en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
fr	Maintenance incorrecte - la date doit être entre 1970.01.01 et 2038.01.18

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
fr	Période de maintenance incorrecte (5 minutes minimum)

en-us	Incorrect map ID.
fr	Identifiant de carte incorrect.

en-us	Incorrect map ID "%1$s" provided for screen element.
fr	Identifiant de carte "%1$s" incorrect pour l'élément d'écran.

en-us	Incorrect max columns provided for screen element.
fr	Nombre maximum de colonnes incorrect pour l'élément d'écran.

en-us	Incorrect media type ID.
fr	Identifiant de type de média incorrect.

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
fr	Méthode "%1$s.%2$s" incorrecte.

en-us	Incorrect object value.
fr	Valeur d'objet incorrecte.

en-us	Incorrect parameter "%1$s" value: %2$s.
fr	Valeur %2$s incorrecte pour le paramètre "%1$s".

en-us	Incorrect parameter for action "%1$s".
fr	Paramètre incorrect pour l'action "%1$s".

en-us	Incorrect parameter for operations.
fr	Paramètre incorrect pour les opérations.

en-us	Incorrect parameters for action update method "%1$s".
fr	Paramètres incorrects pour la méthode de mise à jour de l'action "%1$s".

en-us	Incorrect parameters for condition.
fr	Paramètres incorrects pour la condition.

en-us	Incorrect parameters for maintenance.
fr	Paramètres incorrects pour la maintenance.

en-us	Incorrect parent for service "%1$s".
fr	Parent incorrect pour le service "%1$s".

en-us	Incorrect parent service.
fr	Service parent incorrect.

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
fr	Valeur "permission" "%1$s" incorrecte dans les groupes d'utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for screen "%2$s".
fr	Valeur "permission" "%1$s" incorrecte dans les groupes d'utilisateurs pour l'écran "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
fr	Valeur "permission" "%1$s" incorrecte dans les utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for screen "%2$s".
fr	Valeur "permission" "%1$s" incorrecte dans les utilisateurs pour l'écran "%2$s".

en-us	Incorrect port range.
fr	Intervalle de ports incorrect.

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
fr	Valeur "private" "%1$s" incorrecte pour la carte "%2$s".

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for screen "%2$s".
fr	Valeur "private" "%1$s" incorrecte pour l'écran "%2$s".

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
fr	Expression régulière "%1$s" incorrecte : "%2$s"

en-us	Incorrect resource type provided for screen item.
fr	Type de ressource incorrect pour l'élément de l'écran.

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
fr	Réponse incorrecte reçue du serveur Zabbix "%1$s".

en-us	Incorrect screen ID.
fr	Identifiant d'écran incorrect.

en-us	Incorrect screen ID "%1$s" provided for screen element.
fr	Identifiant d'écran "%1$s" incorrect pour l'élément d'écran.

en-us	Incorrect screen provided for slide show.
fr	Écran fourni pour le diaporama incorrect.

en-us	Incorrect service end time.
fr	Heure de fin de service incorrecte.

en-us	Incorrect service start time.
fr	Heure de début de service incorrecte.

en-us	Incorrect service time type.
fr	Type d'horaire du service incorrect.

en-us	Incorrect SNMP community.
fr	Communauté SNMP incorrecte.

en-us	Incorrect SNMP OID.
fr	OID SNMP incorrect.

en-us	Incorrect "soft" field value for dependency for service "%1$s".
fr	Valeur du champ "doux" pour la dépendance du service "%1$s" incorrecte.

en-us	Incorrect sort order for service "%1$s".
fr	Ordre de tri in correct pour le service "%1$s".

en-us	Incorrect source value.
fr	Valeur source incorrecte.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
fr	État incorrect pour l'hôte "%1$s".

en-us	Incorrect status for service "%1$s".
fr	État incorrect pour le service "%1$s".

en-us	Incorrect style provided for screen element.
fr	Style incorrect pour l'élément d'écran.

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
fr	syntaxe incorrecte à proximité de "%1$s"

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
fr	Compte d'étapes de scénario web de template incorrect.

en-us	Incorrect template screen ID.
fr	Identifiant d'écran de modèle incorrect.

en-us	incorrect trigger expression
fr	expression de déclencheur incorrecte

en-us	Incorrect trigger expression
fr	Expression de déclencheur incorrecte

en-us	Incorrect trigger expression.
fr	Expression du déclencheur incorrecte.

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
fr	Expression du déclencheur incorrecte. L'hôte "%1$s" n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	incorrect trigger expression starting from "%1$s"
fr	expression de déclencheur incorrecte à partir de "%1$s"

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
fr	Expression du déclencheur incorrecte. Les éléments de l'expression du déclencheur ne peuvent pas appartenir à un modèle et un hôte simultanément.

en-us	Incorrect trigger function "%1$s" provided in expression.
fr	Fonction de déclencheur "%1$s" fournie dans l'expression incorrecte.

en-us	Incorrect trigger ID for service "%1$s".
fr	ID de déclencheur incorrect pour le service "%1$s".

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
fr	Expression du prototype de déclencheur incorrecte. L'hôte "%1$s" n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
fr	Expression du prototype de déclencheur incorrecte. Les éléments de l'expression du déclencheur ne peuvent pas appartenir à un modèle et un hôte simultanément.

en-us	Incorrect type of calculation for action "%1$s".
fr	Type de calcul incorrect pour l'action "%1$s".

en-us	Incorrect type of calculation for correlation "%1$s".
fr	Type de calcul incorrect pour la corrélation "%1$s".

en-us	Incorrect type of calculation for discovery rule "%1$s".
fr	Type de calcul incorrect pour la règle de découverte "%1$s".

en-us	Incorrect user group.
fr	Groupe d'utilisateurs incorrect.

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
fr	Identifiant de groupe d'utilisateurs incorrect pour la carte "%1$s".

en-us	Incorrect user group ID specified for screen "%1$s".
fr	Identifiant de groupe d'utilisateurs incorrect pour l'écran "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
fr	Identifiant d'utilisateur incorrect pour la carte "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for screen "%1$s".
fr	Identifiant d'utilisateur incorrect pour l'écran "%1$s".

en-us	Incorrect user name or password or account is temporarily blocked.
fr	Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect ou le compte est temporairement bloqué.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
fr	Valeur "%1$s" incorrecte pour le champ "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
fr	Valeur "%1$s" incorrecte pour le champ "%2$s" : doit être entre %3$s et %4$s.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s, and have no more than %5$s digits after the decimal point.
fr	Valeur incorrecte "%1$s" pour le champ "%2$s" : doit être comprise entre %3$s et %4$s, et ne pas comporter plus de %5$s chiffres après la virgule.

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
fr	Valeur incorrecte "%1$s" pour le champ de nombre flottant "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
fr	Valeur incorrecte "%1$s" pour le champ d'entier "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
fr	Valeur incorrecte "%1$s" pour le champ d'entier non signé "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" in field "%2$s" for correlation "%3$s".
fr	Valeur incorrecte "%1$s" dans le champ "%2$s" pour la corrélation "%3$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" in field "%2$s" for media type "%3$s".
fr	Valeur "%1$s" incorrecte dans le champ "%2$s" pour le type de média "%3$s".

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
fr	Valeur incorrecte pour le champ "%1$s".

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
fr	Valeur incorrecte pour le champ "%1$s" : %2$s.

en-us	Incorrect value used for proxy status "%1$s".
fr	Valeur incorrecte utilisée pour l'état de proxy "%1$s".

en-us	Incorrect value used for PSK field. It should consist of an even number of hexadecimal characters.
fr	Valeur incorrecte pour le champ PSK. Il doit contenir un nombre pair de caractères hexadécimaux.

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
fr	Valeur "width" incorrecte pour la carte "%1$s".

en-us	Indonesian (id_ID)
fr	Indonésien (id_ID)

en-us	Infinity
fr	Infini

en-us	Info
fr	Info

en-us	Information
fr	Information

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
fr	Informations à propos d'un service. Retourne un entier avec param state, startup ; une chaîne avec param displayname, path, user ; du texte avec param description ; Pour state : 0 - en fonctionnement, 1 - en pause, 2 - démarrage en attente, 3 - pause en attente, 4 - continue en attente, 5 - arrêt en attente, 6 - arrêté, 7 - inconnu, 255 - service introuvable ; Pour startup : 0 - automatique, 1 - automatique avec délai, 2 - manuel, 3 - désactivé, 4 - inconnu

en-us	Inherited
fr	Hérité

en-us	Inherited and host macros
fr	Macros héritées et de l''hôte

en-us	Inherited and host prototype macros
fr	Macros héritées et du prototype d'hôte

en-us	Inherited and template macros
fr	Macros héritées et de modèle

en-us	Inherited and trigger tags
fr	Tags hérités et déclencheurs

en-us	Inherited items
fr	Éléments hérités 

en-us	In maintenance
fr	En maintenance

en-us	In progress
fr	En cours

en-us	In range
fr	Dans la plage

en-us	Insert
fr	Insertion

en-us	Insert expression
fr	Insérer une expression

en-us	Install
fr	Installer

en-us	Installation
fr	Installation

en-us	Installer name
fr	Nom de l'installeur

en-us	Interface
fr	Interface

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
fr	L'interface est liée à l'élément "%1$s" sur "%2$s".

en-us	Interfaces
fr	Interfaces

en-us	Interface type
fr	Type d'interface

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
fr	L'interface avec le DNS "%1$s" ne peut pas avoir d'adresse IP vide.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
fr	L'interface avec l'IP "%1$s" ne peut pas avoir de nom DNS vide.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
fr	L'interface avec l'IP "%1$s" ne peut pas avoir de nom DNS vide avec la proprioété "Utiliser le DNS" à "%2$s".

en-us	internal
fr	interne

en-us	Internal
fr	Interne

en-us	Internal
fr	Interne

en-us	Internal actions
fr	Actions internes

en-us	Internal data storage period
fr	Période de stockage des données internes

en-us	Internal error.
fr	Erreur interne.

en-us	Internal event and alert data storage period "%1$s".
fr	Période de stockage des données d'événements et alertes internes "%1$s".

en-us	Internal JSON-RPC error.
fr	Erreur JSON-RPC interne.

en-us	Internal problem
fr	Problème interne

en-us	Internal problem recovery
fr	Récupération de problème interne

en-us	Internet Explorer
fr	Internet Explorer

en-us	Interval
fr	Intervalle

en-us	Invalid action condition: %1$s.
fr	Condition d'action invalide: %1$s.

en-us	invalid address range "%1$s"
fr	plage d'adresses "%1$s" invalide

en-us	Invalid audit data storage period: %1$s.
fr	Période de stockage de données d'audit invalide: %1$s.

en-us	Invalid autoregistration data storage period: %1$s.
fr	Période de stockage des données d'enregistrement automatique non valide : %1$s.

en-us	Invalid blinking on trigger status change: %1$s.
fr	Clignotement invalide pour le changement d'état du déclencheur: %1$s.

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
fr	séquence d'octets invalide en UTF-8

en-us	Invalid data storage period for services: %1$s.
fr	Période de stockage des données invalide pour les services: %1$s.

en-us	invalid data type
fr	type de données invalide

en-us	Invalid date.
fr	Data invalide.

en-us	invalid delay
fr	délai invalide

en-us	Invalid displaying of OK triggers: %1$s.
fr	Affichage invalide des déclencheurs OK : %1$s.

en-us	Invalid email address "%1$s".
fr	Adresse de courrier électronique non valide "%1$s".

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
fr	Adresse e-mail incorrecte pour le type de media avec l'ID "%1$s".

en-us	Invalid fifth parameter.
fr	Cinquième paramètre invalide.

en-us	Invalid first parameter.
fr	Premier paramètre invalide.

en-us	Invalid fourth parameter.
fr	Quatrième paramètre invalide.

en-us	Invalid history data storage period: %1$s.
fr	Période de stockage des données d'historique invalide: %1$s.

en-us	invalid history storage period
fr	période de stockage de l'historique invalide

en-us	invalid host group name
fr	nom de groupe d'hôte non valide

en-us	Invalid hostid for macro "%1$s".
fr	Identifiant d'hôte (hostid) invalide pour la macro "%1$s".

en-us	invalid host name
fr	nom d'hôte invalide

en-us	Invalid internal data storage period: %1$s.
fr	Période de stockage des données internes invalide: %1$s.

en-us	Invalid interval "%1$s".
fr	Intervalle "%1$s" invalide.

en-us	Invalid IP address "%1$s".
fr	Adresse IP "%1$s" invalide.

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
fr	JSON invalide. Une erreur s'est produite sur le serveur pendant l'analyse du texte JSON.

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
fr	Clé "%1$s" invalide : %2$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for discovery rule "%2$s" on "%3$s": %4$s.
fr	Clé "%1$s" invalide pour la règle de découverte "%2$s" sur "%3$s" : %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item "%2$s" on "%3$s": %4$s.
fr	Clé "%1$s" invalide pour l'élément "%2$s" sur "%3$s" : %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item prototype "%2$s" on "%3$s": %4$s.
fr	Clé "%1$s" invalide pour le prototype d'élément "%2$s" sur "%3$s" : %4$s.

en-us	Invalid macro "%1$s": %2$s.
fr	Macro "%1$s" invalide : %2$s.

en-us	Invalid method parameters.
fr	Paramètres de la méthode invalides.

en-us	Invalid network discovery data storage period: %1$s.
fr	Période de stockage des données de découverte réseau invalide: %1$s.

en-us	Invalid number of parameters.
fr	Nombre de paramètres invalide.

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
fr	Paramètre "%1$s" invalide: %2$s.

en-us	Invalid params.
fr	Paramètres invalides.

en-us	invalid Prometheus output
fr	sortie Prometheus invalide

en-us	invalid Prometheus pattern
fr	motif Prometheus invalide

en-us	Invalid refresh of unsupported items: %1$s
fr	Rafraîchissement des éléments non supportés invalide: %1$s

en-us	invalid regular expression
fr	expression régulière invalide

en-us	Invalid Request.
fr	Requête invalide.

en-us	Invalid response code "%1$s".
fr	Code de réponse "%1$s" invalide.

en-us	Invalid second parameter.
fr	Second paramètre invalide.

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
fr	Tag "%1$s" invalide : %2$s.

en-us	Invalid third parameter.
fr	Troisième paramètre invalide.

en-us	Invalid time period.
fr	Période de temps invalide.

en-us	Invalid trends data storage period: %1$s.
fr	Période de stockage des données de tendances invalide: %1$s.

en-us	invalid trend storage period
fr	période de stockage des tendances invalide

en-us	Invalid trigger data storage period: %1$s.
fr	Période de stockage des données de déclencheurs invalide: %1$s.

en-us	Invalid type for macro "%1$s".
fr	Type non valide pour la macro "%1$s".

en-us	Invalid user sessions data storage period: %1$s.
fr	Période de stockage des données de sessions utilisateurs invalide: %1$s.

en-us	Inventory
fr	Inventaire

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
fr	Inventaire désactivé pour l'hôte "%1$s".

en-us	Inventory field
fr	Champ d'inventaire

en-us	Inventory mode
fr	Mode d'inventaire

en-us	IP
fr	IP

en-us	IP address
fr	adresse IP

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
fr	L'IP et le DNS ne peuvent être vide dans l'interface de l'hôte.

en-us	IPMI
fr	IPMI

en-us	IPMI agent
fr	agent IPMI

en-us	IPMI interfaces
fr	Interfaces IPMI

en-us	IPMI scripts can be executed only by server.
fr	Les scripts IPMI ne peuvent être exécutés que par le serveur.

en-us	IPMI sensor
fr	Capteur IPMI

en-us	IPMI sensor IDs and other sensor-related parameters. Returns JSON.
fr	ID de capteur IPMI et autres paramètres liés au capteur. Retourne un JSON.

en-us	IP range
fr	Plage d'adresses IP

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
fr	La plage d'IP "%1$s" dépasse la limite d'adresses "%2$s"

en-us	iregexp() - Regular expression V matching last value in period T (non case-sensitive; 1 - match, 0 - no match)
fr	iregexp () - Expression régulière V correspondant à la dernière valeur de la période T (non sensible à la casse; 1 - correspondance, 0 - pas de correspondance)

en-us	is greater than or equals
fr	est supérieur ou égal à

en-us	is less than or equals
fr	est inférieur ou égal à

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
fr	n'est pas entouré de {} ou est malformé

en-us	Is online?
fr	Est connecté ?

en-us	Issue
fr	Problème

en-us	Issuer
fr	Délivré par

en-us	Italian (it_IT)
fr	Italien (it_IT)

en-us	item
fr	élément

en-us	Item
fr	Élément

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	L'élément "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
fr	L'élément "%1$s" existe déjà sur "%2$s", hérité depuis un autre modèle.

en-us	Item "%1$s" cannot be copied without its master item.
fr	L'élément "%1$s" ne peut pas être copié sans son élément principal.

en-us	Item "%1$s" cannot populate a missing host inventory field number "%2$d". Choices are: from 0 (do not populate) to %3$d.
fr	L'élément "%1$s" ne peut pas remplir le champ d'inventair numéro "%2$d" manquant. Les choix sont : de 0 (ne pas remplir) à %3$d.

en-us	Item "%1$s" does not exist on template "%2$s".
fr	L'élément "%1$s" n'existe pas dans le modèle "%2$s".

en-us	Item "%1$s" does not exist or you have no access to this item
fr	L’élément "%1$s" n'existe pas ou vous n'avez pas accès à cet élément

en-us	Item "%1$s" on "%2$s": application "%3$s" does not exist.
fr	Élément "%1$s" sur "%2$s" : l'application "%3$s" n'existe pas.

en-us	item "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
fr	l'élément "%1$s" sur l'hôte "%2$s" n'est pas surveillé

en-us	Item added
fr	Élément ajouté

en-us	Item contains user defined macros with type "Secret text". Values of these macros should be entered manually.
fr	L'élément contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". Les valeurs de ces macros doivent être saisies manuellement.

en-us	Item copied
fr	Élément copié

en-us	Item copied
fr	Éléments copiés

en-us	Item count
fr	Nombre d'éléments

en-us	Item deleted
fr	Élément supprimé

en-us	Item disabled
fr	Élément désactivé

en-us	Item disabled
fr	Éléments désactivés

en-us	Item enabled
fr	Éléments activés

en-us	Item enabled
fr	Élément activé

en-us	Item in "not supported" state
fr	Élément dans l'état "non supporté"

en-us	Item not selected
fr	Élément non sélectionné

en-us	item pattern
fr	modèle d'élément

en-us	Item pre-processing is missing parameters: %1$s
fr	Des paramètres manquent au prétraitement de l'élément: %1$s

en-us	Item prototype
fr	Prototype de l'élément

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le prototype d'élément "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
fr	Le prototype d'élément "%1$s" existe déjà sur "%2$s", hérité d'un autre modèle.

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", linked to another rule.
fr	Le prototype d’élément "%1$s" existe déjà sur "%2$s", lié à une autre règle.

en-us	Item prototype added
fr	Prototype d'élément ajouté

en-us	Item prototype deleted
fr	Prototype d'élément supprimé

en-us	Item prototypes
fr	Prototypes d'éléments

en-us	Item prototypes deleted
fr	Prototypes d'éléments supprimés

en-us	Item prototypes updated
fr	Prototypes d'élément mis à jour

en-us	Item prototype updated
fr	Prototypes d'éléments mis à jour

en-us	Item prototype updated
fr	Prototype d'élément mis à jour

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
fr	Le prototype d'élément avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Items
fr	Éléments

en-us	Items deleted
fr	Éléments supprimés

en-us	Items list
fr	Liste d'éléments

en-us	Items location
fr	Emplacement des éléments

en-us	Items updated
fr	Éléments modifiés

en-us	Item type does not use interface
fr	Le type d'élément n'utilise pas l'interface

en-us	Item updated
fr	Élément mis à jour

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
fr	L'élément utilise une interface d'un hôte non-parent.

en-us	Item uses incorrect interface type.
fr	L'élément utilise un type d'interface incorrect.

en-us	Item values
fr	Valeurs de l'élément

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
fr	L'élément ne sera pas rafraichi. Veuillez saisir une période de mise à jour valide.

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
fr	L'élément ne sera pas rafraîchi. L'intervalle de mise à jour spécifié nécessite au moins un intervalle flexible ou planifié.

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
fr	L'élément ne sera pas rafraîchi. L'intervalle de mise à jour devrait être entre 1s et 1d. Des intervalles planifiés/flexibles peuvent également être utilisés.

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
fr	L’élément avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme règle de découverte.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme élément.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme élément créé d'un prototype d'élément.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme prototype d'élément.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur "%2$s" comme élément inconnu.

en-us	It is not possible to filter by user password.
fr	Impossible de filtrer sur le mot de passe utilisateur.

en-us	It is not possible to search by user password.
fr	Impossible de chercher par mot de passe utilisateur.

en-us	Jan
fr	Jan

en-us	January
fr	Janvier

en-us	Japanese (ja_JP)
fr	Japonais (ja_JP)

en-us	JavaScript
fr	JavaScript

en-us	JMX
fr	JMX

en-us	JMX agent
fr	agent JMX

en-us	JMX endpoint
fr	Endpoint JMX

en-us	JMX interfaces
fr	Interfaces JMX

en-us	JSON data
fr	Données JSON

en-us	JSON is expected
fr	Un JSON est attendu

en-us	JSONPath
fr	JSONPath

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
fr	La génération de l'erreur JSON-RPC a échoué. Aucune erreur de type "%1$s".

en-us	JSON string is expected
fr	Une chaîne JSON est attendue

en-us	Jul
fr	Juil

en-us	July
fr	Juillet

en-us	Jun
fr	Juin

en-us	June
fr	Juin

en-us	Keep lost resources period
fr	Période de conservation des ressources perdues

en-us	Kerberos
fr	Kerberos

en-us	Key
fr	Clé

en-us	Key "%1$s" does not match <grpmax|grpmin|grpsum|grpavg>["Host group(s)", "Item key", "<last|min|max|avg|sum|count>", "parameter"].
fr	La clé "%1$s" ne correspond pas à <grpmax|grpmin|grpsum|grpavg>["Groupe(s) d'hôtes", "Clé", "<last|min|max|avg|sum|count>", "paramètre"].

en-us	key is empty
fr	la clé est vide

en-us	Key passphrase
fr	Phrase de passe de la clé

en-us	Keyword
fr	Mot-clé

en-us	Kiosk mode
fr	Mode kiosque

en-us	Korean (ko_KR)
fr	Coréen (ko_KR)

en-us	Label
fr	Étiquette

en-us	Label location
fr	Positionnement de l'étiquette

en-us	<label name>
fr	<nom de l'étiquette>

en-us	Language
fr	Langue

en-us	Language "%1$s" is not supported.
fr	La langue "%1$s" n'est pas prise en charge.

en-us	last
fr	dernier

en-us	last
fr	dernier

en-us	Last
fr	Dernière

en-us	Last %1$d day
fr	Dernier %1$d jour

en-us	Last %1$d day
fr	%1$d derniers jours

en-us	Last %1$d hour
fr	%1$d dernières heures

en-us	Last %1$d hour
fr	Dernière %1$d heure

en-us	Last %1$d minute
fr	Dernière %1$d minute

en-us	Last %1$d minute
fr	Dernières %1$d minutes

en-us	Last %1$d month
fr	Dernier %1$d mois

en-us	Last %1$d month
fr	%1$d derniers mois

en-us	Last %1$d second
fr	Dernière %1$d seconde

en-us	Last %1$d second
fr	%1$d dernières secondes

en-us	Last %1$d year
fr	Dernière %1$d année

en-us	Last %1$d year
fr	%1$d dernières années

en-us	Last 24 hours
fr	Dernières 24 heures

en-us	Last 30 days
fr	30 derniers jours

en-us	Last 365 days
fr	365 derniers jours

en-us	Last 7 days
fr	7 derniers jours

en-us	Last change
fr	Dernier changement

en-us	Last change (descending)
fr	Derniers changements (décroissant)

en-us	Last check
fr	Dernière vérification

en-us	Last hour graph
fr	Graphique de la dernière heure

en-us	last() - Last (most recent) T value
fr	last () - Dernière valeur T la plus récente

en-us	Last month graph
fr	Graphique du dernier mois

en-us	Last of
fr	Dernier

en-us	Last seen (age)
fr	Dernière observation (âge)

en-us	Last value
fr	Dernière valeur

en-us	Last week graph
fr	Graphique dernière semaine

en-us	Latest data
fr	Dernières données

en-us	Latest values
fr	Dernières valeurs

en-us	Latvian (lv_LV)
fr	Letton (lv_LV)

en-us	Layout
fr	Disposition

en-us	LDAP
fr	LDAP

en-us	LDAP authentication
fr	Authentification LDAP

en-us	LDAP host
fr	Hôte LDAP

en-us	LDAP is not configured
fr	LDAP n'est pas configuré

en-us	LDAP login successful
fr	Connexion LDAP réussie

en-us	LDAP settings
fr	Paramètres LDAP

en-us	left
fr	gauche

en-us	Left
fr	Gauche

en-us	Left trim
fr	Rogner à gauche

en-us	Left Y
fr	Y gauche

en-us	Legend
fr	Légende

en-us	LF
fr	LF

en-us	Limit for search and filter results
fr	Limite d'éléments recherchés/filtrés

en-us	Line
fr	Ligne

en-us	Line colour
fr	Couleur de ligne

en-us	Line type
fr	Type de ligne

en-us	Line width
fr	Largeur de ligne

en-us	Link
fr	Lier

en-us	Linked map
fr	Carte liée

en-us	Linked templates
fr	Modèles liés

en-us	Linked to templates
fr	Lié aux modèles

en-us	Link indicators
fr	Indicateurs de lien

en-us	Link new templates
fr	Lier un nouveau modèle

en-us	Links
fr	Liens

en-us	Link selementid1 field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
fr	Le champ de lien selementid1 pointe vers l'identifiant d'élément de carte inexistant "%1$s" pour la carte "%2$s".

