en-us	Item prototypes deleted
fr	Prototypes d'éléments supprimés

en-us	Item prototypes updated
fr	Prototypes d'élément mis à jour

en-us	Item prototype updated
fr	Prototypes d'éléments mis à jour

en-us	Item prototype updated
fr	Prototype d'élément mis à jour

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
fr	Le prototype d'élément avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	item prototype with the same UUID already exists
fr	un prototype d'élément avec le même UUID existe déjà

en-us	Items
fr	Éléments

en-us	Items deleted
fr	Éléments supprimés

en-us	Items list
fr	Liste d'éléments

en-us	Items location
fr	Emplacement des éléments

en-us	Items updated
fr	Éléments modifiés

en-us	Item tags
fr	Tags d'élément

en-us	Item type does not use interface
fr	Le type d'élément n'utilise pas l'interface

en-us	Item updated
fr	Élément mis à jour

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
fr	L'élément utilise une interface d'un hôte non-parent.

en-us	Item uses incorrect interface type.
fr	L'élément utilise un type d'interface incorrect.

en-us	Item value
fr	Valeur de l'élément

en-us	Item values
fr	Valeurs de l'élément

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
fr	L'élément ne sera pas rafraichi. Veuillez saisir une période de mise à jour valide.

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
fr	L'élément ne sera pas rafraîchi. L'intervalle de mise à jour spécifié nécessite au moins un intervalle flexible ou planifié.

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
fr	L'élément ne sera pas rafraîchi. L'intervalle de mise à jour devrait être entre 1s et 1d. Des intervalles planifiés/flexibles peuvent également être utilisés.

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
fr	L’élément avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme règle de découverte.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme élément.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme élément créé d'un prototype d'élément.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme prototype d'élément.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme élément inconnu.

en-us	item with the same UUID already exists
fr	un élément avec le même UUID existe déjà

en-us	It is not possible to filter by user password.
fr	Impossible de filtrer sur le mot de passe utilisateur.

en-us	It is not possible to search by user password.
fr	Impossible de chercher par mot de passe utilisateur.

en-us	Jan
fr	Jan

en-us	January
fr	Janvier

en-us	Japanese (ja_JP)
fr	Japonais (ja_JP)

en-us	JavaScript
fr	JavaScript

en-us	JMX
fr	JMX

en-us	JMX agent
fr	agent JMX

en-us	JMX endpoint
fr	Endpoint JMX

en-us	JMX interfaces
fr	Interfaces JMX

en-us	JSON
fr	JSON

en-us	JSON array input is expected.
fr	Une entrée de tableau JSON est attendue.

en-us	JSON data
fr	Données JSON

en-us	JSON is expected
fr	Un JSON est attendu

en-us	JSONPath
fr	JSONPath

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
fr	La génération de l'erreur JSON-RPC a échoué. Aucune erreur de type "%1$s".

en-us	JSON string is expected
fr	Une chaîne JSON est attendue

en-us	Jul
fr	Juil

en-us	July
fr	Juillet

en-us	Jun
fr	Juin

en-us	June
fr	Juin

en-us	Keep lost resources period
fr	Période de conservation des ressources perdues

en-us	Kerberos
fr	Kerberos

en-us	Key
fr	Clé

en-us	key is empty
fr	la clé est vide

en-us	Key passphrase
fr	Phrase de passe de la clé

en-us	Kiosk mode
fr	Mode kiosque

en-us	Korean (ko_KR)
fr	Coréen (ko_KR)

en-us	kurtosis() - Measures the "tailedness" of the probability distribution
fr	kurtosis() - Mesure le "tailedness" de la distribution de probabilité

en-us	label
fr	étiquette

en-us	Label
fr	Étiquette

en-us	Label location
fr	Positionnement de l'étiquette

en-us	<label name>
fr	<nom de l'étiquette>

en-us	Language
fr	Langue

en-us	Language "%1$s" is not supported.
fr	La langue "%1$s" n'est pas prise en charge.

en-us	last
fr	dernier

en-us	last
fr	dernier

en-us	Last
fr	Dernière

en-us	Last %1$d day
fr	Dernier %1$d jour

en-us	Last %1$d day
fr	%1$d derniers jours

en-us	Last %1$d hour
fr	%1$d dernières heures

en-us	Last %1$d hour
fr	Dernière %1$d heure

en-us	Last %1$d minute
fr	Dernières %1$d minutes

en-us	Last %1$d minute
fr	Dernière %1$d minute

en-us	Last %1$d month
fr	%1$d derniers mois

en-us	Last %1$d month
fr	Dernier %1$d mois

en-us	Last %1$d second
fr	%1$d dernières secondes

en-us	Last %1$d second
fr	Dernière %1$d seconde

en-us	Last %1$d year
fr	%1$d dernières années

en-us	Last %1$d year
fr	Dernière %1$d année

en-us	Last access
fr	Dernier accès

en-us	Last accessed at
fr	Dernier accès le

en-us	Last check
fr	Dernière vérification

en-us	Last hour graph
fr	Graphique de la dernière heure

en-us	Last known
fr	Dernière connue

en-us	last() - Last (most recent) T value
fr	last () - Dernière valeur T la plus récente

en-us	Last month graph
fr	Graphique du dernier mois

en-us	Last name
fr	Nom de famille

en-us	Last of
fr	Dernier

en-us	Last seen (age)
fr	Dernière observation (âge)

en-us	Last sent
fr	Dernier envoi

en-us	Last value
fr	Dernière valeur

en-us	Last week graph
fr	Graphique dernière semaine

en-us	Latest data
fr	Dernières données

en-us	Latest values
fr	Dernières valeurs

en-us	Latvian (lv_LV)
fr	Letton (lv_LV)

en-us	Layout
fr	Disposition

en-us	LDAP
fr	LDAP

en-us	LDAP authentication
fr	Authentification LDAP

en-us	LDAP authentication is disabled.
fr	L'authentification LDAP est désactivée.

en-us	LDAP group pattern
fr	Modèle de groupe LDAP

en-us	LDAP host
fr	Hôte LDAP

en-us	LDAP is not configured
fr	LDAP n'est pas configuré

en-us	LDAP login successful
fr	Connexion LDAP réussie

en-us	LDAP must be enabled
fr	LDAP doit être activé

en-us	LDAP Server
fr	Serveur LDAP

en-us	LDAP settings
fr	Paramètres LDAP

en-us	left
fr	gauche

en-us	Left
fr	Gauche

en-us	left() - Returns the leftmost count characters
fr	left() - Retourne le nombre de caractères les plus à gauche

en-us	Left trim
fr	Rogner à gauche

en-us	Left Y
fr	Y gauche

en-us	Legend
fr	Légende

en-us	Length
fr	Longueur

en-us	length() - Length of last (most recent) T value in characters
fr	length() - Longueur de la dernière valeur T (la plus récente) en caractères

en-us	LF
fr	LF

en-us	Licensed under
fr	Licencié sous

en-us	Limit for search and filter results
fr	Limite d'éléments recherchés/filtrés

en-us	Line
fr	Ligne

en-us	Line color
fr	Couleur de la ligne

en-us	Line type
fr	Type de ligne

en-us	Line width
fr	Largeur de ligne

en-us	Link
fr	Lier

en-us	(linked by host discovery)
fr	(lié par découverte d'hôte)

en-us	Linked map
fr	Carte liée

en-us	Linked templates
fr	Modèles liés

en-us	Linked to templates
fr	Lié aux modèles

en-us	Link indicators
fr	Indicateurs de lien

en-us	Links
fr	Liens

en-us	Link "selementid1" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
fr	Le champ de lien "selementid1" pointe vers l'identifiant d'élément de carte inexistant "%1$s" pour la carte "%2$s".

en-us	Link "selementid2" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
fr	Le champs de lien "selementid2" pointe vers l'identifiant d'élément de carte inexistant "%1$s" pour la carte "%2$s".

en-us	Link templates
fr	Lier les modèles

en-us	Link to template
fr	Lier au modèle

en-us	Link to templates
fr	Lier aux modèles

en-us	Listing of installed packages. Returns text
fr	Liste des paquets installés. Retourne du texte

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
fr	Liste des adresses MAC. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
fr	Liste des périphériques PCI ou USB. Retourne du texte

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
fr	Liste des services. Retourne 0 - si vide ; texte - liste des services séparés par un changement de ligne

en-us	List is empty
fr	La liste est vide

en-us	List of block devices and their type. Returns JSON
fr	Liste les périphériques de bloc et leur type. Retourne un JSON

en-us	list of characters
fr	liste de caractères

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
fr	Liste les processeurs/cœurs de processeur détectés. Retourne un JSON

en-us	List of directory entries, recursively. Returns JSON
fr	Liste les entrées du répertoire, récursif. Retourne un JSON

en-us	List of mounted filesystems and their types. Returns JSON
fr	Liste les systèmes de fichiers montés et leurs types. Retourne un JSON

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
fr	Liste les systèmes de fichiers montés, leurs types, l'espace disque et les statistiques d'inode. Retourne un JSON

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
fr	Liste les interfaces réseau. Retourne un JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters, discovered using object names in English. Returns JSON
fr	Liste les instances d'objets des compteurs de performances Windows, découvertes à l'aide de noms d'objets en anglais. Retourne un JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters. Returns JSON
fr	Liste les instances d'objet des compteurs de performances Windows. Retourne un JSON

en-us	List of OS processes with attributes. Returns JSON array
fr	Liste des processus du système d'exploitation avec attributs. Retourne un tableau JSON

en-us	List of user group shares
fr	Liste de partages pour les groupes d'utilisateurs

en-us	List of user shares
fr	Liste de partages pour les utilisateurs

en-us	List of Windows Registry values or keys located at given key. Returns JSON.
fr	Liste des valeurs ou des clés du registre Windows situées sur une clé donnée. Retourne un JSON.

en-us	List of Zabbix proxies with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps) and compatibility (current/outdated/unsupported). Returns JSON.
fr	Liste des proxys Zabbix avec nom, mode, chiffrement, compression, version, dernière connexion, nombre d'hôtes, nombre d'éléments, valeurs requises par seconde (vps) et compatibilité (actuelle/obsolète/non prise en charge). Renvoie un JSON.

en-us	Lithuanian (lt_LT)
fr	Lituanien (lt_LT)

en-us	LLD macro
fr	marco LLD

en-us	LLD macros
fr	macros LLD

en-us	LLD rule with the same UUID already exists
fr	une règle de découverte avec le même UUID existe déjà

en-us	Loading...
fr	Chargement...

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
fr	Temps de chargement de la page web complète (en secondes). Retourne un flottant

en-us	Local
fr	Local

en-us	Local default
fr	Valeur locale par défaut

en-us	Local time
fr	Heure locale

en-us	Location
fr	Emplacement

en-us	Location latitude
fr	Latitude de l'emplacement

en-us	Location longitude
fr	Longitude de l'emplacement

en-us	Log
fr	Journal

en-us	log10() - Decimal logarithm
fr	log10() - Logarithme décimal

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression V for period T (1 - match, 0 - no match)
fr	logeventid() - ID d'événement de la dernière entrée de journal correspondant à l'expression régulière V pour la période T (1 - correspondance trouvée, 0 - pas de correspondance)

en-us	Log file monitoring. Returns log
fr	Supervision d'un fichier de log. Retourne un log

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
fr	Supervision d'un fichier de log avec support de la rotation. Retourne un log

en-us	Login
fr	Connexion

en-us	Login attempts
fr	Tentatives de connexion

en-us	Login blocking interval
fr	Intervalle de blocage des connexions

en-us	Login failed
fr	Connexion échouée.

en-us	Login name or password is incorrect.
fr	Nom ou mot de passe incorrect.

en-us	Login successful
fr	Connexion LDAP réussie

en-us	log() - Natural logarithm
fr	log() - Logarithme naturel

en-us	Logout
fr	Déconnexion

en-us	Logout requests
fr	Requêtes Logout

en-us	Logout responses
fr	Réponses Logout

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry for period T
fr	logseverity() - Retourne la gravité de la dernière entrée du journal pour la période T

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter V for period T (1 - match, 0 - no match)
fr	logsource() - Source du dernier paramètre de correspondance de l'entrée de journal V pour la période T (1 - correspondance, 0 - pas de correspondance)

en-us	Log time format
fr	Format de l'horodatage du journal

en-us	Log unmatched SNMP traps
fr	Enregistrer les traps SNMP non appariés

en-us	Lost
fr	Perdu

en-us	low-level discovery rule
fr	règle de découverte bas niveau

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
fr	Règle de découverte bas niveau dans l'état "non supportée"

en-us	ltrim() - Remove specified characters from the beginning of a string
fr	ltrim() - Supprime les caractères spécifiés du début d'une chaîne de caractères

en-us	m
fr	m

en-us	m
fr	m

en-us	M
fr	L

en-us	M
fr	M

en-us	M
fr	M

en-us	MAC address A
fr	Adresse MAC A

en-us	MAC address B
fr	Adresse MAC B

en-us	MAC from Hex-STRING
fr	MAC de Hex-STRING

en-us	Macro
fr	Macro

en-us	Macro "%1$s" already exists.
fr	La macro "%1$s" existe déjà.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	La macro "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	macro is empty
fr	la macro est vide

en-us	macro(s)
fr	macro(s)

en-us	Macros
fr	Macros

en-us	Macros updated
fr	Macro modifiée

en-us	mad() - Median absolute deviation
fr	mad() - Écart absolu médian

en-us	Main filter
fr	Filtre principal

en-us	Main navigation
fr	Navigation principale

en-us	Maintenance
fr	Maintenance

en-us	Maintenance: %1$s
fr	Maintenance: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
fr	La maintenance "%1$s" existe déjà.

en-us	Maintenance added
fr	Maintenance ajoutée

en-us	Maintenance deleted
fr	Maintenance supprimée

en-us	Maintenance period
fr	Période de maintenance

en-us	Maintenance period created
fr	Période de maintenance créée

en-us	Maintenance period deleted
fr	Période de maintenance supprimée

en-us	Maintenance period deleted
fr	Périodes de maintenance supprimées

en-us	Maintenance period length
fr	Durée de la période de maintenance

en-us	Maintenance periods
fr	Périodes de maintenance

en-us	Maintenance period updated
fr	Période de maintenance mise à jour

en-us	Maintenance type
fr	Type de maintenance

en-us	Maintenance updated
fr	Maintenance modifiée

en-us	Maintenance with data collection
fr	Maintenance avec collecte de données

en-us	Maintenance without data collection
fr	Maintenance sans collecte de données

en-us	Make sure the code comes from a reliable source and does not contain malicious scripts.
fr	Assurez-vous que le code provient d'une source fiable et ne contient pas de scripts malveillants.

en-us	Make sure to copy the auth token as you won't be able to view it after the page is closed.
fr	Assurez-vous de copier le Token d'authentification car vous ne pourrez plus le voir après la fermeture de la page.

en-us	Manage API tokens
fr	Gérer les Tokens API

en-us	Manage scheduled reports
fr	Gérer les rapports programmés

en-us	Manage SLA
fr	Gérer le SLA

en-us	mandatory key is missing
fr	clé obligatoire manquante

en-us	mandatory parameter "%1$s" is missing
fr	le paramètre obligatoire "%1$s" est manquant

en-us	mandatory parameter is missing in function "%1$s"
fr	paramètre obligatoire est manquant dans la fonction "%1$s"

en-us	<manual>
fr	<manuel>

en-us	Manual
fr	Manuel

en-us	Manual event action
fr	Action manuelle d'événement

en-us	Manual host action
fr	Action manuelle de l'hôte

en-us	Manually by: %1$s
fr	Manuellement par : %1$s

en-us	Manually closed
fr	Fermé manuellement

en-us	Manual problem suppression. Date-time input accepts relative and absolute time format.
fr	Suppression manuelle des problèmes. L'entrée date-heure accepte le format d'heure relative et absolue.

en-us	map
fr	carte

en-us	Map
fr	Carte

en-us	Map "%1$s" already exists.
fr	La carte "%1$s existe déjà".

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
fr	La carte "%1$s" est publique et le partage en lecture seule est interdit.

en-us	Map element
fr	Élément de carte

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
fr	Un paramètre manque à l'élément de carte: %1$s

en-us	Map element label location
fr	Emplacement de l'étiquette de l'élément de carte

en-us	Map element label type
fr	Type d'étiquette de l'élément de carte

en-us	Map is updated! Return to map list?
fr	La carte est mise à jour ! Revenir à la liste des cartes ?

en-us	Map label type
fr	Type d'étiquette de carte

en-us	Map name cannot be empty.
fr	Le nom de la carte ne peut pas être vide.

en-us	Map navigation tree
fr	Arborescence des cartes

en-us	Map owner cannot be empty.
fr	Le propriétaire de la carte ne peut pas être vide.

en-us	Mapped to
fr	Correspond à

en-us	Mapping
fr	Correspondance

en-us	Mappings
fr	Correspondances

en-us	Maps
fr	Cartes

en-us	Map shape
fr	Forme de carte

en-us	Map update failed.
fr	La mise à jour de la carte a échoué.

en-us	Map user's LDAP media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
fr	Mappez les attributs médias LDAP de l'utilisateur (par exemple, e-mail) sur les médias utilisateur Zabbix pour l'envoi de notifications.

en-us	Map user’s LDAP media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
fr	Mappez les attributs médias LDAP de l'utilisateur (par exemple, e-mail) sur les médias utilisateur Zabbix pour l'envoi de notifications.

en-us	Map user's SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
fr	Mappez les attributs médias SAML de l'utilisateur (par exemple, e-mail) sur les médias utilisateur Zabbix pour l'envoi de notifications.

en-us	Map user’s SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
fr	Mappez les attributs médias SAML de l'utilisateur (par exemple, e-mail) sur les médias utilisateur Zabbix pour l'envoi de notifications.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
fr	La carte avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Mar
fr	Mar

en-us	March
fr	Mars

en-us	Mark as cause
fr	Marquer comme cause

en-us	Mark elements on trigger status change
fr	Marquer les éléments lors de changement de l'état du déclencheur

en-us	Mark others
fr	Marquer les autres

en-us	Mark selected
fr	Marquer les éléments sélectionnés

en-us	Mark selected as symptoms
fr	Marquer les éléments sélectionnés comme symptômes

en-us	Mask
fr	Masque

en-us	Mass update
fr	Modification collective

en-us	Mass update elements
fr	Modifier les éléments collectivement

en-us	Mass update shapes
fr	Mise à jour en masse des formes

en-us	Master item
fr	Élément maître

en-us	matches
fr	correspond à

en-us	Matches regular expression
fr	Correspond à l'expression régulière

en-us	Mathematical functions
fr	Fonctions mathématiques

en-us	max
fr	max

en-us	Max
fr	Max

en-us	Max count of elements to show inside table cell
fr	Nombre maximal d'éléments affichés dans une cellule

en-us	Max history display period
fr	Période d'affichage maximale de l'historique

en-us	maximum dependent items count reached
fr	nombre maximal d'éléments dépendants atteint

en-us	maximum number of array elements is %1$s
fr	le nombre maximum d'éléments de tableau est %1$s

en-us	maximum number of dependency levels reached
fr	nombre maximal de niveaux de dépendance atteint

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
fr	Nombre maximal de fichiers ouverts supporté par le SE. Retourne un entier

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
fr	Nombre maximal de processus supporté par le SE. Retourne un entier

en-us	Maximum required %1$s database version is %2$s.
fr	La version maximale requise de la base de données %1$s est %2$s.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
fr	La période maximale à afficher est %1$s jours.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
fr	La période maximale à afficher est %1$s jour.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
fr	Longueur totale maximale de l'adresse e-mail dépassée pour le type de media avec l'ID "%1$s".

en-us	Maximum zoom level of the map.
fr	Niveau de zoom maximum de la carte.

en-us	max() - Maximum value for period T
fr	max () - Valeur maximale pour la période T

en-us	Max number of columns and rows in overview tables
fr	Nombre maximal de colonnes et de lignes dans les tableaux d'aperçu

en-us	Max period for time selector
fr	Période maximale pour le sélecteur de temps

en-us	max period is less than time filter default period
fr	la période maximale est inférieure à la période par défaut du filtre temporel

en-us	Max records per message
fr	Nombre maximum d'enregistrements par message

en-us	Max repetition count
fr	Nombre maximal de répétitions

en-us	Max repetition count is applicable to discovery and snmp.walk only.
fr	Le nombre maximal de répétitions s'applique uniquement à la découverte et à snmp.walk.

en-us	Max repetition count is applicable to discovery and walk only.
fr	Le nombre maximal de répétitions s'applique uniquement à la découverte et à walk.

en-us	Max zoom level
fr	Niveau de zoom maximal

en-us	May
fr	Mai

en-us	May
fr	Mai

en-us	m-d
fr	d-m

en-us	MD2
fr	MD2

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
fr	Checksum MD5 d'un fichier. Retourne une chaîne de caractères (le hash MD5 du fichier)

en-us	m-d H:i
fr	d-m H:i

en-us	Media
fr	Média

en-us	Media type
fr	Type de média

en-us	Media type
fr	Type de média

en-us	Media type "%1$s" already exists.
fr	Le type de média "%1$s" existe déjà.

en-us	Media type added
fr	Type de média ajouté

en-us	Media type deleted
fr	Type média supprimé

en-us	Media type deleted
fr	Type média supprimé

en-us	Media type disabled
fr	Type de média désactivé

en-us	Media type disabled
fr	Types de média désactivés

en-us	Media type disabled by Administration.
fr	Type de média désactivé par l'administration.

en-us	Media type enabled
fr	Type de média activé

en-us	Media type enabled
fr	Types de média activés

en-us	Media type mapping
fr	Correspondance des types de médias

en-us	Media types
fr	Types de média

en-us	Media types disabled by Administration.
fr	Types de média désactivés par l'administration.

en-us	Media types used by action "%1$s".
fr	Types de médias utilisés par l'action "%1$s".

en-us	Media type test failed.
fr	Le test du type de média a échoué.

en-us	Media type test log
fr	Journal du test du type de média

en-us	Media type test successful.
fr	Test du type de média réussi.

en-us	Media type updated
fr	Type de média mis à jour

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
fr	Le type de média avec l'IS "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	memberOf is a preferable way to configure groups because it is faster. Use groupOfNames if your LDAP server does not support memberOf or group filtering is required.
fr	memberOf est un moyen préférable de configurer des groupes car il est plus rapide. Utilisez groupOfNames si votre serveur LDAP ne prend pas en charge memberOf ou si le filtrage de groupe est requis.

en-us	Members
fr	Membres

en-us	Memory limit: %1$s
fr	Limite mémoire: %1$s

en-us	Memory metrics of VMware Resource Pool, <url> - VMware service URL, <rpid> - VMware resource pool id, <mode> - consumed(default)/ballooned/overhead memory
fr	Métriques de mémoire du pool de ressources VMware, <url> - URL du service VMware, <rpid> - ID du pool de ressources VMware, <mode> - mémoire consommée (par défaut)/ballooned/overhead

en-us	Memory metrics of VMware Resource Pool, "url" - VMware service URL, "rpid" - VMware resource pool id, "mode"- consumed(default)/ballooned/overhead memory
fr	Métriques de mémoire du pool de ressources VMware, "url" - URL du service VMware, "rpid" - ID du pool de ressources VMware, "mode" - mémoire consommée (par défaut)/ballooned/overhead

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Taille de la mémoire en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
fr	Mémoire utilisée par un processeur en octets. Retourne un entier

en-us	Menu entry name
fr	Nom de l'entrée de menu

en-us	Menu entry name is used as a label for the trigger URL in the event context menu.
fr	Le nom de l'entrée du menu est utilisé comme étiquette pour l'URL du déclencheur dans le menu contextuel de l'événement.

en-us	Menu entry URL
fr	URL de l'entrée de menu

en-us	Menu path
fr	Chemin du menu

en-us	Message
fr	Message

en-us	Message
fr	Message

en-us	Message/Command
fr	Message/Commande

en-us	Message format
fr	Format du message

en-us	Messages
fr	Messages

en-us	Message template
fr	Modèle de message

en-us	Message templates
fr	Modèles de messages

en-us	Message timeout
fr	Expiration du message

en-us	Message type
fr	Type de message

en-us	Messaging
fr	Messagerie

en-us	Method not found.
fr	Méthode pas trouvée.

