informations d'identification fournies ne sont pas uniques

en-us	Support
fr	Support

en-us	Supported formats:
fr	Formats supportés :

en-us	Supported macros:
fr	Macros supportées :

en-us	Suppressed till: %1$s
fr	Supprimé jusqu'à : %1$s

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
fr	Statistiques d'entrée de la swap (du périphérique à la mémoire). Retourne un entier

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
fr	Statistiques de sortie de la swap (de la mémoire au périphérique). Retourne un entier

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Taille de l'espace de swap en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	Swedish (sv_SE)
fr	Suédois (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
fr	Changer de méthode d'authentification va réinitialiser toutes les sessions sauf celle-ci ! Continuer ?

en-us	System
fr	Système

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
fr	Moment du démarrage du système. Retourne un entier (timestamp Unix)

en-us	System default
fr	Valeur système par défaut

en-us	System error.
fr	Erreur système.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
fr	Une erreur système est survenue. Merci de contacter un administrateur Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
fr	Nom d'hôte du système. Retourne une chaîne de caractères

en-us	System information
fr	Information système

en-us	System statistics. Returns integer or float
fr	Statistiques du système. Retourne un entier ou un flottant

en-us	System stats
fr	Statistiques système

en-us	System time. Returns integer with type as UTC; string - with type as local
fr	Horloge système. Retourne un entier de type UTC; une chaîne de caractères avec le type local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
fr	Uptime du système en secondes. Retourne un entier

en-us	T
fr	M

en-us	T
fr	J

en-us	Table "%1$s" does not exist.
fr	La table "%1$s" n'existe pas.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
fr	La table "%1$s" n'a pas de champ nommé "%2$s".

en-us	tag
fr	tag

en-us	Tag
fr	Étiquette

en-us	Tag display priority
fr	Priorité d'affichage des tags

en-us	Tag filter
fr	Filtre de tag

en-us	Tag for matching
fr	Tag pour la concordance

en-us	Tag name
fr	Nom de tag

en-us	Tags
fr	Tags

en-us	Tag value
fr	Valeur du tag

en-us	Tag values
fr	Valeurs du tag

en-us	tan() - The tangent of a value
fr	tan() - La tangente d'une valeur

en-us	Target
fr	Cible

en-us	Target list
fr	Liste des cibles

en-us	Target type
fr	Type de cible

en-us	TCP
fr	TCP

en-us	Telnet
fr	Telnet

en-us	TELNET agent
fr	agent TELNET

en-us	Template
fr	Modèle

en-us	Template "%1$s" already exists.
fr	Le modèle "%1$s" existe déjà.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
fr	Le modèle "%1$s" ne peut pas ne pas avoir de groupe d'hôte.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
fr	Le modèle "%1$s" pour l'hôte "%2$s" n'existe pas.

en-us	Template added
fr	Modèle ajouté

en-us	Template and host properties that are inherited through template linkage will be unlinked and cleared.
fr	Les propriétés du modèle et de l'hôte héritées du modèle seront dissociées et effacées.

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
fr	Un modèle ne peut pas être lié à un autre modèle plus d'une fois, même à travers d'autres modèles.

en-us	Template dashboard
fr	Modèle de tableau de bord

en-us	Template dashboards
fr	Modèles de tableaux de bord

en-us	template dashboard with the same UUID already exists
fr	un modèle de tableau de bord avec le même UUID existe déjà

en-us	Template deleted
fr	Modèle supprimé

en-us	Template group
fr	Groupe de modèles

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
fr	ID du modèle "%1$s" passé %2$s fois

en-us	Template linkage
fr	Lien entre modèles

en-us	Template macros
fr	Macros du modèle

en-us	Template name
fr	Nom du modèle

en-us	Templates
fr	Modèles

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
fr	Les modèles "%1$s" sont déliés de l'hôte "%2$s".

en-us	Templates linked by host discovery cannot be unlinked.
fr	Les modèles liés par la découverte d'hôte ne peuvent pas être dissociés.

en-us	Templates updated
fr	Modèles mis à jour

en-us	Template trigger
fr	Déclencheurs du modèle

en-us	Template updated
fr	Modèle mis à jour

en-us	Template value
fr	Valeur du modèle

en-us	Template with host name "%1$s" already exists.
fr	Le modèle avec le nom d'hôte "%1$s" existe déjà.