en-us	Link selementid2 field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
fr	Le champs de lien selementid2 pointe vers l'identifiant d'élément de carte inexistant "%1$s" pour la carte "%2$s".

en-us	Link templates
fr	Lier les modèles

en-us	Link to template
fr	Lier au modèle

en-us	Link to templates
fr	Lier aux modèles

en-us	Listing of installed packages. Returns text
fr	Liste des paquets installés. Retourne du texte

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
fr	Liste des adresses MAC. Retourne une chaîne

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
fr	Liste des périphériques PCI ou USB. Retourne du texte

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
fr	Liste des services. Retourne 0 - si vide ; texte - liste des services séparés par un changement de ligne

en-us	List is empty
fr	La liste est vide

en-us	List of block devices and their type. Returns JSON
fr	Liste les périphériques de bloc et leur type. Renvoie un JSON

en-us	list of characters
fr	liste de caractères

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
fr	Liste les processeurs/cœurs de processeur détectés. Renvoie un JSON

en-us	List of mounted filesystems and their types. Returns JSON
fr	Liste les systèmes de fichiers montés et leurs types. Renvoie un JSON

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
fr	Liste les systèmes de fichiers montés, leurs types, l'espace disque et les statistiques d'inode. Renvoie un JSON

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
fr	Liste les interfaces réseau. Renvoie un JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters, discovered using object names in English. Returns JSON
fr	Liste les instances d'objets des compteurs de performances Windows, découvertes à l'aide de noms d'objets en anglais. Renvoie un JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters. Returns JSON
fr	Liste les instances d'objet des compteurs de performances Windows. Renvoie un JSON

en-us	List of user group shares
fr	Liste de partages pour les groupes d'utilisateurs

en-us	List of user shares
fr	Liste de partages pour les utilisateurs

en-us	Lithuanian (lt_LT)
fr	Lituanien (lt_LT)

en-us	LLD macro
fr	marco LLD

en-us	LLD macros
fr	macros LLD

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
fr	Temps de chargement de la page web complète (en secondes). Retourne un flottant

en-us	Local
fr	Local

en-us	Local time
fr	Heure locale

en-us	Location
fr	Emplacement

en-us	Location latitude
fr	Latitude de l'emplacement

en-us	Location longitude
fr	Longitude de l'emplacement

en-us	Log
fr	Journal

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression T (1 - match, 0 - no match)
fr	logeventid () - ID d'événement de la dernière entrée du journal correspondant à l'expression régulière T (1 - correspondance, 0 - pas de correspondance)

en-us	Log file monitoring. Returns log
fr	Supervision d'un fichier de log. Retourne un log

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
fr	Supervision d'un fichier de log avec support de la rotation. Retourne un log

en-us	Login
fr	Connexion

en-us	Login failed.
fr	Connexion échouée.

en-us	Login name or password is incorrect.
fr	Nom ou mot de passe incorrect.

en-us	Logout
fr	Déconnexion

en-us	Logout requests
fr	Requêtes Logout

en-us	Logout responses
fr	Réponses Logout

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry
fr	logseverity () - Consigne la gravité de la dernière entrée du journal

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter T (1 - match, 0 - no match)
fr	logsource () - Source du dernier paramètre de correspondance de l'entrée de journal T (1 - correspondance, 0 - pas de correspondance)

en-us	Log time format
fr	Format de l'horodatage du journal

en-us	Log unmatched SNMP traps
fr	Enregistrer les traps SNMP non appariés

en-us	Lost
fr	Perdu

en-us	low-level discovery rule
fr	règle de découverte bas niveau

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
fr	Règle de découverte bas niveau dans l'état "non supportée"

en-us	m
fr	m

en-us	m
fr	m

en-us	M
fr	L

en-us	M
fr	M

en-us	M
fr	M

en-us	MAC address A
fr	Adresse MAC A

en-us	MAC address B
fr	Adresse MAC B

en-us	Macro
fr	Macro

en-us	Macro "%1$s" already exists.
fr	La macro "%1$s" existe déjà.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	La macro "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Macro "%1$s" is not unique.
fr	La macro "%1$s" n'est pas unique.

en-us	macro is empty
fr	la macro est vide

en-us	macro(s)
fr	macro(s)

en-us	Macros
fr	Macros

en-us	Macros updated
fr	Macro modifiée

en-us	Macro with hostmacroid "%1$s" does not exist.
fr	La macro avec l'identifiant (hostmacroid) "%1$s" n'existe pas.

en-us	Main filter
fr	Filtre principal

en-us	Main navigation
fr	Navigation principale

en-us	Maintenance
fr	Maintenance

en-us	Maintenance: %1$s
fr	Maintenance: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
fr	La maintenance "%1$s" existe déjà.

en-us	Maintenance "%1$s" value cannot be bigger than "%2$s".
fr	La maintenance "%1$s" ne peut pas être supérieure à "%2$s".

en-us	Maintenance "Active since" value cannot be bigger than "Active till".
fr	La valeur "Active depuis" de la maintenance ne peut pas être ultérieure à la valeur "Active jusqu'à".

en-us	Maintenance added
fr	Maintenance ajoutée

en-us	Maintenance deleted
fr	Maintenance supprimée

en-us	Maintenance period
fr	Période de maintenance

en-us	Maintenance period length
fr	Durée de la période de maintenance

en-us	Maintenance periods
fr	Périodes de maintenance

en-us	Maintenance type
fr	Type de maintenance

en-us	Maintenance updated
fr	Maintenance modifiée

en-us	Maintenance with data collection
fr	Maintenance avec collecte de données

en-us	Maintenance without data collection
fr	Maintenance sans collecte de données

en-us	Mandatory parameter is missing.
fr	Un paramètre obligatoire est manquant.

en-us	<manual>
fr	<manuel>

en-us	Manual
fr	Manuel

en-us	Manually closed
fr	Fermé manuellement

en-us	map
fr	carte

en-us	Map
fr	Carte

en-us	Map "%1$s" already exists.
fr	La carte "%1$s existe déjà".

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
fr	La carte "%1$s" est publique et le partage en lecture seule est interdit.

en-us	Map element
fr	Élément de carte

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
fr	Un paramètre manque à l'élément de carte: %1$s

en-us	Map element label location
fr	Emplacement de l'étiquette de l'élément de carte

en-us	Map element label type
fr	Type d'étiquette de l'élément de carte

en-us	Map is updated! Return to map list?
fr	La carte est mise à jour ! Revenir à la liste des cartes ?

en-us	Map label type
fr	Type d'étiquette de carte

en-us	Map name cannot be empty.
fr	Le nom de la carte ne peut pas être vide.

en-us	Map navigation tree
fr	Arborescence des cartes

en-us	Map owner cannot be empty.
fr	Le propriétaire de la carte ne peut pas être vide.

en-us	Mapped to
fr	Correspond à

en-us	Mappings
fr	Correspondances

en-us	Maps
fr	Cartes

en-us	Map shape
fr	Forme de carte

en-us	Map update failed.
fr	La mise à jour de la carte a échoué.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
fr	La carte avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Mar
fr	Mar

en-us	March
fr	Mars

en-us	Mark elements on trigger status change
fr	Marquer les éléments lors de changement de l'état du déclencheur

en-us	Mark others
fr	Marquer les autres

en-us	Mark selected
fr	Marquer les éléments sélectionnés

en-us	Mask
fr	Masque

en-us	Mass update
fr	Modification collective

en-us	Mass update elements
fr	Modifier les éléments collectivement

en-us	Mass update shapes
fr	Mise à jour en masse des formes

en-us	Master item
fr	Élément maître

en-us	matches
fr	correspond à

en-us	Matches regular expression
fr	Correspond à l'expression régulière

en-us	max
fr	max

en-us	Max
fr	Max

en-us	Max columns
fr	Maximum de colonnes

en-us	Max count of elements to show inside table cell
fr	Nombre maximal d'éléments affichés dans une cellule

en-us	Max count of elements to show inside table cell "%1$s".
fr	Nombre maximal d'éléments affichés dans la cellule "%1$s".

en-us	maximum dependent items count reached
fr	nombre maximal d'éléments dépendants atteint

en-us	maximum number of dependency levels reached
fr	nombre maximal de niveaux de dépendance atteint

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
fr	Nombre maximal de fichiers ouverts supporté par le SE. Retourne un entier

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
fr	Nombre maximal de processus supporté par le SE. Retourne un entier

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
fr	La période maximale à afficher est %1$s jour.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
fr	La période maximale à afficher est %1$s jours.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
fr	Longueur totale maximale de l'adresse e-mail dépassée pour le type de media avec l'ID "%1$s".

en-us	max() - Maximum value for period T
fr	max () - Valeur maximale pour la période T

en-us	May
fr	Mai

en-us	May
fr	Mai

en-us	m-d
fr	d-m

en-us	MD2
fr	MD2

en-us	MD5
fr	MD5

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
fr	Checksum MD5 d'un fichier. Retourne une chaîne de caractères (le hash MD5 du fichier)

en-us	m-d H:i
fr	d-m H:i

en-us	Media
fr	Média

en-us	Media type
fr	Type de média

en-us	Media type "%1$s" already exists.
fr	Le type de média "%1$s" existe déjà.

en-us	Media type added
fr	Type de média ajouté

en-us	Media type deleted
fr	Type média supprimé

en-us	Media type deleted
fr	Type média supprimé

en-us	Media type disabled
fr	Type de média désactivé

en-us	Media type disabled
fr	Types de média désactivés

en-us	Media type enabled
fr	Type de média activé

en-us	Media type enabled
fr	Types de média activés

en-us	Media type is missing parameters: %1$s
fr	Les paramètres %1$s manquent pour le type de média

en-us	Media types
fr	Types de média

en-us	Media types used by action "%1$s".
fr	Types de médias utilisés par l'action "%1$s".

en-us	Media type test failed.
fr	Le test du type de média a échoué.

en-us	Media type test log
fr	Journal du test du type de média

en-us	Media type test successful.
fr	Test du type de média réussi.

en-us	Media type updated
fr	Type de média mis à jour

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
fr	Le type de média avec l'IS "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Members
fr	Membres

en-us	Memory limit: %1$s
fr	Limite mémoire: %1$s

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Taille de la mémoire en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
fr	Mémoire utilisée par un processeur en octets. Retourne un entier

en-us	Menu entry name
fr	Nom de l'entrée de menu

en-us	Menu entry URL
fr	URL de l'entrée de menu

en-us	Message
fr	Message

en-us	Message/Command
fr	Message/Commande

en-us	Message format
fr	Format du message

en-us	Messages
fr	Messages

en-us	Message template
fr	Modèle de message

en-us	Message templates
fr	Modèles de messages

en-us	Message timeout
fr	Expiration du message

en-us	Message type
fr	Type de message

en-us	Messaging
fr	Messagerie

en-us	Method not found.
fr	Méthode pas trouvée.

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
fr	<nom de la métrique>{<nom de l'étiquette>="<valeur de l'étiquette>", ...} == <valeur>

en-us	Microsoft Edge
fr	Microsoft Edge

en-us	Middle
fr	Milieu

en-us	min
fr	min

en-us	Min
fr	Min

en-us	minimum length is %1$s characters
fr	la longueur minimale est de %1$s caractères

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
fr	La limite minimale requise pour la durée d'exécution des scripts PHP est %1$s (option "max_execution_time").

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
fr	La limite minimale requise pour la durée de traitement des entrées des scripts PHP est %1$s (option "max_input_time").

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
fr	La limite de mémoire PHP minimale requise est %1$s (option de configuration "memory_limit").

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
fr	La valeur minimale requise pour la taille des téléversements à PHP est %1$s (option "upload_max_filesize").

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
fr	La version PHP minimale requise est %1$s.

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
fr	La taille minimale requise pour les post HTTP est %1$s (option "post_max_size").

en-us	Minimum severity
fr	Sévérité minimale

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
fr	La période minimale à afficher est %1$s minutes.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
fr	La période minimale à afficher est %1$s minute.

en-us	min() - Minimum value for period T
fr	min () - Valeur minimale pour la période T

en-us	Minutes
fr	Minutes

en-us	Missing data
fr	Donnée manquante

en-us	Missing "gitemid" field for item.
fr	Champ "gitemid" manquant pour l'élément.

en-us	Missing "itemid" field for item.
fr	Champ "itemid" manquant pour l'élément.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
fr	Éléments manquants pour le graphique "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
fr	Éléments manquants pour le prototype de graphique "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
fr	Clé "%1$s" manquante pour l'hôte "%2$s".

en-us	Missing "name" field for application prototype in item prototype "%1$s".
fr	Champ "name" manquant pour le prototype d'application dans le prototype d'élément "%1$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
fr	Champ "nom" manquant pour le graphique.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
fr	Champ "name" manquant pour le prototype de graphique.

en-us	mm
fr	mm

en-us	Mode
fr	Mode

en-us	Model
fr	Modèle

en-us	Module
fr	Module

en-us	Module added: %1$s.
fr	Module ajouté : %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
fr	Modules ajoutés : %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
fr	Module supprimé : %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
fr	Modules supprimés : %1$s.

en-us	Module disabled
fr	Modules désactivés

en-us	Module disabled
fr	Module désactivé

en-us	Module disabled: %1$s.
fr	Module désactivé : %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
fr	Modules désactivés : %1$s.

en-us	Module enabled
fr	Modules activés

en-us	Module enabled
fr	Module activé

en-us	Module enabled: %1$s.
fr	Module activé : %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
fr	Modules activés : %1$s.

en-us	Module.php class must extend %1$s for module located at %2$s.
fr	La classe module.php doit étendre %1$s pour le module situé à %2$s.

en-us	Modules
fr	Modules

en-us	Modules updated
fr	Modules mis à jour

en-us	Module updated
fr	Module mis à jour

en-us	Module updated: %1$s.
fr	Module mis à jour : %1$s.

en-us	Mon
fr	Lun

en-us	Monday
fr	Lundi

en-us	Monitored by
fr	Surveillé par

en-us	Monitored by proxy
fr	Surveillé via le proxy

en-us	Monitored host
fr	Hôte surveillé

en-us	Monitoring
fr	Surveillance

en-us	Monospace
fr	Chasse fixe

en-us	Month
fr	Mois

en-us	Monthly
fr	Mensuel

en-us	More matches found...
fr	Plus de correspondances trouvées...

en-us	More than 10 minutes
fr	Plus de 10 minutes

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
fr	Plus de %1$d correspondances trouvées pour %2$s

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
fr	Plus d'un graphique nommé "%1$s" dans l'hôte.

en-us	Mozilla Firefox
fr	Mozilla Firefox

en-us	ms
fr	ms

en-us	Multiple
fr	Multiple

en-us	Multiple PROBLEM events
fr	Événements PROBLÈME multiples

en-us	must be a valid LDAP user
fr	doit être un utilisateur LDAP correct

en-us	must be between "%1$s" and "%2$s"
fr	doit être entre "%1$s" et "%2$s"

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
fr	doit contenir au moins une macro de découverte de bas niveau

en-us	Mute
fr	Sourdine

en-us	name
fr	nom

en-us	Name
fr	Prénom

en-us	Name
fr	Nom

en-us	Name ID
fr	ID du nom

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
fr	Le champ de nom du formulaire ne doit pas dépasser 255 caractères.

en-us	Namespace
fr	Espace de noms

en-us	n-d
fr	d/n

en-us	n-d H:i
fr	d/n H:i

en-us	Network discovery data storage period
fr	Période de stockage des données de découverte réseau

en-us	Network discovery event and alert data storage period "%1$s".
fr	Période de stockage des événements et alertes de découverte réseau "%1$s".

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
fr	Liste des interfaces réseau (inclut le type d'interface, l'état, l'adresse IPv4, la description). Retourne du texte

en-us	Network map added
fr	Carte ajoutée

en-us	Network map deleted
fr	Carte réseau supprimée

en-us	Network maps
fr	Cartes réseau

en-us	Network map updated
fr	Carte mise à jour

en-us	Never
fr	Jamais

en-us	new
fr	nouveau

en-us	new
fr	nouveau

en-us	New application
fr	Nouvelle application

en-us	New application prototype
fr	Nouveau prototype d'application

en-us	New condition
fr	Nouvelle condition

en-us	New dashboard
fr	Nouveau tableau de bord

en-us	New element
fr	Nouvel élément

en-us	New event host group
fr	Nouveau groupe d'hôte d'événement

en-us	New event tag name
fr	Nom du nouveau tag d'événement

en-us	New event tag value
fr	Nouvelle valeur de tag d'événement

en-us	New operation
fr	Nouvelle opération

en-us	New regular expression
fr	Nouvelle expression régulière

en-us	New service time
fr	Nouvelle période de maintenance

en-us	New tag name
fr	Nouveau nom de tag

en-us	New triggers
fr	Nouveaux déclencheurs

en-us	Next page
fr	Page suivante

en-us	Next step
fr	Prochaine étape

en-us	NNTP
fr	NNTP

en-us	No
fr	Non

en-us	No "%1$s" given for correlation.
fr	Pas de "%1$s" donné pour la corrélation.

en-us	No "%1$s" given for correlation "%2$s".
fr	Aucun "%1$s" donné pour la corrélation "%2$s".

en-us	No "%1$s" given for graph.
fr	Aucun "%1$s" donné pour le graphique.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
fr	Aucun "%1$s" donné pour le prototype de graphique.

en-us	No "%1$s" given for map.
fr	Aucun "%1$s" donné pour la carte.

en-us	No "%1$s" given for media type.
fr	Aucun "%1$s" donné pour le type de média.

en-us	No "%1$s" given for screen.
fr	Aucun "%1$s" donné pour l'écran.

en-us	No "%1$s" given for template screen.
fr	Aucun "%1$s" donné pour l'écran de modèle.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of action "%1$s".
fr	Aucun "%2$s" donné pour la condition de filtre de l'action "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
fr	Aucun "%2$s" donné pour la condition de filtre de la règle de découverte "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of action "%1$s".
fr	Aucun "%2$s" donné pour le filtre d'action "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
fr	Aucun "%2$s" donné pour le filtre de règle de découverte "%1$s".

en-us	No applications found.
fr	Aucune application trouvée.

en-us	No authentication type specified for action operation command "%1$s".
fr	Aucun type d'authentification spécifiée pour la commande d'opération d'action "%1$s".

en-us	No authentication user name specified.
fr	Aucun nom d'utilisateur d'authentification spécifié.

en-us	No authentication user name specified for action operation command "%1$s".
fr	Aucun nom d'utilisateur d'authentification spécifié pour la commande d'opération d'action "%1$s".

en-us	No command specified for action operation.
fr	Aucune commande spécifiée pour l'opération d'action.

en-us	No command type specified for action operation.
fr	Aucun type de commande spécifié pour l'opération d'action.

en-us	No conditions defined.
fr	Aucune confition définie.

en-us	No condition type given for correlation "%1$s".
fr	Aucun type de condition donné pour la corrélation "%1$s".

en-us	no data
fr	pas de donnée

en-us	No data
fr	Pas de donnée

en-us	No data.
fr	Pas de données.

en-us	No data collection
fr	Sans collecte de données

en-us	No data found.
fr	Aucune donnée trouvée.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
fr	nodata() - Aucune donnée reçue pendant la période de temps T (1 - vrai, 0 - faux), Mode (strict - ignorer le délai d'envoi des données du proxy)

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
fr	Aucune interface par défaut pour le type "%1$s" sur "%2$s".

en-us	No details
fr	Pas de détails

en-us	No discovery rule IDs given.
fr	Aucun identifiant de règle de découverte fourni.

en-us	No encryption
fr	Pas de chiffrement

en-us	No execution target specified for action operation command "%1$s".
fr	Aucune cible d'exécution spécifiée pour la commande d'opération d'action "%1$s".

en-us	No file was uploaded.
fr	Aucun fichier n'a été téléversé.

en-us	No graph ID provided for screen element.
fr	Aucun identifiant de graphique fourni pour l'élément d'écran.

en-us	No graph item with graphid "%1$s".
fr	Aucun élément de graphique avec l'identifiant graphid "%1$s".

en-us	No graph prototype ID provided for screen element.
fr	Aucun identifiant de prototype de graphique fourni pour l'élément d'écran.

en-us	No graphs added.
fr	Aucun graphique ajouté.

en-us	No host given for macro "%1$s".
fr	Aucun hôte fourni pour la macro "%1$s".

en-us	No host group ID provided for screen element.
fr	Aucun identifiant de groupe d'hôtes fourni pour l'élément d'écran.

en-us	No host groups with groupid "%1$s".
fr	Aucun groupe d'hôtes avec l'identifiant groupid "%1$s".

en-us	No host IDs given.
fr	Aucun identifiant d'hôte fourni.

en-us	No host selected.
fr	Aucun hôte sélectionné.

en-us	No host with hostid "%1$s".
fr	Aucun hôte avec l'identifiant hostid "%1$s".

en-us	No icon for map element ""%1$s".
fr	Aucune icône pour l'élément de carte "%1$s".

en-us	No image
fr	Aucune image

en-us	No interface found
fr	Aucune interface trouvée

en-us	No interface found.
fr	Aucune interface trouvée.

en-us	No interface provided for proxy "%1$s".
fr	Aucune interface fournie pour le proxy "%1$s".

en-us	No interfaces for host "%1$s".
fr	Aucune interface pour l'hôte "%1$s".

en-us	No inventory mode specified for action operation.
fr	Aucun mode d'inventaire spécifié pour l'opération d'action.

en-us	No item ID provided for screen element.
fr	Aucun identifiant d'élément fourni pour l'élément d'écran.

en-us	No item prototype ID provided for screen element.
fr	Aucun identifiant de prototype d'élément fourni pour l'élément d'écran.

en-us	No items defined.
fr	Aucun élément défini.

en-us	No item with itemid="%1$s".
fr	Aucun élément avec idemid="%1$s".

en-us	No macros found.
fr	Aucune macro trouvée.

en-us	No map ID provided for screen element.
fr	Aucun identifiant de carte fourni pour l'élément d'écran.

en-us	No maps added.
fr	Aucune carte ajoutée.

en-us	No matches found
fr	Aucune correspondance trouvée

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
fr	Les drapeaux non-booléens sont obsolètes.

en-us	none
fr	aucun

en-us	None
fr	Aucun

en-us	nonempty key and value pair expected
fr	clé et paire de valeurs non vide attendues

en-us	No new modules discovered
fr	Aucun nouveau module découvert

en-us	No operation type given for correlation "%1$s".
fr	Aucun type d'opération donné pour la corrélation "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
fr	Aucune permission pour l'accès au système.

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
fr	Aucune permission pour l'objet appelé ou il n'existe pas !

en-us	No private key file specified.
fr	Aucun fichier de clé privée spécifié.

en-us	No private key file specified for action operation command "%1$s".
fr	Aucun fichier de clé privée spécifié pour la commande d'opération d'action "%1$s".

en-us	(no proxy)
fr	(pas de proxy)

en-us	No proxy
fr	Aucun proxy

en-us	No public key file specified.
fr	Aucun fichier de clé publique spécifié.

en-us	No public key file specified for action operation command "%1$s".
fr	Aucun fichier de clé publique spécifié pour la commande d'opération d'action "%1$s".

en-us	No recipients for action operation message.
fr	Aucun destinataire pour le message d'opération d'action.

en-us	No refresh
fr	Pas de rafraîchissement

en-us	Normal
fr	Normal

en-us	Normal view
fr	Vue normale

en-us	Norwegian (nb_NO)
fr	Norvégien (nb_NO)

en-us	No screens added.
fr	Aucun écran ajouté.

en-us	No script specified for action operation command.
fr	Aucun script spécifié pour la commande d'opération d'action.

en-us	No SNMP OID specified.
fr	Aucun OID SNMP spécifié.

en-us	Not Ack
fr	Non acquitté

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
fr	Configuration du mot de passe de l'utilisateur "guest" interdite.

