en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
fr	Une règle LLD avec la clé "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
fr	Une règle LLD avec la clé "%1$s" existe déjà sur le modèle "%2$s".

en-us	Annually
fr	Annuellement

en-us	Another widget is used as data source.
fr	Un autre widget est utilisé comme source de données.

en-us	a number is expected
fr	un nombre est nécessaire

en-us	a number is too large
fr	un nombre est trop grand

en-us	a numeric value is expected
fr	une valeur numérique est attendue

en-us	an unsigned integer is expected
fr	un entier non signé est attendu

en-us	an uppercase and a lowercase Latin letter
fr	une lettre Latine majuscule et minuscule

en-us	Any
fr	Tous

en-us	Any changes made in the current form will be lost.
fr	Toutes les modifications apportées au formulaire actuel seront perdues.

en-us	Any character string included
fr	Toute chaîne de caractères inclue

en-us	any error
fr	toute erreur

en-us	Any existing host entities not present in the import file will be deleted. Click OK to proceed.
fr	Toutes les entités hôtes existantes non présentes dans le fichier d'importation seront supprimées. Cliquez sur OK pour continuer.

en-us	Any existing template entities not present in the import file will be deleted. Click OK to proceed.
fr	Toutes les entités de modèle existantes non présentes dans le fichier d'importation seront supprimées. Cliquez sur OK pour continuer.

en-us	API access
fr	Accès API

en-us	API hostname
fr	Nom d'hôte de l'API

en-us	API methods
fr	Méthodes API

en-us	API token
fr	Token API

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
fr	Le token API "%1$s" existe déjà pour le userid "%2$s".

en-us	API token added
fr	Token API ajouté

en-us	API token deleted
fr	Tokens API supprimés

en-us	API token deleted
fr	Token API supprimé

en-us	API token disabled
fr	Token API désactivé

en-us	API token disabled
fr	Tokens API désactivés

en-us	API token enabled
fr	Tokens API activés

en-us	API token enabled
fr	Token API activé

en-us	API token expired.
fr	Token API expiré.

en-us	API tokens
fr	Tokens API

en-us	API token updated
fr	Token API mis à jour

en-us	Application error.
fr	Erreur d'application.

en-us	Apply
fr	Appliquer

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
fr	Appliquer les permissions et les filtres de tag à tous les sous-groupes

en-us	Apply permissions to all subgroups
fr	Appliquer les autorisations à tous les sous-groupes

en-us	Approaching
fr	Proche de

en-us	Approximation
fr	Approximation

en-us	Apr
fr	Avr

en-us	April
fr	Avril

en-us	Arc background
fr	Arrière-plan de l'arc

en-us	Arc size
fr	Taille de l'arc

en-us	Area size
fr	Taille de la zone

en-us	Area type
fr	Type de zone

en-us	a relative time is expected
fr	une durée relative est attendue

en-us	Are you sure you want to delete?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ?

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
fr	Voulez-vous vraiment supprimer ce filtre ?

en-us	Are you sure you want to perform this action?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?

en-us	Arithmetic
fr	Arithmétique

en-us	as Blue
fr	en Bleu

en-us	ascending
fr	croissant

en-us	ascii() - Returns the ASCII code of the leftmost character of the value
fr	ascii() - Retourne le code ASCII du caractère le plus à gauche de la valeur

en-us	as Green
fr	en Vert

en-us	asin() - The arcsine of a value as an angle, expressed in radians
fr	asin() - L'arcsinus d'une valeur sous forme d'angle, exprimé en radians

en-us	As is
fr	Tel quel

en-us	a special character
fr	un caractère spécial

en-us	As plain text
fr	Format texte

en-us	as Red
fr	en Rouge

en-us	Assertions
fr	Assertions

en-us	Asset tag
fr	Tag caractéristique

en-us	Assigned proxy
fr	Proxy assigné

en-us	a string, number or null value is expected
fr	une chaîne, un nombre ou une valeur nulle est attendu

en-us	a string of space-separated hostnames; adding %1$s to the list allows the page to be displayed in a frame on the same origin as the page itself
fr	une chaîne de noms d'hôtes séparés par des espaces ; l'ajout de %1$s à la liste permet d'afficher la page dans un cadre sur la même origine que la page elle-même