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
fr	Un modèle avec le même nom "%1$s" existe déjà.

en-us	template with the same UUID already exists
fr	un modèle avec le même UUID existe déjà

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
fr	Un modèle avec le même nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Template with visible name "%1$s" already exists.
fr	Le modèle avec le nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Test
fr	Test

en-us	Test all steps
fr	Tester toutes les étapes

en-us	Test authentication
fr	Tester l'authentification

en-us	Test confirmation
fr	Test de la confirmation

en-us	Test data
fr	Données de test

en-us	Test expressions
fr	Tester les expressions

en-us	Test item
fr	Tester l'élément

en-us	Test media type "%1$s"
fr	Tester le type de média "%1$s"

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
fr	Le test des éléments "%1$s" n'est pas pris en charge.

en-us	Test report generating
fr	Génération d'un rapport de test

en-us	Test string
fr	Chaîne de caractères de test

en-us	Test subject
fr	Tester le sujet

en-us	Text
fr	Texte

en-us	Text, supports {INVENTORY.*}, {HOST.*} macros
fr	Texte, prend en charge les macros {INVENTORY.*}, {HOST.*}

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
fr	La méthode "%1$s.%2$s" doit être appelée sans le paramètre "auth".

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Durée moyenne d'une lecture à partir du disque virtuel, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
fr	Durée moyenne d'une lecture à partir du disque virtuel, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de périphérique de disque

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Durée moyenne d'une écriture sur le disque virtuel, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
fr	Durée moyenne d'une écriture sur le disque virtuel, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de périphérique de disque

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	L'hôte cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	Le prototype d'hôte cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	Le modèle cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The dependency of trigger "%1$s" on trigger "%2$s" already exists.
fr	La dépendance du déclencheur "%1$s" vers le déclencheur "%2$s" existe déjà.

en-us	The dependency of trigger prototype "%1$s" on trigger "%2$s" already exists.
fr	La dépendance du prototype de déclencheur "%1$s" vers le déclencheur "%2$s" existe déjà.

en-us	The dependency of trigger prototype "%1$s" on trigger prototype "%2$s" already exists.
fr	La dépendance du prototype de déclencheur "%1$s" vers le prototype de déclencheur "%2$s" existe déjà.

en-us	The following placeholders are supported:
fr	Les paramètres suivants sont pris en charge :

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le graphique n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le graphique n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	The host being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new host.
fr	L'hôte cloné appartient à un groupe d'hôtes sur lequel vous n'avez pas d'autorisations d'écriture. Le groupe non accessible en écriture a été supprimé du nouvel hôte.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le groupe d'hôte n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le groupe d'hôte n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	L'hôte n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	L'hôte n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans l'icône de carte %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans les icônes de carte %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans les cartes %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans la carte %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	L'élément n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	L'élément n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	the last new line feed is missing
fr	le dernier saut de ligne est manquant

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
fr	Le niveau de zoom maximum est "%1$s".

en-us	Theme
fr	Thème

en-us	The number of processes. Returns integer
fr	Le nombre de processus. Retourne un entier

en-us	the parameter "%1$s" is missing
fr	le paramètre "%1$s" est manquant

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
fr	Le paramètre "%1$s" est absent des attributs de l'utilisateur.

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
fr	Le JSON reçu n'est pas une requête JSON-RPC valide.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
fr	La remote-procedure demandée n'existe pas / n'est pas disponible

en-us	the table "%1$s" was not found
fr	la table "%1$s" est introuvable

en-us	the tag "%1$s" is missing
fr	le tag "%1$s" est manquante

en-us	The template being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new template.
fr	Le modèle cloné appartient à un groupe de modèles pour lequel vous n'avez pas d'autorisation d'écriture. Le groupe non accessible en écriture a été supprimé du nouveau modèle.

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
fr	Le Token a expiré. Veuillez mettre à jour la date d'expiration pour utiliser le jeton.

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le déclencheur n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le déclencheur n'est plus découvert et sera supprimé lors du prochain traitement de la règle de découverte.