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
fr	<nom de la métrique>{<nom de l'étiquette>="<valeur de l'étiquette>", ...} == <valeur>

en-us	Microsoft Edge
fr	Microsoft Edge

en-us	Middle
fr	Milieu

en-us	mid() - Returns a substring beginning at the character position specified by start for N characters
fr	mid() - Retourne une sous-chaîne commençant à la position de caractère spécifiée par start et contenant N caractères

en-us	min
fr	min

en-us	Min
fr	Min

en-us	minimum length is %1$s characters
fr	la longueur minimale est de %1$s caractères

en-us	Minimum password length
fr	Longueur minimale du mot de passe

en-us	Minimum required %1$s database version is %2$s.
fr	La version minimale requise de la base de données %1$s est %2$s.

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
fr	La limite minimale requise pour la durée d'exécution des scripts PHP est %1$s (option "max_execution_time").

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
fr	La limite minimale requise pour la durée de traitement des entrées des scripts PHP est %1$s (option "max_input_time").

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
fr	La limite de mémoire PHP minimale requise est %1$s (option de configuration "memory_limit").

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
fr	La valeur minimale requise pour la taille des téléversements à PHP est %1$s (option "upload_max_filesize").

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
fr	La version PHP minimale requise est %1$s.

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
fr	La taille minimale requise pour les post HTTP est %1$s (option "post_max_size").

en-us	Minimum required TimescaleDB version is %1$s.
fr	La version minimale requise de TimescaleDB est %1$s.

en-us	Minimum severity
fr	Sévérité minimale

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
fr	La période minimale à afficher est %1$s minute.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
fr	La période minimale à afficher est %1$s minutes.

en-us	min() - Minimum value for period T
fr	min () - Valeur minimale pour la période T

en-us	Minutes
fr	Minutes

en-us	Missing data
fr	Donnée manquante

en-us	Missing "itemid" field for item.
fr	Champ "itemid" manquant pour l'élément.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
fr	Éléments manquants pour le graphique "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
fr	Éléments manquants pour le prototype de graphique "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
fr	Clé "%1$s" manquante pour l'hôte "%2$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
fr	Champ "nom" manquant pour le graphique.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
fr	Champ "name" manquant pour le prototype de graphique.

en-us	mod() - Division remainder
fr	mod() - Reste de la division

en-us	Mode
fr	Mode

en-us	Model
fr	Modèle

en-us	Module
fr	Module

en-us	Module added: %1$s.
fr	Modules ajoutés : %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
fr	Module ajouté : %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
fr	Module supprimé : %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
fr	Modules supprimés : %1$s.

en-us	Module disabled
fr	Modules désactivés

en-us	Module disabled
fr	Module désactivé

en-us	Module disabled: %1$s.
fr	Modules désactivés : %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
fr	Module désactivé : %1$s.

en-us	Module enabled
fr	Modules activés

en-us	Module enabled
fr	Module activé

en-us	Module enabled: %1$s.
fr	Modules activés : %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
fr	Module activé : %1$s.

en-us	Module.php class must extend %1$s for module located at %2$s.
fr	La classe module.php doit étendre %1$s pour le module situé à %2$s.

en-us	Modules
fr	Modules

en-us	Modules updated
fr	Modules mis à jour

en-us	Module updated
fr	Module mis à jour

en-us	Module updated: %1$s.
fr	Module mis à jour : %1$s.

en-us	Module with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	Le module avec l'ID "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	Mon
fr	Lun

en-us	Monday
fr	Lundi

en-us	Monitored by
fr	Surveillé par

en-us	Monitored by proxy
fr	Surveillé via le proxy

en-us	Monitored host
fr	Hôte surveillé

en-us	Monitoring
fr	Surveillance

en-us	monodec() - Check for continuous item value decrease (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
fr	monodec() - Vérifie la diminution continue de la valeur de l'élément (1 - les données sont monotones, 0 - sinon), Mode (strict - vérifie une monotonie stricte)

en-us	monoinc() - Check for continuous item value increase (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
fr	monoinc() - Vérifie l'augmentation continue de la valeur de l'élément (1 - les données sont monotones, 0 - sinon), Mode (strict - vérifie une monotonie stricte)

en-us	Monospace
fr	Chasse fixe

en-us	Month
fr	Mois

en-us	Month
fr	Mois

en-us	Monthly
fr	Mensuel

en-us	More matches found...
fr	Plus de correspondances trouvées...

en-us	More than 10 minutes
fr	Plus de 10 minutes

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
fr	Plus de %1$d correspondances trouvées pour %2$s

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
fr	Plus d'un graphique nommé "%1$s" dans l'hôte.

en-us	Most critical if all children have problems
fr	Le plus critique si tous les enfants ont des problèmes

en-us	Most critical of child services
fr	Le plus critiques des services enfants

en-us	Mozilla Firefox
fr	Mozilla Firefox

en-us	ms
fr	ms

en-us	Multiple
fr	Multiple

en-us	Multiple PROBLEM events
fr	Événements PROBLÈME multiples

en-us	must be %1$s characters long
fr	doit contenir %1$s caractères

en-us	must be at least %1$d characters long
fr	doit comporter au moins %1$d caractères

en-us	must be a valid LDAP user
fr	doit être un utilisateur LDAP correct

en-us	must contain at least one digit
fr	doit contenir au moins un chiffre

en-us	must contain at least one lowercase and one uppercase Latin letter
fr	doit contenir au moins une lettre Latine minuscule et une majuscule

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
fr	doit contenir au moins une macro de découverte de bas niveau

en-us	must contain at least one special character
fr	doit contenir au moins un caractère spécial

en-us	must have a polling interval not blocked by non-active interval periods
fr	doit avoir un intervalle d'interrogation non bloqué par des périodes d'intervalle non actives

en-us	must have at least one interval greater than 0
fr	doit avoir au moins un intervalle supérieur à 0

en-us	must not be one of common or context-specific passwords
fr	ne doit pas être un des mots de passe communs ou spécifiques au contexte

en-us	must not contain user's name, surname or username
fr	ne doit pas contenir le nom, le prénom ou le nom de famille de l'utilisateur

en-us	Mute
fr	Sourdine

en-us	My
fr	A moi

en-us	N
fr	N

en-us	N
fr	N

en-us	N%
fr	N %

en-us	N/A
fr	N/A

en-us	name
fr	nom

en-us	Name
fr	Nom

en-us	Name
fr	Prénom

en-us	Name
fr	Nom

en-us	Name 
fr	Nom 

en-us	Name ID
fr	ID du nom

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
fr	Le champ de nom du formulaire ne doit pas dépasser 255 caractères.

en-us	Namespace
fr	Espace de noms

en-us	Naming requirements:
fr	Exigences de nommage :

en-us	Navigate to default view
fr	Naviguer vers la vue par défaut

en-us	Navigate to initial view
fr	Naviguer vers la vue initiale

en-us	n-d
fr	d/n

en-us	n-d H:i
fr	d/n H:i

en-us	Network discovery data storage period
fr	Période de stockage des données de découverte réseau

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
fr	Liste des interfaces réseau (inclut le type d'interface, l'état, l'adresse IPv4, la description). Retourne du texte

en-us	Network map added
fr	Carte ajoutée

en-us	Network map deleted
fr	Carte réseau supprimée

en-us	Network maps
fr	Cartes réseau

en-us	Network map updated
fr	Carte mise à jour

en-us	Network timeout
fr	Délai réseau dépassé

en-us	Network timeout for item test
fr	Délai réseau dépassé pour le test de l'élément

en-us	Network timeout for media type test
fr	Délai réseau dépassé pour le test du type de média

en-us	Network timeout for scheduled report test
fr	Délai réseau dépassé pour le test de rapport planifié

en-us	Network timeout for script execution
fr	Délai réseau dépassé pour l'exécution du script

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance
fr	Utilisation du réseau (taux de transmission et taux de réception combinés) pendant l'intervalle, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance d'interface réseau

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance
fr	Utilisation du réseau (taux de transmission et taux de réception combinés) pendant l'intervalle, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance d'interface réseau

en-us	Never
fr	Jamais

en-us	new
fr	nouveau

en-us	new
fr	nouveau

en-us	New action
fr	Nouvelle action

en-us	New additional rule
fr	Nouvelle règle supplémentaire

en-us	New API token
fr	Nouveau Token API

en-us	New column
fr	Nouvelle colonne

en-us	New condition
fr	Nouvelle condition

en-us	New connector
fr	Nouveau connecteur

en-us	New dashboard
fr	Nouveau tableau de bord

en-us	New element
fr	Nouvel élément

en-us	New event host group
fr	Nouveau groupe d'hôte d'événement

en-us	New event tag name
fr	Nom du nouveau tag d'événement

en-us	New event tag value
fr	Nouvelle valeur de tag d'événement

en-us	New excluded downtime
fr	Nouveau temps d'arrêt exclu

en-us	New host
fr	Nouvel hôte

en-us	New host group
fr	Nouveau groupe d'hôtes

en-us	New LDAP server
fr	Nouveau serveur LDAP

en-us	New maintenance period
fr	Nouvelle période de maintenance

en-us	New media type mapping
fr	Nouvelle correspondance de type de média

en-us	New operation
fr	Nouvelle opération

en-us	New proxy
fr	Nouveau proxy

en-us	New regular expression
fr	Nouvelle expression régulière

en-us	New service
fr	Nouveau service

en-us	New SLA
fr	Nouveau SLA

en-us	New tag name
fr	Nouveau nom de tag

en-us	New template group
fr	Nouveau groupe de modèles

en-us	New triggers
fr	Nouveaux déclencheurs

en-us	New user group mapping
fr	Nouvelle correspondance de groupe d'utilisateurs

en-us	Next page
fr	Page suivante

en-us	Next step
fr	Prochaine étape

en-us	NNTP
fr	NNTP

en-us	No
fr	Non

en-us	No "%1$s" given for graph.
fr	Aucun "%1$s" donné pour le graphique.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
fr	Aucun "%1$s" donné pour le prototype de graphique.

en-us	No "%1$s" given for map.
fr	Aucun "%1$s" donné pour la carte.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
fr	Aucun "%2$s" donné pour la condition de filtre de la règle de découverte "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
fr	Aucun "%2$s" donné pour le filtre de règle de découverte "%1$s".

en-us	No authentication user name specified.
fr	Aucun nom d'utilisateur d'authentification spécifié.

en-us	No changes.
fr	Aucun changement.

en-us	No conditions defined.
fr	Aucune confition définie.

en-us	no data
fr	pas de donnée

en-us	No data
fr	Pas de données

en-us	No data.
fr	Pas de données.

en-us	No data collection
fr	Sans collecte de données

en-us	No data found.
fr	Aucune donnée trouvée.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
fr	nodata() - Aucune donnée reçue pendant la période de temps T (1 - vrai, 0 - faux), Mode (strict - ignorer le délai d'envoi des données du proxy)

en-us	no default interface for "%1$s" type
fr	pas d'interface par défaut pour le type "%1$s"

en-us	no default interface for "%1$s" type.
fr	aucune interface par défaut pour le type "%1$s".

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
fr	Aucune interface par défaut pour le type "%1$s" sur "%2$s".

en-us	No details
fr	Pas de détails

en-us	No discovery rule IDs given.
fr	Aucun identifiant de règle de découverte fourni.

en-us	No enabled modules found.
fr	Aucun module activé trouvé.

en-us	No encryption
fr	Pas de chiffrement

en-us	No file was uploaded.
fr	Aucun fichier n'a été téléversé.

en-us	No graph item with graph ID "%1$s".
fr	Aucun élément de graphique avec l'ID de graphique "%1$s".

en-us	No graphs added.
fr	Aucun graphique ajouté.

en-us	No host IDs given.
fr	Aucun identifiant d'hôte fourni.

en-us	No host selected.
fr	Aucun hôte sélectionné.

en-us	No host with host ID "%1$s".
fr	Aucun hôte avec l'ID d'hôte "%1$s".

en-us	No icon for map element ""%1$s".
fr	Aucune icône pour l'élément de carte "%1$s".

en-us	No image
fr	Aucune image

en-us	No interface found
fr	Aucune interface trouvée

en-us	No interface found.
fr	Aucune interface trouvée.

en-us	No interfaces are defined.
fr	Aucune interface n'est définie.

en-us	No inventory mode specified for action operation.
fr	Aucun mode d'inventaire spécifié pour l'opération d'action.

en-us	No items defined.
fr	Aucun élément défini.

en-us	No item selected.
fr	Aucun élément sélectionné.

en-us	No item with item ID "%1$s".
fr	Aucun élément avec l'ID d'élément "%1$s".

en-us	no LDAP servers
fr	aucun serveurs LDAP

en-us	No macros found.
fr	Aucune macro trouvée.

en-us	No maps added.
fr	Aucune carte ajoutée.

en-us	No matches found
fr	Aucune correspondance trouvée

en-us	non-active intervals cannot fill the entire time
fr	les intervalles inactifs ne peuvent pas remplir toute la période

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
fr	Les drapeaux non-booléens sont obsolètes.

en-us	none
fr	aucun

en-us	None
fr	Aucun

en-us	nonempty key and value pair expected
fr	clé et paire de valeurs non vide attendues

en-us	No new modules discovered
fr	Aucun nouveau module découvert

en-us	No operations defined for action "%1$s".
fr	Aucune opération définie pour l'action "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
fr	Aucune permission pour l'accès au système.

en-us	no permissions to acknowledge problems
fr	aucune autorisation pour acquitter les problèmes

en-us	no permissions to add problem comments
fr	aucune autorisation pour ajouter des commentaires au problème

en-us	No permissions to call "%1$s.%2$s".
fr	Aucune autorisation pour appeler "%1$s.%2$s".

en-us	no permissions to change problem severity
fr	aucune autorisation pour modifier la sévérité du problème

en-us	no permissions to close problems
fr	aucune autorisation pour fermer les problèmes

en-us	no permissions to convert cause problems to symptom problems
fr	aucune autorisation pour convertir la cause des problèmes en symptôme des problèmes

en-us	no permissions to convert symptom problems to cause problems
fr	aucune autorisation pour convertir le symptôme des problèmes en cause des problèmes

en-us	no permissions to create and edit maps
fr	aucune autorisation pour créer et modifier des cartes

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
fr	Aucune permission pour l'objet appelé ou il n'existe pas !

en-us	no permissions to suppress problems
fr	aucune autorisation pour supprimer les problèmes

en-us	no permissions to unacknowledge problems
fr	aucune autorisation pour désacquiter les problèmes

en-us	no permissions to unsuppress problems
fr	aucune autorisation pour annuler la suppression des problèmes

en-us	No private key file specified.
fr	Aucun fichier de clé privée spécifié.

en-us	No problems
fr	Pas de problème

en-us	(no proxy)
fr	(pas de proxy)

en-us	No proxy
fr	Aucun proxy

en-us	No public key file specified.
fr	Aucun fichier de clé publique spécifié.

en-us	No recipients specified for action operation message.
fr	Aucun destinataire déclaré pour le message d'opération d'action.

en-us	No refresh
fr	Pas de rafraîchissement

en-us	Normal
fr	Normal

en-us	Normal view
fr	Vue normale

en-us	Norwegian (nb_NO)
fr	Norvégien (nb_NO)

en-us	No script specified for action operation command.
fr	Aucun script spécifié pour la commande d'opération d'action.

en-us	No SNMP OID specified.
fr	Aucun OID SNMP spécifié.

en-us	Not Ack
fr	Non acquitté

en-us	Not allowed to modify automatic user macro "%1$s".
fr	Non autorisé à modifier la macro utilisateur automatique "%1$s".

en-us	Not allowed to set language for user "guest".
fr	Non autorisé à définir la langue pour l'utilisateur "invité".

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
fr	Configuration du mot de passe de l'utilisateur "guest" interdite.

en-us	Not allowed to set theme for user "guest".
fr	Non autorisé à définir un thème pour l'utilisateur "invité".

en-us	Not allowed to update field "%1$s" for provisioned user.
fr	Non autorisé à mettre à jour le champ "%1$s" pour l'utilisateur provisionné.

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
fr	Tous les résultats ne sont pas affichés. Veuillez fournir des critères de recherche plus précis.

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
fr	Tous les modèles ne sont pas liés à "%1$s".

en-us	No target selected
fr	Aucune cible sélectionnée

en-us	No target selected.
fr	Aucune cible sélectionnée.

en-us	No targets specified for action operation global script.
fr	Aucune cible spécifiée pour le script global de l'opération d'action.

en-us	Not authorized.
fr	Non autorisé.

en-us	Not available
fr	Non disponible

en-us	Not available
fr	Non disponible

en-us	Not classified
fr	Non classé

en-us	Not enabled
fr	Non activé

en-us	Notes
fr	Notes

en-us	Note that %1$s or %2$s will be regarded as hostnames if used without single quotes.
fr	Notez que %1$s ou %2$s seront considérés comme des noms d'hôtes s'ils sont utilisés sans guillemets.

en-us	Nothing
fr	Rien

en-us	Notification report
fr	Rapport de notification

en-us	Notifications
fr	Notifications

en-us	Notify about canceled escalations
fr	Notifier les escalades annulées

en-us	Notify all involved
fr	Notifier tous les participants

en-us	not in
fr	pas dans

en-us	Not inherited items
fr	Éléments non hérités

en-us	No triggers defined.
fr	Aucun déclencheur défini.

en-us	No trigger with trigger ID "%1$s".
fr	Aucun déclencheur avec l'ID de déclencheur "%1$s".

en-us	not selected
fr	non sélectionné

en-us	Not supported
fr	Non supporté

en-us	Nov
fr	Nov

en-us	No value
fr	Pas de valeur

en-us	November
fr	Novembre

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
fr	now () - Nombre de secondes écoulées depuis le temps Epoch

en-us	NTLM
fr	NTLM

en-us	number
fr	nombre

en-us	Number of available DS paths, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - Datastore name, "partitionid" - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
fr	Nombre de chemins du datastore disponibles, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "datastore" - Nom du datastore, "partitionid" - ID interne du périphérique physique de vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of available DS paths, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - Datastore name, <partitionid> - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
fr	Nombre de chemins du datastore disponibles, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <datastore> - Nom du datastore, <partitionid> - ID interne du périphérique physique issu de vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of columns
fr	Nombre de colonnes

en-us	Number of CPUs. Returns integer
fr	Nombre de processeurs. Retourne un entier

en-us	Number of currently open file descriptors. Returns integer
fr	Nombre de descripteurs de fichiers actuellement ouverts. Retourne un entier

en-us	Number of enabled items on the host.
fr	Nombre d'éléments activés sur l'hôte.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
fr	Nombre d'hôtes (activé/désactivé)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
fr	Nombre d'éléments (activés/désactivés/non supportés)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
fr	Nombre d'éléments dans l'historique du proxy qui ne sont pas encore envoyés au serveur

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to seconds, inclusive.
fr	Nombre d'éléments dans la queue qui rencontrent un délai de from à to secondes, incluses.

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
fr	Nombre d'éléments dans la queue qui rencontrent un délai de from à to secondes, incluses.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
fr	Nombre d'éléments de la file d'attente qui sont retardés sur le serveur Zabbix ou le proxy de "from" jusqu'à "to" en secondes, inclusif.

en-us	Number of items in Zabbix database.
fr	Nombre d'éléments dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
fr	Nombre d'hôtes supervisés

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
fr	Nombre de collisions out-of-window. Retourne un entier

en-us	Number of problems
fr	Nombre de problèmes

en-us	Number of problems and expand most critical one
fr	Nombre de problèmes et détailler le plus critique

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nombre de cœurs de processeur sur l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nombre de cœurs de processeur sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Nombre de processeurs sur la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Nombre de processeurs sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nombre de threads de processeur sur l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nombre de threads de processeur sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of rows
fr	Nombre de lignes

en-us	Number of seasons
fr	Nombre de cycle

en-us	Number of status changes
fr	Nombre de changements d'états

en-us	Number of steps
fr	Nombre d'étapes

en-us	Number of templates
fr	Nombre de modèles

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
fr	Nombre de déclencheurs (activés/désactivés [problème/ok])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
fr	Nombre de déclencheurs dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
fr	Nombre d'éléments non supportés dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of unsupported items on the host.
fr	Nombre d'éléments non supportés sur l'hôte.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
fr	Nombre d'utilisateurs connectés. Retourne un entier

en-us	Number of users (online)
fr	Nombre d'utilisateurs (en ligne)

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nombre de machines virtuelles sur l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nombre de machines virtuelles sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
fr	Nombre ou pourcentage des i-nœuds. Retourne un entier pour le nombre, un flottant pour le pourcentage

en-us	Numeral systems
fr	Systèmes numériques

en-us	Numeric (float)
fr	Numérique (flottant)

en-us	Numeric (integer)
fr	Numerique (Entier)

en-us	Numeric (unsigned)
fr	Numérique (non signé)

en-us	Object
fr	Objet

en-us	object does not exist or belongs to another object
fr	l'objet n'existe pas ou appartient à un autre objet

en-us	Oct
fr	Oct

en-us	Octal to decimal
fr	Octal vers décimal

en-us	October
fr	Octobre

en-us	OEM
fr	OEM

en-us	of
fr	de

en-us	off
fr	inactif

en-us	Off
fr	Inactif

en-us	OID
fr	OID

en-us	OID prefix
fr	Préfixe OID

en-us	Ok
fr	Ok

en-us	Ok
fr	Ok

en-us	OK
fr	OK

en-us	OK event closes
fr	Un événement OK ferme

en-us	OK event generation
fr	Génération d'événement OK

en-us	Old event tag name
fr	Nom de l'ancien tag d'événement

en-us	Old event tag value
fr	Ancienne valeur du tag d'événement

en-us	Old tag name
fr	Ancien nom de tag

en-us	on
fr	sur

en-us	On
fr	Actif

en-us	Once
fr	Une fois

en-us	One
fr	Un

en-us	One time only
fr	Une fois uniquement

en-us	Only administrators can set map owner.
fr	Seuls les administrateurs peuvent configurer le propriétaire de la carte.

en-us	Only disabled group can be set for deprovisioned users.
fr	Seul un groupe désactivé peut être défini pour les utilisateurs déprovisionnés.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
fr	Seuls les éléments assignés à des hôtes activés sont comptés

en-us	Only one change step is allowed.
fr	Seule une étape de changement est autorisée.

en-us	Only one check can be unique.
fr	Une seule vérification peut être unique.

en-us	Only one not supported value check is allowed.
fr	Une seule vérification de valeur non supportée est autorisée.

en-us	only one object can exist within the combinations of %1$s
fr	un seul objet peut exister dans les combinaisons de %1$s

en-us	Only one Prometheus step is allowed.
fr	Une seule étape Prometheus est autorisée.

en-us	Only one throttling step is allowed.
fr	Une seule étape de limitation est autorisée.

en-us	only one time unit is allowed
fr	une seule unité de temps est autorisée

en-us	Only one user directory of type "%1$s" can exist.
fr	Un seul répertoire utilisateur de type "%1$s" peut exister.

en-us	Only selected problem
fr	Seulement le problème sélectionné

en-us	Only selected problem
fr	Seulement les problèmes sélectionnés

en-us	Only services without children
fr	Seuls les services sans enfants

en-us	Only services without problem tags
fr	Uniquement les services sans tags de problème

en-us	(Only super admins can create groups)
fr	(Seuls les super administrateurs peuvent créer des groupes)