en-us	At %1$s %2$s of every %3$s week
fr	À %1$s %2$s toutes les %3$s semaine

en-us	At %1$s %2$s of every %3$s week
fr	À %1$s %2$s toutes les %3$s semaines

en-us	At %1$s every %2$s day
fr	À %1$s tous les %2$s jour

en-us	At %1$s every %2$s day
fr	À %1$s tous les %2$s jours

en-us	At %1$s on %2$s %3$s of every %4$s
fr	A %1$s le %2$sme %3$s de chaque %4$s

en-us	At %1$s on day %2$s of every %3$s
fr	A %1$s le %2$sme jour de chaque %3$s

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (value) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
fr	atan2() - L'arctangente des coordonnées d'ordonnée (value) et d'abscisse spécifiées sous forme d'angle, exprimées en radians

en-us	atan() - The arctangent of a value as an angle, expressed in radians
fr	atan() - L'arctangente d'une valeur sous forme d'angle, exprimée en radians

en-us	a template ID is expected
fr	un ID de modèle est attendu

en-us	At (hour:minute)
fr	À (heure:minute)

en-us	a time is expected
fr	un temps est attendu

en-us	a time period is expected
fr	une période de temps est nécessaire

en-us	a time range is expected
fr	une plage de temps est nécessaire

en-us	a timestamp is too large
fr	un horodatage est trop grand

en-us	a time unit is expected
fr	une unité de temps est nécessaire

en-us	At least one action is mandatory.
fr	Au moins une action est obligatoire.

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
fr	Au moins un utilisateur actif doit exister avec le rôle "%1$s".

en-us	at least one day of the week must be selected
fr	au moins un jour de la semaine doit être sélectionné

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
fr	Au moins un jour de la semaine ou un jour du mois doit être spécifié.

en-us	At least one host group or host must be selected.
fr	Au moins un groupe hôte ou un hôte doit être sélectionné.

en-us	At least one LDAP server must exist.
fr	Au moins un serveur LDAP doit exister.

en-us	At least one MFA method must exist.
fr	Au moins une méthode d'authentification multi-facteur doit exister.

en-us	At least one of MySQL or PostgreSQL should be supported.
fr	Au moins MySQL ou PostgreSQL doit être supporté.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
fr	Au moins MySQL, PostgreSQL ou Oracle doit être supporté.

en-us	At least one operation must be selected.
fr	Au moins une opération doit être sélectionnée.

en-us	At least one operation must exist.
fr	Au moins une opération doit exister.

en-us	at least one option must be selected
fr	au moins une option doit être sélectionnée

en-us	at least one override option must be specified
fr	au moins une option de substitution doit être spécifiée

en-us	At least one parameter "%1$s" or "%2$s" must be enabled.
fr	Au moins un paramètre "%1$s" ou "%2$s" doit être activé.

en-us	At least one parameter must be enabled.
fr	Au moins un paramètre doit être activé.

en-us	At least one UI element must be checked.
fr	Au moins un élément de l'interface utilisateur doit être coché.

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
fr	Au moins un élément de l'interface utilisateur doit être activé pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	At least one update operation or message is mandatory
fr	Au moins une opération ou un message de mise à jour est obligatoire

en-us	At least one update operation or message must exist.
fr	Au moins une opération de mise à jour ou un message doit exister.

en-us	At least one user or user group must be selected.
fr	Au moins un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs doit être sélectionné.

en-us	At least one user or user group must be specified.
fr	Au moins un utilisateur ou groupe d'utilisateurs doit être spécifié.

en-us	Attempt interval
fr	Intervalle entre tentatives

en-us	Attempts
fr	Tentatives

en-us	Attribute
fr	Attribut

en-us	Attribution text
fr	Attribution texte

en-us	Audit log
fr	Journal d'audit

en-us	Audit settings
fr	Paramètres d'audit

en-us	Aug
fr	Aoû

en-us	August
fr	Août

en-us	Authentication
fr	Authentification

en-us	Authentication algorithm
fr	Algorithme d'authentification

en-us	Authentication failed: %1$s.
fr	L'authentification a échoué: %1$s.

en-us	Authentication method
fr	Méthode d'authentification

en-us	Authentication passphrase
fr	Phrase d'authentification

en-us	Authentication protocol
fr	Protocole d'authentification

en-us	Authentication settings updated
fr	Paramètres d'authentification mis à jour

en-us	AuthN requests
fr	Requêtes AuthN

en-us	Author
fr	Auteur

en-us	Authorization
fr	Autorisation

en-us	Auth token
fr	Token d'authentification

en-us	Auto
fr	Auto

en-us	Auto
fr	Auto

en-us	Auto-login
fr	Connexion automatique

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
fr	Les options d'auto-connexion et d'auto-déconnexion ne peuvent pas être activées en même temps.