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
fr	Le modèle d'URL est utilisé pour charger et afficher la couche de tuiles sur les cartes géographiques.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
fr	La version de la base de données Zabbix ne correspond pas aux exigences actuelles. Version de votre base de données : %1$s. Version requise : %2$s. Veuillez contacter votre administrateur système.

en-us	third
fr	troisième

en-us	third parameter is expected
fr	le troisième paramètre est attendu

en-us	This day last week
fr	Ce jour la semaine dernière

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
fr	Ce champ est automatiquement rempli par l'élément "%1$s".

en-us	This is the test message from Zabbix
fr	Ceci est un message de test de Zabbix

en-us	This month
fr	Ce mois-ci

en-us	This month so far
fr	Ce mois-ci jusqu'à présent

en-us	This setting applies only to numeric data. Non-numeric data will always be taken from history.
fr	Ce paramètre s'applique uniquement aux données numériques. Les données non numériques seront toujours extraites de l'historique.

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
fr	Ce paramètre doit être activé, car les tables d'historique contiennent des blocs compressés.

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
fr	Ce paramètre doit être activé, car les tableaux de tendance contiennent des blocs compressés.

en-us	This type of information may not match the key.
fr	Ce type d'information peut ne pas correspondre à la clé.

en-us	This week
fr	Cette semaine

en-us	This week so far
fr	Cette semaine jusqu'à présent

en-us	This year
fr	Cette année

en-us	This year so far
fr	Cette année jusqu'à présent

en-us	Threshold
fr	Seuil

en-us	Thresholds
fr	Seuils

en-us	Throttling
fr	Étranglement

en-us	Thu
fr	Jeu

en-us	Thursday
fr	Jeudi

en-us	Tile provider
fr	Fournisseur de cartes

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
fr	Les données du fournisseur de tuiles sont affichées dans une petite zone de texte sur la carte.

en-us	Tile URL
fr	URL des tuiles

en-us	Till
fr	À

en-us	Time
fr	Temps

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
fr	Durée d'un processus Zabbix particulier ou d'un groupe de processus (identifié par <type> et <mode>) passé en pourcentage dans <state>.

en-us	time() - Current time
fr	time () - Heure actuelle

en-us	Time elapsed:
fr	Temps écoulé :

en-us	Time filter default period
fr	Période par défaut du filtre horaire

en-us	time filter default period exceeds the max period
fr	la période par défaut du filtre temporel dépasse la période maximale

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
fr	timeleft () - Temps nécessaire pour atteindre le seuil estimé en fonction de la période T

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
fr	Moment du dernier accès au proxy. Name - nom du proxy. Les paramètres valides sont : lastaccess - horodatage Unix, delay - secondes.

en-us	Timeout
fr	Expiration

en-us	Time period
fr	Période de temps

en-us	time shift
fr	décalage horaire

en-us	Time shift
fr	Décalage temporel

en-us	Timestamp
fr	Horodateur

en-us	Time type
fr	Type d'heure

en-us	Timezone
fr	Fuseau horaire

en-us	Time zone
fr	Fuseau horaire

en-us	To
fr	À

en-us	Today
fr	Aujourd'hui

en-us	Today so far
fr	Aujourd'hui jusqu'à présent

en-us	Top
fr	Haut

en-us	Top hosts
fr	Top des hôtes

en-us	Top N
fr	Top N

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
fr	Pour configurer une interface d'hôte, sélectionner un type d'élément pour tous les éléments

en-us	Total
fr	Total

en-us	TOTAL
fr	TOTAL

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
fr	Temps total Elasticsearch: %1$s

en-us	Totals
fr	Totaux

en-us	Total SQL time: %1$s
fr	Temps SQL total : %1$s

en-us	Total time: %1$s
fr	Temps total: %1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Temps total écoulé, en secondes, depuis le dernier démarrage du système d'exploitation, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Temps total écoulé, en secondes, depuis le dernier démarrage du système d'exploitation, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	Trace
fr	Trace

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
fr	La transaction n'a pas été fermée. Abandon...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
fr	Transformez le résultat de la requête SQL en un tableau JSON.

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
fr	Transforme le résultat de la requête SQL en un tableau JSON pour une découverte de bas niveau.

en-us	Transparency
fr	Transparence

en-us	Transport error.
fr	Erreur de transport.

en-us	Treat as 0
fr	Traitée comme 0

en-us	trendavg() - Average value of a period T with exact period shift
fr	trendavg() - Valeur moyenne pour la période T avec décalage de période exact

en-us	trendcount() - Number of successfully retrieved values for period T
fr	trendcount() - Nombre de valeurs récupérées avec succès pour la période T

en-us	Trend function cache statistics. Valid parameters are: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems and requests.
fr	Statistiques du cache de la fonction de tendance. Les paramètres valides sont : all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems et requests.