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
fr	Seul les super-admin peuvent spécifier le propriétaire d'un tableau de bord.

en-us	Only super admins can set report owner.
fr	Seuls les super-administrateurs peuvent définir le propriétaire du rapport.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
fr	Seuls les déclencheurs assignés à des hôtes activés et dépendant d'éléments activés sont comptés

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
fr	Seules les vérifications d'agents Zabbix, SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3 peuvent être mises uniques.

en-us	On status change triggers blink for
fr	Au changement d'état, clignoter pendant

en-us	OOB IP address
fr	Hôte - Adresse IP OOB

en-us	OOB router
fr	Hôte - Routeur OOB

en-us	OOB subnet mask
fr	Hôte - Masque de sous-réseau OOB

en-us	Open in a new window
fr	Ouvrir dans une nouvelle fenêtre

en-us	Open log
fr	Ouvrir le journal

en-us	Opera
fr	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
fr	Informations du système d'exploitation. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Operating system version information. Returns JSON
fr	Informations sur la version du système d'exploitation. Retourne un JSON

en-us	Operation
fr	Opération

en-us	Operation "%1$s" already exists.
fr	L'opération "%1$s" existe déjà.

en-us	Operation "%1$s" already exists for action "%2$s".
fr	L'opération "%1$s" existe déjà pour l'action "%2$s".

en-us	Operational data
fr	Données opérationnelles

en-us	Operational data
fr	Données opérationnelles

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
fr	L'opération ne peut pas être effectuée en raison d'une requête non autorisée.

en-us	Operation details
fr	Détails de l'opération

en-us	Operation has no group to operate.
fr	L'opération n'a pas de groupe à exploiter.

en-us	Operation has no template to operate.
fr	L'opération n'a pas de modèle à exploiter.

en-us	Operations
fr	Opérations

en-us	Operator
fr	Opérateur

en-us	Operator functions
fr	Fonctions d'opérateur

en-us	Options
fr	Options

en-us	or
fr	ou

en-us	Or
fr	Ou

en-us	Order
fr	Tri

en-us	Order column
fr	Colonne de tri

en-us	Original
fr	Original

en-us	OS
fr	OS

en-us	OS (Full details)
fr	OS (détails complets)

en-us	OS (Short)
fr	OS (Court)

en-us	other
fr	autre

en-us	Other
fr	Autre

en-us	Other configuration parameters
fr	Autres paramètres de configuration

en-us	Other parameters
fr	Autres paramètres

en-us	Others
fr	Autres

en-us	Outdated
fr	Dépassé

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
fr	Statistiques de trafic sortant sur une interface réseau. Retourne un entier

en-us	output
fr	sortie

en-us	Output
fr	Sortie

en-us	Overlapping widgets at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s".
fr	Widgets superposés à X : %3$d, Y : %4$d sur la page %2$d du tableau de bord « %1$s ».

en-us	Overridden by
fr	Surchargé par

en-us	Override
fr	Surcharge

en-us	Override item history period
fr	Surcharger la période d'historique des éléments

en-us	Override item trend period
fr	Surcharger la période de tendances des éléments

en-us	Overrides
fr	Surcharges

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
fr	La surcharge nommée "%1$s" existe déjà.

en-us	Overview
fr	Aperçu

en-us	Owner
fr	Propriétaire

en-us	Page %1$d
fr	Page %1$d

en-us	Page display period
fr	Période d'affichage de la page

en-us	Page not found
fr	Page non trouvée

en-us	Pager
fr	Pager

en-us	Page received incorrect data
fr	La page a reçu des données incorrectes

en-us	Parameter
fr	Paramètre

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
fr	Le paramètre "%1$s" est obsolète.

en-us	Parameter "%1$s" must be enabled.
fr	Le paramètre "%1$s" doit être activé.

en-us	Parameters
fr	Paramètres

en-us	Parameters "esc_step_from" and "esc_step_to" must be set together.
fr	Les paramètres "esc_step_from" et "esc_step_to" doivent être définis ensemble.

en-us	Parent-child relation conflict in services "%1$s" and "%2$s".
fr	Conflit relation parent-enfant dans les services "%1$s" et "%2$s".

en-us	Parent discovery rule
fr	Règle de découverte parente

en-us	Parent discovery rules
fr	Règles de découverte parentes

en-us	Parent graph
fr	Graphique parent

en-us	Parent graph prototype
fr	Prototype de graphique parent

en-us	Parent graphs
fr	Graphique parent

en-us	Parent host prototype
fr	Prototype d'hôte parent

en-us	Parent host value
fr	Valeur de l'hôte parent

en-us	Parent item
fr	Élément parent

en-us	Parent item prototype
fr	Prototype d'élément parent

en-us	Parent items
fr	Éléments parents

en-us	Parent services
fr	Services parents

en-us	Parent template
fr	Modèle parent

en-us	Parent templates
fr	Modèles parent

en-us	Parent trigger
fr	Déclencheur parent

en-us	Parent trigger prototype
fr	Prototype de déclencheur parent

en-us	Parent triggers
fr	Déclencheurs parents

en-us	Parent web scenario
fr	Scénario web parent

en-us	Parent web scenarios
fr	Scénario web parent

en-us	Parse
fr	Analyser

en-us	Parse error
fr	Erreur d'analyse

en-us	Passive
fr	Passif

en-us	Password
fr	Mot de passe

en-us	Password can only be changed for users using the internal Zabbix authentication.
fr	Le mot de passe ne peut être modifié que pour les utilisateurs utilisant l'authentification interne Zabbix.

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
fr	Le mot de passe n'est pas obligatoire pour le type d'authentification non interne.

en-us	Password must contain
fr	Le mot de passe doit contenir

en-us	Password (once again)
fr	Mot de passe (une autre fois)

en-us	Password policy
fr	Politique de mot de passe

en-us	Password requirements:
fr	Exigences relatives au mot de passe :

en-us	Paste
fr	Coller

en-us	Paste page
fr	Coller la page

en-us	Paste widget
fr	Coller le widget

en-us	Paste without external links
fr	Coller sans les liens externes

en-us	$.path.to.node
fr	$.chemin.vers.le.fichier

en-us	path/to/secret
fr	chemin/vers/secret

en-us	path/to/secret:key
fr	chemin/vers/secret:clé

en-us	pattern
fr	motif

en-us	Pattern
fr	Motif

en-us	Pause operations for suppressed problems
fr	Suspendre les opérations des problèmes supprimés

en-us	Pause operations for symptom problems
fr	Interrompre les opérations en cas de problèmes symptomatiques

en-us	Peak memory usage: %1$s
fr	Pic d'utilisation de la mémoire : %1$s

en-us	Percentage
fr	Pourcentage

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Pourcentage de mémoire physique de l'hôte qui a été consommée, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Pourcentage de mémoire physique de l'hôte consommée, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
fr	Pourcentage de temps pendant lequel la machine virtuelle était prête, mais n'a pas pu être planifiée pour s'exécuter sur le CPU physique, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de CPU

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
fr	Pourcentage de temps pendant lequel la machine virtuelle était prête, mais n'a pas pu être planifiée pour s'exécuter sur le CPU physique, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - Instance du CPU

en-us	Percentile line (left)
fr	Ligne de centile (gauche)

en-us	Percentile line (right)
fr	Ligne de centile (droite)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
fr	percentile () - Pourcentage P d'une période T

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Pourcentage de temps pendant lequel la machine virtuelle ne peut pas s'exécuter car elle est en conflit pour accéder au(x) processeur(s) physique(s), "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Pourcentage de temps pendant lequel la machine virtuelle ne peut pas s'exécuter car elle est en concurrence pour accéder au(x) processeur(s) physique(s), <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
fr	Réalise une requête DNS. Retourne une chaîne de caractères avec le type d'information requis

en-us	Period
fr	Période

en-us	Periods
fr	Périodes

en-us	Period shift
fr	Décalage de période

en-us	Period type
fr	Périodicité

en-us	Permissions
fr	Permissions

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
fr	Les permissions ne peuvent être assignées qu'aux groupes d'utilisateurs.

en-us	Persian (fa_IR)
fr	Persan (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
fr	bcmath pour PHP

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
fr	L'extension PHP bcmath manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
fr	ctype pour PHP

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
fr	L'extension PHP ctype manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-ctype).

en-us	PHP databases support
fr	support de bases de données par PHP

en-us	PHP gd
fr	gd pour PHP

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
fr	L'extension PHP gd manque (Paramètre de configuration de PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
fr	Support FreeType pour PHP gd

en-us	PHP gd FreeType support missing.
fr	Le support de FreeType manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd GIF image support missing.
fr	Support d'image PHP gd GIF manquant.

en-us	PHP gd GIF support
fr	Support d'image PHP gd GIF

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
fr	Le support des images JPEG manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd JPEG support
fr	Support JPEG dans PHP gd

en-us	PHP gd PNG image support missing.
fr	Le support des images PNG manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd PNG support
fr	Support PNG dans PHP gd

en-us	PHP gettext
fr	gettext pour PHP

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
fr	L'extension PHP gettext manque (Paramètre de configuration de PHP --with-gettext). Les traductions ne seront pas disponibles.

en-us	PHP LDAP
fr	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
fr	L'extension PHP LDAP est manquante.

en-us	PHP libxml
fr	libxml pour PHP

en-us	PHP libxml extension missing.
fr	L'extension PHP libxml manque.

en-us	PHP mbstring
fr	mbstring pour PHP

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
fr	L'extension PHP mbstring manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP OpenSSL
fr	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
fr	Extension PHP OpenSSL manquante.

en-us	PHP option "%1$s"
fr	Option PHP "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
fr	L'optoin PHP "%1$s" doit être configurée sur "%2$s"

en-us	PHP session
fr	Session PHP

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
fr	Le démarrage automatique de session PHP doit être désactivé (directive PHP "session.auto_start).

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
fr	L'extension PHP session manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
fr	Sockets pour PHP

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
fr	L'extension PHP sockets manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
fr	La surcharge de fonctions de chaînes PHP doit être désactivée.

en-us	PHP version
fr	Version de PHP

en-us	PHP xmlreader
fr	xmlreader pour PHP

en-us	PHP xmlreader extension missing.
fr	L'extension PHP xmlreader manque.

en-us	PHP xmlwriter
fr	xmlwriter pour PHP

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
fr	L'extension PHP xmlwriter manque.

en-us	Pie
fr	Camembert

en-us	pi() - Returns the Pi constant
fr	pi() - Retourne la constante Pi

en-us	Placing algorithm
fr	Algorithme de placement

en-us	Plain text
fr	Texte brut

en-us	Play
fr	Jouer

en-us	Play sound
fr	Jouer un son

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
fr	Veuillez vérifier les paramètres de configuration. Si tout est correct, appuyez sur le bouton "%1$s" ; sinon, le bouton "%2$s" pour changer les paramètres.

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
fr	Veuillez confirmer que vous souhaitez supprimer toutes les macros.

en-us	Please confirm that you want to remove all value mappings.
fr	Veuillez confirmer que vous souhaitez supprimer toutes les valeurs de correspondance.

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
fr	Veiullez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "%1$s" quand c'est fait.

en-us	Please enable "allow_url_fopen" directive.
fr	Veuillez activer la directive "allow_url_fopen".

en-us	Please select two elements
fr	Veuillez sélectionner deux éléments

en-us	Points
fr	Points

en-us	Point size
fr	Taille du point

en-us	Polish (pl_PL)
fr	Polonais (pl_PL)

en-us	POP
fr	POP

en-us	Populates host inventory field
fr	Remplit le champ d'inventaire d'hôte

en-us	Port
fr	Port

en-us	Port cannot be empty for host interface.
fr	Le port ne peut pas être vide pour l'interface hôte.

en-us	Port range
fr	Intervalle du port

en-us	Portuguese (pt_BR)
fr	Portugais (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
fr	Portugais (pt_PT)

en-us	Position
fr	Position

en-us	Position is ignored for s, uptime and unixtime units.
fr	La position est ignorée pour les unités de types : s, uptime et unixtime.

en-us	Possibly the session has expired or the password was changed.
fr	Il est possible que la session ait expiré ou que le mot de passe ait été modifié.

en-us	Post fields
fr	Champs POST

en-us	PostgreSQL database server version is too old.
fr	La version du serveur de base de données PostgreSQL est trop ancienne.

en-us	Post type
fr	Type POST

en-us	power() - The power of a base value to a power value
fr	power() - La puissance d'une valeur

en-us	Power usage , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "max" - Maximum allowed power usage
fr	Consommation d'énergie, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identificateur global unique de l'hyperviseur VMware, "max" - Consommation d'énergie maximale autorisée

en-us	Power usage , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <max> - Maximum allowed power usage
fr	Consommation d'énergie, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <max> - Consommation d'énergie maximale autorisée

en-us	Power value
fr	Valeur de puissance

en-us	Prediction functions
fr	Fonctions de prédiction

en-us	Pre-installation summary
fr	Résumé pré-installation

en-us	Preprocessing
fr	Prétraitement

en-us	Preprocessing steps
fr	Étape de prétraitement

en-us	Preview
fr	Aperçu

en-us	Previous day
fr	Jour précédent

en-us	Previous month
fr	Mois précédent

en-us	Previous page
fr	Page précédente

en-us	Previous value
fr	Valeur précédente

en-us	Previous week
fr	Semaine précédente

en-us	Previous year
fr	Année précédente

en-us	Prev. time
fr	Temps précédent

en-us	Primary POC cell
fr	Contact Principal - Mobile

en-us	Primary POC email
fr	Contact Principal - Courriel

en-us	Primary POC name
fr	Contact Principal - Nom

en-us	Primary POC notes
fr	Contact Principal - Notes

en-us	Primary POC phone A
fr	Contact Principal - Téléphone 1

en-us	Primary POC phone B
fr	Contact Principal - Téléphone 2

en-us	Primary POC screen name
fr	Contact Principal - Identifiant

en-us	Privacy passphrase
fr	Phrase de passe de confidentialité

en-us	Privacy protocol
fr	Protocole de confidentialité

en-us	Private
fr	Privé

en-us	Private key file
fr	Fichier de clé privée

en-us	Privilege level
fr	Niveau de privilège

en-us	Problem
fr	Problème

en-us	Problem
fr	Problème

en-us	PROBLEM
fr	PROBLÈME

en-us	Problem created
fr	Problème créé

en-us	Problem display
fr	Affichage des problèmes

en-us	PROBLEM event generation mode
fr	Mode de génération des événements PROBLÈME

en-us	Problem expression
fr	Expression de problème

en-us	Problem hosts
fr	Hôtes problématiques

en-us	Problem is not suppressed
fr	Le problème n'est pas supprimé

en-us	Problem is suppressed
fr	Le problème est supprimé

en-us	Problem on
fr	Problème sur

en-us	problem pattern
fr	modèle de problème

en-us	Problem recovery
fr	Récupération de problème

en-us	Problem resolved
fr	Problème résolu

en-us	Problems
fr	Problèmes

en-us	Problems by severity
fr	Problèmes par sévérité

en-us	Problem tag filter
fr	Filtre de tag de problème

en-us	Problem tags
fr	Tags de problème

en-us	Problem update
fr	Mise à jour du problème

en-us	Process CPU utilization percentage. Returns float
fr	Pourcentage d'utilisation du processeur pour un processus. Retourne un flottant

en-us	Process tags
fr	Traiter les tags

en-us	Profile
fr	Profil

en-us	Prometheus
fr	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
fr	Motif Prometheus

en-us	Prometheus to JSON
fr	Prometheus vers JSON

en-us	Properties
fr	Propriétés

en-us	Protocol
fr	Protocole

en-us	[protocol://][user[:password]@]proxy.example.com[:port]
fr	[protocol://][utilisateur[:motdepasse]@]proxy.exemple.com[:port]

en-us	Provided API endpoint "%1$s" is invalid.
fr	Le point d'accès à l'API fourni "%1$s" n'est pas valide.

en-us	Provided authentication token "%1$s" is empty.
fr	Le Token d'authentification fourni "%1$s" est vide.

en-us	Provided secret path "%1$s" is invalid.
fr	Le chemin d'accès secret fourni "%1$s" n'est pas valide.

en-us	Provided secret query string "%1$s" is invalid.
fr	La chaîne de requête secrète fournie "%1$s" n'est pas valide.

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
fr	L'URL fourni "%1$s" est invalide.

en-us	Provisioned
fr	Provisionné

en-us	Provisioning period
fr	Période de provisionnement

en-us	Provisioning successful.
fr	Provisionnement réussi.

en-us	Provision now
fr	Provisionner maintenant

en-us	Provision selected LDAP users?
fr	Provisionner les utilisateurs LDAP sélectionnés ?

en-us	Proxies
fr	Proxys

en-us	Proxy
fr	Proxy

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
fr	Le proxy "%1$s" existe déjà.

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
fr	Le proxy "%1$s" pour l'hôte "%2$s" n'existe pas.

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
fr	Le proxy "%1$s" est utilisé par l'action "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
fr	Le proxy "%1$s" est utilisé par la règle de découverte "%2$s".

en-us	Proxy added
fr	Proxy ajouté

en-us	Proxy address
fr	Adresse du proxy

en-us	Proxy deleted
fr	Proxy supprimé

en-us	Proxy deleted
fr	Proxy supprimé

en-us	Proxy mode
fr	Mode proxy

en-us	Proxy name
fr	Nom du proxy

en-us	Proxy updated
fr	Proxy modifié

en-us	Proxy version is not supported by server version %1$s.
fr	La version du proxy n'est pas prise en charge par la version du serveur %1$s.

en-us	Proxy version is outdated, only data collection and remote execution is available with server version %1$s.
fr	La version du proxy est obsolète, seules la collecte de données et l'exécution à distance sont disponibles avec la version du serveur %1$s.

en-us	PSK
fr	PSK

en-us	PSK identity
fr	Identité PSK

en-us	Public
fr	Public

en-us	Public key
fr	Clé publique

en-us	Public key file
fr	Fichier de clé publique

en-us	qualifier
fr	qualificatif

en-us	Quarter
fr	Trimestre

en-us	Quarter
fr	Trimestre

en-us	Quarterly
fr	Trimestriel

en-us	Query fields
fr	Champs de requête

en-us	Queue
fr	File d'attente

en-us	Queue details
fr	Détails de la file d'attente

en-us	Queue overview
fr	Aperçu de la file d'attente

en-us	Queue overview by proxy
fr	Aperçu de la file d'attente par proxy

en-us	radians() - Converts a value from degrees to radians
fr	radians() - Convertit une valeur de degrés en radians

en-us	rand() - A random integer value
fr	rand() - Une valeur entière aléatoire

en-us	Rank
fr	Rang

en-us	rate() - Returns per-second average rate for monotonically increasing counters
fr	rate() - Retourne le taux moyen par seconde pour les compteurs croissants de manière monotone

en-us	Raw data
fr	Données brutes

en-us	Raw post
fr	POST brut

en-us	Read
fr	Lecture

en-us	Read only
fr	Lecture seule

en-us	Read-only
fr	Lecture seule

en-us	Read-only access to services
fr	Accès en lecture seule aux services

en-us	Read-only access to services with tag
fr	Accès en lecture seule aux services avec tag

en-us	Reads modbus data. Returns various types
fr	Lit les données modbus. Retourne différents types

en-us	Read-write
fr	Lecture-écriture

en-us	Read-write access to services
fr	Accès en lecture-écriture aux services

en-us	Read-write access to services with tag
fr	Accès en lecture-écriture aux services avec tag

en-us	read-write access to the child service "%1$s" is required
fr	un accès en lecture-écriture au service enfant "%1$s" est requis

en-us	read-write access to the child service "%1$s" must be retained
fr	l'accès en lecture-écriture au service enfant "%1$s" doit être conservé

en-us	read-write access to the service is required
fr	un accès en lecture-écriture au service est requis

en-us	read-write access to the service must be retained
fr	l'accès en lecture-écriture au service doit être conservé

en-us	Received value
fr	Valeur reçue

en-us	Recent problems
fr	Problèmes récents

en-us	Recipient
fr	Destinataire

en-us	Recipient
fr	Destinataire

en-us	Recipient already exists.
fr	Le destinataire existe déjà.

en-us	Recipients
fr	Destinataires

en-us	Recipient's name
fr	Nom du destinataire

en-us	Recipient's surname
fr	Nom de famille du destinataire

en-us	Recipient's Zabbix username
fr	Nom d'utilisateur Zabbix du destinataire

en-us	Recordset ID
fr	ID de l'enregistrement

en-us	Recovery
fr	Récupération

en-us	Recovery expression
fr	Expression de récupération

en-us	Recovery expression syntax error.
fr	Erreur de syntaxe dans l'expression de récupération.

en-us	Recovery operations
fr	Opérations de récupération

en-us	Recovery time
fr	Moment de la récupération

en-us	Recovery time
fr	Moment de la récupération

en-us	Rectangle
fr	Rectangle

en-us	Reference attribute
fr	Attribut de référence

en-us	reference to a non-existent tree element
fr	référence à un élément de l'arbre inexistant

en-us	referred object does not exist
fr	l'objet référencé n'existe pas

en-us	Refresh
fr	Rafraîchir

en-us	Refresh configuration
fr	Actualiser la configuration

en-us	Refresh configuration of the selected proxies?
fr	Actualiser la configuration des proxys sélectionnés ?

en-us	Refresh configuration of the selected proxy?
fr	Actualiser la configuration du proxy sélectionné ?

en-us	refreshed every %1$s sec.
fr	rafraîchi toutes les %1$s sec.

en-us	Refresh interval
fr	Intervalle de rafraîchissement

en-us	Regenerate
fr	Régénérer

en-us	Regenerate selected API token? Previously generated token will become invalid.
fr	Régénérer le Token API sélectionné ? Le Token généré précédemment deviendra invalide.

en-us	regexp
fr	expression régulière

en-us	Regular
fr	Normal

en-us	regular expression
fr	expression régulière

en-us	Regular expression
fr	Expression régulière

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
fr	L'expression régulière "%1$s" existe déjà.

en-us	Regular expression added
fr	Expression régulière ajoutée

en-us	Regular expression deleted
fr	Expressions régulière supprimées

en-us	Regular expression deleted
fr	Expression régulière supprimée

en-us	Regular expression must be a string
fr	L'expression régulière doit être une chaîne de caractères

en-us	Regular expressions
fr	Expressions régulières

en-us	Regular expression updated
fr	Expression régulière modifiée

en-us	Related reports
fr	Rapports associés

en-us	Release to create a widget.
fr	Relâchez pour créer un nouveau widget.

en-us	Remember me for 30 days
fr	Me rappeler toutes les 30 jours

en-us	Remote command
fr	Commande à distance

en-us	Remove
fr	Supprimer

en-us	Remove
fr	Supprimer

en-us	Remove, %1$s
fr	Supprimer, %1$s

en-us	Remove all
fr	Supprimer tout

en-us	Removed
fr	Supprimé

en-us	Removed, %1$s
fr	Supprimé, %1$s

en-us	Remove domain name
fr	Supprimer le nom de domaine

en-us	Remove from favorites
fr	Retirer des favoris

en-us	Remove from host group
fr	Retirer du groupe d'hôtes

en-us	Remove from host groups
fr	Retirer du groupe d'hôte

en-us	Remove host
fr	Supprimer l'hôte

en-us	Rename
fr	Renommer

en-us	Repeat on
fr	Répéter les

en-us	repeat() - Returns a string composed of value repeated count times
fr	repeat() - Retourne une chaîne de caractères composée de valeurs répétées N fois

en-us	Repeats
fr	Répétitions

en-us	Replace
fr	Remplacer

en-us	Replace dependencies
fr	Remplacer les dépendances

en-us	replacement
fr	remplacement

en-us	Replacement
fr	Remplacement

en-us	replace() - Search value for occurrences of pattern, and replace with replacement
fr	replace() - Recherche les occurrences du pattern et les remplace par replacement

en-us	Report "%1$s" already exists.
fr	Le rapport "%1$s" existe déjà.

en-us	Report generated by other users will be changed to the current user.
fr	Le rapport généré par d'autres utilisateurs sera remplacé par celui de l'utilisateur actuel.

en-us	Report generating test failed.
fr	Le test de génération de rapport a échoué.

en-us	Report generating test successful.
fr	Test de génération de rapport réussi.

en-us	Reporting period
fr	Période de rapport

en-us	Report is currently generated by "%1$s".
fr	Le rapport est actuellement généré par "%1$s".

en-us	Reports
fr	Rapports

en-us	Report sending failed for: %1$s.
fr	Échec de l'envoi du rapport pour : %1$s.

en-us	Report was successfully sent to: %1$s.
fr	Le rapport a été envoyé avec succès à : %1$s.

en-us	represents one of the available subdomains;
fr	représente l'un des sous-domaines disponibles ;

en-us	represents zoom level parameter in the URL;
fr	représente le paramètre de niveau de zoom dans l'URL ;

en-us	represent tile coordinates;
fr	représente les coordonnées des tuiles ;

en-us	Request body
fr	Corps de la requête

en-us	Request body type
fr	Type du corps de la requête

en-us	Request created successfully
fr	Requête créée avec succès

en-us	Request sent successfully
fr	Requête envoyée avec succès

en-us	Request sent successfully. Some items are filtered due to access permissions or type.
fr	Requête envoyée avec succès. Certains éléments sont filtrés en raison des autorisations d'accès ou du type.

en-us	Request type
fr	Type de requête

en-us	Required
fr	Requis

en-us	Required host permissions
fr	Permissions d'hôte requises

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
fr	Performance du serveur Zabbix requise, en nouvelles valeurs par seconde attendues.

en-us	Required performance (vps)
fr	Performance requise (vps)

en-us	Required server performance, new values per second
fr	Performance serveur requise, nouvelles valeurs par seconde

en-us	Required status codes
fr	Code d'état requis

en-us	Required string
fr	Chaîne de caractères requise

en-us	Required vps
fr	Vps requis

en-us	Reset
fr	Réinitialiser

en-us	Reset all fields to default values?
fr	Réinitialiser tous les champs à leur valeur par défaut ?

en-us	Reset confirmation
fr	Confirmation de la réinitialisation

en-us	Reset defaults
fr	Réinitialiser aux valeurs par défaut

en-us	Reset to initial view
fr	Réinitialiser à la vue initiale

en-us	Resolved
fr	Résolu

en-us	RESOLVED
fr	RÉSOLU

en-us	Resolved by
fr	Résolu par

en-us	Resolved by correlation rule.
fr	Résolu par la règle de corrélation.