en-us	Auto-logout
fr	Auto-déconnexion

en-us	Automatic
fr	Automatique

en-us	Automatic icon mapping
fr	Correspondance d'icône automatique

en-us	Automatic icon selection
fr	Sélection automatique d'icône

en-us	Autoregistration
fr	Enregistrement automatique

en-us	Autoregistration actions
fr	Actions d'enregistrement automatique

en-us	Autoregistration data storage period
fr	Période de stockage des données d'enregistrement automatique

en-us	Availability
fr	Disponibilité

en-us	Availability report
fr	Rapport de disponibilité

en-us	Availability report graph
fr	Graphique du rapport de disponibilité

en-us	Available
fr	Disponible

en-us	Available
fr	Disponible

en-us	Average
fr	Moyen

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Nombre moyen de demandes de lecture en attente sur le disque virtuel pendant l'intervalle de collecte, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Nombre moyen de demandes d'écriture en attente sur le disque virtuel pendant l'intervalle de collecte, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	avg
fr	moy

en-us	avg() - Average value of a period T
fr	avg() - Valeur moyenne d'une période T

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
fr	Évitez les mots de passe faciles à deviner

en-us	Awaiting data
fr	En attente de données

en-us	Axes
fr	Axes

en-us	Back
fr	Retour

en-us	Background
fr	Fond

en-us	Background color
fr	Couleur de l'arrière plan

en-us	Background image
fr	Image de fond

en-us	Bar
fr	Barre

en-us	Base color
fr	Couleur de base

en-us	Base DN
fr	DN de base

en-us	baselinedev() - Returns the number of deviations between data periods in seasons and the last data period
fr	baselinedev() - Retourne le nombre d'écarts entre les périodes de données dans les cycles et la dernière période de données

en-us	baselinewma() - Calculates baseline by averaging data periods in seasons
fr	baselinewma() - Calcule la référence en faisant la moyenne des périodes de données sur les cycles

en-us	Basic
fr	Basique

en-us	Bearer
fr	Bearer

en-us	Bearer token
fr	Jeton bearer

en-us	Before value
fr	Avant la valeur

en-us	Below value
fr	En dessous de la valeur

en-us	between() - Checks if a value belongs to the given range (1 - in range, 0 - otherwise)
fr	between() - Vérifie si une valeur appartient à la plage donnée (1 - dans la plage, 0 - sinon)

en-us	Binary
fr	Binaire

en-us	Binary item "%1$s" cannot be used in trigger
fr	L'élément binaire "%1$s" ne peut pas être utilisé dans le déclencheur

en-us	binary value
fr	valeur binaire

en-us	Bind DN
fr	DN de lien

en-us	Bind password
fr	Mot de passe de lien

en-us	bitand() - Bitwise AND
fr	bitand() - ET binaire

en-us	bitlength() - Returns the length in bits
fr	bitlength() - Retourne la longueur en bits

en-us	bitlshift() - Bitwise shift left
fr	bitlshift() - Décalage des bits vers la gauche

en-us	bitnot() - Bitwise NOT
fr	bitnot() - Inversion des bits

en-us	bitor() - Bitwise OR
fr	bitor() - OU binaire

en-us	bitrshift() - Bitwise shift right
fr	bitrshift() - Décalage des bits vers la droite

en-us	Bits to shift
fr	Bits à décaler

en-us	Bitwise functions
fr	Fonctions binaires

en-us	bitxor() - Bitwise exclusive OR
fr	bitxor() - OU exclusif binaire

en-us	blinking
fr	clignotant

en-us	Blocked
fr	Bloqué

en-us	Blue
fr	Bleu

en-us	Body
fr	Corps

en-us	Body and headers
fr	Corps et en-têtes

en-us	Bold
fr	Gras

en-us	Bold line
fr	Ligne épaisse

en-us	Boolean to decimal
fr	Booléen vers décimal

en-us	Border
fr	Bordure

en-us	Border color
fr	Couleur de la bordure

en-us	Border type
fr	Type de bordure

en-us	Border width
fr	Largeur de bordure

en-us	Both passwords must be equal.
fr	Les deux mots de passe doivent être égaux.