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
fr	Tous les résultats ne sont pas affichés. Veuillez fournir des critères de recherche plus précis.

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
fr	Tous les modèles ne sont pas liés à "%1$s".

en-us	No target selected
fr	Aucune cible sélectionnée

en-us	No target selected.
fr	Aucune cible sélectionnée.

en-us	Not authorised.
fr	Non autorisé.

en-us	Not available
fr	Non disponible

en-us	Not classified
fr	Non classé

en-us	Note
fr	Note

en-us	Notes
fr	Notes

en-us	Nothing
fr	Rien

en-us	Nothing to do.
fr	Rien à faire.

en-us	Notification report
fr	Rapport de notification

en-us	Notifications
fr	Notifications

en-us	Notify all involved
fr	Notifier tous les participants

en-us	not in
fr	pas dans

en-us	Not inherited items
fr	Éléments non hérités

en-us	No triggers defined.
fr	Aucun déclencheur défini.

en-us	No trigger with triggerid "%1$s".
fr	Aucun déclencheur avec l'identifiant (triggerid) "%1$s".

en-us	not selected
fr	non sélectionné

en-us	Not supported
fr	Non supporté

en-us	No URL provided for screen element.
fr	Aucune URL fournie pour l'élément d'écran.

en-us	Nov
fr	Nov

en-us	No value
fr	Pas de valeur

en-us	November
fr	Novembre

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
fr	now () - Nombre de secondes écoulées depuis le temps Epoch

en-us	NTLM
fr	NTLM

en-us	number
fr	nombre

en-us	Number of CPUs. Returns integer
fr	Nombre de processeurs. Retourne un entier

en-us	Number of enabled items on the host.
fr	Nombre d'éléments activés sur l'hôte.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
fr	Nombre d'hôtes (activé/désactivé)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
fr	Nombre d'éléments (activés/désactivés/non supportés)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
fr	Nombre d'éléments dans l'historique du proxy qui ne sont pas encore envoyés au serveur

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
fr	Nombre d'éléments dans la queue qui rencontrent un délai de from à to secondes, incluses.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
fr	Nombre d'éléments de la file d'attente qui sont retardés sur le serveur Zabbix ou le proxy de "from" jusqu'à "to" en secondes, inclusif.

en-us	Number of items in Zabbix database.
fr	Nombre d'éléments dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
fr	Nombre d'hôtes supervisés

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
fr	Nombre de collisions out-of-window. Retourne un entier

en-us	Number of problems
fr	Nombre de problèmes

en-us	Number of problems and expand most critical one
fr	Nombre de problèmes et détailler le plus critique

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifiere
fr	Nombre de cœurs de processeur sur l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nombre de cœurs de processeur sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Nombre de processeurs sur la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Nombre de processeurs sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nombre de threads de processeur sur l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nombre de threads de processeur sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of rows
fr	Nombre de lignes

en-us	Number of slides
fr	Nombre de diapositives

en-us	Number of status changes
fr	Nombre de changements d'états

en-us	Number of steps
fr	Nombre d'étapes

en-us	Number of templates
fr	Nombre de modèles

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
fr	Nombre de déclencheurs (activés/désactivés [problème/ok])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
fr	Nombre de déclencheurs dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
fr	Nombre d'éléments non supportés dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of unsupported items on the host.
fr	Nombre d'éléments non supportés sur l'hôte.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
fr	Nombre d'utilisateurs connectés. Retourne un entier

en-us	Number of users (online)
fr	Nombre d'utilisateurs (en ligne)

en-us	Number of values stored in table HISTORY.
fr	Nombre de valeurs stockées dans la table HISTORY.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_LOG.
fr	Nombre de valeurs stockées dans la table HISTORY_LOG.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_STR.
fr	Nombre de valeurs stockées dans la table HISTORY_STR.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_TEXT.
fr	Nombre de valeurs stockées dans la table HISTORY_TEXT.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_UINT.
fr	Nombre de valeurs stockées dans la table HISTORY_UINT.

en-us	Number of values stored in table TRENDS.
fr	Nombre de valeurs stockées dans la table TRENDS.

en-us	Number of values stored in table TRENDS_UINT.
fr	Nombre de valeurs stockées dans la table TRENDS_UINT.

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nombre de machines virtuelles sur l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nombre de machines virtuelles sur un hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
fr	Nombre ou pourcentage des i-nœuds. Retourne un entier pour le nombre, un flottant pour le pourcentage

en-us	Numeral systems
fr	Systèmes numériques

en-us	Numeric (float)
fr	Numérique (flottant)

en-us	Numeric (integer)
fr	Numerique (Entier)

en-us	Numeric (unsigned)
fr	Numérique (non signé)

en-us	Object
fr	Objet

en-us	Oct
fr	Oct

en-us	Octal to decimal
fr	Octal vers décimal

en-us	October
fr	Octobre

en-us	OEM
fr	OEM

en-us	of
fr	de

en-us	off
fr	inatif

en-us	Off
fr	Inactif

en-us	Ok
fr	Ok

en-us	OK
fr	OK

en-us	OK event closes
fr	Un événement OK ferme

en-us	OK event generation
fr	Génération d'événement OK

en-us	Old event tag name
fr	Nom de l'ancien tag d'événement

en-us	Old event tag value
fr	Ancienne valeur du tag d'événement

en-us	Old tag name
fr	Ancien nom de tag

en-us	on
fr	sur

en-us	On
fr	Actif

en-us	Once
fr	Une fois

en-us	One
fr	Un

en-us	One of the objects is left without a host group.
fr	Un des objets reste sans groupe d'hôtes.

en-us	One-time downtime
fr	Temps d'arrêt unique

en-us	One time only
fr	Une fois uniquement

en-us	Only administrators can set map owner.
fr	Seuls les administrateurs peuvent configurer le propriétaire de la carte.

en-us	Only administrators can set screen owner.
fr	Seuls les administrateurs peuvent configurer le propriétaire de l'écran.

en-us	Only administrators can set slide show owner.
fr	Seuls les administrateurs peuvent configurer le propriétaire du diaporama.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
fr	Seuls les éléments assignés à des hôtes activés sont comptés

en-us	Only one change step is allowed.
fr	Seule une étape de changement est autorisée.

en-us	Only one check can be unique.
fr	Une seule vérification peut être unique.

en-us	Only one Prometheus step is allowed.
fr	Une seule étape Prometheus est autorisée.

en-us	Only one throttling step is allowed.
fr	Une seule étape de limitation est autorisée.

en-us	only one time unit is allowed
fr	une seule unité de temps est autorisée

en-us	Only selected problem
fr	Seulement le problème sélectionné

en-us	Only selected problem
fr	Seulement les problèmes sélectionnés

en-us	Only Super admin or Admin users can update "%1$s" parameter.
fr	Seuls les utilisateurs super-administrateurs ou administrateurs peuvent mettre à jour le paramètre "%1$s".

en-us	Only super admins can create correlations.
fr	Seuls les super administateurs peuvent créer des corrélations.

en-us	(Only super admins can create groups)
fr	(Seuls les super administrateurs peuvent créer des groupes)

en-us	Only Super Admins can create host groups.
fr	Seuls les super administrateurs peuvent créer des groupes d'hôtes.

en-us	Only Super Admins can create media types.
fr	Seuls les super administrateurs peuvent créer des types de médias.

en-us	Only Super Admins can create user groups.
fr	Seuls les super administrateurs peuvent créer des groupes d'utilisateurs.

en-us	Only super admins can create value maps.
fr	Seuls les super administrateurs peuvent créer des tables de correspondance.

en-us	Only Super Admins can delete media types.
fr	Seuls les super administrateurs peuvent effacer des types de médias.

en-us	Only Super Admins can delete user groups.
fr	Seuls les super administrateurs peuvent effacer des groupes d'utilisateurs.

en-us	Only super admins can delete value maps.
fr	Seuls les super administrateurs peuvent effacer des tables de correspondance.

en-us	Only Super Admins can edit media types.
fr	Seuls les super administrateurs peuvent éditer les types de médias.

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
fr	Seul les super-admin peuvent spécifier le propriétaire d'un tableau de bord.

en-us	Only super admins can update correlations.
fr	Seuls les super administrateurs peuvent mettre à jour les corrélations.

en-us	Only Super Admins can update user groups.
fr	Seuls les super administrateurs peuvent mettre à jour les groupes d'utilisateurs.

en-us	Only super admins can update value maps.
fr	Seuls les super administrateurs peuvent mettre à jour les tables de correspondances.

en-us	Only Super admin users can update "%1$s" parameter.
fr	Seuls les utilisateurs super-administrateurs peuvent mettre à jour le paramètre "%1$s".

en-us	Only the last 20%% of the indicator is displayed.
fr	Seules les 20 derniers %% des indicateurs sont affichés.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
fr	Seuls les déclencheurs assignés à des hôtes activés et dépendant d'éléments activés sont comptés

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
fr	Seules les vérifications d'agents Zabbix, SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3 peuvent être mises uniques.

en-us	On status change triggers blink for
fr	Au changement d'état, clignoter pendant

en-us	OOB IP address
fr	Hôte - Adresse IP OOB

en-us	OOB router
fr	Hôte - Routeur OOB

en-us	OOB subnet mask
fr	Hôte - Masque de sous-réseau OOB

en-us	Open log
fr	Ouvrir le journal

en-us	Opera
fr	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
fr	Informations du système d'exploitation. Retourne une chaîne

en-us	Operation "%1$s" already exists.
fr	L'opération "%1$s" existe déjà.

en-us	Operational data
fr	Données opérationnelles

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
fr	L'opération ne peut pas être effectuée en raison d'une requête non autorisée.

en-us	Operation details
fr	Détails de l'opération

en-us	Operation has no group to operate.
fr	L'opération n'a pas de groupe à exploiter.

en-us	Operation has no template to operate.
fr	L'opération n'a pas de modèle à exploiter.

en-us	Operations
fr	Opérations

en-us	Operation type
fr	Type d'opération

en-us	Operator
fr	Opérateur

en-us	Options
fr	Options

en-us	Or
fr	Ou

en-us	OR
fr	OU

en-us	Original
fr	Original

en-us	OS
fr	OS

en-us	OS (Full details)
fr	OS (détails complets)

en-us	OS (Short)
fr	OS (Court)

en-us	other
fr	autre

en-us	Other
fr	Autre

en-us	Other configuration parameters
fr	Autres paramètres de configuration

en-us	Other parameters
fr	Autres paramètres

en-us	Others
fr	Autres

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
fr	Statistiques de trafic sortant sur une interface réseau. Retourne un entier

en-us	output
fr	sortie

en-us	Overridden by
fr	Surchargé par

en-us	Override
fr	Surcharge

en-us	Override item history period
fr	Surcharger la période d'historique des éléments

en-us	Override item trend period
fr	Surcharger la période de tendances des éléments

en-us	Overrides
fr	Surcharges

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
fr	La surcharge nommée "%1$s" existe déjà.

en-us	Overview
fr	Aperçu

en-us	Owner
fr	Propriétaire

en-us	Pager
fr	Pager

en-us	Page received incorrect data
fr	La page a reçu des données incorrectes

en-us	Parameter
fr	Paramètre

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
fr	Le paramètre "%1$s" est obsolète.

en-us	Parameters
fr	Paramètres

en-us	Parent discovery rules
fr	Règles de découverte parentes

en-us	Parent graphs
fr	Graphique parent

en-us	Parent host value
fr	Valeur de l'hôte parent

en-us	Parent items
fr	Éléments parents

en-us	Parent service
fr	Service parent

en-us	Parent templates
fr	Modèles parent

en-us	Parent triggers
fr	Déclencheurs parents

en-us	Parent web scenarios
fr	Scénario web parent

en-us	Parse
fr	Analyser

en-us	Parse error
fr	Erreur d'analyse

en-us	Parse SQL error [%1$s] in [%2$s].
fr	Erreur d'analyse SQL [%1$s] dans [%2$s].

en-us	Passive
fr	Passif

en-us	Password
fr	Mot de passe

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
fr	Le mot de passe n'est pas obligatoire pour le type d'authentification non interne.

en-us	Password (once again)
fr	Mot de passe (une autre fois)

en-us	Paste
fr	Coller

en-us	Paste widget
fr	Coller le widget

en-us	Paste without external links
fr	Coller sans les liens externes

en-us	$.path.to.node
fr	$.chemin.vers.le.fichier

en-us	pattern
fr	motif

en-us	Pattern
fr	Motif

en-us	Pause operations for suppressed problems
fr	Suspendre les opérations des problèmes supprimés

en-us	Peak memory usage: %1$s
fr	Pic d'utilisation de la mémoire : %1$s

en-us	Percentage
fr	Pourcentage

en-us	Percentile line (left)
fr	Ligne de centile (gauche)

en-us	Percentile line (right)
fr	Ligne de centile (droite)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
fr	percentile () - Pourcentage P d'une période T

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
fr	Réalise une requête DNS. Retourne une chaîne de caractères avec le type d'information requis

en-us	Period
fr	Période

en-us	Periods
fr	Périodes

en-us	Period type
fr	Périodicité

en-us	Permissions
fr	Permissions

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
fr	Les permissions ne peuvent être assignées qu'aux groupes d'utilisateurs.

en-us	Persian (fa_IR)
fr	Persan (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
fr	bcmath pour PHP

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
fr	L'extension PHP bcmath manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
fr	ctype pour PHP

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
fr	L'extension PHP ctype manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-ctype).

en-us	PHP databases support
fr	support de bases de données par PHP

en-us	PHP gd
fr	gd pour PHP

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
fr	L'extension PHP gd manque (Paramètre de configuration de PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
fr	Support FreeType pour PHP gd

en-us	PHP gd FreeType support missing.
fr	Le support de FreeType manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd GIF image support missing.
fr	Support d'image PHP gd GIF manquant.

en-us	PHP gd GIF support
fr	Support d'image PHP gd GIF

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
fr	Le support des images JPEG manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd JPEG support
fr	Support JPEG dans PHP gd

en-us	PHP gd PNG image support missing.
fr	Le support des images PNG manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd PNG support
fr	Support PNG dans PHP gd

en-us	PHP gettext
fr	gettext pour PHP

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
fr	L'extension PHP gettext manque (Paramètre de configuration de PHP --with-gettext). Les traductions ne seront pas disponibles.

en-us	PHP LDAP
fr	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
fr	L'extension PHP LDAP est manquante.

en-us	PHP libxml
fr	libxml pour PHP

en-us	PHP libxml extension missing.
fr	L'extension PHP libxml manque.

en-us	PHP mbstring
fr	mbstring pour PHP

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
fr	L'extension PHP mbstring manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP OpenSSL
fr	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
fr	Extension PHP OpenSSL manquante.

en-us	PHP option "%1$s"
fr	Option PHP "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
fr	L'optoin PHP "%1$s" doit être configurée sur "%2$s"

en-us	PHP session
fr	Session PHP

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
fr	Le démarrage automatique de session PHP doit être désactivé (directive PHP "session.auto_start).

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
fr	L'extension PHP session manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
fr	Sockets pour PHP

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
fr	L'extension PHP sockets manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
fr	La surcharge de fonctions de chaînes PHP doit être désactivée.

en-us	PHP version
fr	Version de PHP

en-us	PHP xmlreader
fr	xmlreader pour PHP

en-us	PHP xmlreader extension missing.
fr	L'extension PHP xmlreader manque.

en-us	PHP xmlwriter
fr	xmlwriter pour PHP

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
fr	L'extension PHP xmlwriter manque.

en-us	Pie
fr	Camembert

en-us	Placing algorithm
fr	Algorithme de placement

en-us	Plain text
fr	Texte brut

en-us	Play
fr	Jouer

en-us	Play sound
fr	Jouer un son

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
fr	Veuillez vérifier les paramètres de configuration. Si tout est correct, appuyez sur le bouton "%1$s" ; sinon, le bouton "%2$s" pour changer les paramètres.

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
fr	Veuillez confirmer que vous souhaitez supprimer toutes les macros.

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
fr	Veiullez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "%1$s" quand c'est fait.

en-us	Please enter the host name or host IP address and port number of the Zabbix server, as well as the name of the installation (optional).
fr	Veuillez renseigner le nom d'hôte ou l'adresse IP et le numéro de port du serveur Zabbix ainsi que le nom de l'installation (facultatif).

en-us	Please select two elements
fr	Veuillez sélectionner deux éléments

en-us	Points
fr	Points

en-us	Point size
fr	Taille du point

en-us	Polish (pl_PL)
fr	Polonais (pl_PL)

en-us	POP
fr	POP

en-us	Populates host inventory field
fr	Remplit le champ d'inventaire d'hôte

en-us	Port
fr	Port

en-us	Port cannot be empty for host interface.
fr	Le port ne peut pas être vide pour l'interface hôte.

en-us	Port range
fr	Intervalle du port

en-us	Portuguese (pt_BR)
fr	Portugais (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
fr	Portugais (pt_PT)

en-us	Post fields
fr	Champs POST

en-us	Post type
fr	Type POST

en-us	Pre-installation summary
fr	Résumé pré-installation

en-us	Preprocessing
fr	Prétraitement

en-us	Preprocessing steps
fr	Étape de prétraitement

en-us	Preview
fr	Aperçu

en-us	Previous month
fr	Mois précédent

en-us	Previous page
fr	Page précédente

en-us	Previous value
fr	Valeur précédente

en-us	Previous week
fr	Semaine précédente

en-us	Previous year
fr	Année précédente

en-us	prev() - Previous value
fr	prev () - Valeur précédente

en-us	Prev. time
fr	Temps précédent

en-us	Primary POC cell
fr	Contact Principal - Mobile

en-us	Primary POC email
fr	Contact Principal - Courriel

en-us	Primary POC name
fr	Contact Principal - Nom

en-us	Primary POC notes
fr	Contact Principal - Notes

en-us	Primary POC phone A
fr	Contact Principal - Téléphone 1

en-us	Primary POC phone B
fr	Contact Principal - Téléphone 2

en-us	Primary POC screen name
fr	Contact Principal - Identifiant

en-us	Privacy passphrase
fr	Phrase de passe de confidentialité

en-us	Privacy protocol
fr	Protocole de confidentialité

en-us	Private
fr	Privé

en-us	Private key file
fr	Fichier de clé privée

en-us	Privilege level
fr	Niveau de privilège

en-us	Problem
fr	Problème

en-us	PROBLEM
fr	PROBLÈME

en-us	Problem created
fr	Problème créé

en-us	Problem display
fr	Affichage des problèmes

en-us	PROBLEM event generation mode
fr	Mode de génération des événements PROBLÈME

en-us	Problem expression
fr	Expression de problème

en-us	Problem hosts
fr	Hôtes problématiques

en-us	Problem, if all children have problems
fr	Problème si tous les enfants ont un problème

en-us	Problem, if at least one child has a problem
fr	Problème si au moins un enfant a un problème

en-us	Problem is not suppressed
fr	Le problème n'est pas supprimé

en-us	Problem is suppressed
fr	Le problème est supprimé

en-us	Problem on
fr	Problème sur

en-us	problem pattern
fr	modèle de problème

en-us	Problem recovery
fr	Récupération de problème

en-us	Problem resolved
fr	Problème résolu

en-us	Problems
fr	Problèmes

en-us	Problems by severity
fr	Problèmes par sévérité

en-us	Problem time
fr	Heure du problème

en-us	Problem update
fr	Mise à jour du problème

en-us	Process CPU utilisation percentage. Returns float
fr	Pourcentage d'utilisation du processeur pour un processus. Retourne un flottant

en-us	Process tags
fr	Traiter les tags

en-us	Prometheus
fr	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
fr	Motif Prometheus

en-us	Prometheus to JSON
fr	Prometheus vers JSON

en-us	Properties
fr	Propriétés

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
fr	L'URL fourni "%1$s" est invalide.

en-us	Proxies
fr	Proxys

en-us	Proxy
fr	Proxy

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
fr	Le proxy "%1$s" existe déjà.

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
fr	Le proxy "%1$s" pour l'hôte "%2$s" n'existe pas.

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
fr	Le proxy "%1$s" est utilisé par l'action "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
fr	Le proxy "%1$s" est utilisé par la règle de découverte "%2$s".

en-us	Proxy added
fr	Proxy ajouté

en-us	Proxy address
fr	Adresse du proxy

en-us	Proxy deleted
fr	Proxy supprimé

en-us	Proxy deleted
fr	Proxy supprimé

en-us	Proxy interface creation failed.
fr	La création de l'interface du proxy a échoué.

en-us	Proxy interface update failed.
fr	La mise à jour de l'interface du proxy a échoué.

en-us	Proxy mode
fr	Mode proxy

en-us	Proxy name
fr	Nom du proxy

en-us	Proxy updated
fr	Proxy modifié

en-us	PSK
fr	PSK

en-us	PSK identity
fr	Identité PSK

en-us	PSK is too short. Minimum is %1$s hex-digits.
fr	La PSK est trop courte. Le minimum est %1$s chiffres hexadécimaux.

en-us	Public
fr	Public

en-us	Public key
fr	Clé publique

en-us	Public key file
fr	Fichier de clé publique

en-us	Query fields
fr	Champs de requête

en-us	Queue
fr	File d'attente

en-us	Queue details
fr	Détails de la file d'attente

en-us	Queue overview
fr	Aperçu de la file d'attente

en-us	Queue overview by proxy
fr	Aperçu de la file d'attente par proxy

en-us	Raw data
fr	Données brutes

en-us	Raw post
fr	POST brut

en-us	Read
fr	Lecture

en-us	Read only
fr	Lecture seule

en-us	Read-only
fr	Lecture seule

en-us	Read-write
fr	Lecture-écriture

en-us	Reason
fr	Raison

en-us	Received value
fr	Valeur reçue

en-us	Recent problems
fr	Problèmes récents

en-us	Recipient
fr	Destinataire

en-us	Recipient (ascending)
fr	Destinateur (croissant)

en-us	Recipient (descending)
fr	Destinataire (décroissant)

en-us	Recipients
fr	Destinataires

en-us	Recovery
fr	Récupération

en-us	Recovery expression
fr	Expression de récupération

en-us	Recovery expression syntax error.
fr	Erreur de syntaxe dans l'expression de récupération.

en-us	Recovery operations
fr	Opérations de récupération

en-us	Recovery time
fr	Moment de la récupération

en-us	Rectangle
fr	Rectangle

en-us	reference to a non-existent tree element
fr	référence à un élément de l'arbre inexistant

en-us	Refresh
fr	Rafraîchir

en-us	refreshed every %1$s sec.
fr	rafraîchi toutes les %1$s sec.

en-us	Refresh interval
fr	Intervalle de rafraîchissement

en-us	Refresh interval multiplier
fr	Multiplicateur d'intervalle de rafraîchissement

en-us	Refresh unsupported items
fr	Rafraîchir les éléments non supportés

en-us	Refresh unsupported items "%1$s".
fr	Rafraîchir les éléments non supportés "%1$s".

en-us	regexp() - Regular expression V matching last value in period T (1 - match, 0 - no match)
fr	regexp () - Expression régulière V correspondant à la dernière valeur de la période T (1 - correspondance, 0 - pas de correspondance)

en-us	Regular
fr	Normal

en-us	regular expression
fr	expression régulière

en-us	Regular expression
fr	Expression régulière

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
fr	L'expression régulière "%1$s" existe déjà.

en-us	Regular expression added
fr	Expression régulière ajoutée

en-us	Regular expression deleted
fr	Expressions régulière supprimées

en-us	Regular expression deleted
fr	Expression régulière supprimée

en-us	Regular expression does not exist.
fr	L'expression régulière n'existe pas.

en-us	Regular expression must be a string
fr	L'expression régulière doit être une chaîne

en-us	Regular expressions
fr	Expressions régulières

en-us	Regular expression updated
fr	Expression régulière modifiée

en-us	Regular items
fr	Eléments normaux

en-us	Release to create a widget.
fr	Relâchez pour créer un nouveau widget.

en-us	Remember me for 30 days
fr	Me rappeler toutes les 30 jours

en-us	Remote command
fr	Commande à distance

en-us	Remove
fr	Supprimer

en-us	Remove, %1$s
fr	Supprimer, %1$s

en-us	Remove all
fr	Supprimer tout

en-us	Removed, %1$s
fr	Supprimé, %1$s

en-us	Remove domain name
fr	Supprimer le nom de domaine

en-us	Remove from favourites
fr	Retirer des favoris

en-us	Remove from host group
fr	Retirer du groupe d'hôtes

en-us	Remove from host groups
fr	Retirer du groupe d'hôte

en-us	Remove host
fr	Supprimer l'hôte

en-us	Replace
fr	Remplacer

en-us	Replace dependencies
fr	Remplacer les dépendances

en-us	replacement
fr	remplacement

en-us	Reports
fr	Rapports

en-us	Request body
fr	Corps de la requête

en-us	Request body type
fr	Type du corps de la requête

en-us	Request sent successfully
fr	Requête envoyée avec succès

en-us	Request type
fr	Type de requête

en-us	Required
fr	Requis

en-us	Required host permissions
fr	Permissions d'hôte requises

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
fr	Performance du serveur Zabbix requise, en nouvelles valeurs par seconde attendues.

en-us	Required performance (vps)
fr	Performance requise (vps)

en-us	Required server performance, new values per second
fr	Performance serveur requise, nouvelles valeurs par seconde

en-us	Required status codes
fr	Code d'état requis

en-us	Required string
fr	Chaîne requise

en-us	Reset
fr	Réinitialiser

en-us	Reset all fields to default values?
fr	Réinitialiser tous les champs à leur valeur par défaut ?

en-us	Reset confirmation
fr	Confirmation de la réinitialisation

en-us	Reset defaults
fr	Réinitialiser aux valeurs par défaut

en-us	Resolved
fr	Résolu

en-us	RESOLVED
fr	RÉSOLU

en-us	Resolved by
fr	Résolu par

en-us	Resolved by correlation rule.
fr	Résolu par la règle de corrélation.