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
fr	Résolu par la règle de corrélation "%1$s".

en-us	Resolved by inaccessible user.
fr	Résolu par un utilisateur inaccessible.

en-us	Resolved by user "%1$s".
fr	Résolu par l'utilisateur "%1$s".

en-us	Resource
fr	Ressource

en-us	Resource ID
fr	ID de ressource

en-us	Response
fr	Réponse

en-us	Response code
fr	Code de réponse

en-us	Response time
fr	Temps de réponse

en-us	Response type: JSON
fr	Type de réponse : JSON

en-us	Response type: String
fr	Type de réponse : chaîne de caractères

en-us	Result
fr	Résultat

en-us	Result converted to %1$s
fr	Résultat converti en %1$s

en-us	Result is FALSE
fr	Le résultat est FAUX

en-us	Result is TRUE
fr	Le résultat est VRAI

en-us	Result type
fr	Type de résultat

en-us	Result with value map applied
fr	Résultat avec la table de correspondance appliquée

en-us	Retrieve mode
fr	Mode de récupération

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
fr	Récupère le contenu d'un fichier. Retourne du texte

en-us	Retry
fr	Réessayer

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
fr	Retourne un tableau JSON avec les macros LDD décrivant les objets MBean ou leurs attributs. Peut être utilisé pour la découverte bas niveau.

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
fr	Retourne un tableau JSON avec des objets MBean ou leurs attributs. Comparé à jmx.discovery, il ne définit pas les macros LLD. Peut être utilisé pour la découverte bas niveau.

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
fr	Retourne la première colonne de la première ligne du résultat d'une requête SQL.

en-us	Returns 4-digit string containing octal number with Unix permissions
fr	Retourne une chaîne de 4 chiffres contenant un nombre octal avec les autorisations Unix

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
fr	Retourne un tableau JSON décrivant les interfaces réseau de l'hôte configurées dans Zabbix. Peut être utilisé pour de la détection bas niveau.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
fr	Retourne un objet JSON contenant les métriques internes du serveur Zabbix ou du proxy.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.
fr	Retourne la disponibilité d'un type particulier de vérification sur l'hôte. La valeur correspond aux icônes de disponibilité dans la liste d'hôtes. Les types valides sont: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
fr	Retourne la disponibilité d'un type particulier de vérification sur l'hôte. La valeur correspond aux icônes de disponibilité dans la liste d'hôtes. Les types valides sont: agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
fr	Retourne l'état de maintenance actuel de l'hôte.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
fr	Retourne le temps de réponse au ping ICMP en secondes. Exemple : 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
fr	Retourne les informations associées avec la passerelle Java de Zabbix. Les params valides sont : ping, version.

en-us	Returns number of TCP sockets that match parameters. Returns integer
fr	Retourne le nombre de sockets TCP qui correspondent aux paramètres. Retourne un entier

en-us	Returns number of UDP sockets that match parameters. Returns integer
fr	Retourne le nombre de sockets UDP qui correspondent aux paramètres. Retourne un entier

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
fr	Retourne le pourcentage de paquets ICMP ping perdus.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
fr	Retourne la valeur d'un attribut d'un objet MBean.

en-us	Revert
fr	Rétablir

en-us	Revert changes
fr	Rétablir les changements

en-us	right
fr	droite

en-us	Right
fr	Droit

en-us	right() - Returns the rightmost count characters
fr	right() - Retourne le nombre de caractères le plus à droite

en-us	Right trim
fr	Rogner à droite

en-us	Right Y
fr	Y droit

en-us	RMCP+
fr	RMCP+

en-us	Role
fr	Rôle

en-us	Romanian (ro_RO)
fr	Roumain (ro_RO)

en-us	Root cause
fr	Cause première

en-us	round() - Rounds a value to decimal places
fr	round() - Arrondit une valeur aux décimales

en-us	Rows
fr	Lignes

en-us	Rows per page
fr	Lignes par page

en-us	rtrim() - Removes specified characters from the end of a string
fr	rtrim() - Supprime les caractères spécifiés à la fin d'une chaîne de caractères

en-us	"ruleid" of dependent item and master item should match
fr	Le "ruleid" de l'élément dépendant doit correspondre à l'élément maître.

en-us	Rules
fr	Règles

en-us	Run script "%1$s" on current host
fr	Exécuter le script "%1$s" sur l'hôte actuel

en-us	Run script "%1$s" on host groups
fr	Exécutez le script "%1$s" sur les groupes d'hôtes

en-us	Run script "%1$s" on hosts
fr	Exécutez le script "%1$s" sur les hôtes

en-us	Run script "%1$s" on Zabbix server
fr	Exécutez le script "%1$s" sur le serveur Zabbix

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
fr	Exécute la commande spécifiée sur l'hôte. Retourne le résultat textuel de la commande ; 1 - dans le mode nowait (indépendamment du résultat de la commande)

en-us	Russian (ru_RU)
fr	Russe (ru_RU)

en-us	s
fr	s

en-us	S
fr	S

en-us	S
fr	D

en-us	Safari
fr	Safari

en-us	SAML
fr	SAML

en-us	SAML group pattern
fr	Modèle de groupe SAML

en-us	SAML settings
fr	Paramètres SAML

en-us	Sans-Serif
fr	Sans empattement

en-us	Sat
fr	Sam

en-us	Saturday
fr	Samedi

en-us	Save
fr	Enregistrer

en-us	Save as
fr	Enregistrer sous

en-us	Save changes
fr	Sauvegarder les modifications

en-us	Save it as "%1$s"
fr	L'enregistrer sous "%1$s"

en-us	Scan directory
fr	Analyser le répertoire

en-us	Scenario
fr	Scénario

en-us	Scenario tags
fr	Tags de scénario

en-us	Schedule
fr	Planification

en-us	Scheduled check
fr	Vérification planifiée

en-us	Scheduled report
fr	Rapport planifié

en-us	Scheduled report added
fr	Rapport planifié ajouté

en-us	Scheduled report created
fr	Rapport planifié créé

en-us	Scheduled report deleted
fr	Rapport planifié supprimé

en-us	Scheduled report deleted
fr	Rapports planifiés supprimés

en-us	Scheduled report disabled
fr	Rapports planifiés désactivés

en-us	Scheduled report disabled
fr	Rapport planifié désactivé

en-us	Scheduled report enabled
fr	Rapport planifié activé

en-us	Scheduled report enabled
fr	Rapports planifiés activés

en-us	Scheduled reports
fr	Rapports planifiés

en-us	Scheduled report updated
fr	Rapport planifié mis à jour

en-us	Scheduling
fr	Planification

en-us	Scope
fr	Étendue

en-us	Scope
fr	Étendue

en-us	script
fr	script

en-us	Script
fr	Script

en-us	Script "%1$s" already exists.
fr	Le script "%1$s" existe déjà.

en-us	Script added
fr	Script ajouté

en-us	Script deleted
fr	Script supprimé

en-us	Script deleted
fr	Script supprimé

en-us	Script does not have parameters.
fr	Le script n'a pas de paramètres.

en-us	Script execution log
fr	Journal d'exécution du script

en-us	Script execution successful.
fr	Exécution du script réussie.

en-us	Script name
fr	Nom du script

en-us	Script parameters
fr	Paramètres du script

en-us	Script profiler
fr	Profileur de script

en-us	Scripts
fr	Scripts

en-us	Script updated
fr	Script modifié

en-us	Search
fr	Recherche

en-us	Search attribute
fr	Attribut recherché

en-us	Search filter
fr	Filtre de recherche

en-us	Search pattern is empty
fr	Expression de recherche vide

en-us	search string
fr	chaîne de caractères de recherche

en-us	Search string
fr	Chaîne de recherche

en-us	Season
fr	Cycle

en-us	Season deviation window
fr	Fenêtre de déviation du cycle

en-us	second
fr	second

en-us	Secondary POC cell
fr	Contact Secondaire - Mobile

en-us	Secondary POC email
fr	Contact Secondaire - Courriel

en-us	Secondary POC name
fr	Contact Secondaire - Nom

en-us	Secondary POC notes
fr	Contact Secondaire - Notes

en-us	Secondary POC phone A
fr	Contact Secondaire - Téléphone 1

en-us	Secondary POC phone B
fr	Contact Secondaire - Téléphone 2

en-us	Secondary POC screen name
fr	Contact Secondaire - Identifiant

en-us	second parameter is expected
fr	un second paramètre est nécessaire

en-us	seconds
fr	secondes

en-us	Seconds
fr	Secondes

en-us	Secret text
fr	Texte secret

en-us	Security
fr	Sécurité

en-us	Security level
fr	Niveau de sécurité

en-us	Security name
fr	Nom de la sécurité

en-us	Select
fr	Sélectionner

en-us	selected
fr	sélectionné

en-us	Selected
fr	Sélectionné

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
fr	Sélectionné, %1$s en position  %2$d de %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
fr	Sélectionné, %1$s, lecture seule, en position %2$d de %3$d

en-us	Selected actions deleted
fr	Actions sélectionnées supprimées

en-us	Selected and all other problems of related triggers
fr	Sélectionnés et tous les autres problèmes des déclencheurs associés

en-us	Selected elements
fr	Éléments sélectonnés

en-us	Selected items only
fr	Éléments sélectionnés uniquement

en-us	Select prototype
fr	Sélectionner le prototype

en-us	Select SLA to display SLA report.
fr	Sélectionnez le SLA pour afficher le rapport SLA.

en-us	Select widget
fr	Sélectionnez un widget

en-us	Send backward
fr	Envoyer vers l'arrière

en-us	Send message
fr	Envoi message

en-us	Send message to user groups
fr	Envoyer le message aux groupes d'utilisateurs

en-us	Send message to users
fr	Envoyer le message aux utilisateurs

en-us	Send only to
fr	Envoyer uniquement à

en-us	Send to
fr	Envoyer à

en-us	Send to back
fr	Envoyer à l'arrière

en-us	Send to user groups
fr	Envoyer aux groupes d'utilisateurs

en-us	Send to users
fr	Envoyer aux utilisateurs

en-us	Sent
fr	Envoyé

en-us	Sent/Executed
fr	Envoyé/Exécuté

en-us	Sep
fr	Sep

en-us	Separated
fr	Séparé

en-us	Separately
fr	Séparément

en-us	September
fr	Septembre

en-us	Serial number A
fr	Numéro de série A

en-us	Serial number B
fr	Numéro de série B

en-us	Serif
fr	Avec empattement

en-us	Server
fr	Serveur

en-us	Server (proxy)
fr	Serveur (proxy)

en-us	Servers
fr	Serveurs

en-us	Server time
fr	Heure du serveur

en-us	service
fr	service

en-us	Service
fr	Service

en-us	Service
fr	Service

en-us	Service "%1$s" cannot have problem tags and children at the same time.
fr	Le service "%1$s" ne peut pas avoir des tags de problème et des enfants en même temps.

en-us	Service actions
fr	Actions des services

en-us	Service created
fr	Service créé

en-us	Service data storage period
fr	Période de stockage des données de service

en-us	Service deleted
fr	Services supprimés

en-us	Service deleted
fr	Service supprimé

en-us	Service list
fr	Liste des services

en-us	Service name
fr	Nom du service

en-us	Service port
fr	Port du service

en-us	Service recovery
fr	Reprise de service

en-us	Services
fr	Services

en-us	Services form a circular dependency.
fr	Les services forment une dépendance circulaire.

en-us	Services updated
fr	Services mis à jour

en-us	Service tag name
fr	Nom du tag du service

en-us	Service tags
fr	Tags du service

en-us	Service tag value
fr	Valeur du tag du service

en-us	Service type
fr	Type de service

en-us	Service update
fr	Mise à jour de service

en-us	Service updated
fr	Service mis à jour

en-us	Service with ID "%1$s" is not available.
fr	Le service avec l'identifiant "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Service with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	Le service avec l'ID "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	service with the same UUID already exists
fr	un service avec le même UUID existe déjà

en-us	Session ID or token is expected.
fr	Un ID de session ou un token est attendu.

en-us	Session initialization error.
fr	Erreur d'initialisation de session.

en-us	Session terminated, re-login, please.
fr	Session terminée, veuillez vous reconnecter.

en-us	Set custom time period
fr	Définir une période personnalisée

en-us	Set error to
fr	Positionner l'erreur à

en-us	Set expiration date and time
fr	Définir la date et l'heure d'expiration

en-us	Set host inventory mode
fr	Configurer le mode d'inventaire d'hôte

en-us	Set new value
fr	Définir une nouvelle valeur

en-us	Set status to
fr	Positionner le statut à

en-us	Set status to OK
fr	Définir l'état à OK

en-us	Set this view as default
fr	Définir cette vue par défaut

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
fr	La définition du mode de déréférencement LDAP a échoué.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
fr	La définition du protocole LDAP a échoué.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
fr	La définition des références LDAP sur "Off" a échoué.

en-us	Settings
fr	Paramètres

en-us	Set value to
fr	Positionner la valeur à

en-us	Severity
fr	Sévérité

en-us	Severity
fr	Sévérité

en-us	Severity changed
fr	La criticité a changé

en-us	Severity changes
fr	Changements de gravité

en-us	Severity decreased
fr	La criticité a diminué

en-us	Severity filter
fr	Filtre de sévérité

en-us	Severity increased
fr	La criticité a augmenté

en-us	Shape
fr	Forme

en-us	Shared
fr	Partagé

en-us	Sharing
fr	Partage

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
fr	La valeur est manquante pour l'option de partage "%1$s" de la carte "%2$s".

en-us	Short
fr	Court

en-us	short description
fr	description courte

en-us	Shortened
fr	Raccourci

en-us	should be empty
fr	doit être vide

en-us	should be less than current time
fr	devrait être inférieur à l'heure actuelle

en-us	Show
fr	Afficher

en-us	Show details
fr	Afficher les détails

en-us	Show header
fr	Afficher l'en-tête

en-us	Show hosts in maintenance
fr	Afficher les hôtes en maintenance

en-us	show icon mappings
fr	afficher les correspondances d'icônes

en-us	Show legend
fr	Afficher la légende

en-us	Show lines
fr	Afficher les lignes

en-us	Shown
fr	Affiché

en-us	Show number of records
fr	Afficher le nombre d'enregistrements

en-us	Show operational data
fr	Afficher les données opérationnelles

en-us	Show periods
fr	Afficher les périodes

en-us	Show problems
fr	Afficher les problèmes

en-us	Show selected
fr	Afficher sélections

en-us	Show sidebar
fr	Afficher la barre latérale

en-us	Show suppressed problems
fr	Afficher les problèmes supprimés

en-us	Show symptoms
fr	Afficher les symptômes

en-us	Show tags
fr	Voir les tags

en-us	Show technical errors
fr	Afficher les erreurs techniques

en-us	Show text as HTML
fr	Afficher le texte en HTML

en-us	Show timeline
fr	Afficher la chronologie

en-us	Show triggers
fr	Afficher les déclencheurs

en-us	Show unacknowledged only
fr	Afficher les non-acquittés seulement

en-us	Show unavailable maps
fr	Afficher les cartes indisponibles

en-us	Show warning if Zabbix server is down
fr	Afficher une alerte si le serveur Zabbix est arrêté

en-us	Show working time
fr	Afficher les heures ouvrées

en-us	Sidebar control
fr	Contrôle de la barre latérale

en-us	Sign
fr	Signature

en-us	Sign in
fr	S'enregistrer

en-us	sign in as guest
fr	se connecter en tant qu'invité

en-us	Sign in with HTTP
fr	Connectez-vous avec HTTP

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
fr	Authentification avec Single Sign-On (SAML)

en-us	Sign out
fr	Déconnexion

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
fr	signum() - Retourne -1 si une valeur est négative, 0 si une valeur est nulle, 1 si une valeur est positive

en-us	Simple
fr	Simple

en-us	Simple change
fr	Changement simple

en-us	Simple check
fr	Vérification simple

en-us	Simple graph
fr	Graphique simple

en-us	Simple graph prototype
fr	Prototype de graphique simple

en-us	Simple graphs
fr	Graphiques simples

en-us	Simple triggers
fr	Déclencheurs simples

en-us	Single
fr	Seul

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
fr	sinh() - Le sinus hyperbolique d'une valeur

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
fr	sin() - Le sinus d'une valeur, où la valeur est un angle exprimé en radians

en-us	Site address A
fr	Site - Adresse 1

en-us	Site address B
fr	Site - Adresse 2

en-us	Site address C
fr	Site - Adresse 3

en-us	Site city
fr	Site - Ville

en-us	Site country
fr	Site - Pays

en-us	Site notes
fr	Site - Notes

en-us	Site rack location
fr	Site - Localisation baie

en-us	Site state / province
fr	Site - État / province

en-us	Site ZIP / postal
fr	Site - Code postal

en-us	Size
fr	Taille

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
fr	La taille de la réponse reçue du serveur Zabbix "%1$s" dépasse la taille autorisée de %2$s octets. Cette valeur peut être augmentée dans la constante ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT dans include/defines.inc.php.

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
fr	skewness() - Mesure l'asymétrie de la distribution de probabilité

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
fr	Copie du graphique "%1$s" sur l'hôte "%2$s" sautée.

en-us	SLA
fr	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
fr	Le SLA "%1$s" existe déjà.

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
fr	SLA "%1$s" SLO ne doit pas comporter plus de 4 chiffres fractionnaires.

en-us	SLA created
fr	SLA créé

en-us	SLA deleted
fr	SLA supprimé

en-us	SLA deleted
fr	SLAs supprimés

en-us	SLA disabled
fr	SLAs désactivés

en-us	SLA disabled
fr	SLA désactivé

en-us	SLA enabled
fr	SLA activé

en-us	SLA enabled
fr	SLAs activés

en-us	SLA is disabled.
fr	Le SLA est désactivé.

en-us	SLA report
fr	Rapport SLA

en-us	SLA Report
fr	Rapport SLA

en-us	SLA updated
fr	SLA mis à jour

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
fr	Le SLA avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	SLI
fr	SLI

en-us	SLI
fr	SLI

en-us	SLO
fr	SLO

en-us	SLO
fr	SLO

en-us	SLO service URL
fr	URL du service SLO

en-us	Slovak (sk_SK)
fr	Slovaque (sk_SK)

en-us	SMS
fr	SMS

en-us	SMTP
fr	SMTP

en-us	SMTP email
fr	adresse SMTP

en-us	SMTP helo
fr	SMTP helo

en-us	SMTP server
fr	serveur SMTP

en-us	SMTP server port
fr	Port du serveur SMTP

en-us	SNMP
fr	SNMP

en-us	SNMP agent
fr	Agent SNMP

en-us	SNMP community
fr	Communauté SNMP

en-us	SNMP interfaces
fr	Interfaces SNMP

en-us	SNMP OID
fr	OID SNMP

en-us	SNMP trap
fr	Trap SNMP

en-us	SNMP trap key is invalid.
fr	La clé du trap SNMP est invalide.

en-us	SNMPv1
fr	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
fr	agent SNMPv1

en-us	SNMPv%1$d
fr	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
fr	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
fr	agent SNMPv2

en-us	SNMPv3
fr	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
fr	agent SNMPv3

en-us	SNMP version
fr	Version SNMP

en-us	SNMP walk to JSON
fr	SNMP walk vers JSON

en-us	SNMP walk value
fr	Valeur de SNMP walk

en-us	Snooze
fr	Reporter

en-us	Software
fr	Logiciel

en-us	Software application A
fr	Application logicielle A

en-us	Software application B
fr	Application logicielle B

en-us	Software application C
fr	Application logicielle C

en-us	Software application D
fr	Application logicielle D

en-us	Software application E
fr	Application logicielle E

en-us	Software architecture information. Returns string
fr	Information sur l'architecture logicielle. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Software (Full details)
fr	Logiciel (détails complets)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
fr	Une partie de l'historique de cet élément peut être compressée, la suppression n'est pas disponible.

en-us	Sort entries by
fr	Classer les entrées par

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
fr	Tri par le champ "%1$s" non autorisé.

en-us	Sort order (0->999)
fr	Ordre de tri (0->999)

en-us	Source
fr	Source

en-us	Source type
fr	Type de source

en-us	Spanish (es_ES)
fr	Espagnol (es_ES)

en-us	Specified role was not found.
fr	Le rôle spécifié est introuvable.