en-us	trendmax() - Maximum value for period T with exact period shift
fr	trendmax() - Valeur maximale pour la période T avec décalage de période exact

en-us	trendmin() - Minimum value for period T with exact period shift
fr	trendmin() - Valeur minimale pour la période T avec décalage de période exact

en-us	Trends
fr	Tendances

en-us	trendstl() - Anomaly detection for period T
fr	trendstl() - Détection d'anomalies pour la période T

en-us	Trend storage period
fr	Période de stockage des tendances

en-us	trendsum() - Sum of values of a period T with exact period shift
fr	trendsum() - Somme des valeurs pour la période T avec décalage de période exact

en-us	trigger
fr	déclencheur

en-us	Trigger
fr	Déclencheur

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
fr	Le déclencheur "%1$s" appartient à des modèles avec des liens différents.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre d'un déclencheur inexistant "%2$s" sur l'hôte "%3$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre d'un déclencheur inexistant "%2$s" sur le modèle "%3$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour le modèle "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car les dépendances des déclencheurs hôtes sur les déclencheurs d'un modèle ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié à l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié au modèle "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" de l'hôte "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs du modèle parent ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
fr	Le déclencheur "%1$s" dépend du déclencheur "%2$s", qui n'existe pas.

en-us	Trigger actions
fr	Actions de déclencheur

en-us	Trigger added
fr	Déclencheur ajouté

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
fr	Le déclencheur ne peut pas dépendre d'un déclencheur qui en hérite.

en-us	Trigger copied
fr	Déclencheurs copiés

en-us	Trigger copied
fr	Déclencheur copié

en-us	Trigger data storage period
fr	Période de stockage des données de déclencheurs

en-us	Trigger deleted
fr	Déclencheur supprimé

en-us	Trigger details
fr	Détails du déclencheur

en-us	Trigger disabled
fr	Déclencheurs désactivés

en-us	Trigger disabled
fr	Déclencheur désactivé

en-us	Trigger displaying options
fr	Options d'affichage des déclencheurs

en-us	trigger does not allow manual closing
fr	le déclencheur ne permet pas une fermeture manuelle

en-us	Trigger enabled
fr	Déclencheur activé

en-us	Trigger enabled
fr	Déclencheurs désactivés

en-us	trigger expression must contain at least one /host/key reference
fr	l'expression de déclencheur doit contenir au moins une référence /host/key

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
fr	Le déclencheur a des éléments du modèle "%1$s" qui n'est pas lié à l'hôte.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
fr	Le déclencheur du modèle "%1$s" a une dépendance au déclencheur du modèle "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
fr	Déclencheur dans l'état "inconnu"

en-us	Trigger label type
fr	Type d'étiquette de déclencheur

en-us	Trigger name
fr	Nom du déclencheur

en-us	Trigger overview
fr	Aperçu des déclencheurs

en-us	Trigger prototype
fr	Prototype du déclencheur

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" appartient à des modèles avec des liens différents.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre d'un déclencheur inexistant "%2$s" sur l'hôte "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre d'un déclencheur inexistant "%2$s" sur le modèle "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car les dépendances des déclencheurs hôtes sur les déclencheurs d'un modèle ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié à l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié au modèle "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" de l'hôte "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs du modèle parent ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour le modèle "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because dependencies on trigger prototypes from another LLD rule are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car les dépendances sur les prototypes de déclencheur d'une autre règle LLD ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" contient des prototypes d'éléments de règles de découverte multiples.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" dépend du déclencheur "%2$s", qui n'existe pas.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" doit contenir au moins un prototype d'élément.

en-us	Trigger prototype added
fr	Prototype de déclencheur ajouté

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
fr	Le prototype de déclencheur ne peut pas dépendre d'un déclencheur qui en hérite.

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
fr	un prototype de déclencheur ne peut pas être déplacé vers un autre modèle ou hôte

en-us	Trigger prototype deleted
fr	Prototype de déclencheur supprimé

en-us	Trigger prototypes
fr	Prototypes de déclencheurs

en-us	Trigger prototypes deleted
fr	Prototypes de déclencheurs supprimés

en-us	Trigger prototypes updated
fr	Prototypes de déclencheurs mis à jour

en-us	Trigger prototype updated
fr	Prototypes de déclencheurs mis à jour

en-us	Trigger prototype updated
fr	Prototype de déclencheur mis à jour

en-us	trigger prototype with the same UUID already exists
fr	un prototype de déclencheur avec le même UUID existe déjà