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
fr	Résolu par la règle de corrélation "%1$s".

en-us	Resolved by inaccessible user.
fr	Résolu par un utilisateur inaccessible.

en-us	Resolved by user "%1$s".
fr	Résolu par l'utilisateur "%1$s".

en-us	Resource
fr	Ressource

en-us	Resource ID
fr	ID de ressource

en-us	Response
fr	Réponse

en-us	Response code
fr	Code de réponse

en-us	Response time
fr	Temps de réponse

en-us	Response type: JSON
fr	Type de réponse : JSON

en-us	Response type: String
fr	Type de réponse : chaîne de caractères

en-us	Result
fr	Résultat

en-us	Result converted to %1$s
fr	Résultat converti en %1$s

en-us	Result is FALSE
fr	Le résultat est FAUX

en-us	Result is TRUE
fr	Le résultat est VRAI

en-us	Result type
fr	Type de résultat

en-us	Result with value map applied
fr	Résultat avec la table de correspondance appliquée

en-us	Retrieve mode
fr	Mode de récupération

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
fr	Récupère le contenu d'un fichier. Retourne du texte

en-us	Retry
fr	Réessayer

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
fr	Retourne un tableau JSON avec les macros LDD décrivant les objets MBean ou leurs attributs. Peut être utilisé pour la découverte bas niveau.

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
fr	Renvoie un tableau JSON avec des objets MBean ou leurs attributs. Comparé à jmx.discovery, il ne définit pas les macros LLD. Peut être utilisé pour la découverte bas niveau.

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
fr	Retourne la première colonne de la première ligne du résultat d'une requête SQL.

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
fr	Retourne un tableau JSON décrivant les interfaces réseau de l'hôte configurées dans Zabbix. Peut être utilisé pour de la détection bas niveau.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
fr	Retourne un objet JSON contenant les métriques internes du serveur Zabbix ou du proxy.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
fr	Retourne la disponibilité d'un type particulier de vérification sur l'hôte. La valeur correspond aux icônes de disponibilité dans la liste d'hôtes. Les types valides sont: agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
fr	Retourne l'état de maintenance actuel de l'hôte.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
fr	Retourne le temps de réponse au ping ICMP en secondes. Exemple : 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
fr	Retourne les informations associées avec la passerelle Java de Zabbix. Les params valides sont : ping, version.

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
fr	Retourne le pourcentage de paquets ICMP ping perdus.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
fr	Retourne la valeur d'un attribut d'un objet MBean.

en-us	Revert changes
fr	Rétablir les changements

en-us	right
fr	droite

en-us	Right
fr	Droit

en-us	Right trim
fr	Rogner à droite

en-us	Right Y
fr	Y droit

en-us	RMCP+
fr	RMCP+

en-us	Romanian (ro_RO)
fr	Roumain (ro_RO)

en-us	root
fr	racine

en-us	Row added
fr	Ligne ajoutée

en-us	Row deleted
fr	Ligne supprimée

en-us	Rows
fr	Lignes

en-us	Row span
fr	Étendue de la ligne

en-us	Rows per page
fr	Lignes par page

en-us	ruleid of dependent item and master item should match
fr	ruleid de l'élément dépendant et de l'élément maître doit correspondre

en-us	Rules
fr	Règles

en-us	Run commands
fr	Exécuter des commandes

en-us	Run custom commands on %1$s
fr	Exécuter la commande personnalisée sur %1$s

en-us	Run global script
fr	Exécuter un script global

en-us	Run IPMI command
fr	Exécuter une commande IPMI

en-us	Run remote commands on current host
fr	Exécuter des commandes distantes sur l'hôte actuel

en-us	Run remote commands on host groups
fr	Exécuter des commandes distantes sur le groupe d'hôtes

en-us	Run remote commands on hosts
fr	Exécuter des commandes distantes sur l'hôte

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
fr	Exécute la commande spécifiée sur l'hôte. Retourne le résultat textuel de la commande ; 1 - dans le mode nowait (indépendamment du résultat de la commande)

en-us	Run SSH commands
fr	Exécuter des commandes SSH

en-us	Run TELNET commands
fr	Exécuter des commandes TELNET

en-us	Russian (ru_RU)
fr	Russe (ru_RU)

en-us	s
fr	s

en-us	S
fr	S

en-us	S
fr	D

en-us	Safari
fr	Safari

en-us	SAML settings
fr	Paramètres SAML

en-us	Sans-Serif
fr	Sans empattement

en-us	Sat
fr	Sam

en-us	Saturday
fr	Samedi

en-us	Save changes
fr	Sauvegarder les modifications

en-us	Save it as "%1$s"
fr	L'enregistrer sous "%1$s"

en-us	Scan directory
fr	Analyser le répertoire

en-us	Scenario
fr	Scénario

en-us	Schedule
fr	Planification

en-us	Scheduled check
fr	Vérification planifiée

en-us	Scheduling
fr	Planification

en-us	Scope
fr	Étendue

en-us	Screen
fr	Écran

en-us	Screen "%1$s" already exists.
fr	L'écran "%1$s" existe déjà.

en-us	Screen "%1$s" already exists on template "%2$s".
fr	L'écran "%1$s" existe déjà dans le modèle "%2$s".

en-us	Screen "%1$s" cell X - %2$s Y - %3$s is already taken.
fr	La cellule X - %2$s Y - %3$s de l'écran "%1$s" est déjà prise.

en-us	Screen "%1$s" column span in cell X - %2$s Y - %3$s is incorrect.
fr	L'étendue de colonne dans la cellule X - %2$s Y - %3$s de l'écran "%1$s" est incorrecte.

en-us	Screen "%1$s" column span in cell X - %2$s Y - %3$s is too big.
fr	L'étendue de colonne dans la cellule X - %2$s Y - %3$s de l'écran "%1$s" est trop grande.

en-us	Screen "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
fr	L'écran "%1$s" est public et le partage en lecture seul est interdit.

en-us	Screen "%1$s" row span in cell X - %2$s Y - %3$s is incorrect.
fr	L'étendue de ligne dans la cellule X - %2$s Y - %3$s de l'écran "%1$s" est incorrecte.

en-us	Screen "%1$s" row span in cell X - %2$s Y - %3$s is too big.
fr	L'étendue de ligne dans la cellule X - %2$s Y - %3$s de l'écran "%1$s" est trop grande.

en-us	Screen added
fr	Écran ajouté

en-us	Screen deleted
fr	Écran supprimé

en-us	Screen name cannot be empty.
fr	Le nom de l'écran ne peut pas être vide.

en-us	Screen owner cannot be empty.
fr	Le propriétaire de l'écran ne peut pas être vide.

en-us	Screens
fr	Écrans

en-us	Screen updated
fr	Écran mis à jour

en-us	script
fr	script

en-us	Script
fr	Script

en-us	Script "%1$s" already exists.
fr	Le script "%1$s" existe déjà.

en-us	Script added
fr	Script ajouté

en-us	Script deleted
fr	Script supprimé

en-us	Script deleted
fr	Script supprimé

en-us	Script menu path "%1$s" already used in script name "%2$s".
fr	Le chemin de menu "%1$s" du script est déjà utilisé dans le nom du script "%2$s".

en-us	Script name
fr	Nom du script

en-us	Script name "%1$s" already used in menu path for script "%2$s".
fr	Le nom du script "%1$s" est déjà utilisé dans le chemin de menu du script "%2$s".

en-us	Script parameters
fr	Paramètres du script

en-us	Script parameters "%1$s" are missing the last new line feed for media type "%2$s".
fr	Le dernier retour à la ligne manque dans les paramètres "%1$s" du script pour le type de média "%2$s".

en-us	Script profiler
fr	Profileur de script

en-us	Scripts
fr	Scripts

en-us	Script updated
fr	Script modifié

en-us	Search
fr	Recherche

en-us	Search attribute
fr	Attribut recherché

en-us	Search pattern is empty
fr	Expression de recherche vide

en-us	search string
fr	chaîne de recherche

en-us	Search type
fr	Type de recherche

en-us	second
fr	second

en-us	Secondary POC cell
fr	Contact Secondaire - Mobile

en-us	Secondary POC email
fr	Contact Secondaire - Courriel

en-us	Secondary POC name
fr	Contact Secondaire - Nom

en-us	Secondary POC notes
fr	Contact Secondaire - Notes

en-us	Secondary POC phone A
fr	Contact Secondaire - Téléphone 1

en-us	Secondary POC phone B
fr	Contact Secondaire - Téléphone 2

en-us	Secondary POC screen name
fr	Contact Secondaire - Identifiant

en-us	second parameter is expected
fr	un second paramètre est nécessaire

en-us	seconds
fr	secondes

en-us	Secret text
fr	Texte secret

en-us	Security level
fr	Niveau de sécurité

en-us	Security name
fr	Nom de la sécurité

en-us	Select
fr	Sélectionner

en-us	selected
fr	sélectionné

en-us	Selected
fr	Sélectionné

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
fr	Sélectionné, %1$s en position  %2$d de %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
fr	Sélectionné, %1$s, lecture seule, en position %2$d de %3$d

en-us	Selected actions deleted
fr	Actions sélectionnées supprimées

en-us	Selected and all other problems of related triggers
fr	Sélectionnés et tous les autres problèmes des déclencheurs associés

en-us	Selected correlations deleted
fr	Corrélations sélectionnées supprimées

en-us	Selected elements
fr	Éléments sélectonnés

en-us	Selected items only
fr	Éléments sélectionnés uniquement

en-us	Select prototype
fr	Sélectionner le prototype

en-us	Select widget
fr	Sélectionnez un widget

en-us	Send backward
fr	Envoyer vers l'arrière

en-us	Send message
fr	Envoi message

en-us	Send message to user groups
fr	Envoyer le message aux groupes d'utilisateurs

en-us	Send message to users
fr	Envoyer le message aux utilisateurs

en-us	Send only to
fr	Envoyer uniquement à

en-us	Send to
fr	Envoyer à

en-us	Send to back
fr	Envoyer à l'arrière

en-us	Send to user groups
fr	Envoyer aux groupes d'utilisateurs

en-us	Send to users
fr	Envoyer aux utilisateurs

en-us	Sent
fr	Envoyé

en-us	Sep
fr	Sep

en-us	Separated
fr	Séparé

en-us	Separately
fr	Séparément

en-us	September
fr	Septembre

en-us	Serial number A
fr	Numéro de série A

en-us	Serial number B
fr	Numéro de série B

en-us	Serif
fr	Avec empattement

en-us	Server
fr	Serveur

en-us	Server (proxy)
fr	Serveur (proxy)

en-us	Server time
fr	Heure du serveur

en-us	Service
fr	Service

en-us	Service "%1$s" cannot be deleted, because it is dependent on another service.
fr	Le service "%1$s" ne peut pas être effacé car un autre service en dépend.

en-us	Service "%1$s" cannot be dependent on itself.
fr	Le service "%1$s" ne peut pas dépendre de lui-même.

en-us	Service "%1$s" cannot be linked to a trigger and have children at the same time.
fr	Le service "%1$s" ne peut pas être lié à un déclencheur et avoir des enfants en même temps.

en-us	Service "%1$s" is already hardlinked to a different service.
fr	Le service "%1$s" est déjà lié à un autre service.

en-us	Service availability report
fr	Rapport de disponibilité des services

en-us	Service cannot be parent and child at the same time.
fr	Le service ne peut pas être parent et enfant en même temps.

en-us	Service created
fr	Service créé

en-us	Service data storage period "%1$s".
fr	Période de stockage des données de service "%1$s".

en-us	Service deleted
fr	Service supprimé

en-us	Service dependencies
fr	Dépendances du service

en-us	Service parent
fr	Parent du service

en-us	Service port
fr	Port du service

en-us	Services
fr	Services

en-us	Services form a circular dependency.
fr	Les services forment une dépendance circulaire.

en-us	Service start time must be less than end time.
fr	L'heure de démarrage du service doit être antérieure à l'heure de fin.

en-us	Service times
fr	Périodes de maintenance

en-us	Service type
fr	Type de service

en-us	Service updated
fr	Service mis à jour

en-us	Session terminated, re-login, please.
fr	Session terminée, veuillez vous reconnecter.

en-us	Set custom time period
fr	Définir une période personnalisée

en-us	Set error to
fr	Positionner l'erreur à

en-us	Set host inventory mode
fr	Configurer le mode d'inventaire d'hôte

en-us	Set new value
fr	Définir une nouvelle valeur

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
fr	La définition du mode de déréférencement LDAP a échoué.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
fr	La définition du protocole LDAP a échoué.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
fr	La définition des références LDAP sur "Off" a échoué.

en-us	Set value to
fr	Positionner la valeur à

en-us	Severity
fr	Sévérité

en-us	Severity changed
fr	La criticité a changé

en-us	Severity changes
fr	Changements de gravité

en-us	Severity decreased
fr	La criticité a diminué

en-us	Severity (descending)
fr	Sévérité (décroissante)

en-us	Severity increased
fr	La criticité a augmenté

en-us	SHA
fr	SHA

en-us	Shape
fr	Forme

en-us	Share
fr	Partager

en-us	Sharing
fr	Partage

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
fr	La valeur est manquante pour l'option de partage "%1$s" de la carte "%2$s".

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for screen "%2$s".
fr	La valeur est manquante pour l'option de partage "%1$s" de l'écran "%2$s".

en-us	short description
fr	description courte

en-us	Shortened
fr	Raccourci

en-us	should be empty
fr	doit être vide

en-us	should be less than current time
fr	devrait être inférieur à l'heure actuelle

en-us	Show
fr	Afficher

en-us	Show details
fr	Afficher les détails

en-us	Show header
fr	Afficher l'en-tête

en-us	Show hosts in maintenance
fr	Afficher les hôtes en maintenance

en-us	show icon mappings
fr	afficher les correspondances d'icônes

en-us	Show items without data
fr	Afficher les éléments sans donnée

en-us	Show legend
fr	Afficher la légende

en-us	Show lines
fr	Afficher les lignes

en-us	Shown
fr	Affiché

en-us	Show operational data
fr	Afficher les données opérationnelles

en-us	Show problems
fr	Afficher les problèmes

en-us	Show selected
fr	Afficher sélections

en-us	Show sidebar
fr	Afficher la barre latérale

en-us	Show suppressed problems
fr	Afficher les problèmes supprimés

en-us	Show tags
fr	Voir les tags

en-us	Show text as HTML
fr	Afficher le texte en HTML

en-us	Show timeline
fr	Afficher la chronologie

en-us	Show triggers
fr	Afficher les déclencheurs

en-us	Show unacknowledged only
fr	Afficher les non-acquittés seulement

en-us	Show unavailable maps
fr	Afficher les cartes indisponibles

en-us	Show value
fr	Afficher valeur

en-us	show value mappings
fr	afficher les correspondances de valeurs

en-us	Show warning if Zabbix server is down
fr	Afficher une alerte si le serveur Zabbix est arrêté

en-us	Show working time
fr	Afficher les heures ouvrées

en-us	Sidebar control
fr	Contrôle de la barre latérale

en-us	Sign
fr	Signature

en-us	Sign in
fr	S'enregistrer

en-us	Sign in with HTTP
fr	Connectez-vous avec HTTP

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
fr	Authentification avec Single Sign-On (SAML)

en-us	Sign out
fr	Déconnexion

en-us	Simple
fr	Simple

en-us	Simple change
fr	Changement simple

en-us	Simple check
fr	Vérification simple

en-us	Simple graph
fr	Graphique simple

en-us	Simple graph prototype
fr	Prototype de graphique simple

en-us	Single
fr	Seul

en-us	Site address A
fr	Site - Adresse 1

en-us	Site address B
fr	Site - Adresse 2

en-us	Site address C
fr	Site - Adresse 3

en-us	Site city
fr	Site - Ville

en-us	Site country
fr	Site - Pays

en-us	Site notes
fr	Site - Notes

en-us	Site rack location
fr	Site - Localisation baie

en-us	Site state / province
fr	Site - État / province

en-us	Site ZIP / postal
fr	Site - Code postal

en-us	Size
fr	Taille

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
fr	La taille de la réponse reçue du serveur Zabbix "%1$s" dépasse la taille autorisée de %2$s octets. Cette valeur peut être augmentée dans la constante ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT dans include/defines.inc.php.

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
fr	Copie du graphique "%1$s" sur l'hôte "%2$s" sautée.

en-us	SLA
fr	SLA

en-us	Slide
fr	Diapositive

en-us	Slides
fr	Diapositives

en-us	Slide show
fr	Diaporama

en-us	Slide show "%1$s" already exists.
fr	Le diaporama "%1$s" existe déjà.

en-us	Slide show "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
fr	Le diaporama "%1$s" est public et le partage en lecture seule est interdit.

en-us	Slide show added
fr	Diaporama ajouté

en-us	Slide show deleted
fr	Diaporama supprimé

en-us	Slide show must contain slides.
fr	Le diaporama doit contenir des diapositives.

en-us	Slide show owner cannot be empty.
fr	Le propriétaire du diaporama ne peut pas être vide.

en-us	Slide shows
fr	Diaporamas

en-us	Slide show updated
fr	Diaporama mis à jour

en-us	SLO service URL
fr	URL du service SLO

en-us	Slovak (sk_SK)
fr	Slovaque (sk_SK)

en-us	SMS
fr	SMS

en-us	SMTP
fr	SMTP

en-us	SMTP email
fr	adresse SMTP

en-us	SMTP helo
fr	SMTP helo

en-us	SMTP server
fr	serveur SMTP

en-us	SMTP server port
fr	Port du serveur SMTP

en-us	SNMP
fr	SNMP

en-us	SNMP agent
fr	Agent SNMP

en-us	SNMP community
fr	Communauté SNMP

en-us	SNMP interfaces
fr	Interfaces SNMP

en-us	SNMP OID
fr	OID SNMP

en-us	SNMP trap
fr	Trap SNMP

en-us	SNMP trap key is invalid.
fr	La clé du trap SNMP est invalide.

en-us	SNMPv1
fr	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
fr	agent SNMPv1

en-us	SNMPv2
fr	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
fr	agent SNMPv2

en-us	SNMPv3
fr	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
fr	agent SNMPv3

en-us	SNMP version
fr	Version SNMP

en-us	Snooze
fr	Reporter

en-us	Soft
fr	Souple

en-us	Software
fr	Logiciel

en-us	Software application A
fr	Application logicielle A

en-us	Software application B
fr	Application logicielle B

en-us	Software application C
fr	Application logicielle C

en-us	Software application D
fr	Application logicielle D

en-us	Software application E
fr	Application logicielle E

en-us	Software architecture information. Returns string
fr	Information sur l'architecture logicielle. Retourne une chaîne

en-us	Software (Full details)
fr	Logiciel (détails complets)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
fr	Une partie de l'historique de cet élément peut être compressée, la suppression n'est pas disponible.

en-us	Sort entries by
fr	Classer les entrées par

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
fr	Tri par le champ "%1$s" non autorisé.

en-us	Sort order (0->999)
fr	Ordre de tri (0->999)

en-us	Sort triggers by
fr	Trier les déclencheurs par

en-us	Source
fr	Source

en-us	Source type
fr	Type de source

en-us	Spanish (es_ES)
fr	Espagnol (es_ES)

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
fr	Le script spécifié n'existe pas ou vous n'avez pas les droits dessis pour une commande d'opération d'action.

en-us	Specify host to see the graphs.
fr	Spécifiez l'hôte pour voir les graphiques.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
fr	Spécifier des conditions de filtre pour voir les valeurs.

en-us	Speed
fr	Vitesse

en-us	SP entity ID
fr	ID d'entité du SP

en-us	SP name ID format
fr	Format d'ID du nom du SP

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
fr	Compte SQL : %1$s (selects: %2$s | executes : %3$s)

en-us	SQL query
fr	Requête SQL

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
fr	L'exécution de l'instruction SQL a échoué "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
fr	L'exécution de l'instruction SQL a échoué"%1$s".

en-us	SSH
fr	SSH

en-us	SSH agent
fr	Agent SSH

en-us	SSL certificate file
fr	Fichier de certificat SSL

en-us	SSL key file
fr	Fichier de clé SSL

en-us	SSL key password
fr	Mot de passe de la clé SSL

en-us	SSL/TLS
fr	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
fr	Vérifier l'hôte SSL

en-us	SSL verify peer
fr	Vérifier le pair SSL

en-us	SSO service URL
fr	URL du service SSO

en-us	Stacked
fr	Empilé

en-us	Staircase
fr	Escalier

en-us	Standard items
fr	Éléments standards

en-us	Start in
fr	Démarrer dans

en-us	Starting TLS failed.
fr	Le démarrage de TLS a échoué.

en-us	STARTTLS
fr	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
fr	Moment du démarrage du serveur Zabbix, timestamp Unix.

en-us	State
fr	État

en-us	Static
fr	Statique

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
fr	Statistiques et disponibilité du cache en écriture Zabbix. Cache - une des valeurs (modes : all, float, uint, str, log, text, not supported), historique (modes : pfree, free, total, used, pused), index (modes : pfree, free, total, used , pused), tendance (modes : pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
fr	État

en-us	Status (ascending)
fr	État (croissant)

en-us	Status calculation
fr	Calcul de l'état

en-us	Status calculation algorithm
fr	Algorithme de calcul de l'état

en-us	Status codes
fr	Codes d'état

en-us	Status (descending)
fr	État (décroissant)

en-us	Status disabled
fr	Statut désactivé

en-us	Status maintenance
fr	Statut maintenance

en-us	Status of discovery
fr	État de la découverte

en-us	Status ok
fr	Statut ok

en-us	Status only
fr	État seulement

en-us	Status problem
fr	Statut problème

en-us	Step
fr	Étape

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
fr	Étape "%1$s" [%2$s sur %3$s] échouée : %4$s

en-us	Step duration
fr	Durée de l'étape

en-us	Step of web scenario
fr	Étape du scénario web

en-us	Steps
fr	Étapes

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
fr	L'étape nommée "%1$s" existe déjà.

en-us	Stop
fr	Stop

en-us	Stop processing
fr	Arrêter le traitement

en-us	Storage period
fr	Période de stockage

en-us	Straight
fr	Littéral

en-us	str() - Find string V in last (most recent) value (1 - found, 0 - not found)
fr	str () - Trouver la chaîne V dans la dernière valeur (la plus récente) (1 - trouvée, 0 - non trouvée)

en-us	Strict
fr	Stricte

en-us	String
fr	Chaîne de caractères

en-us	strlen() - Length of last (most recent) T value in characters
fr	strlen () - Longueur de la dernière valeur T (la plus récente) en caractères

en-us	Structured data
fr	Données structurées

en-us	Style
fr	Style

en-us	Subfilter
fr	Sous-filtre

en-us	Subject
fr	Sujet

en-us	Subject
fr	Sujet

en-us	Submap
fr	Sous-carte

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>script
fr	<sous-menu/sous-menu/...>script

en-us	Success Audit
fr	Succès Audit

en-us	Success message
fr	Message de succès

en-us	sum
fr	somme

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
fr	Somme des statistiques de trafic entrant et sortant sur l'interface réseau. Retourne un entier

en-us	sum() - Sum of values of a period T
fr	sum () - Somme des valeurs d'une période T

en-us	Sun
fr	Dim

en-us	Sunday
fr	Dimanche

en-us	supplied credentials are not unique
fr	les informations d'identification fournies ne sont pas uniques

en-us	Support
fr	Support

en-us	Suppressed till: %1$s
fr	Supprimé jusqu'à : %1$s

en-us	Surname
fr	Nom de famille

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
fr	Statistiques d'entrée de la swap (du périphérique à la mémoire). Retourne un entier

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
fr	Statistiques de sortie de la swap (de la mémoire au périphérique). Retourne un entier

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Taille de l'espace de swap en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	Swedish (sv_SE)
fr	Suédois (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
fr	Changer de méthode d'authentification va réinitialiser toutes les sessions sauf celle-ci ! Continuer ?