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
fr	Le script spécifié n'existe pas ou vous n'avez pas les droits dessis pour une commande d'opération d'action.

en-us	Specify host to see the graphs.
fr	Spécifiez l'hôte pour voir les graphiques.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
fr	Spécifier des conditions de filtre pour voir les valeurs.

en-us	Speed
fr	Vitesse

en-us	SP entity ID
fr	ID d'entité du SP

en-us	SP name ID format
fr	Format d'ID du nom du SP

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
fr	Compte SQL : %1$s (selects: %2$s | executes : %3$s)

en-us	SQL query
fr	Requête SQL

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
fr	L'exécution de l'instruction SQL a échoué "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
fr	L'exécution de l'instruction SQL a échoué"%1$s".

en-us	sqrt() - Square root of a value
fr	sqrt() - Racine carrée d'une valeur

en-us	SSH
fr	SSH

en-us	SSH agent
fr	Agent SSH

en-us	SSL certificate file
fr	Fichier de certificat SSL

en-us	SSL key file
fr	Fichier de clé SSL

en-us	SSL key password
fr	Mot de passe de la clé SSL

en-us	SSL/TLS
fr	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
fr	Vérifier l'hôte SSL

en-us	SSL verify peer
fr	Vérifier le pair SSL

en-us	SSO service URL
fr	URL du service SSO

en-us	Stacked
fr	Empilé

en-us	Staircase
fr	Escalier

en-us	standalone server
fr	serveur autonome

en-us	Standard items
fr	Éléments standards

en-us	Standby
fr	Veille

en-us	Start
fr	Démarrer

en-us	Start date
fr	Date de début

en-us	Start in
fr	Démarrer dans

en-us	Starting TLS failed.
fr	Le démarrage de TLS a échoué.

en-us	Start slideshow
fr	Lancer le diaporama

en-us	Start slideshow automatically
fr	Démarrer le diaporama automatiquement

en-us	Start time
fr	Heure de début

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
fr	L'heure de début doit être inférieure à l'heure de fin pour l'exclusion des temps d'arrêt "%2$s" du SLA "%1$s".

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
fr	L'heure de début doit être antérieure à l'heure de fin pour le SLA "%1$s".

en-us	StartTLS
fr	StartTLS

en-us	STARTTLS
fr	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
fr	Moment du démarrage du serveur Zabbix, timestamp Unix.

en-us	State
fr	État

en-us	Static
fr	Statique

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
fr	Statistiques et disponibilité du cache en écriture Zabbix. Cache - une des valeurs (modes : all, float, uint, str, log, text, not supported), historique (modes : pfree, free, total, used, pused), index (modes : pfree, free, total, used , pused), tendance (modes : pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
fr	État

en-us	Status
fr	État

en-us	Status calculation rule
fr	Règle de calcul de l'état

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
fr	La règle de calcul du statut et les règles supplémentaires ne s'appliquent que si des services enfants existent.

en-us	Status codes
fr	Codes d'état

en-us	Status disabled
fr	Statut désactivé

en-us	Status maintenance
fr	Statut maintenance

en-us	Status of discovery
fr	État de la découverte

en-us	Status ok
fr	Statut ok

en-us	Status only
fr	État seulement

en-us	Status problem
fr	Statut problème

en-us	Status propagation rule
fr	Règle de propagation de l'état

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
fr	stddevpop() - Écart-type de la population

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
fr	stddevsamp() - Écart type de l'échantillon

en-us	Step
fr	Étape

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
fr	Étape "%1$s" [%2$s sur %3$s] échouée : %4$s

en-us	Step duration
fr	Durée de l'étape

en-us	Step of web scenario
fr	Étape du scénario web

en-us	Steps
fr	Étapes

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
fr	L'étape nommée "%1$s" existe déjà.

en-us	Stop
fr	Stop

en-us	Stopped
fr	Arrêté

en-us	Stop processing
fr	Arrêter le traitement

en-us	Stop slideshow
fr	Arrêter le diaporama

en-us	Storage of secrets
fr	Stockage des secrets

en-us	Storage period
fr	Période de stockage

en-us	Store credentials in
fr	Stocker les informations d'identification dans

en-us	Stored in HashiCorp Vault secret
fr	Stocké dans le coffre secret HashiCorp

en-us	Stored in Vault secret
fr	Stocké dans le coffre secret

en-us	Straight
fr	Littéral

en-us	String
fr	Chaîne de caractères

en-us	String functions
fr	Fonctions de chaîne de caractères

en-us	Structured data
fr	Données structurées

en-us	Subfilter
fr	Sous-filtre

en-us	Subject
fr	Sujet

en-us	Subject
fr	Sujet

en-us	subject or body text
fr	sujet ou corps du texte

en-us	Submap
fr	Sous-carte

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
fr	<sous-menu/sous-menu/...>

en-us	Submit
fr	Soumettre

en-us	Subscription
fr	Abonnement

en-us	Subscriptions
fr	Abonnements

en-us	Success Audit
fr	Succès Audit

en-us	Success message
fr	Message de succès

en-us	sum
fr	somme

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
fr	Somme des statistiques de trafic entrant et sortant sur l'interface réseau. Retourne un entier

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
fr	sumofsquares() - La somme des carrés

en-us	sum() - Sum of values of a period T
fr	sum () - Somme des valeurs d'une période T

en-us	Sun
fr	Dim

en-us	Sunday
fr	Dimanche

en-us	Super admin
fr	Super administrateur

en-us	supplied credentials are not unique
fr	les informations d'identification fournies ne sont pas uniques

en-us	Support
fr	Support

en-us	Supported formats:
fr	Formats supportés :

en-us	Supported macros:
fr	Macros supportées :

en-us	Support for the old numeric type is deprecated. Please upgrade to numeric values of extended range.
fr	La prise en charge de l'ancien type numérique est obsolète. Veuillez passer aux valeurs numériques de la plage étendue.

en-us	Suppress
fr	Suppression

en-us	Suppressed
fr	Supprimé

en-us	Suppressed till: %1$s
fr	Supprimé jusqu'à : %1$s

en-us	Suppress problems
fr	Supprimer les problèmes

en-us	Suppress until
fr	Supprimer jusqu'à

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
fr	Statistiques d'entrée de la swap (du périphérique à la mémoire). Retourne un entier

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
fr	Statistiques de sortie de la swap (de la mémoire au périphérique). Retourne un entier

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Taille de l'espace de swap en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	Swedish (sv_SE)
fr	Suédois (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
fr	Changer de méthode d'authentification va réinitialiser toutes les sessions sauf celle-ci ! Continuer ?

en-us	Symptom
fr	Symptôme

en-us	System
fr	Système

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
fr	Moment du démarrage du système. Retourne un entier (timestamp Unix)

en-us	System default
fr	Valeur système par défaut

en-us	System error.
fr	Erreur système.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
fr	Une erreur système est survenue. Merci de contacter un administrateur Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
fr	Nom d'hôte du système. Retourne une chaîne de caractères

en-us	System information
fr	Information système

en-us	System statistics. Returns integer or float
fr	Statistiques du système. Retourne un entier ou un flottant

en-us	System stats
fr	Statistiques système

en-us	System time. Returns integer with type as UTC; string - with type as local
fr	Horloge système. Retourne un entier de type UTC; une chaîne de caractères avec le type local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
fr	Uptime du système en secondes. Retourne un entier

en-us	T
fr	J

en-us	T
fr	M

en-us	Table "%1$s" does not exist.
fr	La table "%1$s" n'existe pas.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
fr	La table "%1$s" n'a pas de champ nommé "%2$s".

en-us	tag
fr	tag

en-us	Tag
fr	Étiquette

en-us	Tag display priority
fr	Priorité d'affichage des tags

en-us	Tag filter
fr	Filtre de tag

en-us	Tag for matching
fr	Tag pour la concordance

en-us	Tag name
fr	Nom de tag

en-us	Tags
fr	Tags

en-us	Tags
fr	Tags

en-us	Tag value
fr	Valeur du tag

en-us	Tag values
fr	Valeurs du tag

en-us	tan() - The tangent of a value
fr	tan() - La tangente d'une valeur

en-us	Target
fr	Cible

en-us	Target list
fr	Liste des cibles

en-us	Target type
fr	Type de cible

en-us	TCP
fr	TCP

en-us	Telnet
fr	Telnet

en-us	TELNET agent
fr	agent TELNET

en-us	Template
fr	Modèle

en-us	Template "%1$s" already exists.
fr	Le modèle "%1$s" existe déjà.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
fr	Le modèle "%1$s" ne peut pas ne pas avoir de groupe d'hôte.

en-us	Template "%1$s" cannot be without template group.
fr	Le modèle "%1$s" ne peut pas être sans groupe de modèles.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
fr	Le modèle "%1$s" pour l'hôte "%2$s" n'existe pas.

en-us	Template added
fr	Modèle ajouté

en-us	Template and host properties that are inherited through template linkage will be unlinked and cleared.
fr	Les propriétés du modèle et de l'hôte héritées du modèle seront dissociées et effacées.

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
fr	Un modèle ne peut pas être lié à un autre modèle plus d'une fois, même à travers d'autres modèles.

en-us	Template dashboard
fr	Modèle de tableau de bord

en-us	Template dashboards
fr	Modèles de tableaux de bord

en-us	template dashboard with the same UUID already exists
fr	un modèle de tableau de bord avec le même UUID existe déjà

en-us	Template deleted
fr	Modèle supprimé

en-us	Template group
fr	Groupe de modèles

en-us	Template group "%1$s" already exists.
fr	Le groupe de modèles "%1$s" existe déjà.

en-us	Template group added
fr	Groupe de modèles ajouté

en-us	Template group deleted
fr	Groupes de modèles supprimés

en-us	Template group deleted
fr	Groupe de modèles supprimé

en-us	Template groups
fr	Groupes de modèles

en-us	Template group updated
fr	Groupe de modèles mis à jour

en-us	Template group with ID "%1$s" is not available.
fr	Le groupe de modèles avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	template group with the same UUID already exists
fr	un modèle de groupe avec le même UUID existe déjà

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
fr	ID du modèle "%1$s" passé %2$s fois

en-us	Template linkage
fr	Lien entre modèles

en-us	Template macros
fr	Macros du modèle

en-us	Template name
fr	Nom du modèle

en-us	Template permissions
fr	Autorisations du modèle

en-us	Templates
fr	Modèles

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
fr	Les modèles "%1$s" sont déliés de l'hôte "%2$s".

en-us	Templates linked by host discovery cannot be unlinked.
fr	Les modèles liés par la découverte d'hôte ne peuvent pas être dissociés.

en-us	Templates updated
fr	Modèles mis à jour

en-us	Template trigger
fr	Déclencheurs du modèle

en-us	Template updated
fr	Modèle mis à jour

en-us	Template value
fr	Valeur du modèle

en-us	Template with host name "%1$s" already exists.
fr	Le modèle avec le nom d'hôte "%1$s" existe déjà.

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
fr	Un modèle avec le même nom "%1$s" existe déjà.

en-us	template with the same UUID already exists
fr	un modèle avec le même UUID existe déjà

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
fr	Un modèle avec le même nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Template with visible name "%1$s" already exists.
fr	Le modèle avec le nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Test
fr	Test

en-us	Test all steps
fr	Tester toutes les étapes

en-us	Test authentication
fr	Tester l'authentification

en-us	Test confirmation
fr	Test de la confirmation

en-us	Test data
fr	Données de test

en-us	Test expressions
fr	Tester les expressions

en-us	Test item
fr	Tester l'élément

en-us	Test media type "%1$s"
fr	Tester le type de média "%1$s"

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
fr	Le test des éléments "%1$s" n'est pas pris en charge.

en-us	Test report generating
fr	Génération d'un rapport de test

en-us	Test string
fr	Chaîne de caractères de test

en-us	Test subject
fr	Tester le sujet

en-us	Text
fr	Texte

en-us	Text, supports {INVENTORY.*}, {HOST.*} macros
fr	Texte, prend en charge les macros {INVENTORY.*}, {HOST.*}

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without authorization header.
fr	La méthode "%1$s.%2$s" doit être appelée sans en-tête d'autorisation.

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
fr	La méthode "%1$s.%2$s" doit être appelée sans le paramètre "auth".

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Durée moyenne d'une lecture à partir du disque virtuel, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
fr	Durée moyenne d'une lecture à partir du disque virtuel, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de périphérique de disque

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Durée moyenne d'une écriture sur le disque virtuel, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
fr	Durée moyenne d'une écriture sur le disque virtuel, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de périphérique de disque

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	L'hôte cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	Le prototype d'hôte cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	Le modèle cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The following placeholders are supported:
fr	Les paramètres suivants sont pris en charge :

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le graphique n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le graphique n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	The host being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new host.
fr	L'hôte cloné appartient à un groupe d'hôtes sur lequel vous n'avez pas d'autorisations d'écriture. Le groupe non accessible en écriture a été supprimé du nouvel hôte.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le groupe d'hôte n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le groupe d'hôte n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	the host interface ID is expected
fr	l'ID de l'interface d'hôte est attendu

en-us	the host interface ID of type "%1$s" is expected
fr	l'ID d'interface d'hôte de type "%1$s" est attendu

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	L'hôte n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	L'hôte n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans l'icône de carte %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans les icônes de carte %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans les cartes %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans la carte %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	L'élément n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	L'élément n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	the last new line feed is missing
fr	le dernier saut de ligne est manquant

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
fr	Le niveau de zoom maximum est "%1$s".

en-us	Theme
fr	Thème

en-us	The number of processes. Returns integer
fr	Le nombre de processus. Retourne un entier

en-us	the parameter "%1$s" is missing
fr	le paramètre "%1$s" est manquant

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
fr	Le paramètre "%1$s" est absent des attributs de l'utilisateur.

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
fr	Le JSON reçu n'est pas une requête JSON-RPC valide.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
fr	La remote-procedure demandée n'existe pas / n'est pas disponible

en-us	These parameters will be passed to the script as command-line arguments in the specified order.
fr	Ces paramètres seront transmis au script en tant qu'arguments de ligne de commande dans l'ordre spécifié.

en-us	the table "%1$s" was not found
fr	la table "%1$s" est introuvable

en-us	the tag "%1$s" is missing
fr	le tag "%1$s" est manquante

en-us	The template being cloned belongs to a template group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new template.
fr	Le modèle cloné appartient à un groupe de modèles pour lequel vous n'avez pas d'autorisation d'écriture. Le groupe non accessible en écriture a été supprimé du nouveau modèle.

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
fr	Le Token a expiré. Veuillez mettre à jour la date d'expiration pour utiliser le jeton.

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le déclencheur n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le déclencheur n'est plus découvert et sera supprimé lors du prochain traitement de la règle de découverte.

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
fr	Le modèle d'URL est utilisé pour charger et afficher la couche de tuiles sur les cartes géographiques.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
fr	La version de la base de données Zabbix ne correspond pas aux exigences actuelles. Version de votre base de données : %1$s. Version requise : %2$s. Veuillez contacter votre administrateur système.

en-us	third
fr	troisième

en-us	third parameter is expected
fr	le troisième paramètre est attendu

en-us	This day last week
fr	Ce jour la semaine dernière

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
fr	Ce champ est automatiquement rempli par l'élément "%1$s".

en-us	This filter is not supported
fr	Ce filtre n'est pas pris en charge

en-us	This is the test message from Zabbix
fr	Ceci est un message de test de Zabbix

en-us	This month
fr	Ce mois-ci

en-us	This month so far
fr	Ce mois-ci jusqu'à présent

en-us	This setting applies only to numeric data.
fr	Ce paramètre s'applique uniquement aux données numériques.

en-us	This setting applies only to numeric data. Non-numeric data will always be taken from history.
fr	Ce paramètre s'applique uniquement aux données numériques. Les données non numériques seront toujours extraites de l'historique.

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
fr	Ce paramètre doit être activé, car les tables d'historique contiennent des blocs compressés.

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
fr	Ce paramètre doit être activé, car les tableaux de tendance contiennent des blocs compressés.

en-us	This type of information may not match the key.
fr	Ce type d'information peut ne pas correspondre à la clé.

en-us	This user is IdP provisioned. Manual changes for provisioned fields are not allowed.
fr	Cet utilisateur est provisionné par IdP. Les modifications manuelles des champs provisionnés ne sont pas autorisées.

en-us	This week
fr	Cette semaine

en-us	This week so far
fr	Cette semaine jusqu'à présent

en-us	This year
fr	Cette année

en-us	This year so far
fr	Cette année jusqu'à présent

en-us	Threshold
fr	Seuil

en-us	Thresholds
fr	Seuils

en-us	Throttling
fr	Étranglement

en-us	Thu
fr	Jeu

en-us	Thursday
fr	Jeudi

en-us	Tile provider
fr	Fournisseur de cartes

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
fr	Les données du fournisseur de tuiles sont affichées dans une petite zone de texte sur la carte.

en-us	Tile URL
fr	URL des tuiles

en-us	Till
fr	À

en-us	Time
fr	Temps

en-us	Time
fr	Temps

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
fr	Durée d'un processus Zabbix particulier ou d'un groupe de processus (identifié par <type> et <mode>) passé en pourcentage dans <state>.

en-us	time() - Current time
fr	time () - Heure actuelle

en-us	Time elapsed:
fr	Temps écoulé :

en-us	Time filter default period
fr	Période par défaut du filtre horaire

en-us	time filter default period exceeds the max period
fr	la période par défaut du filtre temporel dépasse la période maximale

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
fr	timeleft () - Temps nécessaire pour atteindre le seuil estimé en fonction de la période T

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
fr	Moment du dernier accès au proxy. Name - nom du proxy. Les paramètres valides sont : lastaccess - horodatage Unix, delay - secondes.

en-us	Timeout
fr	Expiration

en-us	Time period
fr	Période de temps

en-us	time shift
fr	décalage horaire

en-us	Time shift
fr	Décalage temporel

en-us	Timestamp
fr	Horodateur

en-us	Timestamp
fr	Horodateur

en-us	Time type
fr	Type d'heure

en-us	Timezone
fr	Fuseau horaire

en-us	Time zone
fr	Fuseau horaire

en-us	To
fr	À

en-us	Today
fr	Aujourd'hui

en-us	Today so far
fr	Aujourd'hui jusqu'à présent

en-us	Top
fr	Haut

en-us	Top hosts
fr	Top des hôtes

en-us	Top N
fr	Top N

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
fr	Pour configurer une interface d'hôte, sélectionner un type d'élément pour tous les éléments

en-us	Total
fr	Total

en-us	Total
fr	Total

en-us	TOTAL
fr	TOTAL

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
fr	Temps total Elasticsearch: %1$s

en-us	Totals
fr	Totaux

en-us	Total SQL time: %1$s
fr	Temps SQL total : %1$s

en-us	Total time: %1$s
fr	Temps total: %1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Temps total écoulé, en secondes, depuis le dernier démarrage du système d'exploitation, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Temps total écoulé, en secondes, depuis le dernier démarrage du système d'exploitation, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	Trace
fr	Trace

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
fr	La transaction n'a pas été fermée. Abandon...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
fr	Transformez le résultat de la requête SQL en un tableau JSON.

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
fr	Transforme le résultat de la requête SQL en un tableau JSON pour une découverte de bas niveau.

en-us	Transparency
fr	Transparence

en-us	Transport error.
fr	Erreur de transport.

en-us	Treat as 0
fr	Traitée comme 0

en-us	trendavg() - Average value of a period T with exact period shift
fr	trendavg() - Valeur moyenne pour la période T avec décalage de période exact

en-us	trendcount() - Number of successfully retrieved values for period T
fr	trendcount() - Nombre de valeurs récupérées avec succès pour la période T

en-us	Trend function cache statistics. Valid parameters are: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems and requests.
fr	Statistiques du cache de la fonction de tendance. Les paramètres valides sont : all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems et requests.

en-us	trendmax() - Maximum value for period T with exact period shift
fr	trendmax() - Valeur maximale pour la période T avec décalage de période exact

en-us	trendmin() - Minimum value for period T with exact period shift
fr	trendmin() - Valeur minimale pour la période T avec décalage de période exact

en-us	Trends
fr	Tendances

en-us	trendstl() - Anomaly detection for period T
fr	trendstl() - Détection d'anomalies pour la période T

en-us	Trend storage period
fr	Période de stockage des tendances

en-us	trendsum() - Sum of values of a period T with exact period shift
fr	trendsum() - Somme des valeurs pour la période T avec décalage de période exact

en-us	trigger
fr	déclencheur

en-us	Trigger
fr	Déclencheur

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
fr	Le déclencheur "%1$s" appartient à des modèles avec des liens différents.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre d'un déclencheur inexistant "%2$s" sur l'hôte "%3$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre d'un déclencheur inexistant "%2$s" sur le modèle "%3$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour le modèle "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car les dépendances des déclencheurs hôtes sur les déclencheurs d'un modèle ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié à l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié au modèle "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" de l'hôte "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs du modèle parent ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
fr	Le déclencheur "%1$s" dépend du déclencheur "%2$s", qui n'existe pas.

en-us	Trigger actions
fr	Actions de déclencheur

en-us	Trigger added
fr	Déclencheur ajouté

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
fr	Le déclencheur ne peut pas dépendre d'un déclencheur qui en hérite.

en-us	Trigger copied
fr	Déclencheurs copiés

en-us	Trigger copied
fr	Déclencheur copié

en-us	Trigger data storage period
fr	Période de stockage des données de déclencheurs

en-us	Trigger deleted
fr	Déclencheur supprimé

en-us	Trigger details
fr	Détails du déclencheur

en-us	Trigger disabled
fr	Déclencheurs désactivés

en-us	Trigger disabled
fr	Déclencheur désactivé

en-us	Trigger displaying options
fr	Options d'affichage des déclencheurs

en-us	trigger does not allow manual closing
fr	le déclencheur ne permet pas une fermeture manuelle

en-us	Trigger enabled
fr	Déclencheur activé

en-us	Trigger enabled
fr	Déclencheurs désactivés

en-us	trigger expression must contain at least one /host/key reference
fr	l'expression de déclencheur doit contenir au moins une référence /host/key

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
fr	Le déclencheur a des éléments du modèle "%1$s" qui n'est pas lié à l'hôte.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
fr	Le déclencheur du modèle "%1$s" a une dépendance au déclencheur du modèle "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
fr	Déclencheur dans l'état "inconnu"

en-us	Trigger label type
fr	Type d'étiquette de déclencheur

en-us	Trigger name
fr	Nom du déclencheur

en-us	Trigger overview
fr	Aperçu des déclencheurs

en-us	Trigger prototype
fr	Prototype du déclencheur

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" appartient à des modèles avec des liens différents.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre d'un déclencheur inexistant "%2$s" sur l'hôte "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre d'un déclencheur inexistant "%2$s" sur le modèle "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car les dépendances des déclencheurs hôtes sur les déclencheurs d'un modèle ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié à l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié au modèle "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" de l'hôte "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs du modèle parent ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour le modèle "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because dependencies on trigger prototypes from another LLD rule are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car les dépendances sur les prototypes de déclencheur d'une autre règle LLD ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" contient des prototypes d'éléments de règles de découverte multiples.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" dépend du déclencheur "%2$s", qui n'existe pas.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" doit contenir au moins un prototype d'élément.

en-us	Trigger prototype added
fr	Prototype de déclencheur ajouté

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
fr	Le prototype de déclencheur ne peut pas dépendre d'un déclencheur qui en hérite.