en-us	both username and password should be either present or empty
fr	le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être présents ou vides

en-us	both vendor_name and vendor_version should be either present or empty
fr	Les deux vendor_name et vendor_version doivent être soit présents, soit vides

en-us	Bottom
fr	Bas

en-us	Bottom N
fr	Bas N

en-us	Bring forward
fr	Amener vers l'avant

en-us	Bring to front
fr	Amener à l'avant

en-us	Browser
fr	Navigateur

en-us	Bulgarian (bg_BG)
fr	Bulgare (bg_BG)

en-us	By host
fr	Par hôte

en-us	By me
fr	Par moi

en-us	bytelength() - Returns the length in bytes
fr	bytelength() - Retourne la longueur en octets

en-us	By trigger template
fr	Par modèle de déclencheur

en-us	calculated
fr	calculé

en-us	Calculated
fr	Calculé

en-us	Calendar
fr	Calendrier

en-us	Callback
fr	Rappel

en-us	can be used to add "@2x" to the URL to load retina tiles.
fr	peut être utilisé pour ajouter "@2x" à l'URL pour charger les tuiles.

en-us	Cancel
fr	Annuler

en-us	Cannot add action
fr	Impossible d'ajouter l'action

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
fr	Impossible d'ajouter un élément non-numérique "%1$s" au graphique "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
fr	Impossible d'ajouter un élément non numérique "%1$s" au prototype de graphique "%2$s".

en-us	Cannot add API token
fr	Impossible d'ajouter un Token API

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
fr	Impossible d'ajouter une page au tableau de bord : le nombre maximal de %1$d pages de tableau de bord a été ajouté.

en-us	Cannot add discovery rule
fr	Impossible d'ajouter la règle de découverte

en-us	Cannot add graph
fr	Impossible d'ajouter le graphique

en-us	Cannot add graph prototype
fr	Impossible d'ajouter le prototype de graphique

en-us	Cannot add host
fr	Impossible d'ajouter l'hôte

en-us	Cannot add host group
fr	Impossible d'ajouter le groupe d'hôtes

en-us	Cannot add host prototype
fr	Impossible d'ajouter un prototype d'hôte

en-us	Cannot add image
fr	Impossible d'ajouter l'image

en-us	Cannot add item
fr	Impossible d'ajouter l'élément

en-us	Cannot add item prototype
fr	Impossible d'ajouter le prototype d'élément

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
fr	Impossible d'ajouter un élément de carte sur la carte "%1$s" en raison d'une référence circulaire.

en-us	Cannot add media type
fr	Impossible d'ajouter un type de média

en-us	Cannot add module: %1$s.
fr	Impossible d'ajouter les modules : %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
fr	Impossible d'ajouter le module : %1$s.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
fr	Impossible d'ajouter plus d'un élément de type "Somme du graphique" sur le graphique "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
fr	Impossible d'ajouter plus d'un élément de type "Somme de graphique" sur le prototype de graphique "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Total" to the chart.
fr	Impossible d'ajouter plus d'un élément de type « Total » au graphique.

en-us	Cannot add network map
fr	Impossible d'ajouter une carte réseau

en-us	Cannot add proxy
fr	Impossible d'ajouter le proxy

en-us	Cannot add proxy group
fr	Impossible d'ajouter un groupe de proxy

en-us	Cannot add regular expression
fr	Impossible d'ajouter l'expression régulière

en-us	Cannot add scheduled report
fr	Impossible d'ajouter un rapport planifié

en-us	Cannot add script
fr	Impossible d'ajouter le script

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
fr	Impossible d'ajouter des sous-cartes. La profondeur maximum est atteinte.

en-us	Cannot add template
fr	Impossible d'ajouter le modèle

en-us	Cannot add template group
fr	Impossible d'ajouter le groupe de modèle

en-us	Cannot add trigger
fr	Impossible d'ajouter le déclencheur

en-us	Cannot add trigger prototype
fr	Impossible d'ajouter le prototype de déclencheur

en-us	Cannot add user
fr	Impossible d'ajouter l'utilisateur

en-us	Cannot add user group
fr	Impossible d'ajouter un groupe d'utilisateurs

en-us	Cannot add web scenario
fr	Impossible d'ajouter le scénario web

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
fr	Impossible d'ajouter un widget : pas assez d'espace libre sur le tableau de bord.

en-us	Cannot add widget: no widgets available.
fr	Impossible d'ajouter un widget : aucun widget disponible.

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of host "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
fr	Impossible d'attribuer le champ d'inventaire "%1$s" à l'élément avec la clé "%2$s" de l'hôte "%3$s", car il est déjà rempli par l'élément avec la clé "%4$s".