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
fr	Moment du démarrage du système. Retourne un entier (timestamp Unix)

en-us	System default
fr	Valeur système par défaut

en-us	System error.
fr	Erreur système.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
fr	Une erreur système est survenue. Merci de contacter un administrateur Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
fr	Nom d'hôte du système. Retourne une chaîne

en-us	System information
fr	Information système

en-us	System statistics. Returns integer or float
fr	Statistiques du système. Retourne un entier ou un flottant

en-us	System time. Returns integer with type as utc; string - with type as local
fr	Horloge système. Retourne un entier avec le type utc ; une chaîne avec le type local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
fr	Uptime du système en secondes. Retourne un entier

en-us	T
fr	J

en-us	T
fr	M

en-us	Table "%1$s" does not exist.
fr	La table "%1$s" n'existe pas.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
fr	La table "%1$s" n'a pas de champ nommé "%2$s".

en-us	tag
fr	tag

en-us	Tag
fr	Étiquette

en-us	Tag display priority
fr	Priorité d'affichage des tags

en-us	Tag filter
fr	Filtre de tag

en-us	Tag for matching
fr	Tag pour la concordance

en-us	Tag name
fr	Nom de tag

en-us	Tags
fr	Tags

en-us	Tag value
fr	Valeur du tag

en-us	Target
fr	Cible

en-us	Target list
fr	Liste des cibles

en-us	Target type
fr	Type de cible

en-us	TCP
fr	TCP

en-us	Telnet
fr	Telnet

en-us	TELNET agent
fr	agent TELNET

en-us	Template
fr	Modèle

en-us	Template "%1$s" already exists.
fr	Le modèle "%1$s" existe déjà.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
fr	Le modèle "%1$s" ne peut pas ne pas avoir de groupe d'hôte.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
fr	Le modèle "%1$s" pour l'hôte "%2$s" n'existe pas.

en-us	Template added
fr	Modèle ajouté

en-us	Template and host properties that are inherited through template linkage will be unlinked and cleared.
fr	Les propriétés du modèle et de l'hôte héritées du modèle seront dissociées et effacées.

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
fr	Un modèle ne peut pas être lié à un autre modèle plus d'une fois, même à travers d'autres modèles.

en-us	Template deleted
fr	Modèle supprimé

en-us	Template group
fr	Groupe de modèles

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
fr	ID du modèle "%1$s" passé %2$s fois

en-us	Template linkage
fr	Lien entre modèles

en-us	Template macros
fr	Macros du modèle

en-us	Template name
fr	Nom du modèle

en-us	Templates
fr	Modèles

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
fr	Les modèles "%1$s" sont déliés de l'hôte "%2$s".

en-us	Template screen "%1$s" already exists.
fr	L'écran de modèle "%1$s" existe déjà.

en-us	Template screens
fr	Écrans du modèle

en-us	Templates updated
fr	Modèles mis à jour

en-us	Template trigger
fr	Déclencheurs du modèle

en-us	Template updated
fr	Modèle mis à jour

en-us	Template value
fr	Valeur du modèle

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
fr	Un modèle avec le même nom "%1$s" existe déjà.

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
fr	Un modèle avec le même nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Test
fr	Test

en-us	Test all steps
fr	Tester toutes les étapes

en-us	Test authentication
fr	Tester l'authentification

en-us	Test confirmation
fr	Test de la confirmation

en-us	Test data
fr	Données de test

en-us	Test expressions
fr	Tester les expressions

en-us	Test item
fr	Tester l'élément

en-us	Test media type "%1$s"
fr	Tester le type de média "%1$s"

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
fr	Le test des éléments "%1$s" n'est pas pris en charge.

en-us	Test string
fr	Chaîne de test

en-us	Test subject
fr	Tester le sujet

en-us	Text
fr	Texte

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
fr	La méthode "%1$s.%2$s" doit être appelée sans le paramètre "auth".

en-us	The application is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	L'application n'est plus découverte et sera supprimée dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The application is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	L'application n'est plus découverte et sera supprimée la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	L'hôte cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	Le prototype d'hôte cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	Le modèle cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le graphique n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le graphique n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le groupe d'hôte n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le groupe d'hôte n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	L'hôte n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	L'hôte n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans les icônes de carte %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans l'icône de carte %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans la carte %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans les cartes %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	L'élément n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	L'élément n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	Theme
fr	Thème

en-us	The number of processes. Returns integer
fr	Le nombre de processus. Retourne un entier

en-us	the parameter "%1$s" is missing
fr	le paramètre "%1$s" est manquant

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
fr	Le paramètre "%1$s" est absent des attributs de l'utilisateur.

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC Request.
fr	Le JSON reçu n'est pas une requête JSON-RPC valide.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
fr	La remote-procedure demandée n'existe pas / n'est pas disponible

en-us	the table "%1$s" was not found
fr	la table "%1$s" est introuvable

en-us	the tag "%1$s" is missing
fr	le tag "%1$s" est manquante

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le déclencheur n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le déclencheur n'est plus découvert et sera supprimé lors du prochain traitement de la règle de découverte.

en-us	The web scenario application belongs to a different host than the web scenario host.
fr	L'application du scénario web appartient à un hôte différent de celui du scénario.

en-us	The X coordinate of screen element located at X - %1$s and Y - %2$s of screen "%3$s" is too big.
fr	La coordonnée X de l'élément d'écran situé à X - %1$s et Y - %2$s de l'écran "%3$s" est trop grande.

en-us	The Y coordinate of screen element located at X - %1$s and Y - %2$s of screen "%3$s" is too big.
fr	La coordonnée Y de l'élément d'écran situé à X - %1$s et Y - %2$s de l'écran "%3$s" est trop grande.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
fr	La version de la base de données Zabbix ne correspond pas aux exigences actuelles. Version de votre base de données : %1$s. Version requise : %2$s. Veuillez contacter votre administrateur système.

en-us	third
fr	troisième

en-us	third parameter is expected
fr	le troisième paramètre est attendu

en-us	This day last week
fr	Ce jour la semaine dernière

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
fr	Ce champ est automatiquement rempli par l'élément "%1$s".

en-us	This is the test message from Zabbix
fr	Ceci est un message de test de Zabbix

en-us	This month
fr	Ce mois-ci

en-us	This month so far
fr	Ce mois-ci jusqu'à présent

en-us	This screen column is not empty. Delete it?
fr	Cette colonne de l'écran n'est pas vide. L'effacer ?

en-us	This screen row is not empty. Delete it?
fr	Cette ligne de l'écran n'est pas vide. L'effacer ?

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
fr	Ce paramètre doit être activé, car les tables d'historique contiennent des blocs compressés.

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
fr	Ce paramètre doit être activé, car les tableaux de tendance contiennent des blocs compressés.

en-us	This week
fr	Cette semaine

en-us	This week so far
fr	Cette semaine jusqu'à présent

en-us	This year
fr	Cette année

en-us	This year so far
fr	Cette année jusqu'à présent

en-us	Threshold
fr	Seuil

en-us	Throttling
fr	Étranglement

en-us	Thu
fr	Jeu

en-us	Thursday
fr	Jeudi

en-us	Till
fr	À

en-us	Time
fr	Temps

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
fr	Durée d'un processus Zabbix particulier ou d'un groupe de processus (identifié par <type> et <mode>) passé en pourcentage dans <state>.

en-us	Time (ascending)
fr	Temps (croissant)

en-us	time() - Current time
fr	time () - Heure actuelle

en-us	Time (descending)
fr	Temps (décroissant)

en-us	Time elapsed:
fr	Temps écoulé :

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
fr	timeleft () - Temps nécessaire pour atteindre le seuil estimé en fonction de la période T

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
fr	Moment du dernier accès au proxy. Name - nom du proxy. Les paramètres valides sont : lastaccess - horodatage Unix, delay - secondes.

en-us	Timeout
fr	Expiration

en-us	Time period
fr	Période de temps

en-us	time shift
fr	décalage horaire

en-us	Time shift
fr	Décalage temporel

en-us	Timestamp
fr	Horodateur

en-us	Time type
fr	Type d'heure

en-us	Time zone for PHP is not set (configuration parameter "date.timezone").
fr	Le fuseau horaire pour PHP n'est pas configuré (paramètre "date.timezone").

en-us	To
fr	À

en-us	Today
fr	Aujourd'hui

en-us	Today so far
fr	Aujourd'hui jusqu'à présent

en-us	Top
fr	Haut

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
fr	Pour configurer une interface d'hôte, sélectionner un type d'élément pour tous les éléments

en-us	Total
fr	Total

en-us	TOTAL
fr	TOTAL

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
fr	Temps total Elasticsearch: %1$s

en-us	Totals
fr	Totaux

en-us	Total SQL time: %1$s
fr	Temps SQL total : %1$s

en-us	Total time: %1$s
fr	Temps total: %1$s

en-us	Trace
fr	Trace

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
fr	La transaction n'a pas été fermée. Abandon...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
fr	Transformez le résultat de la requête SQL en un tableau JSON.

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
fr	Transforme le résultat de la requête SQL en un tableau JSON pour une découverte de bas niveau.

en-us	Transparency
fr	Transparence

en-us	Transport error.
fr	Erreur de transport.

en-us	Treat as 0
fr	Traitée comme 0

en-us	Trend data storage period "%1$s".
fr	Période de stockage des données de tendances "%1$s".

en-us	Trends
fr	Tendances

en-us	Trend storage period
fr	Période de stockage des tendances

en-us	trigger
fr	déclencheur

en-us	Trigger
fr	Déclencheur

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
fr	Le déclencheur "%1$s" appartient à des modèles avec des liens différents.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
fr	Le déclencheur "%1$s" dépend du déclencheur "%2$s", qui n'existe pas.

en-us	Trigger actions
fr	Actions de déclencheur

en-us	Trigger added
fr	Déclencheur ajouté

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
fr	Le déclencheur ne peut pas dépendre d'un déclencheur qui en hérite.

en-us	Trigger copied
fr	Déclencheurs copiés

en-us	Trigger copied
fr	Déclencheur copié

en-us	Trigger data storage period
fr	Période de stockage des données de déclencheurs

en-us	Trigger deleted
fr	Déclencheur supprimé

en-us	Trigger details
fr	Détails du déclencheur

en-us	Trigger disabled
fr	Déclencheurs désactivés

en-us	Trigger disabled
fr	Déclencheur désactivé

en-us	Trigger displaying options
fr	Options d'affichage des déclencheurs

en-us	trigger does not allow manual closing
fr	le déclencheur ne permet pas une fermeture manuelle

en-us	Trigger enabled
fr	Déclencheur activé

en-us	Trigger enabled
fr	Déclencheurs désactivés

en-us	Trigger event and alert data storage period "%1$s".
fr	Période de stockage des données d'événements et d'alertes des déclencheurs "%1$s".

en-us	trigger expression must contain at least one host:key reference
fr	l'expression de déclencheur doit contenir au moins une référence host:key

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
fr	Le déclencheur a des éléments du modèle "%1$s" qui n'est pas lié à l'hôte.

en-us	Trigger info
fr	Informations des déclencheurs

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
fr	Le déclencheur du modèle "%1$s" a une dépendance au déclencheur du modèle "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
fr	Déclencheur dans l'état "inconnu"

en-us	Trigger label type
fr	Type d'étiquette de déclencheur

en-us	Trigger name
fr	Nom du déclencheur

en-us	Trigger overview
fr	Aperçu des déclencheurs

en-us	Trigger prototype
fr	Prototype du déclencheur

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" appartient à des modèles avec des liens différents.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" contient des prototypes d'éléments de règles de découverte multiples.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" dépend du déclencheur "%2$s", qui n'existe pas.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" doit contenir au moins un prototype d'élément.

en-us	Trigger prototype added
fr	Prototype de déclencheur ajouté

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
fr	Le prototype de déclencheur ne peut pas dépendre d'un déclencheur qui en hérite.

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
fr	un prototype de déclencheur ne peut pas être déplacé vers un autre modèle ou hôte

en-us	Trigger prototype deleted
fr	Prototype de déclencheur supprimé

en-us	Trigger prototypes
fr	Prototypes de déclencheurs

en-us	Trigger prototypes deleted
fr	Prototypes de déclencheurs supprimés

en-us	Trigger prototypes updated
fr	Prototypes de déclencheurs mis à jour

en-us	Trigger prototype updated
fr	Prototype de déclencheur mis à jour

en-us	Trigger prototype updated
fr	Prototypes de déclencheurs mis à jour

en-us	Triggers
fr	Déclencheurs

en-us	Triggers deleted
fr	Déclencheurs supprimés

en-us	Trigger severities
fr	Sévérités des déclencheurs

en-us	Trigger severity
fr	Sévérité du déclencheur

en-us	Trigger status "OK"
fr	État du déclencheur "OK"

en-us	Trigger status "Problem"
fr	État du déclencheur "Problème"

en-us	Triggers top 100
fr	Top 100 des déclencheurs

en-us	Trigger tags
fr	Tags de déclencheur

en-us	Trigger updated
fr	Déclencheur mis à jour

en-us	Trigger URL
fr	URL du déclencheur

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
fr	un déclencheur avec liens ne peut pas être déplacé vers un autre modèle ou hôte

en-us	Trim
fr	Rogner

en-us	TRUE
fr	VRAI

en-us	Tue
fr	Mar

en-us	Tuesday
fr	Mardi

en-us	Turkish (tr_TR)
fr	Turc (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
fr	Deux éléments ("%1$s" et "%2$s") ne peuvent pas remplir un champ d'inventaire d'hôte "%3$s", cela mènerait à un conflit.

en-us	Two map elements should be selected
fr	Deux éléments de carte devraient être sélectionnés

en-us	Type
fr	Type

en-us	Type (ascending)
fr	Type (croissant)

en-us	Type (descending)
fr	Type (décroissant)

en-us	Type (Full details)
fr	Type (détails complets)

en-us	type here to search
fr	taper ici pour rechercher

en-us	Type of calculation
fr	Type de calcul

en-us	Type of information
fr	Type d'information

en-us	Type of information must be "Numeric (unsigned)" or "Numeric (float)" for aggregate items.
fr	Le type d'information doit être "Numérique (non signé)" ou "Numérique (flottant)" pour les éléments agrégés.

en-us	Type (OK)
fr	Type (OK)

en-us	Types
fr	Types

en-us	Ukrainian (uk_UA)
fr	Ukrainien (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
fr	Impossible de modifier les autorisations du fichier de configuration vers 0600.

en-us	Unable to create the configuration file.
fr	Impossible de créer le fichier de configuration.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
fr	Impossible de déterminer la version actuelle de la base de données Zabbix : %1$s.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
fr	Impossible d'écrire par-dessus le fichier de configuration existant.

en-us	Unable to select configuration.
fr	Impossible de sélectionner la configuration.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
fr	Impossible de téléverser un fichier car "file_uploads" est désactivé.

en-us	unacceptable URL
fr	URL inacceptable

en-us	Unacknowledge
fr	Dés-acquitter

en-us	Unacknowledged
fr	Non acquitté

en-us	Unacknowledged only
fr	Non acquittés uniquement

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
fr	Événements PROBLÈME non acquittés

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
fr	Evénements RÉSOLUS non acquitté

en-us	Unblock
fr	Débloquer

en-us	Unblock selected users?
fr	Débloquer les utilisateurs sélectionnés ?

en-us	unexpected constant "%1$s"
fr	constante "%1$s" inattendue

en-us	unexpected constant value "%1$s"
fr	valeur constante inattendue "%1$s"

en-us	unexpected end of key
fr	fin de clé inattendue

en-us	unexpected end of macro
fr	fin de macro inattendue

en-us	unexpected parameter "%1$s"
fr	paramètre inattendu "%1$s"

en-us	Unexpected response for action %1$s.
fr	Réponse inattendue pour l'action %1$s.

en-us	unexpected tag "%1$s"
fr	tag "%1$s" inattendue

en-us	unexpected text "%1$s"
fr	texte "%1$s" inattendu

en-us	unexpected value "%1$s"
fr	valeur "%1$s" inattendue

en-us	Units
fr	Unités

en-us	unknown
fr	inconnu

en-us	Unknown
fr	Inconnu

en-us	UNKNOWN
fr	INCONNU

en-us	Unknown action
fr	Action inconnue

en-us	Unknown error
fr	Erreur inconnue

en-us	Unknown function.
fr	Fonction inconnue.

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
fr	Élément inconnu, cet élément n'existe pas dans l'hôte sélectionné

en-us	Unknown host, no such host present in system
fr	Hôte inconnu, cet hôte n'est pas défini

en-us	Unknown interface type.
fr	Type d'interface inconnu.

en-us	Unknown resource
fr	Ressource inconnue

en-us	Unknown step failed: %1$s
fr	Une étape inconnue a échoué : %1$s

en-us	Unknown value type
fr	Type de valeur inconnu

en-us	Unlimited
fr	Illimité

en-us	Unlink
fr	Supprimer lien

en-us	Unlink and clear
fr	Supprimer lien et nettoyer

en-us	Unlinked: Application "%1$s" on "%2$s".
fr	Déliée : Application "%1$s" sur "%2$s".

en-us	Unlinked: Discovery rule "%1$s" on "%2$s".
fr	Déliée : Règle de découverte "%1$s" sur "%2$s".

en-us	Unlinked: Host prototype "%1$s" on "%2$s".
fr	Délié : Prototype d'hôte "%1$s" sur "%2$s".

en-us	Unlinked: Item "%1$s" on "%2$s".
fr	Délié : Élément "%1$s" sur "%2$s".

en-us	Unlinked: Item prototype "%1$s" on "%2$s".
fr	Délié : Prototype d'élément "%1$s" sur "%2$s".

en-us	Unlinked: Web scenario "%1$s" on "%2$s".
fr	Délié : Scénario web "%1$s" sur "%2$s".

en-us	Unlink from template
fr	Supprimer lien au modèle

en-us	Unlink from templates
fr	Supprimer lien aux modèles

en-us	Unmute
fr	Enlever la sourdine

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
fr	Jeu de caractères ou classement non pris en charge pour la table : %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
fr	Jeu de caractères ou classement non pris en charge pour les tables : %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
fr	Extension de fichier "%1$s" non supportée.

en-us	Unsupported import format "%1$s".
fr	Format d'import "%1$s" non supporté.

en-us	Unsupported operation.
fr	Opération non prise en charge.

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of action "%1$s".
fr	Paramètre "%2$s" non supporté pour une condition de filtre de l'action "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
fr	Paramètre "%2$s" non supporté pour une condition de filtre de la règle de découverte "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of action "%1$s".
fr	Paramètre "%2$s" non supporté pour le filtre de l'action "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
fr	Paramètre "%2$s" non supporté pour le filtre de la règle de découverte "%1$s".

en-us	unsupported time suffix
fr	suffixe de temps non supporté

en-us	unsupported version number
fr	numéro de version non supporté

en-us	Up
fr	Fonctionne

en-us	Up
fr	Fonctionne

en-us	Update
fr	Actualiser

en-us	Updated: %1$s
fr	Mis à jour : %1$s

en-us	Updated status of host "%1$s".
fr	État de l'hôte "%1$s" mis à jour.

en-us	Update existing
fr	Actualiser l'existant

en-us	Update interval
fr	Intervalle d'actualisation

en-us	Update operations
fr	Opérations de mise à jour

en-us	Update problem
fr	Mise à jour du problème

en-us	Upload
fr	Télécharger

en-us	Upper level maps
fr	Cartes de niveau supérieur

en-us	Uptime
fr	Temps de fonctionnement

en-us	Uptime/Downtime
fr	Fonctionnement/Arrêt

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
fr	Uptime du processus du serveur Zabbix en secondes.

en-us	URL
fr	URL

en-us	URL A
fr	URL A

en-us	URL (after login)
fr	URL (après connexion)

en-us	URL B
fr	URL B

en-us	URL C
fr	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
fr	L'URL n'est pas correctement encodée.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
fr	Le nom d'URL doit être unique pour la carte "%1$s".

en-us	URL parameter cannot be array.
fr	Le paramètre de l'URL ne peut pas être un tableau.

en-us	URL parameter name is empty.
fr	Le paramètre de l'URL ne peut pas être vide.

en-us	URLs
fr	URLs

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
fr	Les URLS doivent avoir les champs "name" et "url" pour la carte "%1$s".

en-us	Use bulk requests
fr	Utiliser les requêtes de masse

en-us	Use custom event status colours
fr	Utiliser des couleurs de statut d'événement personnalisées

en-us	Used in actions
fr	Utilisé dans les actions

en-us	Used in items
fr	Utilisé dans les éléments

en-us	Use if severity
fr	Utiliser si sévérité

en-us	User
fr	Utilisateur

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
fr	L'utilisateur "%1$s" ne peut pas ne pas avoir de groupe d'utilisateurs.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire du tableau de bord "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire de la carte "%2$s".

en-us	User "%1$s" is screen "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire de l'écran "%2$s".

en-us	User "%1$s" is slide show "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire du diaporama "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	L'utilisateur "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	User action
fr	Action utilisateur

en-us	User added
fr	Utilisateur ajouté

en-us	User agent string
fr	Chaîne du "user agent"

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
fr	Un utilisateur ne peut pas s'ajouter à un groupe désactivé ou à un groupe sans accès GUI.

en-us	User cannot change their user type.
fr	Un utilisateur ne peuvent pas changer son propre type d'utilisateur.

en-us	User can't change type for himself
fr	Un utilisateur ne peut pas changer son type lui-même

en-us	User deleted
fr	Utilisateur supprimé

en-us	User deleted
fr	Utilisateurs supprimés

en-us	User group
fr	Groupe d'utilisateurs

en-us	User group "%1$s" already exists.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" existe déjà.

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans la configuration pour les messages envoyés lorsque la base de données est arrêtée.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans le script "%2$s".

en-us	User group added
fr	Groupe d'utilisateurs ajouté

en-us	User group deleted
fr	Groupe d'utilisateurs supprimé

en-us	User group deleted
fr	Groupes d'utilisateurs supprimés

en-us	User group for database down message
fr	Groupe d'utilisateurs destinataire du message d'arrêt de la base de données

en-us	User group for database down message "%1$s".
fr	Groupe d'utilisateurs destinataire du message d'arrêt de la base de données "%1$s".

en-us	User groups
fr	Groupes d'utilisateurs

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
fr	Le paramètre %1$s manque pour le partage de groupe d'utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for screen "%2$s".
fr	Le paramètre %1$s manque pour le partage de groupe d'utilisateurs pour l'écran "%2$s".

en-us	User group updated
fr	Groupes d'utilisateurs mis à jour

en-us	User group updated
fr	Groupe d'utilisateurs mis à jour

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
fr	Le groupe d'utilisateurs avec l'IS "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	User is not allowed to delete himself.
fr	Un utilisateur n'est pas autorisé à s'effacer lui-même.

en-us	User macro missing parameters: %1$s
fr	Des paramètres manquent pour la macro utilisateur : %1$s

en-us	User menu
fr	Menu utilisateur

en-us	Username
fr	Nom d'utilisateur

en-us	User name
fr	Nom d'utilisateur

en-us	Username and password
fr	Nom d'utilisateur et mot de passe

en-us	Username attribute
fr	Attribut du nom d'utilisateur

en-us	User password
fr	Mot de passe de l'utilisateur

en-us	User profile
fr	Profil utilisateur

en-us	User/Recipient
fr	Utilisateur/Destinataire

en-us	Users
fr	Utilisateurs

en-us	User session data storage period "%1$s".
fr	Période de stockage des données de session utilisateur "%1$s".

en-us	User sessions
fr	Sessions utilisateurs

en-us	User settings
fr	Paramètres utilisateur

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
fr	Le paramètre %1$s manque pour le partage d'utilisateur pour la carte "%2$s".