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
fr	un prototype de déclencheur ne peut pas être déplacé vers un autre modèle ou hôte

en-us	Trigger prototype deleted
fr	Prototype de déclencheur supprimé

en-us	Trigger prototypes
fr	Prototypes de déclencheurs

en-us	Trigger prototypes deleted
fr	Prototypes de déclencheurs supprimés

en-us	Trigger prototypes updated
fr	Prototypes de déclencheurs mis à jour

en-us	Trigger prototype updated
fr	Prototypes de déclencheurs mis à jour

en-us	Trigger prototype updated
fr	Prototype de déclencheur mis à jour

en-us	trigger prototype with the same UUID already exists
fr	un prototype de déclencheur avec le même UUID existe déjà

en-us	Triggers
fr	Déclencheurs

en-us	Triggers deleted
fr	Déclencheurs supprimés

en-us	Trigger severity
fr	Sévérité du déclencheur

en-us	Trigger source
fr	Source du déclencheur

en-us	Trigger status "OK"
fr	État du déclencheur "OK"

en-us	Trigger status "Problem"
fr	État du déclencheur "Problème"

en-us	Triggers top 100
fr	Top 100 des déclencheurs

en-us	Trigger tags
fr	Tags de déclencheur

en-us	Trigger updated
fr	Déclencheur mis à jour

en-us	Trigger URL
fr	URL du déclencheur

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
fr	un déclencheur avec liens ne peut pas être déplacé vers un autre modèle ou hôte

en-us	trigger with the same UUID already exists
fr	un déclencheur avec le même UUID existe déjà

en-us	Trim
fr	Rogner

en-us	trim() - Remove specified characters from the beginning and the end of a string
fr	trim() - Supprime les caractères spécifiés du début et de la fin d'une chaîne de caractères

en-us	TRUE
fr	VRAI

en-us	truncate() - Truncates a value to decimal places
fr	truncate() - Tronque une valeur aux décimales

en-us	Tue
fr	Mar

en-us	Tuesday
fr	Mardi

en-us	Turkish (tr_TR)
fr	Turc (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
fr	Deux éléments ("%1$s" et "%2$s") ne peuvent pas remplir un champ d'inventaire d'hôte "%3$s", cela mènerait à un conflit.

en-us	Two map elements should be selected
fr	Deux éléments de carte devraient être sélectionnés

en-us	Two or more fields cannot occupy same space.
fr	Deux champs ou plus ne peuvent pas occuper le même espace.

en-us	Type
fr	Type

en-us	Type
fr	Type

en-us	Type (Full details)
fr	Type (détails complets)

en-us	type here to search
fr	taper ici pour rechercher

en-us	Type of calculation
fr	Type de calcul

en-us	Type of information
fr	Type d'information

en-us	Type (OK)
fr	Type (OK)

en-us	Types
fr	Types

en-us	UI element "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	L'élément d'interface utilisateur "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	Ukrainian (uk_UA)
fr	Ukrainien (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
fr	Impossible de modifier les autorisations du fichier de configuration vers 0600.

en-us	Unable to create the configuration file.
fr	Impossible de créer le fichier de configuration.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
fr	Impossible de déterminer la version actuelle de la base de données Zabbix : %1$s.

en-us	Unable to find SAML userdirectory.
fr	Impossible de trouver le répertoire utilisateur SAML.

en-us	Unable to load authentication API parameters.
fr	Impossible de charger les paramètres de l'API authentification.

en-us	Unable to load database credentials from Vault.
fr	Impossible de charger les informations d'identification de la base de données depuis le coffre.

en-us	Unable to load housekeeping API parameters.
fr	Impossible de charger les paramètres de l'API de maintenance.

en-us	Unable to load settings API parameters.
fr	Impossible de charger les paramètres de l'API de configuration.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
fr	Impossible d'écrire par-dessus le fichier de configuration existant.

en-us	Unable to retrieve database version.
fr	Impossible de récupérer la version de la base de données.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB compression support status.
fr	Impossible de récupérer l'état de prise en charge de la compression de TimescaleDB.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB version.
fr	Impossible de récupérer la version de TimescaleDB.

en-us	Unable to select configuration.
fr	Impossible de sélectionner la configuration.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
fr	Impossible de téléverser un fichier car "file_uploads" est désactivé.

en-us	unacceptable URL
fr	URL inacceptable

en-us	Unacknowledge
fr	Dés-acquitter

en-us	Unacknowledged
fr	Non acquitté

en-us	Unacknowledged only
fr	Non acquittés uniquement

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
fr	Événements PROBLÈME non acquittés

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
fr	Evénements RÉSOLUS non acquitté

en-us	Unavailable
fr	Indisponible

en-us	Unblock
fr	Débloquer

en-us	Unblock selected users?
fr	Débloquer les utilisateurs sélectionnés ?

en-us	Unchanged
fr	Inchangé

en-us	Undo problem acknowledgement.
fr	Annuler l'acquittement du problème.

en-us	unexpected constant "%1$s"
fr	constante "%1$s" inattendue

en-us	unexpected constant value "%1$s"
fr	valeur constante inattendue "%1$s"

en-us	unexpected end of expression macro
fr	fin d'expression de la macro inattendue

en-us	unexpected end of key
fr	fin de clé inattendue

en-us	unexpected end of macro
fr	fin de macro inattendue

en-us	unexpected parameter "%1$s"
fr	paramètre inattendu "%1$s"

en-us	Unexpected response for action %1$s.
fr	Réponse inattendue pour l'action %1$s.

en-us	Unexpected server error.
fr	Erreur de serveur inattendue.

en-us	unexpected tag "%1$s"
fr	tag "%1$s" inattendue

en-us	unexpected text "%1$s"
fr	texte "%1$s" inattendu

en-us	unexpected value "%1$s"
fr	valeur "%1$s" inattendue

en-us	Units
fr	Unités

en-us	unknown
fr	inconnu

en-us	Unknown
fr	Inconnu

en-us	Unknown
fr	Inconnu

en-us	UNKNOWN
fr	INCONNU

en-us	Unknown action
fr	Action inconnue

en-us	Unknown error
fr	Erreur inconnue

en-us	unknown function "%1$s"
fr	fonction "%1$s" inconnue

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
fr	Élément inconnu, cet élément n'existe pas dans l'hôte sélectionné

en-us	Unknown host, no such host present in system
fr	Hôte inconnu, cet hôte n'est pas défini

en-us	Unknown interface type.
fr	Type d'interface inconnu.

en-us	Unknown resource
fr	Ressource inconnue

en-us	Unknown step failed: %1$s
fr	Une étape inconnue a échoué : %1$s

en-us	Unknown value type
fr	Type de valeur inconnu

en-us	Unlimited
fr	Illimité

en-us	Unlink
fr	Supprimer lien

en-us	Unlink and clear
fr	Supprimer lien et nettoyer

en-us	Unlink from template
fr	Supprimer lien au modèle

en-us	Unlink from templates
fr	Supprimer lien aux modèles

en-us	Unmute
fr	Enlever la sourdine

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
fr	Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins %2$s.

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
fr	Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins %2$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
fr	Jeu de caractères ou classement non pris en charge pour la table : %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
fr	Jeu de caractères ou classement non pris en charge pour les tables : %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
fr	Extension de fichier "%1$s" non supportée.

en-us	Unsupported import format "%1$s".
fr	Format d'import "%1$s" non supporté.

en-us	Unsupported operation.
fr	Opération non prise en charge.

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
fr	Paramètre "%2$s" non supporté pour une condition de filtre de la règle de découverte "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
fr	Paramètre "%2$s" non supporté pour le filtre de la règle de découverte "%1$s".

en-us	unsupported Prometheus function
fr	fonction Prometheus non supportée

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
fr	Version de TimescaleDB non prise en charge. Doit être au moins %1$s.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
fr	Version de TimescaleDB non prise en charge. Ne doit pas être supérieur à %1$s.

en-us	unsupported time suffix
fr	suffixe de temps non supporté

en-us	unsupported version number
fr	numéro de version non supporté

en-us	Unsuppress
fr	Restauration

en-us	Unsuppressed
fr	Restauré

en-us	Unsuppressed by: %1$s
fr	Restauré par : %1$s

en-us	Until
fr	Jusqu'à

en-us	Untitled
fr	Sans titre

en-us	Up
fr	Fonctionne

en-us	Up
fr	Fonctionne

en-us	Update
fr	Actualiser

en-us	Update column
fr	Mettre à jour la colonne

en-us	Updated
fr	Mis à jour

en-us	Updated status of host "%1$s".
fr	État de l'hôte "%1$s" mis à jour.

en-us	Update existing
fr	Actualiser l'existant

en-us	Update interval
fr	Intervalle d'actualisation

en-us	update interval "%1$s" is longer than period "%2$s"
fr	l'intervalle de mise à jour "%1$s" est plus long que la période "%2$s"

en-us	Update operations
fr	Opérations de mise à jour

en-us	Update problem
fr	Mise à jour du problème

en-us	Updating
fr	Mise à jour

en-us	UPDATING
fr	MISE À JOUR

en-us	Upload
fr	Télécharger

en-us	uppercase identifier expected
fr	identifiant en majuscule attendu

en-us	Upper level maps
fr	Cartes de niveau supérieur

en-us	Uptime
fr	Temps de fonctionnement

en-us	Uptime
fr	Temps de fonctionnement

en-us	Uptime/Downtime
fr	Fonctionnement/Arrêt

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
fr	Uptime du processus du serveur Zabbix en secondes.

en-us	URL
fr	URL

en-us	URL A
fr	URL A

en-us	URL (after login)
fr	URL (après connexion)

en-us	URL B
fr	URL B

en-us	URL C
fr	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
fr	L'URL n'est pas correctement encodée.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
fr	Le nom d'URL doit être unique pour la carte "%1$s".

en-us	URL parameter cannot be array.
fr	Le paramètre de l'URL ne peut pas être un tableau.

en-us	URL parameter name is empty.
fr	Le paramètre de l'URL ne peut pas être vide.

en-us	URLs
fr	URLs

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
fr	Les URLS doivent avoir les champs "name" et "url" pour la carte "%1$s".

en-us	Use bulk requests
fr	Utiliser les requêtes de masse

en-us	Use combined requests
fr	Utiliser des requêtes combinées

en-us	Use custom event status colors
fr	Utiliser des couleurs de statut d'événement personnalisées

en-us	Use default
fr	Valeur par défaut

en-us	Used in actions
fr	Utilisé dans les actions

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
fr	Utilisez le formulaire de configuration du prototype d'hôte pour supprimer automatiquement les modèles liés lors de la découverte à venir.

en-us	Use iframe sandboxing
fr	Utiliser l'attribut sandbox des iframe

en-us	Use if severity
fr	Utiliser si sévérité

en-us	User
fr	Utilisateur

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
fr	L'utilisateur "%1$s" ne peut pas ne pas avoir de groupe d'utilisateurs.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire du tableau de bord "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire de la carte "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire du rapport "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
fr	L'utilisateurs "%1$s" est le destinataire du rapport "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	L'utilisateur "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
fr	L'utilisateur "%1$s" est l'utilisateur pour le compte duquel le rapport "%2$s" est créé.

en-us	User "%1$s" provisioned.
fr	Utilisateur "%1$s" provisionné.

en-us	User "%1$s" unblocked.
fr	Utilisateur "%1$s" débloqué.

en-us	User action
fr	Action utilisateur

en-us	User added
fr	Utilisateur ajouté

en-us	User agent string
fr	Chaîne de caractères du "user agent"

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
fr	Un utilisateur ne peut pas s'ajouter à un groupe désactivé ou à un groupe sans accès GUI.

en-us	User cannot change own role.
fr	L'utilisateur ne peut pas modifier son propre rôle.

en-us	User cannot change the user type of own role.
fr	L'utilisateur ne peut pas modifier le type d'utilisateur de son propre rôle.

en-us	User deleted
fr	Utilisateur supprimé

en-us	User deleted
fr	Utilisateurs supprimés

en-us	User directory
fr	Répertoire de l'utilisateur

en-us	User directory "%1$s" already exists.
fr	Le répertoire utilisateur "%1$s" existe déjà.

en-us	User directory with ID "%1$s" is not available.
fr	Le répertoire utilisateur avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	User does not have user groups.
fr	L'utilisateur n'a pas de groupes d'utilisateurs.

en-us	User does not have user role.
fr	L'utilisateur n'a pas de rôle d'utilisateur.

en-us	Use %{ref} in group filter to reference value of this user attribute.
fr	Utilisez %{ref} dans le filtre de groupe pour référencer la valeur de l'attribut de cet utilisateur.

en-us	User group
fr	Groupe d'utilisateurs

en-us	User group "%1$s" already exists.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" existe déjà.

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est le destinataire du rapport "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans la configuration pour les messages envoyés lorsque la base de données est arrêtée.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans le script "%2$s".

en-us	User group added
fr	Groupe d'utilisateurs ajouté

en-us	User group deleted
fr	Groupe d'utilisateurs supprimé

en-us	User group deleted
fr	Groupes d'utilisateurs supprimés

en-us	User group for database down message
fr	Groupe d'utilisateurs destinataire du message d'arrêt de la base de données

en-us	User group mapping
fr	Correspondance des groupes d'utilisateurs

en-us	User group membership attribute
fr	Attribut d'appartenance au groupe d'utilisateurs

en-us	User groups
fr	Groupes d'utilisateurs

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
fr	Le paramètre %1$s manque pour le partage de groupe d'utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	User group updated
fr	Groupe d'utilisateurs mis à jour

en-us	User group updated
fr	Groupes d'utilisateurs mis à jour

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
fr	Le groupe d'utilisateurs avec l'IS "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	User is not allowed to delete himself.
fr	Un utilisateur n'est pas autorisé à s'effacer lui-même.

en-us	User last name attribute
fr	Attribut du nom de famille de l'utilisateur

en-us	User macros
fr	Macros utilisateur

en-us	User menu
fr	Menu utilisateur

en-us	Username
fr	Nom d'utilisateur

en-us	User name
fr	Nom d'utilisateur

en-us	Username and password
fr	Nom d'utilisateur et mot de passe

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "UserName" and "Content".
fr	Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être stockés dans les clés "UserName" et "Content" du coffre secret.

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
fr	Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être stockés dans les clés "username" et "password" du coffre secret.

en-us	User name attribute
fr	Attribut du nom d'utilisateur

en-us	Username attribute
fr	Attribut du nom d'utilisateur

en-us	User password
fr	Mot de passe de l'utilisateur

en-us	User profile
fr	Profil utilisateur

en-us	User/Recipient
fr	Utilisateur/Destinataire

en-us	User role
fr	Rôle utilisateur

en-us	User role "%1$s" already exists.
fr	Le rôle utilisateur "%1$s" existe déjà.

en-us	User role created
fr	Rôle utilisateur créé

en-us	User role deleted
fr	Rôles utilisateur supprimés

en-us	User role deleted
fr	Rôle utilisateur supprimé

en-us	User roles
fr	Rôles utilisateur

en-us	User role updated
fr	Rôle utilisateur mis à jour

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
fr	Le rôle utilisateur avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Users
fr	Utilisateurs

en-us	User sessions
fr	Sessions utilisateurs

en-us	User settings
fr	Paramètres utilisateur

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
fr	Le paramètre %1$s manque pour le partage d'utilisateur pour la carte "%2$s".

en-us	User type
fr	Type d'utilisateur

en-us	User unblocked
fr	Utilisateur débloqué

en-us	User unblocked
fr	Utilisateurs débloqués

en-us	User updated
fr	Utilisateur mis à jour

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
fr	L'utilisateur avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	User with username "%1$s" already exists.
fr	L'utilisateur avec le nom d'utilisateur "%1$s" existe déjà.

en-us	Use X-Frame-Options HTTP header
fr	Utiliser l'en-tête HTTP X-Frame-Options

en-us	UTF-8 from Hex-STRING
fr	UTF-8 de Hex-STRING

en-us	UUIDv4 is expected
fr	Un UUIDv4 est attendu

en-us	Validate URI schemes
fr	Valider les schémas d'URI

en-us	Validation
fr	Validation

en-us	Valid URI schemes
fr	Schémas d'URI valides

en-us	value
fr	valeur

en-us	Value
fr	Valeur

en-us	Value
fr	Valeur

en-us	value "%1$s" already exists
fr	la valeur "%1$s" existe déjà

en-us	value %1$s already exists
fr	la valeur %1$s existe déjà

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_align". Les choix sont : "%2$s" et "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_show". Les choix sont : "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_show". Les choix sont : "%2$s" et "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
fr	La valeur "%1$s" est trop longue pour le champ "%2$s" - %3$d caractères. La longueur autorisée est de %4$d caractères.

en-us	value "%1$s" not found
fr	valeur "%1$s" non trouvée

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
fr	Efficacité du cache de valeurs. Les paramètres valides sont : requests, hits et misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
fr	Statistiques du cache de valeurs. Les modes valides sont : total, free, pfree, used et pused.

en-us	Value cannot be empty.
fr	La valeur ne peut pas être vide.

en-us	Value data for value name in Windows Registry key.
fr	Valeur pour le nom de la clé dans le registre Windows.

en-us	value is too long
fr	la valeur est trop longue

en-us	Value map
fr	Table de correspondance

en-us	Value map "%1$s" already exists.
fr	La table de correspondance "%1$s" existe déjà.

en-us	Value mapping
fr	Table de correspondance

en-us	Value mappings
fr	Tables de correspondance

en-us	Valuemap with ID "%1$s" is not available on "%2$s".
fr	La table de correspondance avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible sur "%2$s".

en-us	value map with the same UUID already exists
fr	une carte avec le même UUID existe déjà

en-us	value must be %1$s
fr	la valeur doit être %1$s

en-us	value must be %1$s
fr	la valeur doit être l'une des %1$s

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
fr	la valeur doit être comprise entre "%1$s" et "%2$s"

en-us	value must be empty
fr	la valeur doit être vide

en-us	value must be empty or %1$s
fr	la valeur doit être vide ou %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
fr	la valeur doit être vide ou une des valeurs %1$s

en-us	value must be no greater than "%1$s"
fr	la valeur ne doit pas être supérieure à "%1$s"

en-us	value must be no less than "%1$s"
fr	la valeur ne doit pas être inférieure à "%1$s"

en-us	value must be one of %1$s
fr	la valeur doit être l'un de %1$s

en-us	value must be within the range of %1$s
fr	la valeur doit être dans la plage de %1$s

en-us	Value: no data
fr	Valeur : pas de donnée

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Valeur de n'importe quel compteur de performances Windows en Anglais. Retourne un entier, un flottant, une chaîne de caractères ou un texte (selon la requête)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Valeur de n'importe quel compteur de performances Windows. Retourne un entier, un flottant, une chaîne de caractères ou un texte (selon la requête)

en-us	value of first parameter is too long
fr	la valeur du premier paramètre est trop longue

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
fr	Valeur du sujet MQTT. Le format des données renvoyées dépend du contenu du sujet. Si des caractères génériques sont utilisés, retourne les valeurs du sujet au format JSON

en-us	value of new event tag
fr	valeur du nouveau tag d'événement

en-us	Value of new event tag
fr	Valeur du nouveau tag d'événement

en-us	Value of old event tag
fr	Valeur de l'ancien tag d'événement

en-us	value of second parameter is too long
fr	la valeur du deuxième paramètre est trop longue

en-us	Value of tag
fr	Valeur du tag

en-us	value of third parameter must be one of %1$s
fr	la valeur du troisième paramètre doit être l'une des %1$s

en-us	Values
fr	Valeurs

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
fr	Des valeurs sans nom ne sont pas autorisées dans les champs de formulaire.

en-us	Variables
fr	Variables

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
fr	Diverses informations sur le(s) processus spécifique(s). Retourne un nombre flottant

en-us	varpop() - Population variance
fr	varpop() - Variance de la population

en-us	varsamp() - Sample variance
fr	varsamp() - Variance de l'échantillon

en-us	Vault API endpoint
fr	Point d'accès de l'API du coffre

en-us	Vault authentication token
fr	Token d'authentification au coffre

en-us	Vault certificates
fr	Certificats de coffre

en-us	Vault connection failed.
fr	Échec de la connexion au coffre.

en-us	Vault provider
fr	Fournisseur du coffre

en-us	Vault secret
fr	Coffre secret

en-us	Vault secret path
fr	Chemin du coffre secret

en-us	Vault secret query string
fr	Chaîne de requête du coffre secrète

en-us	Vendor
fr	Fabricant

en-us	Vendor and version
fr	Fournisseur et version

en-us	Verbose
fr	Verbeux

en-us	Verify database certificate
fr	Vérifier le certificat de la base de données

en-us	Version
fr	Version

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
fr	Version de l'agent Zabbix. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Version of Zabbix server or proxy
fr	Version du serveur ou du proxy Zabbix

en-us	Vertical
fr	Vertical

en-us	Vertical align
fr	Alignement vertical

en-us	Vertical position
fr	Position verticale

en-us	via
fr	via

en-us	Vietnamese (vi_VN)
fr	Vietnamien (vi_VN)

en-us	View
fr	Vue

en-us	View as
fr	Afficher comme

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Taille de l'espace virtuel en octets ou en pourcentage du toutal. Retourne un entier pour les octets; un flottant pour les pourcentages

en-us	Visible name
fr	Nom visible

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
fr	Le nom visible ne peut pas être vide si le nom d'hôte est manquant.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
fr	statistiques du cache VMware. Les modes valides sont : total, free, pfree, used et pused.