en-us	Triggers
fr	Déclencheurs

en-us	Triggers deleted
fr	Déclencheurs supprimés

en-us	Trigger severity
fr	Sévérité du déclencheur

en-us	Trigger status "OK"
fr	État du déclencheur "OK"

en-us	Trigger status "Problem"
fr	État du déclencheur "Problème"

en-us	Triggers top 100
fr	Top 100 des déclencheurs

en-us	Trigger tags
fr	Tags du déclencheur

en-us	Trigger updated
fr	Déclencheur mis à jour

en-us	Trigger URL
fr	URL du déclencheur

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
fr	un déclencheur avec liens ne peut pas être déplacé vers un autre modèle ou hôte

en-us	trigger with the same UUID already exists
fr	un déclencheur avec le même UUID existe déjà

en-us	Trim
fr	Rogner

en-us	trim() - Remove specified characters from the beginning and the end of a string
fr	trim() - Supprime les caractères spécifiés du début et de la fin d'une chaîne de caractères

en-us	TRUE
fr	VRAI

en-us	truncate() - Truncates a value to decimal places
fr	truncate() - Tronque une valeur aux décimales

en-us	Tue
fr	Mar

en-us	Tuesday
fr	Mardi

en-us	Turkish (tr_TR)
fr	Turc (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
fr	Deux éléments ("%1$s" et "%2$s") ne peuvent pas remplir un champ d'inventaire d'hôte "%3$s", cela mènerait à un conflit.

en-us	Two map elements should be selected
fr	Deux éléments de carte devraient être sélectionnés

en-us	Two or more fields cannot occupy same space.
fr	Deux champs ou plus ne peuvent pas occuper le même espace.

en-us	Type
fr	Type

en-us	Type (Full details)
fr	Type (détails complets)

en-us	type here to search
fr	taper ici pour rechercher

en-us	Type of calculation
fr	Type de calcul

en-us	Type of information
fr	Type d'information

en-us	Type (OK)
fr	Type (OK)

en-us	Types
fr	Types

en-us	UI element "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	L'élément d'interface utilisateur "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	Ukrainian (uk_UA)
fr	Ukrainien (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
fr	Impossible de modifier les autorisations du fichier de configuration sur 0600.

en-us	Unable to create the configuration file.
fr	Impossible de créer le fichier de configuration.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
fr	Impossible de déterminer la version actuelle de la base de données Zabbix : %1$s.

en-us	Unable to load authentication API parameters.
fr	Impossible de charger les paramètres de l'API authentification.

en-us	Unable to load database credentials from Vault.
fr	Impossible de charger les informations d'identification de la base de données depuis le coffre.

en-us	Unable to load housekeeping API parameters.
fr	Impossible de charger les paramètres de l'API de maintenance.

en-us	Unable to load settings API parameters.
fr	Impossible de charger les paramètres de l'API de configuration.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
fr	Impossible d'écrire par-dessus le fichier de configuration existant.

en-us	Unable to retrieve database version.
fr	Impossible de récupérer la version de la base de données.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB compression support status.
fr	Impossible de récupérer l'état de prise en charge de la compression de TimescaleDB.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB version.
fr	Impossible de récupérer la version de TimescaleDB.

en-us	Unable to select configuration.
fr	Impossible de sélectionner la configuration.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
fr	Impossible de téléverser un fichier car "file_uploads" est désactivé.

en-us	unacceptable URL
fr	URL inacceptable

en-us	Unacknowledge
fr	Dés-acquitter

en-us	Unacknowledged
fr	Non acquitté

en-us	Unacknowledged only
fr	Non acquittés uniquement

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
fr	Événements PROBLÈME non acquittés

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
fr	Evénements RÉSOLUS non acquitté

en-us	Unavailable
fr	Indisponible

en-us	Unblock
fr	Débloquer

en-us	Unblock selected users?
fr	Débloquer les utilisateurs sélectionnés ?

en-us	unexpected constant "%1$s"
fr	constante "%1$s" inattendue

en-us	unexpected constant value "%1$s"
fr	valeur constante inattendue "%1$s"

en-us	unexpected end of expression macro
fr	fin d'expression de la macro inattendue

en-us	unexpected end of key
fr	fin de clé inattendue

en-us	unexpected end of macro
fr	fin de macro inattendue

en-us	unexpected parameter "%1$s"
fr	paramètre inattendu "%1$s"

en-us	Unexpected response for action %1$s.
fr	Réponse inattendue pour l'action %1$s.