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for screen "%2$s".
fr	Le paramètre %1$s manque pour le partage d'utilisateur pour l'écran "%2$s".

en-us	User type
fr	Type d'utilisateur

en-us	User unblocked
fr	Utilisateur débloqué

en-us	User unblocked
fr	Utilisateurs débloqués

en-us	User updated
fr	Utilisateur mis à jour

en-us	User with alias "%1$s" already exists.
fr	Un utilisateur avec l'alias "%1$s" existe déjà.

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
fr	L'utilisateur avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Validation
fr	Validation

en-us	value
fr	valeur

en-us	Value
fr	Valeur

en-us	value "%1$s" already exists
fr	la valeur "%1$s" existe déjà

en-us	value %1$s already exists
fr	la valeur %1$s existe déjà

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_align". Les choix sont : "%2$s" et "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_show". Les choix sont : "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_show". Les choix sont : "%2$s" et "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
fr	La valeur "%1$s" est trop longue pour le champ "%2$s" - %3$d caractères. La longueur autorisée est de %4$d caractères.

en-us	value "%1$s" not found
fr	valeur "%1$s" non trouvée

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
fr	Efficacité du cache de valeurs. Les paramètres valides sont : requests, hits et misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
fr	Statistiques du cache de valeurs. Les modes valides sont : total, free, pfree, used et pused.

en-us	value is too long
fr	la valeur est trop longue

en-us	Value map
fr	Table de correspondance

en-us	Value map "%1$s" already exists.
fr	La table de correspondance "%1$s" existe déjà.

en-us	Value map added
fr	Table de correspondance ajoutée

en-us	Value map deleted
fr	Table de correspondance supprimée

en-us	Value map deleted
fr	Table de correspondance supprimée

en-us	Value mapping
fr	Table de correspondance

en-us	Value mappings
fr	Tables de correspondance

en-us	Value mappings for value maps will be updated!
fr	Les correspondances pour les tables de correspondance vont être mises à jour !

en-us	Value map updated
fr	Table de correspondance modifiée

en-us	value must be one of %1$s
fr	la valeur doit être l'un de %1$s

en-us	Value: no data
fr	Valeur : pas de donnée

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Valeur de n'importe quel compteur de performances Windows en Anglais. Retourne un entier, un flottant une chaîne ou un texte (selon la requête)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Valeur de n'importe quel compteur de performances Windows. Retourne un entier, un flottant une chaîne ou un texte (selon la requête)

en-us	value of first parameter is too long
fr	la valeur du premier paramètre est trop longue

en-us	value of new event tag
fr	valeur du nouveau tag d'événement

en-us	Value of new event tag
fr	Valeur du nouveau tag d'événement

en-us	Value of old event tag
fr	Valeur de l'ancien tag d'événement

en-us	value of second parameter is too long
fr	la valeur du deuxième paramètre est trop longue

en-us	Value of tag
fr	Valeur du tag

en-us	value of third parameter must be one of %1$s
fr	la valeur du troisième paramètre doit être l'une des %1$s

en-us	Values
fr	Valeurs

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
fr	Des valeurs sans nom ne sont pas autorisées dans les champs de formulaire.

en-us	Variables
fr	Variables

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
fr	Diverses informations sur le(s) processus spécifique(s). Retourne un nombre flottant

en-us	Vendor
fr	Fabricant

en-us	Verbose
fr	Verbeux

en-us	Verify database certificate
fr	Vérifier le certificat de la base de données

en-us	Version
fr	Version

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
fr	Version de l'agent Zabbix. Retourne une chaîne

en-us	Version of Zabbix server or proxy
fr	Version du serveur ou du proxy Zabbix

en-us	Vertical
fr	Vertical

en-us	Vertical align
fr	Alignement vertical

en-us	via
fr	via

en-us	Vietnamese (vi_VN)
fr	Vietnamien (vi_VN)

en-us	View
fr	Vue

en-us	View as
fr	Afficher comme

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Taille de l'espace virtuel en octets ou en pourcentage du toutal. Retourne un entier pour les octets; un flottant pour les pourcentages

en-us	Visible name
fr	Nom visible

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
fr	Le nom visible ne peut pas être vide si le nom d'hôte est manquant.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
fr	statistiques du cache VMware. Les modes valides sont : total, free, pfree, used et pused.

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
fr	État du cluster VMware, <url> - URL du service VMware, <name> - Nom du cluster VMware

en-us	VMware cluster status, "url" - VMware service URL, "name" - VMware cluster name
fr	État du cluster VMware, "url" - URL du service VMware, "name" - nom du cluster VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs. Returns JSON
fr	Datacenters VMware et leurs identifiants. Retourne un JSON

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Statistiques de capacité du datastore VMware en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	VMware datastore hypervisors list, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name
fr	Liste des hyperviseurs du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <datastore> - nom du datastore

en-us	VMware datastore hypervisors list, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name
fr	Liste des hyperviseurs du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "datastore" - nom du datastore

en-us	VMware datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques de lecture du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <datastore> - nom du datastore , <mode> - latence/latence max - moyenne ou maximale

en-us	VMware datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode" - latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques de lecture du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "datastore" - nom du datastore , "mode" - latency/maxlatency - latence moyenne ou maximale

en-us	VMware datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques d'écriture du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <datastore> - nom du datastore , <mode> - latence/latence max - moyenne ou maximale

en-us	VMware datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode" - latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques d'écriture du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "datastore" - nom du datastore , "mode" - latency/maxlatency - latence moyenne ou maximale

en-us	VMware event log, <url> - VMware service URL, <mode> - all (default), skip - skip processing of older data
fr	Journal des événements VMware, <url> - URL du service VMware, <mode> - all (tout - par défaut), skip - ignorer le traitement des données plus anciennes

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode" - all (default), skip - skip processing of older data
fr	Journal des événements VMware, "url" - URL du service VMware, "mode" - all (tout - par défaut), skip - ignorer le traitement des données plus anciennes

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Taille de mémoire gonflée de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Taille de la mémoire "balloon" de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS uuid, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	UUID du BIOS de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS uuid, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Uuid du BIOS de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nom du cluster de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nom du cluster de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns string
fr	Nom du centre de données de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware hypervisor datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns string
fr	Nom du datacenter de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - latency
fr	Statistiques de lecture du datastore de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "datastore" - nom du datastore, "mode" - latency

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
fr	Statistiques de lecture du datastore de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <datastore> - nom du datastore, <mode> - latence

en-us	VMware hypervisor datastores list, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Liste des datastore de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor datastores list, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Liste des datastores de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - latency
fr	Statistiques d'écriture du datastore de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "datastore" - nom du datastore, "mode" - latency

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
fr	Statistiques d'écriture du datastore de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <datastore> - nom du datastore, <mode> - latence

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
fr	Capteur cumulatif de l'état de santé de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Renvoie 0 - gris ; 1 - vert; 2 - jaune; 3 - rouge

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
fr	Etat cumulatif des capteurs de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne 0 - gris ; 1 - vert; 2 - jaune; 3 - rouge

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Capteurs d'état du fournisseur matériel de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
fr	Capteurs d'état du fournisseur du matériel de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor maintenance status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	État de maintenance de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor maintenance status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	État de maintenance de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Modèle d'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Modèle de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nom de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nom de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode" - bps
fr	Statistiques d'entrée du réseau de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "mode" - bps

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
fr	Statistiques d'entrée réseau de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode" - bps
fr	Statistiques de sortie du réseau de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "mode" - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
fr	Statistiques de sortie réseau de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
fr	Compteur de performances de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "path" - chemin du compteur de performances, "instance" - instance du compteur de performances

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
fr	Compteur de performance de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <path> - chemin du compteur de performance, <instance> - instance du compteur de performance

en-us	VMware hypervisor processor frequency, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Fréquence du processeur de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Fréquence du processeur de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Modèle de processeur de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Modèle du processeur de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Utilisation du processeur de l'hyperviseur VMware en Hz, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Utilisation du processeur de l'hyperviseur VMware en Hz, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	État de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	État de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Taille totale de la mémoire de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Fréquence du processeur de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Disponibilité de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Uptime de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Taille de la mémoire utilisée par l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Taille mémoire utilisée sur l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nom du fournisseur de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	vendor name de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor version, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Version de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Version de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
fr	Nom complet du service VMware, <url> - URL du service VMware

en-us	VMware service full name, "url" - VMware service URL
fr	Nom complet du service VMware, "url" - URL du service VMware

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
fr	Version du service VMware, <url> - URL du service VMware

en-us	VMware service version, "url" - VMware service URL
fr	Version du service VMware, "url" - URL du service VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire gonflée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire "balloon" d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Espace de stockage dédié de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Espace de stockage utilisé d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire compressée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire compressée d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Nom du datacenter de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns string
fr	Nom du datacenter de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode" - bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques de lecture de périphérique de disque de machine virtuelle VMware, "url" - URL de service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque, "mode" - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques de lecture d'un disque d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance du périphérique disque, <mode> - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode" - bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques d'écriture de périphérique de disque de machine virtuelle VMware, "url" - URL de service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque, "mode" - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques d'écriture d'un disque d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance du périphérique disque, <mode> - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine file system statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "fsname" - file system name, "mode" - total/free/used/pfree/pused
fr	Statistiques du système de fichiers de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "fsname" - nom du système de fichiers, "mode" - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
fr	Statistiques d'un système de fichiers d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <fsname> - nom du système de fichiers, <mode> - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Utilisation de la mémoire de l'invité de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Utilisation de la mémoire "invité" d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Utilisation de la mémoire de l'hôte de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Utilisation de la mémoire "hôte" d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Nom de l'hyperviseur de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Nom de l'hyperviseur d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Nom de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Nom d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode" - bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques d'entrée de l'interface réseau de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de l'interface réseau, "mode" - bps/pps - octets/paquets par seconde

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques d'entrée d'une interface réseau d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de l'interface réseau, <mode> - bps/ops - octets/operations par second

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode" - bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques de sortie de l'interface réseau de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de l'interface réseau, "mode" - bps/pps - octets/paquets par seconde

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques de sortie d'une interface réseau d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de l'interface réseau, <mode> - bps/ops - octets/operations par second

en-us	VMware virtual machine performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
fr	Compteur de performances de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "path" - chemin du compteur de performances, "instance" - instance du compteur de performances

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
fr	Compteur de performance d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <path> - chemin du compteur de performance, <instance> - instance du compteur de performance

en-us	VMware virtual machine power state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	État d'alimentation de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	État de fonctionnement (allumée/éteinte) d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire privée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant global unique de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire privée d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Temps de disponibilité du processeur de la machine virtuelle VMware ms, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Temps de disponibilité du processeur d'une machine virtuelle VMware en ms, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Temps de disponibilité du processeur de la machine virtuelle VMware en Hz, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Utilisation du processeur d'une machine virtuelle VMware en Hz, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine shared memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire partagée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire partager d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire permutée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire swappée d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille totale de la mémoire de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille totale de la mémoire d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Espace de stockage non engagé de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Espace de stockage inutilisé d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Espace de stockage non partagé de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Espace de stockage non partagé d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Disponibilité de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Uptime d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	W
fr	M

en-us	Warning
fr	Avertissement

en-us	Warning
fr	Avertissement

en-us	Warning message
fr	Message d'alerte

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
fr	Nous sommes désolés, le nombre maximal d'éléments à mémoriser a été atteint.

en-us	Web
fr	Web

en-us	Webhook
fr	Webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
fr	Webhook n'a pas de paramètres.

en-us	Web monitoring
fr	Supervision Web

en-us	Web scenario
fr	Scénario web

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
fr	Le scénario web "%1$s" existe déjà.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
fr	Le scénario web "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	Web scenario "%1$s" on "%2$s": application "%3$s" does not exist.
fr	Scénario web "%1$s" sur "%2$s" : l'application "%3$s" n'existe pas.

en-us	Web scenario added
fr	Scénario web ajouté

en-us	Web scenario deleted
fr	Scénario web supprimé

en-us	Web scenario disabled
fr	Scénario web désactivé

en-us	Web scenario disabled
fr	Scénarios web désactivés

en-us	Web scenario enabled
fr	Scénarion web activé

en-us	Web scenario enabled
fr	Scénarios web activés

en-us	Web scenarios
fr	Scénarios web

en-us	Web scenario updated
fr	Scénario web mis à jour

en-us	Wed
fr	Mer

en-us	Wednesday
fr	Mercredi

en-us	Weekly
fr	Hebdomadaire

en-us	Welcome
fr	Bienvenue

en-us	Welcome to
fr	Bienvenue dans

en-us	When active
fr	Lorsque actif

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
fr	Le widget est trop petit pour le nombre de colonnes et de lignes spécifié.

en-us	Width
fr	Largeur

en-us	With data collection
fr	Avec collecte de données

en-us	With dependencies
fr	Avec dépendances

en-us	With header row
fr	Avec ligne d'en-tête

en-us	Without problems
fr	Sans problème

en-us	Without triggers
fr	Sans déclencheur

en-us	With problem name
fr	Avec le nom du problème

en-us	With problems
fr	Avec problèmes

en-us	With triggers
fr	Avec déclencheurs

en-us	Wizard
fr	Assistant

en-us	Working time
fr	Heures ouvrées

en-us	Working time "%1$s".
fr	Heures ouvrées "%1$s".

en-us	Write
fr	Écriture

en-us	wrong discovery rule type
fr	mauvais type de règle de découverte

en-us	Wrong fields for dependency for service "%1$s".
fr	Champs incorrects pour une dépendance du service "%1$s".

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
fr	Champs incorrects pour l'hôte "%1$s".

en-us	Wrong fields for macro "%1$s".
fr	Champs incorrects pour la macro "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
fr	Champs incorrects pour un lien de carte.

en-us	Wrong fields for service "%1$s".
fr	Champs incorrects pour le service "%1$s".

en-us	Wrong fields for time for service "%1$s".
fr	Champs incorrects pour l'horaire du service "%1$s".

en-us	wrong item type
fr	mauvais type d'élément

en-us	Wrong Module.php class name for module located at %1$s.
fr	Mauvais nom de classe Module.php pour le module situé à %1$s.

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
fr	[Mauvaise valeur pour le jour : "%1$s" ]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
fr	[Mauvaise valeur pour le mois : "%1$s" ]

en-us	Wrong value for url field.
fr	Mauvaise valeur pour le champ url.

en-us	X
fr	X

en-us	X1
fr	X1

en-us	X2
fr	X2

en-us	X-Axis
fr	Axe X

en-us	XML data
fr	Données XML

en-us	XML is empty
fr	Le XML est vide

en-us	XML is expected
fr	Un XML est attendu

en-us	XML XPath
fr	XPath XML

en-us	XPath
fr	XPath

en-us	y
fr	a

en-us	Y
fr	Y

en-us	Y1
fr	Y1

en-us	Y2
fr	Y2

en-us	Y-axis
fr	Axe Y

en-us	Y axis MAX value
fr	Valeur MAX axe Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
fr	La valeur MAX de l'axe Y doit être supérieure à la valeur MIN de l'axe Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
fr	La valeur maximal de l'axe Y doit être supérieure à la valeur minimale de l'axe Y.

en-us	Y axis MIN value
fr	Valeur minimale axe Y

en-us	Y axis side
fr	Coté de l'axe Y

en-us	Year
fr	Année

en-us	Yearly
fr	Annuel

en-us	Yes
fr	Oui

en-us	Yesterday
fr	Hier

en-us	Y-m-d
fr	d/m/Y

en-us	Y-m-d H:i
fr	d/m/Y H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
fr	d/m/Y H:i:s

en-us	Y-n-d
fr	d/n/Y

en-us	You are logged in as "%1$s".
fr	Vous êtes connecté en tant que "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
fr	Certaines langues ne peuvent pas être choisi, car elles ne sont pas toutes installées sur le serveur web.

en-us	You are not logged in
fr	Vous n'êtes pas connecté

en-us	You can not switch hosts for current selection.
fr	Vous ne pouvez pas échanger les hôtes pour la sélection actuelle.

en-us	You did not specify targets for action operation command "%1$s".
fr	Vous n'avez pas spécifié les cibles pour la commande d'opération d'action "%1$s".

en-us	You did not specify targets for action operation global script "%1$s".
fr	Vous n'avez pas spécifié les cibles pour le script global d'opération de l'action "%1$s".

en-us	You do not have permissions to create users.
fr	Vous n'avez pas la permission de créer des utilisateurs.

en-us	You do not have permissions to edit dashboard
fr	Vous n'avez pas la permission de modifier le tableau de bord

en-us	You do not have permission to perform this operation.
fr	Vous n'avez pas la permission d'effectuer cette opération.

en-us	You have no permissions to access this page.
fr	Vous n'avez pas la permission d'accéder à cette page.

en-us	You have unsaved changes.
fr	Vous avez des changements non enregistrés.

en-us	You must login to view this page.
fr	Vous devez vous identifier pour accéder à cette page.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
fr	Votre base de données ne fonctionne pas correctement. Veuillez patienter quelques minutes et essayez de répéter cette action. Si le problème persiste, contactez l'administrateur système. Le problème peut être causé par une transaction de longue durée ou un verrouillage de niveau de ligne effectué par votre système de gestion de base de données.

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
fr	AAAA-MM-JJ hh:mm

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
fr	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
fr	Zabbix

en-us	ZABBIX
fr	ZABBIX

en-us	Zabbix Admin
fr	Administrateur Zabbix

en-us	Zabbix agent
fr	agent Zabbix

en-us	Zabbix agent (active)
fr	agent Zabbix (actif)

en-us	Zabbix aggregate
fr	Agrégation Zabbix

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
fr	Zabbix a reçu une requête incorrecte.

en-us	Zabbix internal
fr	Zabbix interne

en-us	Zabbix internal authentication
fr	Authentification Zabbix interne

en-us	Zabbix login form
fr	Formulaire de connexion Zabbix

en-us	Zabbix server
fr	Serveur Zabbix

en-us	Zabbix server "%1$s" can not be reached. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
fr	Le serveur Zabbix "%1$s" est inaccessible. Raisons possibles : 1. IP su serveur ou DNS incorrect dans le fichier "zabbix.conf.php" ; 2. Configuration réseau incorrecte. 

en-us	Zabbix server details
fr	Détails du serveur Zabbix

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
fr	Le serveur Zabbix ne fonctionne pas : les informations affichées peuvent ne pas être actuelles.

en-us	Zabbix server is running
fr	Le serveur Zabbix est en cours d'exécution

en-us	Zabbix server is running check interval "%1$s".
fr	Le serveur Zabbix exécute l'intervalle de vérification "%1$s".

en-us	Zabbix server name
fr	Nom du serveur Zabbix

en-us	Zabbix server port
fr	Port du serveur Zabbix

en-us	Zabbix server (proxy)
fr	Serveur Zabbix (proxy)

en-us	Zabbix Share
fr	Zabbix Share

en-us	Zabbix Super Admin
fr	Super Administrateur Zabbix

en-us	Zabbix Technical Support
fr	Support Technique Zabbix

en-us	Zabbix trapper
fr	Zabbix trapper

en-us	Zabbix User
fr	Utilisateur Zabbix

en-us	Zoom out
fr	Dézoomer

en-us	(0 - infinitely)
fr	(0 - indéfiniment)

en-us	0 or 1
fr	0 ou 1

en-us	(0 - use action default)
fr	(0 - utiliser les paramètres par défaut de l'action)

en-us	0 - use default port
fr	0 - utiliser le port par défaut

en-us	100 busiest triggers
fr	les 100 déclencheurs les plus utilisés

en-us	10 seconds
fr	10 secondes

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
fr	%1$d caractères dépassent la longueur maximale de %2$d caractères

en-us	%1$d day
fr	%1$d jour

en-us	%1$d day
fr	%1$d jours

en-us	%1$d matches for %2$s found
fr	%1$d correspondances trouvées pour %2$s

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
fr	le problème %1$d de %3$d%2$s est affiché

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
fr	les problèmes %1$d de %3$d%2$s sont affichés

en-us	%1$d problems selected.
fr	%1$d problèmes sélectionnés.

en-us	1 minute
fr	1 minute

en-us	(%1$s %2$s)
fr	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s action
fr	%1$s action

en-us	%1$s action
fr	%1$s actions

en-us	%1$s characters
fr	%1$s caractères

en-us	%1$s characters remaining
fr	%1$s caractères restants

en-us	"%1$s" date must be less than "%2$s" date.
fr	La date "%1$s" doit être antérieure à la date "%2$s".

en-us	%1$s event
fr	%1$s événement

en-us	%1$s event
fr	%1$s événements

en-us	%1$s host in maintenance
fr	%1$s hôte en maintenance

en-us	%1$s host in maintenance
fr	%1$s hôtes en maintenance

en-us	%1$s hour
fr	%1$s heure

en-us	%1$s hour
fr	%1$s heures

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
fr	"%1$s" au lieu de "%2$s"

en-us	"%1$s" is expected
fr	"%1$s" est attendu

en-us	%1$s item
fr	%1$s élément

en-us	%1$s item
fr	%1$s éléments

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
fr	%1$s [Ligne : %2$s | Colonne : %3$s]

en-us	%1$s message
fr	%1$s message

en-us	%1$s message
fr	%1$s messages

en-us	%1$s minute
fr	%1$s minutes

en-us	%1$s minute
fr	%1$s minute

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
fr	"%1$s" doit être une chaîne vide ou plus grand que "%2$s".