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id
fr	Données d'alarmes du cluster VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du cluster VMware

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
fr	Données d'alarmes du cluster VMware, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du cluster VMware

en-us	VMware cluster performance counter, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
fr	Compteur de performances du cluster VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du cluster VMware, <path> - chemin du compteur de performances, <instance> - instance du compteur de performances

en-us	VMware cluster performance counter, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
fr	Compteur de performances du cluster VMware, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du cluster VMware, "path" - chemin du compteur de performances, "instance" - instance du compteur de performances

en-us	VMware cluster property, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id, <prop> - property path
fr	Propriété du cluster VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du cluster VMware, <prop> - chemin de la propriété

en-us	VMware cluster property, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "prop" - property path
fr	Propriété du cluster VMware, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du cluster VMware, "prop" - chemin de la propriété

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
fr	État du cluster VMware, <url> - URL du service VMware, <name> - Nom du cluster VMware

en-us	VMware cluster status, "url" - VMware service URL, "name" - VMware cluster name
fr	État du cluster VMware, "url" - URL du service VMware, "name" - nom du cluster VMware

en-us	VMware cluster tags array, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id
fr	Tableau des tags du cluster VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - ID de cluster VMware

en-us	VMware cluster tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
fr	Tableau de balises de cluster VMware, "url" - URL du service VMware, "id" - ID de cluster VMware

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datacenter id
fr	Données d'alarmes du datacenter VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du datacenter VMware

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id
fr	Données d'alarmes du datacenter VMware, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du datacenter VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs. Returns JSON
fr	Datacenters VMware et leurs identifiants. Retourne un JSON

en-us	VMware datacenters and their IDs, <url> - VMware service URL. Returns JSON
fr	Datacenters VMware et leurs identifiants, <url> - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datacenters and their IDs, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Datacenters VMware et leurs identifiants, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datacenter tags array, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datacenter id. Returns JSON
fr	Tableau de tags du datacenter VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du datacenter VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datacenter tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id. Returns JSON
fr	Tableau de tags du datacenter VMware, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du datacenter VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier
fr	Données d'alarmes de la banque de données VMware, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global du datastore VMware

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware datastore name
fr	Données d'alarmes du datacenter VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom du datacenter VMware

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Statistiques de capacité du datastore VMware en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - total(default)/free/pfree/uncommitted. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Statistiques de capacité du datastore VMware en octets ou en pourcentage du total, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "datastore" - nom de la banque de données, "mode" - total (par défaut)/free/pfree/uncommitted. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	VMware datastore hypervisors list, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name
fr	Liste des hyperviseurs du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <datastore> - nom du datastore

en-us	VMware datastore hypervisors list, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name
fr	Liste des hyperviseurs du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "datastore" - nom du datastore

en-us	VMware datastore performance counter, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datastore uuid, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
fr	Compteur de performances du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - uuid du datastore VMware, <chemin> - chemin du compteur de performances, <instance> - instance du compteur de performances

en-us	VMware datastore performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - datastore perfcounter instance from vmware.hv.diskinfo.get
fr	Compteur de performances du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la banque de données VMware, "path" - chemin du compteur de performances, "instance" - instance de perfcounter de la banque de données de vmware.hv.diskinfo.get

en-us	VMware datastore property, <url> - VMware service URL, <uuid> - datastore name, <prop> - property path
fr	Propriété du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom du datastore, <prop> - chemin de la propriété

en-us	VMware datastore property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "prop" - property path
fr	Propriété du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la banque de données VMware, "prop" - chemin de la propriété

en-us	VMware datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques de lecture du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <datastore> - nom du datastore , <mode> - latency/maxlatency - latence moyenne ou maximale

en-us	VMware datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques de lecture du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "datastore" - nom du datastore , "mode" - latency/maxlatency - latence moyenne ou maximale

en-us	VMware datastore tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier. Returns JSON
fr	Tableau de tags du datacenter VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la banque de données VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datastore tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware datastore uuid. Returns JSON
fr	Tableau des tags du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - uuid du datastore VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques d'écriture du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <datastore> - nom du datastore , <mode> - latency/maxlatency - latence moyenne ou maximale

en-us	VMware datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques d'écriture du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "datastore" - nom du datastore , "mode" - latency/maxlatency - latence moyenne ou maximale

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, <url> - VMware service URL. Returns JSON
fr	Switch virtuel distribué VMware, <url> - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Switch virtuel distribué VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware event log, <url> - VMware service URL, <mode> - all (default), skip - skip processing of older data
fr	Journal des événements VMware, <url> - URL du service VMware, <mode> - all (tout - par défaut), skip - ignorer le traitement des données plus anciennes

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default), skip - skip processing of older data
fr	Journal des événements VMware, "url" - URL du service VMware, "mode" - all (tout - par défaut), skip - ignorer le traitement des données plus anciennes

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, <url> - VMware service URL, <filter> - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, <mode> - state(default)/full. Returns JSON
fr	Wrapper VMware FetchDVPorts, <url> - URL du service VMware, <filter> - objet de données vmware DistributedVirtualSwitchPortCriteria, <mode> - état (par défaut)/complet. Retourne un JSON

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware DVSwitch global unique identifier, "filter" - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode"- state(default)/full. Returns JSON
fr	Wrapper VMware FetchDVPorts, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global VMware DVSwitch, "filter" - objet de données vmware DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode" - état (par défaut)/complet. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Données d'alarmes de l'hyperviseur VMware, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Données d'alarmes de l'hyperviseur VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Taille de mémoire gonflée de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Taille de la mémoire "balloon" de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	UUID du BIOS de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	UUID du BIOS de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nom du cluster de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nom du cluster de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor connection state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	État de connexion de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor connection state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	État de connexion de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns string
fr	Nom du centre de données de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware hypervisor datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns string
fr	Nom du datacenter de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
fr	Statistiques de lecture du datastore de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "datastore" - nom du datastore, "mode" - latency

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
fr	Statistiques de lecture du datastore de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <datastore> - nom du datastore, <mode> - latency

en-us	VMware hypervisor datastores list, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Liste des datastore de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor datastores list, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Liste des datastores de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
fr	Statistiques d'écriture du datastore de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "datastore" - nom du datastore, "mode" - latency

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
fr	Statistiques d'écriture du datastore de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <datastore> - nom du datastore, <mode> - latency

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
fr	Capteur cumulatif de l'état de santé de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Renvoie 0 - gris ; 1 - vert; 2 - jaune; 3 - rouge

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
fr	Etat cumulatif des capteurs de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne 0 - gris ; 1 - vert; 2 - jaune; 3 - rouge

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Capteurs d'état du fournisseur matériel de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
fr	Capteurs d'état du fournisseur du matériel de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Modèle d'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Modèle de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nom de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nom de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
fr	Statistiques d'entrée du réseau de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "mode" - bps

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
fr	Statistiques d'entrée réseau de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network interface speed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, <ifname> - interface name
fr	Vitesse de l'interface réseau de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, <ifname> - nom de l'interface

en-us	VMware hypervisor network interface speed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <ifname> - interface name
fr	Statistiques de vitesse du réseau de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
fr	Statistiques de sortie du réseau de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "mode" - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
fr	Statistiques de sortie réseau de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
fr	Compteur de performances de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "path" - chemin du compteur de performances, "instance" - instance du compteur de performances

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
fr	Compteur de performance de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <path> - chemin du compteur de performance, <instance> - instance du compteur de performance

en-us	VMware hypervisor processor frequency, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Fréquence du processeur de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Fréquence du processeur de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Modèle de processeur de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Modèle du processeur de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Utilisation du processeur de l'hyperviseur VMware en Hz, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Utilisation du processeur de l'hyperviseur VMware en Hz, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor property , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "prop" - property path
fr	Propriété de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "prop" - chemin de la propriété

en-us	VMware hypervisor property , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <prop> - property path
fr	Propriété de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <prop> - chemin de la propriété

en-us	VMware hypervisor sensors value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Valeur des capteurs de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identificateur global unique de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor sensors value, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
fr	Valeur des capteurs de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor serialnumber, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Numéro de série de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor serialnumber, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Numéro de série de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	État de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	État de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Tableau de balises de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
fr	Tableau des tags de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Taille totale de la mémoire de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Fréquence du processeur de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Disponibilité de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Uptime de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Taille de la mémoire utilisée par l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Taille mémoire utilisée sur l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nom du fournisseur de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	vendor name de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor version, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Version de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Version de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
fr	Nom complet du service VMware, <url> - URL du service VMware

en-us	VMware service full name, "url" - VMware service URL
fr	Nom complet du service VMware, "url" - URL du service VMware

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
fr	Version du service VMware, <url> - URL du service VMware

en-us	VMware service version, "url" - VMware service URL
fr	Version du service VMware, "url" - URL du service VMware

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL
fr	Données d'alarmes du vCenter VMware alerte les données, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL
fr	Données d'alarmes du vCenter VMware alerte les données, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Données d'alarmes de la machine virtuelle VMware, renvoie JSON, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine name
fr	Données d'alarme de la machine virtuelle VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire gonflée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire "balloon" d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Espace de stockage dédié de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Espace de stockage utilisé d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire compressée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire compressée d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "name" - custom attribute name
fr	Valeur d'attribut personnalisé de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "name" - nom de l'attribut personnalisé

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <name> - custom attribute name
fr	Valeur d'attribut personnalisé de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <name> - Nom de l'attribut personnalisé

en-us	VMware virtual machine datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns string
fr	Nom du centre de données de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware virtual machine datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns string
fr	Nom du datacenter de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques de lecture de périphérique de disque de machine virtuelle VMware, "url" - URL de service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque, "mode" - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques de lecture d'un disque d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance du périphérique disque, <mode> - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques d'écriture de périphérique de disque de machine virtuelle VMware, "url" - URL de service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque, "mode" - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques d'écriture d'un disque d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance du périphérique disque, <mode> - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Le disque de la machine virtuelle VMware nécessite une consolidation, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Disque de la machine virtuelle VMware, nécessite une consolidation, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine file system statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "fsname" - file system name, "mode"- total/free/used/pfree/pused
fr	Statistiques du système de fichiers de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "fsname" - nom du système de fichiers, "mode" - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
fr	Statistiques d'un système de fichiers d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <fsname> - nom du système de fichiers, <mode> - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Utilisation de la mémoire de l'invité de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Utilisation de la mémoire "invité" d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Utilisation de la mémoire de l'hôte de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Utilisation de la mémoire "hôte" d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Nom de l'hyperviseur de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Nom de l'hyperviseur d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Nom de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Nom d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques d'entrée de l'interface réseau de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de l'interface réseau, "mode" - bps/pps - octets/paquets par seconde

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques d'entrée d'une interface réseau d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de l'interface réseau, <mode> - bps/ops - octets/operations par second

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques de sortie de l'interface réseau de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de l'interface réseau, "mode" - bps/pps - octets/paquets par seconde

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques de sortie d'une interface réseau d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de l'interface réseau, <mode> - bps/ops - octets/operations par second

en-us	VMware virtual machine performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
fr	Compteur de performances de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "path" - chemin du compteur de performances, "instance" - instance du compteur de performances

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
fr	Compteur de performance d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <path> - chemin du compteur de performance, <instance> - instance du compteur de performance

en-us	VMware virtual machine power state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	État d'alimentation de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	État de fonctionnement (allumée/éteinte) d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifierr
fr	Taille de la mémoire privée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant global unique de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire privée d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Temps de disponibilité du processeur de la machine virtuelle VMware ms, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Temps de disponibilité du processeur d'une machine virtuelle VMware en ms, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Temps de disponibilité du processeur de la machine virtuelle VMware ms, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Utilisation du processeur d'une machine virtuelle VMware en Hz, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "prop" - property path
fr	Propriété de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "prop" - chemin de la propriété

en-us	VMware virtual machine property, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <prop> - property path
fr	Propriété de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <prop> - chemin de la propriété

en-us	VMware virtual machine shared memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire partagée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire partager d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine snapshot state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	État de l'instantané de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware virtual machine snapshot state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
fr	État du snapshot de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware virtual machine state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	État de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	État de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire permutée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire swappée d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	Tableau des tags de machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware virtual machine tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
fr	Tableau des tags de machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware virtual machine tools state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "mode"- version or status
fr	État des outils de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "mode" - version ou état

en-us	VMware virtual machine tools state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <mode> - version or status
fr	État des outils VMware de la machine virtuelle, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <mode> - version ou état

en-us	VMware virtual machine total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille totale de la mémoire de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille totale de la mémoire d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Espace de stockage non engagé de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Espace de stockage inutilisé d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Espace de stockage non partagé de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Espace de stockage non partagé d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Disponibilité de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Uptime d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
fr	État de maintenance de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne 0 - pas en maintenance ; 1 - en maintenance

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
fr	État de maintenance de l'hyperviseur VVMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne 0 - pas en maintenance ; 1 - en maintenance

en-us	w
fr	s

en-us	W
fr	A

en-us	W
fr	M

en-us	W
fr	P

en-us	Warning
fr	Avertissement

en-us	Warning
fr	Avertissement

en-us	Warning message
fr	Message d'alerte

en-us	Warning! Unable to retrieve database version.
fr	Avertissement ! Impossible de récupérer la version de la base de données.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least (%2$s)
fr	Avertissement ! Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins (%2$s)

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least %2$s.
fr	Avertissement ! Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins %2$s.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should not be higher than %2$s.
fr	Avertissement ! Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Ne doit pas être supérieur à %2$s.

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
fr	Nous sommes désolés, le nombre maximal d'éléments à mémoriser a été atteint.

en-us	Web
fr	Web

en-us	Webhook
fr	Webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
fr	Webhook n'a pas de paramètres.

en-us	Web monitoring
fr	Supervision Web

en-us	Web scenario
fr	Scénario web

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
fr	Le scénario web "%1$s" existe déjà.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
fr	Le scénario web "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	Web scenario added
fr	Scénario web ajouté

en-us	Web scenario deleted
fr	Scénario web supprimé

en-us	Web scenario disabled
fr	Scénarios web désactivés

en-us	Web scenario disabled
fr	Scénario web désactivé

en-us	Web scenario enabled
fr	Scénarios web activés

en-us	Web scenario enabled
fr	Scénarion web activé

en-us	Web scenarios
fr	Scénarios web

en-us	Web scenario updated
fr	Scénario web mis à jour

en-us	web scenario with the same UUID already exists
fr	un scénario avec le même UUID existe déjà

en-us	Wed
fr	Mer

en-us	Wednesday
fr	Mercredi

en-us	Week
fr	Semaine

en-us	Week
fr	Semaine

en-us	Weekly
fr	Hebdomadaire

en-us	Weight
fr	Poids

en-us	Welcome
fr	Bienvenue

en-us	Welcome to
fr	Bienvenue dans

en-us	When active
fr	Lorsque actif

en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
fr	Le widget à X :%3$d, Y :%4$d sur la page #%2$d du tableau de bord "%1$s" est hors limites.

en-us	Widget is deprecated.
fr	Le widget est obsolète.

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
fr	Le widget est trop petit pour le nombre de colonnes et de lignes spécifié.

en-us	Widget type is not supported in this context.
fr	Le type de widget n'est pas pris en charge dans ce contexte.

en-us	Width
fr	Largeur

en-us	wildcard patterns with '*' may be used
fr	des caractères génériques avec '*' peuvent être utilisés

en-us	With data
fr	Avec données

en-us	With data collection
fr	Avec collecte de données

en-us	With dependencies
fr	Avec dépendances

en-us	With header row
fr	Avec ligne d'en-tête

en-us	Without data
fr	Sans données

en-us	Without problems
fr	Sans problème

en-us	Without problems
fr	Sans problème

en-us	Without triggers
fr	Sans déclencheur

en-us	With problem name
fr	Avec le nom du problème

en-us	With problems
fr	Avec problèmes

en-us	With problems
fr	Avec problèmes

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
fr	Avec ce paramètre, seuls les éléments numériques seront affichés dans cette colonne.

en-us	With triggers
fr	Avec déclencheurs

en-us	Working time
fr	Heures ouvrées

en-us	Write
fr	Écriture

en-us	Wrong %1$s.php class name for module located at %2$s.
fr	Mauvais nom de classe %1$s.php pour le module situé à %2$s.

en-us	wrong discovery rule type
fr	mauvais type de règle de découverte

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
fr	Champs incorrects pour l'hôte "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
fr	Champs incorrects pour un lien de carte.

en-us	wrong item type
fr	mauvais type d'élément

en-us	wrong master item type
fr	mauvais type d'élément principal

en-us	Wrong Module.php class name for module located at %1$s.
fr	Mauvais nom de classe Module.php pour le module situé à %1$s.

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
fr	[Mauvaise valeur pour le jour : "%1$s"]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
fr	[Mauvaise valeur pour le mois : "%1$s"]

en-us	Wrong value for "url" field.
fr	Mauvaise valeur pour le champ "url".

en-us	X
fr	X

en-us	X1
fr	X1

en-us	X2
fr	X2

en-us	X-Axis
fr	Axe X

en-us	X-Frame-Options HTTP header
fr	En-tête HTTP X-Frame-Options

en-us	X-Frame-Options HTTP header supported values:
fr	Valeurs prises en charge de l'en-tête HTTP X-Frame-Options :

en-us	XML
fr	XML

en-us	XML data
fr	Données XML

en-us	XML is empty
fr	Le XML est vide

en-us	XML is expected
fr	Un XML est attendu

en-us	XML to JSON
fr	XML vers JSON

en-us	XML XPath
fr	XPath XML

en-us	XPath
fr	XPath

en-us	y
fr	a

en-us	Y
fr	Y

en-us	Y1
fr	Y1

en-us	Y2
fr	Y2

en-us	YAML
fr	YAML

en-us	Y-axis
fr	Axe Y

en-us	Y axis MAX value
fr	Valeur MAX axe Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
fr	La valeur MAX de l'axe Y doit être supérieure à la valeur MIN de l'axe Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
fr	La valeur maximal de l'axe Y doit être supérieure à la valeur minimale de l'axe Y.

en-us	Y axis MIN value
fr	Valeur minimale axe Y

en-us	Y axis side
fr	Coté de l'axe Y

en-us	Year
fr	Année

en-us	Year
fr	Année

en-us	Yearly
fr	Annuel

en-us	Yes
fr	Oui

en-us	Yesterday
fr	Hier

en-us	Y-m-d
fr	d/m/Y

en-us	Y-m-d H:i
fr	d/m/Y H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
fr	d/m/Y H:i:s

en-us	Y-n-d
fr	d/n/Y

en-us	You are logged in as "%1$s".
fr	Vous êtes connecté en tant que "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
fr	Certaines langues ne peuvent pas être choisi, car elles ne sont pas toutes installées sur le serveur web.

en-us	You are not logged in
fr	Vous n'êtes pas connecté

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
fr	Vous ne pouvez pas échanger les hôtes pour la sélection actuelle.

en-us	You cannot switch templates for current selection.
fr	Vous ne pouvez pas changer les modèles pour la sélection actuelle.

en-us	You do not have permission to perform this operation.
fr	Vous n'avez pas la permission d'effectuer cette opération.

en-us	You have no permissions to access this page.
fr	Vous n'avez pas la permission d'accéder à cette page.

en-us	You must login to view this page.
fr	Vous devez vous identifier pour accéder à cette page.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
fr	Votre base de données ne fonctionne pas correctement. Veuillez patienter quelques minutes et essayez de répéter cette action. Si le problème persiste, contactez l'administrateur système. Le problème peut être causé par une transaction de longue durée ou un verrouillage de niveau de ligne effectué par votre système de gestion de base de données.

en-us	YYYY-MM-DD
fr	AAAA-MM-JJ

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
fr	AAAA-MM-JJ hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
fr	AAAA-MM-JJ hh:mm:ss

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
fr	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
fr	Zabbix

en-us	ZABBIX
fr	ZABBIX

en-us	Zabbix agent
fr	agent Zabbix

en-us	Zabbix agent (active)
fr	agent Zabbix (actif)

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
fr	Zabbix a reçu une requête incorrecte.

en-us	Zabbix Integrations
fr	Intégrations Zabbix

en-us	Zabbix internal
fr	Zabbix interne

en-us	Zabbix internal authentication
fr	Authentification Zabbix interne

en-us	Zabbix login form
fr	Formulaire de connexion Zabbix

en-us	Zabbix server
fr	Serveur Zabbix

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
fr	Le serveur Zabbix "%1$s" est inaccessible. Raisons possibles: 1. "NodeAddress" ou "ListenPort" incorrect dans "zabbix_server.conf" ou surcharge de IP/DNS du serveur incorrect dans "zabbix.conf.php" ; 2. Configuration réseau incorrecte. 

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
fr	Le serveur Zabbix "%1$s" est inaccessible. Raisons possibles : 1. IP su serveur ou DNS incorrect dans le fichier "zabbix.conf.php" ; 2. Configuration réseau incorrecte. 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
fr	Le serveur Zabbix ne fonctionne pas : les informations affichées peuvent ne pas être actuelles.

en-us	Zabbix server is running
fr	Le serveur Zabbix est en cours d'exécution

en-us	Zabbix server name
fr	Nom du serveur Zabbix

en-us	Zabbix server (proxy)
fr	Serveur Zabbix (proxy)

en-us	Zabbix Streaming Protocol v1.0
fr	Protocole de streaming Zabbix v1.0

en-us	Zabbix Technical Support
fr	Support Technique Zabbix

en-us	Zabbix trapper
fr	Zabbix trapper

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
fr	le niveau de zoom doit être compris entre "%1$s" et "%2$s"

en-us	Zoom out
fr	Dézoomer

en-us	(0 - infinitely)
fr	(0 - indéfiniment)

en-us	0 or 1
fr	0 ou 1

en-us	(0 - use action default)
fr	(0 - utiliser les paramètres par défaut de l'action)

en-us	0 - use default port
fr	0 - utiliser le port par défaut

en-us	10 seconds
fr	10 secondes

en-us	12-hour
fr	12 heures

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
fr	%1$d caractères dépassent la longueur maximale de %2$d caractères

en-us	%1$d day
fr	%1$d jours

en-us	%1$d day
fr	%1$d jour

en-us	%1$d matches for %2$s found
fr	%1$d correspondances trouvées pour %2$s

en-us	%1$d of %1$d+ hosts are shown
fr	%1$d sur %1$d+ hôtes sont affichés

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
fr	les problèmes %1$d de %3$d%2$s sont affichés

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
fr	le problème %1$d de %3$d%2$s est affiché

en-us	%1$d problems selected.
fr	%1$d problèmes sélectionnés.

en-us	1 minute
fr	1 minute

en-us	(%1$s %2$s)
fr	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s: %2$s
fr	%1$s : %2$s

en-us	%1$s. %2$s: %3$s. %4$s.
fr	%1$s. %2$s : %3$s. %4$s.

en-us	%1$s action
fr	%1$s actions

en-us	%1$s action
fr	%1$s action

en-us	%1$s characters
fr	%1$s caractères

en-us	%1$s characters remaining
fr	%1$s caractères restants

en-us	"%1$s" date must be less than "%2$s" date.
fr	La date "%1$s" doit être antérieure à la date "%2$s".

en-us	%1$s event
fr	%1$s événement

en-us	%1$s event
fr	%1$s événements

en-us	%1$s group pattern
fr	Modèle de groupe %1$s

en-us	%1$s host in maintenance
fr	%1$s hôte en maintenance

en-us	%1$s host in maintenance
fr	%1$s hôtes en maintenance

en-us	%1$s hour
fr	%1$s heure

en-us	%1$s hour
fr	%1$s heures

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
fr	"%1$s" au lieu de "%2$s"

en-us	"%1$s" is expected
fr	"%1$s" est attendu

en-us	%1$s item
fr	%1$s éléments

en-us	%1$s item
fr	%1$s élément

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
fr	%1$s [Ligne : %2$s | Colonne : %3$s]

en-us	%1$s message
fr	%1$s messages

en-us	%1$s message
fr	%1$s message

en-us	%1$s minute
fr	%1$s minute

en-us	%1$s minute
fr	%1$s minutes

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
fr	"%1$s" doit être une chaîne vide ou plus grand que "%2$s".

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
fr	%1$s de %2$s éléments en défaut

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
fr	%1$s de %2$s élément en défaut

en-us	%1$s or %2$s - allows the page to be displayed only in a frame on the same origin as the page itself
fr	%1$s ou %2$s - permet à la page d'être affichée uniquement dans un cadre sur la même origine que la page elle-même

en-us	%1$s or %2$s - prevents the page from being displayed in a frame, regardless of the site attempting to do so
fr	%1$s ou %2$s - empêche la page d'être affichée dans un cadre, quel que soit le site qui tente de le faire

en-us	%1$s.php class must extend %2$s for module located at %3$s.
fr	La classe %1$s.php doit étendre %2$s pour le module situé à %3$s.