en-us	Unexpected server error.
fr	Erreur de serveur inattendue.

en-us	unexpected tag "%1$s"
fr	tag "%1$s" inattendue

en-us	unexpected text "%1$s"
fr	texte "%1$s" inattendu

en-us	unexpected value "%1$s"
fr	valeur "%1$s" inattendue

en-us	Units
fr	Unités

en-us	unknown
fr	inconnu

en-us	Unknown
fr	Inconnu

en-us	UNKNOWN
fr	INCONNU

en-us	Unknown action
fr	Action inconnue

en-us	Unknown error
fr	Erreur inconnue

en-us	unknown function "%1$s"
fr	fonction "%1$s" inconnue

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
fr	Élément inconnu, cet élément n'existe pas dans l'hôte sélectionné

en-us	Unknown host, no such host present in system
fr	Hôte inconnu, cet hôte n'est pas défini

en-us	Unknown interface type.
fr	Type d'interface inconnu.

en-us	Unknown resource
fr	Ressource inconnue

en-us	Unknown step failed: %1$s
fr	Une étape inconnue a échoué : %1$s

en-us	Unknown value type
fr	Type de valeur inconnu

en-us	Unlimited
fr	Illimité

en-us	Unlink
fr	Supprimer lien

en-us	Unlink and clear
fr	Supprimer lien et nettoyer

en-us	Unlink from template
fr	Supprimer lien au modèle

en-us	Unlink from templates
fr	Supprimer lien aux modèles

en-us	Unmute
fr	Enlever la sourdine

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
fr	Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins (%2$s).

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
fr	Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Ne doit pas être supérieur à %2$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
fr	Jeu de caractères ou classement non pris en charge pour la table : %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
fr	Jeu de caractères ou classement non pris en charge pour les tables : %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
fr	Extension de fichier "%1$s" non supportée.

en-us	Unsupported import format "%1$s".
fr	Format d'import "%1$s" non supporté.

en-us	Unsupported operation.
fr	Opération non prise en charge.

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
fr	Paramètre "%2$s" non supporté pour une condition de filtre de la règle de découverte "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
fr	Paramètre "%2$s" non supporté pour le filtre de la règle de découverte "%1$s".

en-us	unsupported Prometheus function
fr	fonction Prometheus non supportée

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
fr	Version de TimescaleDB non prise en charge. Doit être au moins %1$s.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
fr	Version de TimescaleDB non prise en charge. Ne doit pas être supérieur à %1$s.

en-us	unsupported time suffix
fr	suffixe de temps non supporté

en-us	unsupported version number
fr	numéro de version non supporté

en-us	Untitled
fr	Sans titre

en-us	Up
fr	Fonctionne

en-us	Up
fr	Fonctionne

en-us	Update
fr	Actualiser

en-us	Update column
fr	Mettre à jour la colonne

en-us	Updated
fr	Mise à jour

en-us	Updated status of host "%1$s".
fr	État de l'hôte "%1$s" mis à jour.

en-us	Update existing
fr	Actualiser l'existant

en-us	Update interval
fr	Intervalle d'actualisation

en-us	Update operations
fr	Opérations de mise à jour

en-us	Update problem
fr	Mise à jour du problème

en-us	Upload
fr	Télécharger

en-us	uppercase identifier expected
fr	identifiant en majuscule attendu

en-us	Upper level maps
fr	Cartes de niveau supérieur

en-us	Uptime
fr	Temps de fonctionnement

en-us	Uptime/Downtime
fr	Fonctionnement/Arrêt

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
fr	Uptime du processus du serveur Zabbix en secondes.

en-us	URL
fr	URL

en-us	URL A
fr	URL A

en-us	URL (after login)
fr	URL (après connexion)

en-us	URL B
fr	URL B

en-us	URL C
fr	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
fr	L'URL n'est pas correctement encodée.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
fr	Le nom d'URL doit être unique pour la carte "%1$s".

en-us	URL parameter cannot be array.
fr	Le paramètre de l'URL ne peut pas être un tableau.

en-us	URL parameter name is empty.
fr	Le paramètre de l'URL ne peut pas être vide.

en-us	URLs
fr	URLs

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
fr	Les URLS doivent avoir les champs "name" et "url" pour la carte "%1$s".