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
fr	%1$s de %2$s élément en défaut

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
fr	%1$s de %2$s éléments en défaut

en-us	%1$s or %2$s - allows the page to be displayed only in a frame on the same origin as the page itself
fr	%1$s ou %2$s - permet à la page d'être affichée uniquement dans un cadre sur la même origine que la page elle-même

en-us	%1$s or %2$s - prevents the page from being displayed in a frame, regardless of the site attempting to do so
fr	%1$s ou %2$s - empêche la page d'être affichée dans un cadre, quel que soit le site qui tente de le faire

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
fr	%1$s présélectionné, utiliser les touches flèches bas, haut et entrer pour sélectionner

en-us	%1$s problem
fr	%1$s problème

en-us	%1$s problem
fr	%1$s problèmes

en-us	%1$s problem in total
fr	%1$s problèmes au total

en-us	%1$s problem in total
fr	%1$s problème au total

en-us	%1$s, read only
fr	%1$s, lecture seule

en-us	%1$s retry left
fr	%1$s essais restants

en-us	%1$s retry left
fr	%1$s essai restant

en-us	%1$s second
fr	%1$s seconde

en-us	%1$s second
fr	%1$s secondes

en-us	%1$s, selected
fr	%1$s, sélectionné

en-us	%1$s, Severity, %2$s
fr	%1$s, Séverité, %2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
fr	%1$s - lancé par le module situé à %2$s.

en-us	%1$s unacknowledged problem
fr	%1$s problème non-acquitté

en-us	%1$s unacknowledged problem
fr	%1$s problèmes non-acquittés

en-us	"%1$s" value must be less than or equal to "%2$s" value
fr	La valeur "%1$s" doit être inférieure ou égale à la valeur "%2$s"

en-us	%1$s (year %2$s)
fr	%1$s (année %2$s)

en-us	24x7
fr	24x7

en-us	30 seconds
fr	30 secondes

en-us	3D view
fr	vue 3D

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
fr	%4$s tentative de connexion échouée enregistrée. La dernière tentative échouée était du %1$s le %2$s à %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
fr	%4$s tentatives de connexion échouées enregistrées. La dernière tentative échouée était du %1$s le %2$s à %3$s.

en-us	500 latest values
fr	500 dernières valeurs

en-us	5 minutes
fr	5 minutes

en-us	5 seconds
fr	5 secondes

en-us	A
fr	A

en-us	a boolean is expected
fr	un booléen est nécessaire

en-us	a boolean value is expected
fr	une valeur booléenne est attendue

en-us	Above value
fr	Au dessus de la valeur

en-us	abs() - Absolute value
fr	abs() - Valeur absolue

en-us	Abscissa
fr	Abscisse

en-us	Access denied
fr	Accès refusé

en-us	Access denied!
fr	Accès refusé !

en-us	Access to actions
fr	Accéder aux actions

en-us	Access to API
fr	Accéder à l'API

en-us	Access to modules
fr	Accès aux modules

en-us	Access to services
fr	Accès aux services

en-us	Access to UI elements
fr	Accès aux éléments de l'interface utilisateur

en-us	a character string, integer or floating point value is expected
fr	une chaîne de caractères, un entier ou une valeur à virgule flottante est attendu

en-us	a character string is expected
fr	une chaîne de caractères est attendue

en-us	Ack
fr	Acquitté

en-us	Acknowledge
fr	Acquittement

en-us	Acknowledged
fr	Acquitté

en-us	Acknowledged PROBLEM events
fr	Événements PROBLÈME acquittés

en-us	Acknowledged RESOLVED events
fr	Événements RÉSOLUS acquittés

en-us	Acknowledge problems
fr	Acquitter les problèmes

en-us	acos() - The arccosine of a value as an angle, expressed in radians
fr	acos() - L'arccosinus d'une valeur sous forme d'angle, exprimé en radians

en-us	Action
fr	Action

en-us	Action "%1$s" already exists.
fr	Action "%1$s" déjà existante.

en-us	Action "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	L'action "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle d'utilisateur "%1$s".

en-us	Action added
fr	Action ajoutée

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
fr	La classe d'action %1$s doit étendre la classe %2$s.

en-us	Action deleted
fr	Action supprimée

en-us	Action disabled
fr	Actions désactivées

en-us	Action disabled
fr	Action désactivée

en-us	Action enabled
fr	Actions activées

en-us	Action enabled
fr	Action activée

en-us	Action log
fr	Journal des actions

en-us	Action operation
fr	Action d'opération

en-us	Actions
fr	Actions

en-us	Action updated
fr	Action mise à jour

en-us	Active
fr	Actif

en-us	Active
fr	Actif

en-us	Active since
fr	Actif depuis

en-us	Active till
fr	Actif jusqu'à

en-us	a date in YYYY-MM-DD format is expected
fr	une date au format AAAA-MM-JJ est attendue

en-us	a date is expected
fr	une date est attendue

en-us	a date not later than %1$s is expected
fr	une date au plus tard le %1$s est attendue

en-us	Add
fr	Ajouter

en-us	Add a new widget
fr	Ajouter un nouveau widget

en-us	Add child element
fr	Ajouter un élément enfant

en-us	Add child service
fr	Ajouter un service enfant

en-us	Add child services
fr	Ajouter des services enfants

en-us	Added
fr	Ajouté

en-us	Added, %1$s
fr	Ajouté, %1$s

en-us	Add from
fr	Ajouter à partir de

en-us	Add host
fr	Ajouter hôte

en-us	Add item column
fr	Ajouter une colonne élément

en-us	Additional rule
fr	Règle supplémentaire

en-us	Additional rules
fr	Règles supplémentaires

en-us	Add (message type limit reached)
fr	Ajouter (limite de type de message atteinte)

en-us	Add missing
fr	Ajouter les manquants

en-us	Add multiple maps
fr	Ajouter plusieurs cartes

en-us	Add new data set
fr	Ajouter un nouvel ensemble de données

en-us	Add new interface
fr	Ajouter une nouvelle interface

en-us	Add new override
fr	Ajouter une nouvelle surcharge

en-us	ADD OVERRIDE
fr	AJOUTER SURCHARGE

en-us	Add page
fr	Ajouter une page

en-us	Add parent services
fr	Ajouter des services parents

en-us	Add problem comments
fr	Ajouter des commentaires aux problèmes

en-us	Add prototype
fr	Ajouter prototype

en-us	Address
fr	Adresse

en-us	Add scheduled report
fr	Ajouter un rapport planifié

en-us	Add services
fr	Ajouter des services

en-us	Add submaps
fr	Ajouter des sous-cartes

en-us	Add to favorites
fr	Ajouter aux Favoris

en-us	Add to host group
fr	Ajouter au groupe d'hôtes

en-us	Add to host groups
fr	Ajouter aux groupes d'hôtes

en-us	Add user
fr	Ajouter un utilisateur

en-us	Add user group
fr	Ajouter un groupe d'utilisateurs

en-us	Add widget
fr	Ajouter un widget

en-us	a digit
fr	un chiffre

en-us	Admin
fr	Admin

en-us	Administration
fr	Administration

en-us	a DNS name is expected
fr	un nom DNS est attendu

en-us	Advanced configuration
fr	Configuration avancée

en-us	Advanced labels
fr	Étiquettes avancées

en-us	affects only filtered data
fr	affecte uniquement les données filtrées

en-us	a floating point value is expected
fr	une valeur à virgule flottante est attendue

en-us	After value
fr	Après la valeur

en-us	Age
fr	Âge

en-us	Age less than
fr	Âge inférieur à

en-us	agent
fr	agent

en-us	Agent
fr	Agent

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
fr	Vérification de la disponibilité de l'agent. Aucun retour - indisponible ; 1 - disponible

en-us	Agent encryption
fr	Chiffrement

en-us	Agent host metadata. Returns string
fr	Métadonnées de l'hôte de l'agent. Retourne un chaîne de caractères

en-us	Agent host name. Returns string
fr	Nom d'hôte de l'agent. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Agent interfaces
fr	Interfaces de l'agent

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
fr	Vérification de la variante de l'agent. Retourne 1 - pour agent Zabbix ; 2 - pour agent Zabbix 2

en-us	Aggregate
fr	Agrégat

en-us	Aggregate functions
fr	Fonctions d'agrégation

en-us	Aggregation function
fr	Fonction d'agrégation

en-us	Aggregation interval
fr	Intervalle d'agrégation

en-us	a hexadecimal color code (6 symbols) is expected
fr	un code couleur hexadécimal (6 symboles) est attendu

en-us	Alert message
fr	Message d'alerte

en-us	Algorithm
fr	Algorithme

en-us	Alias
fr	Alias

en-us	Align map elements
fr	Aligner les éléments de carte

en-us	all
fr	tous

en-us	All
fr	Tous

en-us	All dashboards
fr	Tous les tableaux de bord

en-us	All graphs
fr	Tous les graphiques

en-us	All groups
fr	Tous les groupes

en-us	All hosts
fr	Tous les hôtes

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
fr	Tous liens doivent avoir "Nom" et "URL" spécifiés

en-us	All maps
fr	Toutes les cartes

en-us	all media
fr	tous les médias

en-us	Allowed hosts
fr	Hôtes autorisés

en-us	Allowed methods
fr	Méthodes autorisées

en-us	Allow list
fr	Autoriser la liste

en-us	Allow manual close
fr	Autoriser la fermeture manuelle

en-us	All problems
fr	Tous les problèmes

en-us	All problems if tag values match
fr	Tous les problèmes si les valeurs de tag correspondent

en-us	All services
fr	Tous les services

en-us	All tags
fr	Tous les tags

en-us	All templates
fr	Tous les modèles

en-us	a low-level discovery macro is expected
fr	une macro de découverte de bas niveau est attendue

en-us	Alternatively, you can install it manually:
fr	Alternativement, vous pouvez l'installer manuellement :

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Quantité de mémoire physique de l'invité qui est échangée vers l'espace swap, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Quantité de mémoire physique invitée qui est échangée vers l'espace swap, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Quantité de mémoire physique de l'hôte consommée pour la sauvegarde des pages de mémoire physique de l'invité, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Quantité de mémoire physique de l'hôte consommée pour la sauvegarde des pages de mémoire physique invitée, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	an array is expected
fr	un tableau est attendu

en-us	an array or a character string is expected
fr	un tableau ou une chaîne de caractères est attendu

en-us	an array or object is expected
fr	un tableau ou un objet est attendu

en-us	and
fr	et

en-us	And
fr	Et

en-us	And/Or
fr	Et/Ou

en-us	an empty string is expected
fr	une chaîne de caractères vide est attendue

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
fr	un nombre pair de caractères hexadécimaux est nécessaire

en-us	an explicit time is expected
fr	un temps explicite est attendu

en-us	an identifier is not defined in the formula
fr	un identifiant n'est pas défini dans la formule

en-us	an integer is expected
fr	un entier est attendu

en-us	an IP address is expected
fr	une adresse IP est attendue

en-us	Annually
fr	Annuellement

en-us	a number has too many fractional digits
fr	un nombre a trop de chiffres après la virgule

en-us	a number is expected
fr	un nombre est nécessaire

en-us	a number is too large
fr	un nombre est trop grand

en-us	a numeric value is expected
fr	une valeur numérique est attendue

en-us	an unsigned integer is expected
fr	un entier non signé est attendu

en-us	an uppercase and a lowercase Latin letter
fr	une lettre Latine majuscule et minuscule

en-us	Any
fr	Tous

en-us	Any character string included
fr	Toute chaîne de caractères inclue

en-us	API access
fr	Accès API

en-us	API methods
fr	Méthodes API

en-us	API token
fr	Token API

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
fr	Le token API "%1$s" existe déjà pour le userid "%2$s".

en-us	API token added
fr	Token API ajouté

en-us	API token deleted
fr	Tokens API supprimés

en-us	API token deleted
fr	Token API supprimé

en-us	API token disabled
fr	Tokens API désactivés

en-us	API token disabled
fr	Token API désactivé

en-us	API token enabled
fr	Tokens API activés

en-us	API token enabled
fr	Token API activé

en-us	API token expired.
fr	Token API expiré.

en-us	API tokens
fr	Tokens API

en-us	API token updated
fr	Token API mis à jour

en-us	Application error.
fr	Erreur d'application.

en-us	Apply
fr	Appliquer

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
fr	Appliquer les permissions et les filtres de tag à tous les sous-groupes

en-us	Approaching
fr	Proche de

en-us	Apr
fr	Avr

en-us	April
fr	Avril

en-us	Area size
fr	Taille de la zone

en-us	Area type
fr	Type de zone

en-us	a relative time is expected
fr	une durée relative est attendue

en-us	Are you sure you want to delete?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ?

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
fr	Voulez-vous vraiment supprimer ce filtre ?

en-us	Are you sure you want to perform this action?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?

en-us	Arithmetic
fr	Arithmétique

en-us	as Blue
fr	en Bleu

en-us	ascending
fr	croissant

en-us	ascii() - Returns the ASCII code of the leftmost character of the value
fr	ascii() - Retourne le code ASCII du caractère le plus à gauche de la valeur

en-us	as Green
fr	en Vert

en-us	asin() - The arcsine of a value as an angle, expressed in radians
fr	asin() - L'arcsinus d'une valeur sous forme d'angle, exprimé en radians

en-us	As is
fr	Tel que

en-us	a special character
fr	un caractère spécial

en-us	As plain text
fr	Format texte

en-us	as Red
fr	en Rouge

en-us	Assertions
fr	Assertions

en-us	Asset tag
fr	Tag caractéristique

en-us	a string, number or null value is expected
fr	une chaîne de caractères, un nombre ou une valeur nulle est attendu

en-us	a string of space-separated hostnames; adding %1$s to the list allows the page to be displayed in a frame on the same origin as the page itself
fr	une chaîne de noms d'hôtes séparés par des espaces ; l'ajout de %1$s à la liste permet d'afficher la page dans un cadre sur la même origine que la page elle-même

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
fr	A %1$s:%2$s %3$s de chaque semaine

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
fr	A %1$s:%2$s %3$s de chaque %4$s semaines

en-us	At %1$s:%2$s every day
fr	À %1$s:%2$s tous les jours

en-us	At %1$s:%2$s every day
fr	À %1$s:%2$s tous les %3$s jours

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
fr	À %1$s:%2$s le %3$s %4$s de chaque %5$s

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
fr	À %1$s:%2$s le %3$sme jour de chaque %4$s

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (exprue) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
fr	atan2() - L'arctangente des coordonnées d'ordonnée (exprue) et d'abscisse spécifiées sous forme d'angle, exprimées en radians

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (value) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
fr	atan2() - L'arctangente des coordonnées d'ordonnée (value) et d'abscisse spécifiées sous forme d'angle, exprimées en radians

en-us	atan() - The arctangent of a value as an angle, expressed in radians
fr	atan() - L'arctangente d'une valeur sous forme d'angle, exprimée en radians

en-us	At (hour:minute)
fr	À (heure:minute)

en-us	a time is expected
fr	un temps est attendu

en-us	a time not later than %1$s is expected
fr	une heure au plus tard %1$s est attendue

en-us	a time period is expected
fr	une période de temps est nécessaire

en-us	a time range is expected
fr	une plage de temps est nécessaire

en-us	a timestamp is too large
fr	un horodatage est trop grand

en-us	a time unit is expected
fr	une unité de temps est nécessaire

en-us	At least one action is mandatory.
fr	Au moins une action est obligatoire.

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
fr	Au moins un utilisateur actif doit exister avec le rôle "%1$s".

en-us	at least one day of the week must be selected
fr	au moins un jour de la semaine doit être sélectionné

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
fr	Au moins un jour de la semaine ou un jour du mois doit être spécifié.

en-us	At least one host group or host must be selected.
fr	Au moins un groupe hôte ou un hôte doit être sélectionné.

en-us	At least one host or template must be specified.
fr	Au moins un hôte ou un modèle doit être spécifié.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
fr	Au moins MySQL, PostgreSQL ou Oracle doit être supporté.

en-us	At least one operation must be selected.
fr	Au moins une opération doit être sélectionnée.

en-us	At least one operation must exist.
fr	Au moins une opération doit exister.

en-us	at least one override option must be specified
fr	au moins une option de substitution doit être spécifiée

en-us	At least one UI element must be checked.
fr	Au moins un élément de l'interface utilisateur doit être coché.

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
fr	Au moins un élément de l'interface utilisateur doit être activé pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	At least one update operation or message is mandatory
fr	Au moins une opération ou un message de mise à jour est obligatoire

en-us	At least one update operation or message must exist.
fr	Au moins une opération de mise à jour ou un message doit exister.

en-us	At least one user or user group must be selected.
fr	Au moins un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs doit être sélectionné.

en-us	At least one user or user group must be specified.
fr	Au moins un utilisateur ou groupe d'utilisateurs doit être spécifié.

en-us	Attempt interval
fr	Intervalle entre tentatives

en-us	Attempts
fr	Tentatives

en-us	Attribution
fr	Attribution

en-us	Attribution HTML
fr	Attribution HTML

en-us	Attribution text
fr	Attribution texte

en-us	Audit
fr	Audit

en-us	Audit log
fr	Journal d'audit

en-us	Audit settings
fr	Paramètres d'audit

en-us	Aug
fr	Aoû

en-us	August
fr	Août

en-us	Authentication
fr	Authentification

en-us	Authentication algorithm
fr	Algorithme d'authentification

en-us	Authentication failed: %1$s.
fr	L'authentification a échoué: %1$s.

en-us	Authentication method
fr	Méthode d'authentification

en-us	Authentication passphrase
fr	Phrase d'authentification

en-us	Authentication protocol
fr	Protocole d'authentification

en-us	Authentication settings updated
fr	Paramètres d'authentification mis à jour

en-us	AuthN requests
fr	Requêtes AuthN

en-us	Author
fr	Auteur

en-us	Authorization
fr	Autorisation

en-us	Auth token
fr	Token d'authentification

en-us	Auto
fr	Auto

en-us	Auto
fr	Auto

en-us	Auto-login
fr	Connexion automatique

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
fr	Les options d'auto-connexion et d'auto-déconnexion ne peuvent pas être activées en même temps.

en-us	Auto-logout
fr	Auto-déconnexion

en-us	Automatic
fr	Automatique

en-us	Automatic icon mapping
fr	Correspondance d'icône automatique

en-us	Automatic icon selection
fr	Sélection automatique d'icône

en-us	autoregistered host
fr	hôte enregistré automatiquement

en-us	autoregistration
fr	enregistrement automatique

en-us	Autoregistration
fr	Enregistrement automatique

en-us	Autoregistration actions
fr	Actions d'enregistrement automatique

en-us	Autoregistration data storage period
fr	Période de stockage des données d'enregistrement automatique

en-us	Availability
fr	Disponibilité

en-us	Availability report
fr	Rapport de disponibilité

en-us	Available
fr	Disponible

en-us	Average
fr	Moyen

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Nombre moyen de demandes de lecture en attente sur le disque virtuel pendant l'intervalle de collecte, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
fr	Nombre moyen de demandes de lecture en attente sur le disque virtuel pendant l'intervalle de collecte, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de périphérique de disque

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Nombre moyen de demandes d'écriture en attente sur le disque virtuel pendant l'intervalle de collecte, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
fr	Nombre moyen de demandes d'écriture en attente sur le disque virtuel pendant l'intervalle de collecte, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de périphérique de disque

en-us	avg
fr	moy

en-us	avg() - Average value of a period T
fr	avg() - Valeur moyenne d'une période T

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
fr	Évitez les mots de passe faciles à deviner

en-us	Axes
fr	Axes

en-us	Back
fr	Retour

en-us	Background
fr	Fond

en-us	Background color
fr	Couleur de l'arrière plan

en-us	Background image
fr	Image de fond

en-us	Bar
fr	Barre

en-us	Base color
fr	Couleur de base

en-us	Base DN
fr	DN de base

en-us	baselinedev() - Returns the number of deviations between data periods in seasons and the last data period
fr	baselinedev() - Retourne le nombre d'écarts entre les périodes de données dans les cycles et la dernière période de données

en-us	baselinewma() - Calculates baseline by averaging data periods in seasons
fr	baselinewma() - Calcule la référence en faisant la moyenne des périodes de données sur les cycles

en-us	Basic
fr	Basique

en-us	Before value
fr	Avant la valeur

en-us	Below value
fr	En dessous de la valeur

en-us	between() - Checks if a value belongs to the given range (1 - in range, 0 - otherwise)
fr	between() - Vérifie si une valeur appartient à la plage donnée (1 - dans la plage, 0 - sinon)

en-us	Bind DN
fr	DN de lien

en-us	Bind password
fr	Mot de passe de lien

en-us	bitand() - Bitwise AND
fr	bitand() - ET binaire

en-us	bitlength() - Returns the length in bits
fr	bitlength() - Retourne la longueur en bits

en-us	bitlshift() - Bitwise shift left
fr	bitlshift() - Décalage des bits vers la gauche

en-us	bitnot() - Bitwise NOT
fr	bitnot() - Inversion des bits

en-us	bitor() - Bitwise OR
fr	bitor() - OU binaire

en-us	bitrshift() - Bitwise shift right
fr	bitrshift() - Décalage des bits vers la droite

en-us	Bits to shift
fr	Bits à décaler

en-us	Bitwise functions
fr	Fonctions binaires

en-us	bitxor() - Bitwise exclusive OR
fr	bitxor() - OU exclusif binaire

en-us	blinking
fr	clignotant

en-us	Blocked
fr	Bloqué

en-us	Blue
fr	Bleu

en-us	Body
fr	Corps

en-us	Body and headers
fr	Corps et en-têtes

en-us	Bold
fr	Gras

en-us	Bold line
fr	Ligne épaisse

en-us	Boolean to decimal
fr	Booléen vers décimal

en-us	Border
fr	Bordure

en-us	Border color
fr	Couleur de la bordure

en-us	Border type
fr	Type de bordure

en-us	Border width
fr	Largeur de bordure

en-us	Both passwords must be equal.
fr	Les deux mots de passe doivent être égaux.

en-us	both username and password should be either present or empty
fr	le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être présents ou vides

en-us	Bottom
fr	Bas

en-us	Bottom N
fr	Bas N

en-us	Bring forward
fr	Amener vers l'avant

en-us	Bring to front
fr	Amener à l'avant

en-us	Bulgarian (bg_BG)
fr	Bulgare (bg_BG)

en-us	By host
fr	Par hôte

en-us	bytelength() - Returns the length in bytes
fr	bytelength() - Retourne la longueur en octets

en-us	By trigger template
fr	Par modèle de déclencheur

en-us	calculated
fr	calculé

en-us	Calculated
fr	Calculé

en-us	Calendar
fr	Calendrier

en-us	Callback
fr	Rappel

en-us	can be used to add "@2x" to the URL to load retina tiles.
fr	peut être utilisé pour ajouter "@2x" à l'URL pour charger les tuiles.

en-us	Cancel
fr	Annuler

en-us	Cannot add action
fr	Impossible d'ajouter l'action

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
fr	Impossible d'ajouter un élément non-numérique "%1$s" au graphique "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
fr	Impossible d'ajouter un élément non numérique "%1$s" au prototype de graphique "%2$s".

en-us	Cannot add API token
fr	Impossible d'ajouter un Token API

en-us	Cannot add correlation
fr	Impossible d'ajouter la corrélation

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
fr	Impossible d'ajouter une page au tableau de bord : le nombre maximal de %1$d pages de tableau de bord a été ajouté.

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
fr	Impossible d'ajouter une dépendance d'un hôte à un modèle.

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
fr	Impossible d'ajouter la dépendance du déclencheur "%1$s:%2$s" au déclencheur non existant "%3$s:%4$s".

en-us	Cannot add discovery rule
fr	Impossible d'ajouter la règle de découverte

en-us	Cannot add graph
fr	Impossible d'ajouter le graphique

en-us	Cannot add graph prototype
fr	Impossible d'ajouter le prototype de graphique

en-us	Cannot add group
fr	Impossible d'ajouter le groupe

en-us	Cannot add host
fr	Impossible d'ajouter l'hôte

en-us	Cannot add host prototype
fr	Impossible d'ajouter un prototype d'hôte

en-us	Cannot add image
fr	Impossible d'ajouter l'image

en-us	Cannot add item
fr	Impossible d'ajouter l'élément

en-us	Cannot add item prototype
fr	Impossible d'ajouter le prototype d'élément

en-us	Cannot add maintenance
fr	Impossible d'ajouter une maintenance

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
fr	Impossible d'ajouter un élément de carte sur la carte "%1$s" en raison d'une référence circulaire.

en-us	Cannot add media type
fr	Impossible d'ajouter un type de média

en-us	Cannot add module: %1$s.
fr	Impossible d'ajouter le module : %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
fr	Impossible d'ajouter les modules : %1$s.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
fr	Impossible d'ajouter plus d'un élément de type "Somme du graphique" sur le graphique "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
fr	Impossible d'ajouter plus d'un élément de type "Somme de graphique" sur le prototype de graphique "%1$s".

en-us	Cannot add network map
fr	Impossible d'ajouter une carte réseau

en-us	Cannot add proxy
fr	Impossible d'ajouter le proxy

en-us	Cannot add regular expression
fr	Impossible d'ajouter l'expression régulière

en-us	Cannot add scheduled report
fr	Impossible d'ajouter un rapport planifié

en-us	Cannot add script
fr	Impossible d'ajouter le script

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
fr	Impossible d'ajouter des sous-cartes. La profondeur maximum est atteinte.

en-us	Cannot add template
fr	Impossible d'ajouter le modèle

en-us	Cannot add trigger
fr	Impossible d'ajouter le déclencheur

en-us	Cannot add trigger prototype
fr	Impossible d'ajouter le prototype de déclencheur

en-us	Cannot add user
fr	Impossible d'ajouter l'utilisateur

en-us	Cannot add user group
fr	Impossible d'ajouter un groupe d'utilisateurs

en-us	Cannot add web scenario
fr	Impossible d'ajouter le scénario web

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
fr	Impossible d'ajouter un widget : pas assez d'espace libre sur le tableau de bord.

en-us	cannot be changed
fr	ne peut pas être changé

en-us	cannot be empty
fr	ne peut pas être vide

en-us	cannot be less than or equal to the value of parameter "%1$s"
fr	ne peut pas être inférieur ou égal à la valeur du paramètre "%1$s"

en-us	Cannot be removed
fr	Ne peut pas être supprimé

en-us	cannot be specified the value of parameter "%1$s"
fr	impossible de définir la valeur du paramètre "%1$s"

en-us	cannot be unlinked
fr	ne peut pas être dissocié

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
fr	Impossible d'établir une liaison anonyme au serveur LDAP.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
fr	Impossible d'établir une liaison avec le serveur LDAP.

en-us	Cannot build expression tree: %1$s.
fr	Impossible de créer l'arborescence d'expression : %1$s.

en-us	Cannot change the user type of own role.
fr	Impossible de modifier le type d'utilisateur de son propre rôle.

en-us	Cannot clear history
fr	Impossible de nettoyer l'historique

en-us	Cannot clear history and trends
fr	Impossible d'effacer l'historique et les tendances

en-us	Cannot clone graph prototypes.
fr	Impossible de cloner les prototypes de graphiques.

en-us	Cannot clone item prototypes.
fr	Impossible de cloner les prototypes d'éléments.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
fr	Impossible de cloner les prototypes de déclencheurs.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
fr	Impossible de fermer le problème : %1$s.

en-us	Cannot connect to LDAP server.
fr	Impossible de se connecter au serveur LDAP.

en-us	Cannot connect to the database.
fr	Impossible de se connecter à la base de données.

en-us	Cannot convert POST data:
fr	Impossible de convertir les données POST :

en-us	cannot convert to JSON, result value too long
fr	impossible de convertir en JSON, la valeur du résultat est trop longue

en-us	Cannot copy graph
fr	Impossible de copier le graphique

en-us	Cannot copy graph
fr	Impossible de copier les graphiques

en-us	Cannot copy item
fr	Impossible de copier l'élément

en-us	Cannot copy item
fr	Impossible de copier les éléments

en-us	Cannot copy trigger
fr	Impossible de copier le déclencheur

en-us	Cannot copy trigger
fr	Impossible de copier les déclencheurs

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
fr	Impossible de copier le déclencheur "%1$s:%2$s" parce qu'il contient plusieurs hôtes dans l'expression.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple hosts in the expression.
fr	Impossible de copier le déclencheur "%1$s" parce qu'il contient plusieurs hôtes dans l'expression.