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
fr	%1$s présélectionné, utiliser les touches flèches bas, haut et entrer pour sélectionner

en-us	%1$s problem
fr	%1$s problèmes

en-us	%1$s problem
fr	%1$s problème

en-us	%1$s problem in total
fr	%1$s problème au total

en-us	%1$s problem in total
fr	%1$s problèmes au total

en-us	%1$s, read only
fr	%1$s, lecture seule

en-us	%1$s retry left
fr	%1$s essai restant

en-us	%1$s retry left
fr	%1$s essais restants

en-us	%1$s second
fr	%1$s secondes

en-us	%1$s second
fr	%1$s seconde

en-us	%1$s, selected
fr	%1$s, sélectionné

en-us	%1$s, Severity, %2$s
fr	%1$s, Séverité, %2$s

en-us	%1$sth percentile: %2$s
fr	%1$sième centile : %2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
fr	%1$s - lancé par le module situé à %2$s.

en-us	%1$s unacknowledged problem
fr	%1$s problèmes non-acquittés

en-us	%1$s unacknowledged problem
fr	%1$s problème non-acquitté

en-us	%1$s (year %2$s)
fr	%1$s (année %2$s)

en-us	24-hour
fr	24 heures

en-us	24x7
fr	24x7

en-us	30 seconds
fr	30 secondes

en-us	3D view
fr	vue 3D

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
fr	%4$s tentatives de connexion échouées enregistrées. La dernière tentative échouée était du %1$s le %2$s à %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
fr	%4$s tentative de connexion échouée enregistrée. La dernière tentative échouée était du %1$s le %2$s à %3$s.

en-us	500 latest values
fr	500 dernières valeurs

en-us	5 minutes
fr	5 minutes

en-us	5 seconds
fr	5 secondes

en-us	A
fr	M

en-us	a boolean is expected
fr	un booléen est nécessaire

en-us	a boolean value is expected
fr	une valeur booléenne est attendue

en-us	Above value
fr	Au dessus de la valeur

en-us	abs() - Absolute value
fr	abs() - Valeur absolue

en-us	Abscissa
fr	Abscisse

en-us	Access denied
fr	Accès refusé

en-us	Access denied!
fr	Accès refusé !

en-us	Access to actions
fr	Accéder aux actions

en-us	Access to API
fr	Accéder à l'API

en-us	Access to modules
fr	Accès aux modules

en-us	Access to services
fr	Accès aux services

en-us	Access to UI elements
fr	Accès aux éléments de l'interface utilisateur

en-us	a character string, integer or floating point value is expected
fr	une chaîne de caractères, un entier ou une valeur à virgule flottante est attendu

en-us	a character string is expected
fr	une chaîne de caractères est attendue

en-us	Ack
fr	Acquitté

en-us	Acknowledge
fr	Acquittement

en-us	Acknowledged
fr	Acquitté

en-us	Acknowledged PROBLEM events
fr	Événements PROBLÈME acquittés

en-us	Acknowledged RESOLVED events
fr	Événements RÉSOLUS acquittés

en-us	Acknowledgement status
fr	Etat de l'acquittement

en-us	Acknowledge problems
fr	Acquitter les problèmes

en-us	acos() - The arccosine of a value as an angle, expressed in radians
fr	acos() - L'arccosinus d'une valeur sous forme d'angle, exprimé en radians

en-us	Action
fr	Action

en-us	Action
fr	Action

en-us	Action "%1$s" already exists.
fr	Action "%1$s" déjà existante.

en-us	Action "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	L'action "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle d'utilisateur "%1$s".

en-us	Action added
fr	Action ajoutée

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
fr	La classe d'action %1$s doit étendre la classe %2$s.

en-us	Action deleted
fr	Actions supprimées

en-us	Action deleted
fr	Action supprimée

en-us	Action disabled
fr	Actions désactivées

en-us	Action disabled
fr	Action désactivée

en-us	Action enabled
fr	Actions activées

en-us	Action enabled
fr	Action activée

en-us	Action log
fr	Journal des actions

en-us	Action operation
fr	Action d'opération

en-us	Actions
fr	Actions

en-us	Actions
fr	Actions

en-us	Action updated
fr	Action mise à jour

en-us	Action with ID "%1$s" is not available.
fr	L'action avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Active
fr	Actif

en-us	Active
fr	Actif

en-us	Active checks
fr	Vérifications actives

en-us	Active since
fr	Actif depuis

en-us	Active till
fr	Actif jusqu'à

en-us	a date in YYYY-MM-DD format is expected
fr	une date au format AAAA-MM-JJ est attendue

en-us	a date is expected
fr	une date est attendue

en-us	Add
fr	Ajouter

en-us	Add a column
fr	Ajouter une colonne

en-us	Add a new widget
fr	Ajouter un nouveau widget

en-us	Add child elements
fr	Ajouter des éléments enfants

en-us	Add child service
fr	Ajouter un service enfant

en-us	Add child services
fr	Ajouter des services enfants

en-us	Added
fr	Ajouté

en-us	Added, %1$s
fr	Ajouté, %1$s

en-us	Add from host
fr	Ajouter depuis l'hôte

en-us	Add from template
fr	Ajouter depuis le modèle

en-us	Add host
fr	Ajouter hôte

en-us	Add host tags
fr	Ajouter des tags d'hôte

en-us	Add host trigger
fr	Ajouter un déclencheur à l'hôte

en-us	Additional rule
fr	Règle supplémentaire

en-us	Additional rules
fr	Règles supplémentaires

en-us	Add (message type limit reached)
fr	Ajouter (limite de type de message atteinte)

en-us	Add missing
fr	Ajouter les manquants

en-us	Add multiple maps
fr	Ajouter plusieurs cartes

en-us	Add new data set
fr	Ajouter un nouvel ensemble de données

en-us	Add new interface
fr	Ajouter une nouvelle interface

en-us	Add new override
fr	Ajouter une nouvelle surcharge

en-us	ADD OVERRIDE
fr	AJOUTER SURCHARGE

en-us	Add page
fr	Ajouter une page

en-us	Add parent services
fr	Ajouter des services parents

en-us	Add problem comments
fr	Ajouter des commentaires aux problèmes

en-us	Add prototype
fr	Ajouter prototype

en-us	Address
fr	Adresse

en-us	Add scheduled report
fr	Ajouter un rapport planifié

en-us	Add services
fr	Ajouter des services

en-us	Add submaps
fr	Ajouter des sous-cartes

en-us	Add to favorites
fr	Ajouter aux favoris

en-us	Add to host group
fr	Ajouter au groupe d'hôtes

en-us	Add to host groups
fr	Ajouter aux groupes d'hôtes

en-us	Add user
fr	Ajouter un utilisateur

en-us	Add user group
fr	Ajouter un groupe d'utilisateurs

en-us	Add widget
fr	Ajouter un widget

en-us	a digit
fr	un chiffre

en-us	Admin
fr	Admin

en-us	Administration
fr	Administration

en-us	a DNS name is expected
fr	un nom DNS est attendu

en-us	Advanced configuration
fr	Configuration avancée

en-us	Advanced labels
fr	Étiquettes avancées

en-us	Advanced options
fr	Options avancées

en-us	affects only filtered data
fr	affecte uniquement les données filtrées

en-us	a floating point value is expected
fr	une valeur à virgule flottante est attendue

en-us	After
fr	Après

en-us	After this change, users who have already enrolled in this MFA method will have to complete the enrollment process again because TOTP secrets will be reset.
fr	Après ce changement, les utilisateurs déjà inscrits à cette méthode d'authentification multi-facteur devront terminer à nouveau le processus d'inscription car les secrets TOTP seront réinitialisés.

en-us	After value
fr	Après la valeur

en-us	Age
fr	Âge

en-us	Age less than
fr	Âge inférieur à

en-us	agent
fr	agent

en-us	Agent
fr	Agent

en-us	Agent (active)
fr	Agent (actif)

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
fr	Vérification de la disponibilité de l'agent. Aucun retour - indisponible ; 1 - disponible

en-us	Agent encryption
fr	Chiffrement sur l'agent

en-us	Agent host metadata. Returns string
fr	Métadonnées de l'hôte de l'agent. Retourne un chaîne de caractères

en-us	Agent host name. Returns string
fr	Nom d'hôte de l'agent. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Agent interfaces
fr	Interfaces de l'agent

en-us	Agent (passive)
fr	Agent (passif)

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
fr	Vérification de la variante de l'agent. Retourne 1 - pour agent Zabbix ; 2 - pour agent Zabbix 2

en-us	Aggregate
fr	Agrégat

en-us	Aggregate functions
fr	Fonctions d'agrégation

en-us	Aggregates each item in the data set.
fr	Agrège chaque élément de l'ensemble de données.

en-us	Aggregates the whole data set.
fr	Agrège l’ensemble des données.

en-us	Aggregation function
fr	Fonction d'agrégation

en-us	Aggregation interval
fr	Intervalle d'agrégation

en-us	a hexadecimal color code (6 symbols) is expected
fr	un code couleur hexadécimal (6 symboles) est attendu

en-us	ALARM CLOCK
fr	RÉVEIL

en-us	Alert message
fr	Message d'alerte

en-us	Alerts
fr	Alertes

en-us	Algorithm
fr	Algorithme

en-us	Alias
fr	Alias

en-us	Align map elements
fr	Aligner les éléments de carte

en-us	all
fr	tous

en-us	All
fr	Tous

en-us	All dashboards
fr	Tous les tableaux de bord

en-us	All graphs
fr	Tous les graphiques

en-us	All groups
fr	Tous les groupes

en-us	All hosts
fr	Tous les hôtes

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
fr	Tous liens doivent avoir "Nom" et "URL" spécifiés

en-us	All maps
fr	Toutes les cartes

en-us	all media
fr	tous les médias

en-us	allowed count of dependency levels would be exceeded
fr	le nombre autorisé de niveaux de dépendance serait dépassé

en-us	allowed count of dependent items would be exceeded
fr	le nombre autorisé d'éléments dépendants serait dépassé

en-us	Allowed hosts
fr	Hôtes autorisés

en-us	Allowed methods
fr	Méthodes autorisées

en-us	Allow list
fr	Autoriser la liste

en-us	Allow manual close
fr	Autoriser la fermeture manuelle

en-us	allow redirect
fr	autoriser les redirections

en-us	Allow redirect
fr	Autoriser les redirections

en-us	All problems
fr	Tous les problèmes

en-us	All problems if tag values match
fr	Tous les problèmes si les valeurs de tag correspondent

en-us	All services
fr	Tous les services

en-us	All tags
fr	Tous les tags

en-us	All templates
fr	Tous les modèles

en-us	a low-level discovery macro is expected
fr	une macro de découverte de bas niveau est attendue

en-us	Also used as legend label for aggregated data sets.
fr	Également utilisé comme étiquette de légende pour les ensembles de données agrégées.

en-us	Alternatively, you can install it manually:
fr	Alternativement, vous pouvez l'installer manuellement :

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Quantité de mémoire physique de l'invité qui est échangée vers l'espace swap, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Quantité de mémoire physique de l'hôte consommée pour la sauvegarde des pages de mémoire physique de l'invité, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Analog
fr	Analogique

en-us	an array is expected
fr	un tableau est attendu

en-us	an array or a character string is expected
fr	un tableau ou une chaîne de caractères est attendu

en-us	an array or object is expected
fr	un tableau ou un objet est attendu

en-us	and
fr	et

en-us	And
fr	Et

en-us	And/Or
fr	Et/Ou

en-us	an empty string is expected
fr	une chaîne de caractères vide est attendue

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
fr	un nombre pair de caractères hexadécimaux est nécessaire

en-us	an explicit time is expected
fr	un temps explicite est attendu

en-us	Angle
fr	Angle

en-us	an identifier is not defined in the formula
fr	aucun identifiant n'est pas défini dans la formule

en-us	an integer is expected
fr	un entier est attendu

en-us	an IP address is expected
fr	une adresse IP est attendue

en-us	an IP or DNS is expected
fr	une IP ou un DNS est attendu

en-us	an item ID is expected
fr	un ID d'élément est attendu

en-us	an item/item prototype ID is expected
fr	un ID d'élément/de prototype d'élément est attendu

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
fr	Un prototype d'élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
fr	Un prototype d'élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur le modèle "%2$s".

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur le modèle "%2$s".

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
fr	Une règle LLD avec la clé "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
fr	Une règle LLD avec la clé "%1$s" existe déjà sur le modèle "%2$s".

en-us	Annually
fr	Annuellement

en-us	Another widget is used as data source.
fr	Un autre widget est utilisé comme source de données.

en-us	a number is expected
fr	un nombre est nécessaire

en-us	a number is too large
fr	un nombre est trop grand

en-us	a numeric value is expected
fr	une valeur numérique est attendue

en-us	an unsigned integer is expected
fr	un entier non signé est attendu

en-us	an uppercase and a lowercase Latin letter
fr	une lettre Latine majuscule et minuscule

en-us	Any
fr	Tous

en-us	Any changes made in the current form will be lost.
fr	Toutes les modifications apportées au formulaire actuel seront perdues.

en-us	Any character string included
fr	Toute chaîne de caractères inclue

en-us	any error
fr	toute erreur

en-us	API access
fr	Accès API

en-us	API hostname
fr	Nom d'hôte de l'API

en-us	API methods
fr	Méthodes API

en-us	API token
fr	Token API

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
fr	Le token API "%1$s" existe déjà pour le userid "%2$s".

en-us	API token added
fr	Token API ajouté

en-us	API token deleted
fr	Tokens API supprimés

en-us	API token deleted
fr	Token API supprimé

en-us	API token disabled
fr	Token API désactivé

en-us	API token disabled
fr	Tokens API désactivés

en-us	API token enabled
fr	Tokens API activés

en-us	API token enabled
fr	Token API activé

en-us	API token expired.
fr	Token API expiré.

en-us	API tokens
fr	Tokens API

en-us	API token updated
fr	Token API mis à jour

en-us	Application error.
fr	Erreur d'application.

en-us	Apply
fr	Appliquer

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
fr	Appliquer les permissions et les filtres de tag à tous les sous-groupes

en-us	Apply permissions to all subgroups
fr	Appliquer les autorisations à tous les sous-groupes

en-us	Approaching
fr	Proche de

en-us	Approximation
fr	Approximation

en-us	Apr
fr	Avr

en-us	April
fr	Avril

en-us	Arc background
fr	Arrière-plan de l'arc

en-us	Arc size
fr	Taille de l'arc

en-us	Area size
fr	Taille de la zone

en-us	Area type
fr	Type de zone

en-us	a relative time is expected
fr	une durée relative est attendue

en-us	Are you sure you want to delete?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ?

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
fr	Voulez-vous vraiment supprimer ce filtre ?

en-us	Are you sure you want to perform this action?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?

en-us	Arithmetic
fr	Arithmétique

en-us	as Blue
fr	en Bleu

en-us	ascending
fr	croissant

en-us	ascii() - Returns the ASCII code of the leftmost character of the value
fr	ascii() - Retourne le code ASCII du caractère le plus à gauche de la valeur

en-us	as Green
fr	en Vert

en-us	asin() - The arcsine of a value as an angle, expressed in radians
fr	asin() - L'arcsinus d'une valeur sous forme d'angle, exprimé en radians

en-us	As is
fr	Tel quel

en-us	a special character
fr	un caractère spécial

en-us	As plain text
fr	Format texte

en-us	as Red
fr	en Rouge

en-us	Assertions
fr	Assertions

en-us	Asset tag
fr	Tag caractéristique

en-us	a string, number or null value is expected
fr	une chaîne, un nombre ou une valeur nulle est attendu

en-us	a string of space-separated hostnames; adding %1$s to the list allows the page to be displayed in a frame on the same origin as the page itself
fr	une chaîne de noms d'hôtes séparés par des espaces ; l'ajout de %1$s à la liste permet d'afficher la page dans un cadre sur la même origine que la page elle-même

en-us	At %1$s %2$s of every %3$s week
fr	À %1$s %2$s toutes les %3$s semaine

en-us	At %1$s %2$s of every %3$s week
fr	À %1$s %2$s toutes les %3$s semaines

en-us	At %1$s every %2$s day
fr	À %1$s tous les %2$s jours

en-us	At %1$s every %2$s day
fr	À %1$s tous les %2$s jour

en-us	At %1$s on %2$s %3$s of every %4$s
fr	A %1$s le %2$sme %3$s de chaque %4$s

en-us	At %1$s on day %2$s of every %3$s
fr	A %1$s le %2$sme jour de chaque %3$s

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (value) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
fr	atan2() - L'arctangente des coordonnées d'ordonnée (value) et d'abscisse spécifiées sous forme d'angle, exprimées en radians

en-us	atan() - The arctangent of a value as an angle, expressed in radians
fr	atan() - L'arctangente d'une valeur sous forme d'angle, exprimée en radians

en-us	a template ID is expected
fr	un ID de modèle est attendu

en-us	At (hour:minute)
fr	À (heure:minute)

en-us	a time is expected
fr	un temps est attendu

en-us	a time period is expected
fr	une période de temps est nécessaire

en-us	a time range is expected
fr	une plage de temps est nécessaire

en-us	a timestamp is too large
fr	un horodatage est trop grand

en-us	a time unit is expected
fr	une unité de temps est nécessaire

en-us	At least one action is mandatory.
fr	Au moins une action est obligatoire.

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
fr	Au moins un utilisateur actif doit exister avec le rôle "%1$s".

en-us	at least one day of the week must be selected
fr	au moins un jour de la semaine doit être sélectionné

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
fr	Au moins un jour de la semaine ou un jour du mois doit être spécifié.

en-us	At least one host group or host must be selected.
fr	Au moins un groupe hôte ou un hôte doit être sélectionné.

en-us	At least one LDAP server must exist.
fr	Au moins un serveur LDAP doit exister.

en-us	At least one MFA method must exist.
fr	Au moins une méthode d'authentification multi-facteur doit exister.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
fr	Au moins MySQL, PostgreSQL ou Oracle doit être supporté.

en-us	At least one operation must be selected.
fr	Au moins une opération doit être sélectionnée.

en-us	At least one operation must exist.
fr	Au moins une opération doit exister.

en-us	at least one option must be selected
fr	au moins une option doit être sélectionnée

en-us	at least one override option must be specified
fr	au moins une option de substitution doit être spécifiée

en-us	At least one parameter "%1$s" or "%2$s" must be enabled.
fr	Au moins un paramètre "%1$s" ou "%2$s" doit être activé.

en-us	At least one parameter must be enabled.
fr	Au moins un paramètre doit être activé.

en-us	At least one UI element must be checked.
fr	Au moins un élément de l'interface utilisateur doit être coché.

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
fr	Au moins un élément de l'interface utilisateur doit être activé pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	At least one update operation or message is mandatory
fr	Au moins une opération ou un message de mise à jour est obligatoire

en-us	At least one update operation or message must exist.
fr	Au moins une opération de mise à jour ou un message doit exister.

en-us	At least one user or user group must be selected.
fr	Au moins un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs doit être sélectionné.

en-us	At least one user or user group must be specified.
fr	Au moins un utilisateur ou groupe d'utilisateurs doit être spécifié.

en-us	Attempt interval
fr	Intervalle entre tentatives

en-us	Attempts
fr	Tentatives

en-us	Attribute
fr	Attribut

en-us	Attribution text
fr	Attribution texte

en-us	Audit log
fr	Journal d'audit

en-us	Audit settings
fr	Paramètres d'audit

en-us	Aug
fr	Aoû

en-us	August
fr	Août

en-us	Authentication
fr	Authentification

en-us	Authentication algorithm
fr	Algorithme d'authentification

en-us	Authentication failed: %1$s.
fr	L'authentification a échoué: %1$s.

en-us	Authentication method
fr	Méthode d'authentification

en-us	Authentication passphrase
fr	Phrase d'authentification

en-us	Authentication protocol
fr	Protocole d'authentification

en-us	Authentication settings updated
fr	Paramètres d'authentification mis à jour

en-us	AuthN requests
fr	Requêtes AuthN

en-us	Author
fr	Auteur

en-us	Authorization
fr	Autorisation

en-us	Auth token
fr	Token d'authentification

en-us	Auto
fr	Auto

en-us	Auto
fr	Auto

en-us	Auto-login
fr	Connexion automatique

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
fr	Les options d'auto-connexion et d'auto-déconnexion ne peuvent pas être activées en même temps.

en-us	Auto-logout
fr	Auto-déconnexion

en-us	Automatic
fr	Automatique

en-us	Automatic icon mapping
fr	Correspondance d'icône automatique

en-us	Automatic icon selection
fr	Sélection automatique d'icône

en-us	Autoregistration
fr	Enregistrement automatique

en-us	Autoregistration actions
fr	Actions d'enregistrement automatique

en-us	Autoregistration data storage period
fr	Période de stockage des données d'enregistrement automatique

en-us	Availability
fr	Disponibilité

en-us	Availability report
fr	Rapport de disponibilité

en-us	Available
fr	Disponible

en-us	Available
fr	Disponible

en-us	Average
fr	Moyen

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Nombre moyen de demandes de lecture en attente sur le disque virtuel pendant l'intervalle de collecte, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Nombre moyen de demandes d'écriture en attente sur le disque virtuel pendant l'intervalle de collecte, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	avg
fr	moy

en-us	avg() - Average value of a period T
fr	avg() - Valeur moyenne d'une période T

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
fr	Évitez les mots de passe faciles à deviner

en-us	Axes
fr	Axes

en-us	Back
fr	Retour

en-us	Background
fr	Fond

en-us	Background color
fr	Couleur de l'arrière plan

en-us	Background image
fr	Image de fond

en-us	Bar
fr	Barre

en-us	Base color
fr	Couleur de base

en-us	Base DN
fr	DN de base

en-us	baselinedev() - Returns the number of deviations between data periods in seasons and the last data period
fr	baselinedev() - Retourne le nombre d'écarts entre les périodes de données dans les cycles et la dernière période de données

en-us	baselinewma() - Calculates baseline by averaging data periods in seasons
fr	baselinewma() - Calcule la référence en faisant la moyenne des périodes de données sur les cycles

en-us	Basic
fr	Basique

en-us	Bearer
fr	Bearer

en-us	Bearer token
fr	Jeton bearer

en-us	Before value
fr	Avant la valeur

en-us	Below value
fr	En dessous de la valeur

en-us	between() - Checks if a value belongs to the given range (1 - in range, 0 - otherwise)
fr	between() - Vérifie si une valeur appartient à la plage donnée (1 - dans la plage, 0 - sinon)

en-us	Binary
fr	Binaire

en-us	Binary item "%1$s" cannot be used in trigger
fr	L'élément binaire "%1$s" ne peut pas être utilisé dans le déclencheur

en-us	binary value
fr	valeur binaire

en-us	Bind DN
fr	DN de lien

en-us	Bind password
fr	Mot de passe de lien

en-us	bitand() - Bitwise AND
fr	bitand() - ET binaire

en-us	bitlength() - Returns the length in bits
fr	bitlength() - Retourne la longueur en bits

en-us	bitlshift() - Bitwise shift left
fr	bitlshift() - Décalage des bits vers la gauche

en-us	bitnot() - Bitwise NOT
fr	bitnot() - Inversion des bits

en-us	bitor() - Bitwise OR
fr	bitor() - OU binaire

en-us	bitrshift() - Bitwise shift right
fr	bitrshift() - Décalage des bits vers la droite

en-us	Bits to shift
fr	Bits à décaler

en-us	Bitwise functions
fr	Fonctions binaires

en-us	bitxor() - Bitwise exclusive OR
fr	bitxor() - OU exclusif binaire

en-us	blinking
fr	clignotant

en-us	Blocked
fr	Bloqué

en-us	Blue
fr	Bleu

en-us	Body
fr	Corps

en-us	Body and headers
fr	Corps et en-têtes

en-us	Bold
fr	Gras

en-us	Bold line
fr	Ligne épaisse

en-us	Boolean to decimal
fr	Booléen vers décimal

en-us	Border
fr	Bordure

en-us	Border color
fr	Couleur de la bordure

en-us	Border type
fr	Type de bordure

en-us	Border width
fr	Largeur de bordure

en-us	Both passwords must be equal.
fr	Les deux mots de passe doivent être égaux.

en-us	both username and password should be either present or empty
fr	le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être présents ou vides

en-us	both vendor_name and vendor_version should be either present or empty
fr	Les deux vendor_name et vendor_version doivent être soit présents, soit vides

en-us	Bottom
fr	Bas

en-us	Bottom N
fr	Bas N

en-us	Bring forward
fr	Amener vers l'avant

en-us	Bring to front
fr	Amener à l'avant

en-us	Bulgarian (bg_BG)
fr	Bulgare (bg_BG)

en-us	By host
fr	Par hôte

en-us	By me
fr	Par moi

en-us	bytelength() - Returns the length in bytes
fr	bytelength() - Retourne la longueur en octets

en-us	By trigger template
fr	Par modèle de déclencheur

en-us	calculated
fr	calculé

en-us	Calculated
fr	Calculé

en-us	Calendar
fr	Calendrier

en-us	Callback
fr	Rappel

en-us	can be used to add "@2x" to the URL to load retina tiles.
fr	peut être utilisé pour ajouter "@2x" à l'URL pour charger les tuiles.

en-us	Cancel
fr	Annuler

en-us	Cannot add action
fr	Impossible d'ajouter l'action

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
fr	Impossible d'ajouter un élément non-numérique "%1$s" au graphique "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
fr	Impossible d'ajouter un élément non numérique "%1$s" au prototype de graphique "%2$s".

en-us	Cannot add API token
fr	Impossible d'ajouter un Token API

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
fr	Impossible d'ajouter une page au tableau de bord : le nombre maximal de %1$d pages de tableau de bord a été ajouté.