en-us	Use bulk requests
fr	Utiliser les requêtes de masse

en-us	Use custom event status colors
fr	Utiliser des couleurs de statut d'événement personnalisées

en-us	Use default
fr	Valeur par défaut

en-us	Used in actions
fr	Utilisé dans les actions

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
fr	Utilisez le formulaire de configuration du prototype d'hôte pour supprimer automatiquement les modèles liés lors de la découverte à venir.

en-us	Use iframe sandboxing
fr	Utiliser l'attribut sandbox des iframe

en-us	Use if severity
fr	Utiliser si sévérité

en-us	User
fr	Utilisateur

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
fr	L'utilisateur "%1$s" ne peut pas ne pas avoir de groupe d'utilisateurs.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire du tableau de bord "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire de la carte "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire du rapport "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
fr	L'utilisateurs "%1$s" est le destinataire du rapport "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	L'utilisateur "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
fr	L'utilisateur "%1$s" est l'utilisateur pour le compte duquel le rapport "%2$s" est créé.

en-us	User "%1$s" unblocked.
fr	Utilisateur "%1$s" débloqué.

en-us	User action
fr	Action utilisateur

en-us	User added
fr	Utilisateur ajouté

en-us	User agent string
fr	Chaîne de caractères du "user agent"

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
fr	Un utilisateur ne peut pas s'ajouter à un groupe désactivé ou à un groupe sans accès GUI.

en-us	User cannot change own role.
fr	L'utilisateur ne peut pas modifier son propre rôle.

en-us	User cannot change the user type of own role.
fr	L'utilisateur ne peut pas modifier le type d'utilisateur de son propre rôle.

en-us	User deleted
fr	Utilisateur supprimé

en-us	User deleted
fr	Utilisateurs supprimés

en-us	User group
fr	Groupe d'utilisateurs

en-us	User group "%1$s" already exists.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" existe déjà.

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est le destinataire du rapport "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans la configuration pour les messages envoyés lorsque la base de données est arrêtée.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans le script "%2$s".

en-us	User group added
fr	Groupe d'utilisateurs ajouté

en-us	User group deleted
fr	Groupes d'utilisateurs supprimés

en-us	User group deleted
fr	Groupe d'utilisateurs supprimé

en-us	User group for database down message
fr	Groupe d'utilisateurs destinataire du message d'arrêt de la base de données

en-us	User groups
fr	Groupes d'utilisateurs

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
fr	Le paramètre %1$s manque pour le partage de groupe d'utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	User group updated
fr	Groupe d'utilisateurs mis à jour

en-us	User group updated
fr	Groupes d'utilisateurs mis à jour

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
fr	Le groupe d'utilisateurs avec l'IS "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	User is not allowed to delete himself.
fr	Un utilisateur n'est pas autorisé à s'effacer lui-même.

en-us	User macros
fr	Macros utilisateur

en-us	User menu
fr	Menu utilisateur

en-us	Username
fr	Nom d'utilisateur

en-us	User name
fr	Nom d'utilisateur

en-us	Username and password
fr	Nom d'utilisateur et mot de passe

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
fr	Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être stockés dans les clés "username" et "password" du coffre secret.

en-us	Username attribute
fr	Attribut du nom d'utilisateur

en-us	User password
fr	Mot de passe de l'utilisateur

en-us	User profile
fr	Profil utilisateur

en-us	User/Recipient
fr	Utilisateur/Destinataire

en-us	User role
fr	Rôle utilisateur

en-us	User role "%1$s" already exists.
fr	Le rôle utilisateur "%1$s" existe déjà.

en-us	User role created
fr	Rôle utilisateur créé

en-us	User role deleted
fr	Rôles utilisateur supprimés

en-us	User role deleted
fr	Rôle utilisateur supprimé

en-us	User roles
fr	Rôles utilisateur

en-us	User role updated
fr	Rôle utilisateur mis à jour

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
fr	Le rôle utilisateur avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Users
fr	Utilisateurs

en-us	User sessions
fr	Sessions utilisateurs

en-us	User settings
fr	Paramètres utilisateur

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
fr	Le paramètre %1$s manque pour le partage d'utilisateur pour la carte "%2$s".

en-us	User type
fr	Type d'utilisateur

en-us	User unblocked
fr	Utilisateurs débloqués

en-us	User unblocked
fr	Utilisateur débloqué

en-us	User updated
fr	Utilisateur mis à jour

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
fr	L'utilisateur avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	User with username "%1$s" already exists.
fr	L'utilisateur avec le nom d'utilisateur "%1$s" existe déjà.