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
fr	Impossible de créer un prototype d'hôte sur un hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
fr	Impossible de créer une autre connexion base de donnée.

en-us	Cannot create circular dependencies.
fr	Impossible de créer des dépendances circulaires.

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
fr	Impossible de créer une dépendance sur le déclencheur lui-même.

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
fr	Impossible de créer une dépendance sur le prototype de déclencheur lui-même.

en-us	Cannot create discovery rule
fr	Impossible de créer une règle de découverte

en-us	Cannot create icon map
fr	Impossible de créer la correspondance d'icône

en-us	Cannot create scheduled report
fr	Impossible de créer un rapport planifié

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de créer le service "%1$s" : %2$s.

en-us	Cannot create the configuration file.
fr	Impossible de créer le fichier de configuration.

en-us	Cannot create user role
fr	Impossible de créer un rôle utilisateur

en-us	Cannot delete action
fr	Impossible de supprimer l'action

en-us	Cannot delete API token
fr	Impossible de supprimer les Tokens API

en-us	Cannot delete API token
fr	Impossible de supprimer le Token API

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
fr	Impossible de supprimer le rôle utilisateur attribué "%1$s".

en-us	Cannot delete correlation
fr	Impossible de supprimer les corrélations

en-us	Cannot delete correlation
fr	Impossible de supprimer la corrélation

en-us	Cannot delete dashboard
fr	Impossible de supprimer le tableau de bord

en-us	Cannot delete dashboard
fr	Impossible de supprimer les tableaux de bord

en-us	Cannot delete dependency
fr	Impossible de supprimer la dépendance

en-us	Cannot delete discovery rule
fr	Impossible de supprimer la règle de découverte

en-us	Cannot delete discovery rule
fr	Impossible de supprimer les règles de découverte

en-us	Cannot delete discovery rules
fr	Impossible de supprimer les règles de découverte

en-us	Cannot delete graph
fr	Impossible de supprimer le graphique

en-us	Cannot delete graph prototype
fr	Impossible de supprimer le prototype de graphique

en-us	Cannot delete graph prototypes
fr	Impossible de supprimer les prototypes de graphiques

en-us	Cannot delete graphs
fr	Impossible de supprimer les graphiques

en-us	Cannot delete group
fr	Impossible de supprimer le groupe

en-us	Cannot delete group
fr	Impossible de supprimer les groupes

en-us	Cannot delete host
fr	Impossible de supprimer l'hôte

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer les hôtes %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer l'hôte %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer les groupes d'hôtes %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer le groupe d'hôtes %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host prototypes
fr	Impossible de supprimer des prototypes d'hôtes

en-us	Cannot delete icon map
fr	Impossible de supprimer la correspondance d'icône

en-us	Cannot delete image
fr	Impossible de supprimer l'image

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de supprimer l'interface pour l'hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
fr	Impossible de supprimer l'inventaire.

en-us	Cannot delete item
fr	Impossible de supprimer l'élément

en-us	Cannot delete item prototype
fr	Impossible de supprimer le prototype d'élément

en-us	Cannot delete item prototypes
fr	Impossible de supprimer les prototypes d'éléments

en-us	Cannot delete items
fr	Impossible de supprimer les éléments

en-us	Cannot delete maintenance
fr	Impossible de supprimer une maintenance

en-us	Cannot delete media type
fr	Impossible de supprimer le type de média

en-us	Cannot delete media type
fr	Impossible de supprimer les types de média

en-us	Cannot delete module: %1$s.
fr	Impossible de supprimer le module : %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
fr	Impossible de supprimer les modules : %1$s.

en-us	Cannot delete network map
fr	Impossible de supprimer la carte réseau

en-us	Cannot delete proxy
fr	Impossible de supprimer le proxy

en-us	Cannot delete proxy
fr	Impossible de supprimer les proxy

en-us	Cannot delete readonly user role "%1$s".
fr	Impossible de supprimer le rôle utilisateur en lecture seule "%1$s".

en-us	Cannot delete regular expression
fr	Impossible de supprimer les expressions régulières

en-us	Cannot delete regular expression
fr	Impossible de supprimer l'expression régulière

en-us	Cannot delete scheduled report
fr	Impossible de supprimer le rapport planifié

en-us	Cannot delete scheduled report
fr	Impossible de supprimer les rapports planifiés

en-us	Cannot delete script
fr	Impossible de supprimer les scripts

en-us	Cannot delete script
fr	Impossible de supprimer le script

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
fr	Impossible de supprimer les scripts. Le script "%1$s" est utilisé dans l'opération de l'action "%2$s".

en-us	Cannot delete selected actions
fr	Impossible de supprimer les actions sélectionnées

en-us	Cannot delete service
fr	Impossible de supprimer le service

en-us	Cannot delete service
fr	Impossible de supprimer les services

en-us	Cannot delete service "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de supprimer le service "%1$s" : %2$s.

en-us	Cannot delete SLA
fr	Impossible de supprimer le SLA

en-us	Cannot delete SLA
fr	Impossible de supprimer les SLAs

en-us	Cannot delete template
fr	Impossible de supprimer le modèle

en-us	Cannot delete templated graph.
fr	Impossible de supprimer le graphique basé sur un modèle.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
fr	Impossible de supprimer le prototype de graphique basé sur un modèle.

en-us	cannot delete templated host prototype
fr	impossible de supprimer un prototype d'hôte provenant d'un modèle.

en-us	Cannot delete templated item.
fr	Impossible de supprimer un élément provenant d'un modèle.

en-us	Cannot delete templated item prototype.
fr	Impossible de supprimer le prototype d'élément basé sur un modèle.

en-us	Cannot delete templated items.
fr	Impossible de supprimer des éléments provenant d'un modèle.

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
fr	Impossible de supprimer le déclencheur d'un modèle "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
fr	Impossible de supprimer le prototype de déclencheur basé sur un modèle "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
fr	Impossible de supprimer le scénario web "%1$s" provenant d'un modèle.

en-us	Cannot delete trigger
fr	Impossible de supprimer le déclencheur

en-us	Cannot delete trigger prototype
fr	Impossible de supprimer le prototype de déclencheur

en-us	Cannot delete trigger prototypes
fr	Impossible de supprimer les prototypes de déclencheurs

en-us	Cannot delete triggers
fr	Impossible de supprimer les déclencheurs

en-us	Cannot delete user
fr	Impossible de supprimer l'utilisateur

en-us	Cannot delete user
fr	Impossible de supprimer les utilisateurs

en-us	Cannot delete user group
fr	Impossible de supprimer les groupes d'utilisateurs

en-us	Cannot delete user group
fr	Impossible de supprimer le groupe d'utilisateurs

en-us	Cannot delete user role
fr	Impossible de supprimer le rôle utilisateur

en-us	Cannot delete user role
fr	Impossible de supprimer les rôles utilisateur

en-us	Cannot delete web scenario
fr	Impossible de supprimer le scénario web

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
fr	Impossible de supprimer l'utilisateur interne Zabbix "%1$s", essayez de désactiver cet utilisateur.

en-us	Cannot disable action
fr	Impossible de désactiver les actions

en-us	Cannot disable action
fr	Impossible de désactiver l'action

en-us	Cannot disable API token
fr	Impossible de désactiver le Token API

en-us	Cannot disable API token
fr	Impossible de désactiver les Tokens API

en-us	Cannot disable correlation
fr	Impossible de supprimer la corrélation

en-us	Cannot disable correlation
fr	Impossible de supprimer les corrélations

en-us	Cannot disable discovery rule
fr	Impossible de désactiver la règle de découverte

en-us	Cannot disable discovery rule
fr	Impossible de désactiver les règles de découverte

en-us	Cannot disable host
fr	Impossible de désactiver les hôtes

en-us	Cannot disable host
fr	Impossible de désactiver l'hôte

en-us	Cannot disable item
fr	Impossible de désactiver l'élément

en-us	Cannot disable item
fr	Impossible de désactiver les éléments

en-us	Cannot disable media type
fr	Impossible de désactiver le type de média

en-us	Cannot disable media type
fr	Impossible de désactiver les types de média

en-us	Cannot disable module
fr	Impossible de désactiver le module

en-us	Cannot disable module
fr	Impossible de désactiver les modules

en-us	Cannot disable module: %1$s.
fr	Impossible de désactiver le module : %1$s.

en-us	Cannot disable module: %1$s.
fr	Impossible de désactiver les modules : %1$s.

en-us	Cannot disable scheduled report
fr	Impossible de désactiver les rapports planifiés

en-us	Cannot disable scheduled report
fr	Impossible de désactiver le rapport planifié

en-us	Cannot disable SLA
fr	Impossible de désactiver les SLAs

en-us	Cannot disable SLA
fr	Impossible de désactiver le SLA

en-us	Cannot disable trigger
fr	Impossible de désactiver le déclencheur

en-us	Cannot disable trigger
fr	Impossible de désactiver les déclencheurs

en-us	Cannot disable web scenario
fr	Impossible de désactiver les scénarios web

en-us	Cannot disable web scenario
fr	Impossible de désactiver le scénario web

en-us	Cannot display item queue.
fr	Impossible d'afficher la file d'attente des éléments.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
fr	Impossible d'afficher plus d'un élément de type "Somme de graphique".

en-us	Cannot enable action
fr	Impossible d'activer les actions

en-us	Cannot enable action
fr	Impossible d'activer l'action

en-us	Cannot enable API token
fr	Impossible d'activer les Tokens API

en-us	Cannot enable API token
fr	Impossible d'activer le Token API

en-us	Cannot enable correlation
fr	Impossible d'activer la corrélation

en-us	Cannot enable correlation
fr	Impossible d'activer les corrélations

en-us	Cannot enable discovery rule
fr	Impossible d'activer les règles de découverte

en-us	Cannot enable discovery rule
fr	Impossible d'activer la règle de découverte

en-us	Cannot enable host
fr	Impossible d'activer les hôtes

en-us	Cannot enable host
fr	Impossible d'activer l'hôte

en-us	Cannot enable item
fr	Impossible d'activer les éléments

en-us	Cannot enable item
fr	Impossible d'activer l'élément

en-us	Cannot enable media type
fr	Impossible d'activer le type de média

en-us	Cannot enable media type
fr	Impossible d'activer les types de média

en-us	Cannot enable module
fr	Impossible d'activer les modules

en-us	Cannot enable module
fr	Impossible d'activer le module

en-us	Cannot enable module: %1$s.
fr	Impossible d'activer le module : %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
fr	Impossible d'activer les modules : %1$s.

en-us	Cannot enable scheduled report
fr	Impossible d'activer le rapport planifié

en-us	Cannot enable scheduled report
fr	Impossible d'activer les rapports planifiés

en-us	Cannot enable SLA
fr	Impossible d'activer les SLAs

en-us	Cannot enable SLA
fr	Impossible d'activer le SLA

en-us	Cannot enable trigger
fr	Impossible d'activer les déclencheurs

en-us	Cannot enable trigger
fr	Impossible d'activer le déclencheur

en-us	Cannot enable web scenario
fr	Impossible d'activer le scénario web

en-us	Cannot enable web scenario
fr	Impossible d'activer les scénarios web

en-us	Cannot evaluate expression
fr	Impossible d'évaluer l'expression

en-us	Cannot execute script.
fr	Impossible d'exécuter le script.

en-us	Cannot expand macros.
fr	Substitution des macros impossible.

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'image de fond "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver le graphique "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver le groupe "%1$s" utilisé dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'hôte "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'hôte "%1$s" utilisé dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver le groupe d'hôtes "%1$s" pour le prototype d'hôte "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'interface de l'hôte sur "%1$s" pour la clé d'élément "%2$s".

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'icône "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver la correspondance d'icône "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'interface "%1$s" utilisée pour la règle de découverte "%2$s" sur "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'interface "%1$s" utilisée pour l'élément "%2$s" sur "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver l'interface "%1$s" utilisée pour le prototype d'élément "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MAX de l'axe Y du graphique "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MAX de l'axe Y du prototype de graphique "%3$s" de la règle de découverte "%4$s" sur "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MIN de l'axe Y du graphique "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MIN de l'axe Y du prototype de graphique "%3$s" de la règle de découverte "%4$s" sur "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé dans le graphique "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé dans le prototype de graphique "%3$s" de la règle de découverte "%4$s" sur "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver la carte "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver le modèle "%1$s" pour le prototype d'hôte "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for override "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver le modèle "%1$s" pour la surcharge "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver le déclencheur "%1$s" utilisé dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
fr	Impossible de trouver la table de correspondances "%1$s" utilisée pour l'élément "%2$s" sur "%3$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver la table de correspondances "%1$s" utilisée pour le prototype d'élément "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	cannot have more than one default interface of the same type
fr	impossible avoir plus d'une interface par défaut du même type.

en-us	Cannot have non-default "%2$s" rule while having "%3$s" set to %4$d for user role "%1$s".
fr	Impossible d'avoir une règle "%2$s" autre que celle par défaut alors que "%3$s" est défini sur %4$d pour le rôle d'utilisateur "%1$s".

en-us	Cannot have non-empty tag value while having empty tag in rule "%2$s" for user role "%1$s".
fr	Impossible d'avoir une valeur de tag non vide tout en ayant une balise vide dans la règle "%2$s" pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
fr	Impossible d'importer le modèle "%1$s", les modèles liés "%2$s" n'existent pas.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
fr	Impossible d'importer le modèle "%1$s", le modèle lié "%2$s" n'existe pas.

en-us	Cannot insert trigger expression
fr	Impossible d'insérer l'expression de déclencheur

en-us	Cannot link template
fr	Impossible de lier le modèle

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s", car il serait lié deux fois via le modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype hôte "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype hôte "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%2$s", car il serait lié deux fois via le modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" car une liaison circulaire (%3$s) se produirait.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" because circular linkage (%3$s) will occurs.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" car une liaison circulaire (%3$s) va se produire.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" car son modèle parent "%3$s" sera lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host "%4$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois à l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host prototype "%4$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois au prototype hôte "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to template "%4$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois au modèle "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host "%3$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois à l'hôte "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host prototype "%3$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois au prototype hôte "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to template "%3$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois au modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois via le modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" à l'hôte "%3$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" à l'hôte "%3$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" au prototype d'hôte "%3$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" au prototype hôte "%3$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" au modèle "%3$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" au modèle "%3$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot load module at: %1$s.
fr	Impossible de charger le module à : %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
fr	Impossible de charger les modules à : %1$s.

en-us	Cannot log out.
fr	Impossible de se déconnecter.

en-us	Cannot mass update host name.
fr	Impossible de réaliser une mise à jour collective du nom d'hôte.

en-us	Cannot mass update visible host name.
fr	Impossible de réaliser une mise à jour collective du nom d'hôte visible.

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %1$s.
fr	Impossible de transmettre les ID de modèle en double pour la liaison : %1$s.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
fr	Impossible d'effectuer une suppression sur la table "%1$s" sans condition "where".

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
fr	ne peut pas exécuter la requête API de défilement, les données peuvent être tronquées

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
fr	Impossible d'effectuer une mise à jour sur la table "%1$s" sans valeur.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
fr	Impossible d'effectuer une mise à jour sur la table "%1$s" sans condition "where".

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
fr	Impossible de lire le JSON: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
fr	Impossible de lire la réponse, veuillez vérifier la connexion avec le serveur Zabbix "%1$s".

en-us	Cannot read XML: %1$s.
fr	Impossible de lire du XML : %1$s.

en-us	Cannot read YAML: %1$s.
fr	Impossible de lire le YAML : %1$s.

en-us	Cannot rename guest user.
fr	Impossible de renommer l'utilisateur invité.

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
fr	Impossible d'enregistrer une règle de découverte sans vérifications.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
fr	Impossible de sauvegarder un widget: %1$s.

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
fr	Impossible d'envoyer une commande, veuillez vérifier la connexion avec le serveur Zabbix "%1$s".

en-us	Cannot send request
fr	Impossible d'envoyer la requête

en-us	Cannot send request: %1$s.
fr	Impossible d'envoyer la requête : %1$s.

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
fr	Impossible de configurer "%1$s" pour le graphique "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
fr	Impossible de configurer "%1$s" pour le prototype de graphique "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for item "%2$s".
fr	Impossible de configurer "%1$s" pour l'élément "%2$s".

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
fr	Impossible de configurer les champs d'inventaire pour un inventaire désactivé.

en-us	Cannot set session cookie.
fr	Impossible de définir le cookie de session.

en-us	Cannot specify "propagation_rule" parameter without specifying "propagation_value" parameter for service "%1$s".
fr	Impossible de spécifier le paramètre "propagation_rule" sans spécifier le paramètre "propagation_value" pour le service "%1$s".

en-us	Cannot support notification audio for this device.
fr	Impossible de prendre en charge les notifications audio pour cet appareil.

en-us	Cannot switch host for interface.
fr	Impossible de changer d'hôte pour l'interface.

en-us	Cannot test disabled media type.
fr	Impossible de tester le type de média désactivé.

en-us	Cannot unblock user
fr	Impossible de débloquer les utilisateurs

en-us	Cannot unblock user
fr	Impossible de débloquer l'utilisateur

en-us	Cannot unlink and clear Web scenarios.
fr	Impossible de délier et effacer les scénarios web.

en-us	Cannot unlink template
fr	Impossible de délier le modèle

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" du modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on host "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" du modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s" à l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on template "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" du modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s" au modèle "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" de l'hôte "%3$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" de l'hôte "%3$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" du modèle "%3$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" du modèle "%3$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot unlink trigger "%1$s", it has items from template that is left linked to host.
fr	Impossible de dissocier le déclencheur "%1$s", il contient des éléments du modèle qui restent liés à l'hôte.

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour l'action "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le graphique "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le prototype de graphique "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for item "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour l'élément "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le déclencheur de modèle "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le prototype de déclencheur de modèle "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%2$s" pour un hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered item "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%2$s" pour un élément découvert "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%2$s" pour un déclencheur découvert "%1$s".

en-us	Cannot update action
fr	Impossible de mettre à jour l'action

en-us	Cannot update a discovered graph.
fr	Impossible de mettre à jour un graphique découvert.

en-us	Cannot update a discovered host group "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour un groupe d'hôtes découvert "%1$s".

en-us	Cannot update API token
fr	Impossible de mettre à jour le Token API

en-us	Cannot update a templated graph "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour un graphique basé sur un modèle "%1$s".

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour un scénario web de modèle "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update authentication
fr	Impossible de mettre à jour l'authentification

en-us	Cannot update configuration
fr	Impossible de mettre à jour la configuration

en-us	Cannot update correlation
fr	Impossible de mettre à jour la corrélation

en-us	Cannot update dependencies of inherited trigger "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour les dépendances du déclencheur hérité "%1$s".

en-us	Cannot update discovery rule
fr	Impossible de mettre à jour la règle de découverte

en-us	Cannot update event
fr	Impossible de mettre à jour l'événement

en-us	Cannot update event
fr	Impossible de mettre à jour les événements

en-us	Cannot update graph
fr	Impossible de mettre à jour le graphique

en-us	Cannot update graph prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype de graphique

en-us	Cannot update group
fr	Impossible de mettre à jour le groupe

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour les groupes pour l'hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot update host
fr	Impossible de mettre à jour l'hôte

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
fr	Impossible de mettre à jour les paramètres de chiffrement de l'hôte. Les paramètres de connexion doivent être spécifiés pour les deux directions.

en-us	Cannot update host prototype
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes d'hôtes

en-us	Cannot update host prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype d'hôte

en-us	Cannot update hosts
fr	Impossible de mettre à jour les hôtes

en-us	Cannot update icon map
fr	Impossible de mettre à jour la table de correspondance d'icônes

en-us	Cannot update image
fr	Impossible de mettre à jour l'image

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour l'interface de l'hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot update item
fr	Impossible de mettre à jour l'élément

en-us	Cannot update item prototype
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes d'éléments

en-us	Cannot update item prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype d'élément

en-us	Cannot update item prototypes
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes d'éléments

en-us	Cannot update items
fr	Impossible de mettre à jour les éléments

en-us	Cannot update macros
fr	Impossible de mettre à jour les macros

en-us	Cannot update maintenance
fr	Impossible de mettre à jour la maintenance

en-us	Cannot update media type
fr	Impossible de mettre à jour le type de média

en-us	Cannot update module
fr	Impossible de mettre à jour le module

en-us	Cannot update module: %1$s.
fr	Impossible de mettre à jour le module : %1$s.

en-us	Cannot update network map
fr	Impossible de mettre à jour la carte

en-us	cannot update property for templated discovery rule
fr	impossible de mettre à jour la propriété pour la règle de découverte basée sur un modèle

en-us	Cannot update proxy
fr	Impossible de mettre à jour le proxy

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour le proxy pour l'hôte découvert "%1$s".

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of discovered object
fr	impossible de mettre à jour le paramètre en lecture seule "%1$s" de l'objet découvert

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of inherited object
fr	impossible de mettre à jour le paramètre en lecture seule "%1$s" de l'objet hérité

en-us	Cannot update readonly user role "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour un rôle utilisateur en lecture seule "%1$s".

en-us	Cannot update regular expression
fr	Impossible de mettre à jour l'expression régulière

en-us	Cannot update scheduled report
fr	Impossible de mettre à jour le rapport planifié

en-us	Cannot update script
fr	Impossible de mettre à jour le script

en-us	Cannot update script scope. Script "%1$s" is used in action "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour la portée du script. Le script "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	Cannot update service "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour le service "%1$s" : %2$s.

en-us	Cannot update services
fr	Impossible de mettre à jour les services

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour une étape pour un scénario web de modèle "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update template
fr	Impossible de mettre à jour le modèle

en-us	Cannot update templates
fr	Impossible de mettre à jour les modèles

en-us	Cannot update trigger
fr	Impossible de mettre à jour le déclencheur

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour le déclencheur "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype de déclencheur

en-us	Cannot update trigger prototype
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes de déclencheurs

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour le prototype de déclencheur "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototypes
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes de déclencheurs

en-us	Cannot update user
fr	Impossible de mettre à jour l'utilisateur

en-us	Cannot update user group
fr	Impossible de mettre à jour le groupe d'utilisateurs

en-us	Cannot update user group
fr	Impossible de mettre à jour les groupes d'utilisateurs

en-us	Cannot update user role
fr	Impossible de mettre à jour le rôle utilisateur

en-us	Cannot update web scenario
fr	Impossible de mettre à jour le scénario web

en-us	Case sensitive
fr	Sensible à la casse

en-us	Case-sensitive login
fr	Connexion sensible à la casse

en-us	Catalan (ca_ES)
fr	Catalan (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
fr	Reçoit tous les traps SNMP qui correspondent à la regex. Si la regex n'est pas spécifiée, reçoit tous les traps.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
fr	Reçoit tous les traps SNMP qui n'ont été reçus par aucun élément snmptrap[].

en-us	cbrt() - Cube root
fr	cbrt() - Racine cubique

en-us	ceil() - Rounds up to the nearest greater integer
fr	ceil() - Arrondit à l'entier supérieur le plus proche

en-us	Center
fr	Centre

en-us	CERT
fr	CERT

en-us	Certificate
fr	Certificat

en-us	Change
fr	Changer

en-us	Change
fr	Changer

en-us	changecount() - Number of changes between adjacent values, Mode (all - all changes, inc - only increases, dec - only decreases)
fr	changecount() - Nombre de changements entre des valeurs adjacentes, Mode (all - tous les changements, inc - augmentations uniquement, dec - diminutions uniquement)