en-us	Use X-Frame-Options HTTP header
fr	Utiliser l'en-tête HTTP X-Frame-Options

en-us	UUIDv4 is expected
fr	Un UUIDv4 est attendu

en-us	Validate URI schemes
fr	Valider les schémas d'URI

en-us	Validation
fr	Validation

en-us	Valid URI schemes
fr	Schémas d'URI valides

en-us	value
fr	valeur

en-us	Value
fr	Valeur

en-us	value "%1$s" already exists
fr	la valeur "%1$s" existe déjà

en-us	value %1$s already exists
fr	la valeur %1$s existe déjà

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_align". Les choix sont : "%2$s" et "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_show". Les choix sont : "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_show". Les choix sont : "%2$s" et "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
fr	La valeur "%1$s" est trop longue pour le champ "%2$s" - %3$d caractères. La longueur autorisée est de %4$d caractères.

en-us	value "%1$s" not found
fr	valeur "%1$s" non trouvée

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
fr	Efficacité du cache de valeurs. Les paramètres valides sont : requests, hits et misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
fr	Statistiques du cache de valeurs. Les modes valides sont : total, free, pfree, used et pused.

en-us	Value cannot be empty.
fr	La valeur ne peut pas être vide.

en-us	value is too long
fr	la valeur est trop longue

en-us	Value map
fr	Table de correspondance

en-us	Value map "%1$s" already exists.
fr	La table de correspondance "%1$s" existe déjà.

en-us	Value mapping
fr	Table de correspondance

en-us	Value mappings
fr	Tables de correspondance

en-us	Valuemap with ID "%1$s" is not available on "%2$s".
fr	La table de correspondance avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible sur "%2$s".

en-us	value map with the same UUID already exists
fr	une carte avec le même UUID existe déjà

en-us	value must be %1$s
fr	la valeur doit être %1$s

en-us	value must be %1$s
fr	la valeur doit être %1$s

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
fr	la valeur doit être comprise entre "%1$s" et "%2$s"

en-us	value must be empty
fr	la valeur doit être vide

en-us	value must be empty or %1$s
fr	la valeur doit être vide ou %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
fr	la valeur doit être vide ou %1$s

en-us	value must be no greater than "%1$s"
fr	la valeur ne doit pas être supérieure à "%1$s"

en-us	value must be no less than "%1$s"
fr	la valeur ne doit pas être inférieure à "%1$s"

en-us	value must be one of %1$s
fr	la valeur doit être l'un de %1$s

en-us	value must be within the range of %1$s
fr	la valeur doit être dans la plage de %1$s

en-us	Value: no data
fr	Valeur : pas de donnée

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Valeur de n'importe quel compteur de performances Windows en Anglais. Retourne un entier, un flottant, une chaîne de caractères ou un texte (selon la requête)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Valeur de n'importe quel compteur de performances Windows. Retourne un entier, un flottant, une chaîne de caractères ou un texte (selon la requête)

en-us	value of first parameter is too long
fr	la valeur du premier paramètre est trop longue

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
fr	Valeur du sujet MQTT. Le format des données renvoyées dépend du contenu du sujet. Si des caractères génériques sont utilisés, retourne les valeurs du sujet au format JSON

en-us	value of new event tag
fr	valeur du nouveau tag d'événement

en-us	Value of new event tag
fr	Valeur du nouveau tag d'événement

en-us	Value of old event tag
fr	Valeur de l'ancien tag d'événement

en-us	value of second parameter is too long
fr	la valeur du deuxième paramètre est trop longue

en-us	Value of tag
fr	Valeur du tag

en-us	value of third parameter must be one of %1$s
fr	la valeur du troisième paramètre doit être l'une des %1$s

en-us	Values
fr	Valeurs

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
fr	Des valeurs sans nom ne sont pas autorisées dans les champs de formulaire.

en-us	Variables
fr	Variables

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
fr	Diverses informations sur le(s) processus spécifique(s). Retourne un nombre flottant

en-us	varpop() - Population variance
fr	varpop() - Variance de la population

en-us	varsamp() - Sample variance
fr	varsamp() - Variance de l'échantillon

en-us	Vault API endpoint
fr	Point d'accès de l'API du coffre

en-us	Vault authentication token
fr	Token d'authentification au coffre