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of template "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
fr	Impossible d'attribuer le champ d'inventaire "%1$s" à l'élément avec la clé "%2$s" du modèle "%3$s", car il est déjà rempli par l'élément avec la clé "%4$s".

en-us	cannot be an item ID from another host or template
fr	ne peut pas être un ID d'élément d'un autre hôte ou modèle

en-us	cannot be an item/item prototype ID from another host or template
fr	ne peut pas être un ID d'élément/de prototype d'élément d'un autre hôte ou modèle

en-us	cannot be an item prototype ID from another LLD rule
fr	ne peut pas être un ID de prototype d'élément d'une autre règle LLD

en-us	cannot be a value map ID from another host or template
fr	ne peut pas être un ID de carte d'un autre hôte ou modèle

en-us	cannot be changed
fr	ne peut pas être changé

en-us	cannot be empty
fr	ne peut pas être vide

en-us	cannot be equal to zero without custom intervals
fr	ne peut pas être égal à zéro sans intervalles personnalisés

en-us	cannot be greater than or equal to the value of field "%1$s"
fr	ne peut pas être supérieur ou égal à la valeur du champ "%1$s"

en-us	cannot be greater than or equal to the value of parameter "%1$s"
fr	ne peut pas être supérieur ou égal à la valeur du paramètre "%1$s"

en-us	cannot be less than or equal to the value of parameter "%1$s"
fr	ne peut pas être inférieur ou égal à la valeur du paramètre "%1$s"

en-us	Cannot be removed
fr	Ne peut pas être supprimé

en-us	cannot be specified the value of parameter "%1$s"
fr	impossible de définir la valeur du paramètre "%1$s"

en-us	cannot be the host interface ID from another host
fr	ne peut pas être l'ID d'interface d'hôte d'un autre hôte

en-us	cannot be unlinked
fr	ne peut pas être dissocié

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
fr	Impossible d'établir une liaison anonyme au serveur LDAP.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
fr	Impossible d'établir une liaison avec le serveur LDAP.

en-us	Cannot build expression tree: %1$s.
fr	Impossible de créer l'arborescence d'expression : %1$s.

en-us	Cannot change the user type of own role.
fr	Impossible de modifier le type d'utilisateur de son propre rôle.

en-us	Cannot clear history and trends
fr	Impossible d'effacer l'historique et les tendances

en-us	Cannot clone graph prototypes.
fr	Impossible de cloner les prototypes de graphiques.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
fr	Impossible de cloner les prototypes de déclencheurs.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
fr	Impossible de fermer le problème : %1$s.

en-us	Cannot connect to LDAP server.
fr	Impossible de se connecter au serveur LDAP.

en-us	Cannot connect to the database.
fr	Impossible de se connecter à la base de données.

en-us	Cannot convert POST data:
fr	Impossible de convertir les données POST :

en-us	Cannot copy graph
fr	Impossible de copier le graphique

en-us	Cannot copy graph
fr	Impossible de copier les graphiques

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because it has items from the multiple hosts.
fr	Impossible de copier le graphique "%1$s", car il contient des éléments provenant de plusieurs hôtes.

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the host "%3$s".
fr	Impossible de copier le graphique "%1$s", car l'élément avec la clé "%2$s" n'existe pas sur l'hôte "%3$s".

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the template "%3$s".
fr	Impossible de copier le graphique "%1$s", car l'élément avec la clé "%2$s" n'existe pas sur le modèle "%3$s".

en-us	Cannot copy graph prototype "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the host "%3$s".
fr	Impossible de copier le prototype de graphique "%1$s", car l'élément avec la clé "%2$s" n'existe pas sur l'hôte "%3$s".

en-us	Cannot copy graph prototype "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the template "%3$s".
fr	Impossible de copier le prototype de graphique "%1$s", car l'élément avec la clé "%2$s" n'existe pas sur le modèle "%3$s".

en-us	Cannot copy item
fr	Impossible de copier l'élément

en-us	Cannot copy item
fr	Impossible de copier les éléments

en-us	Cannot copy item prototype with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
fr	Impossible de copier le prototype d'élément avec la clé "%1$s" sans son élément principal avec la clé "%2$s".

en-us	Cannot copy item with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
fr	Impossible de copier l'élément avec la clé "%1$s" sans son élément principal avec la clé "%2$s".

en-us	Cannot copy trigger
fr	Impossible de copier les déclencheurs

en-us	Cannot copy trigger
fr	Impossible de copier le déclencheur

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple hosts in the expression.
fr	Impossible de copier le déclencheur "%1$s" parce qu'il contient plusieurs hôtes dans l'expression.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple templates in the expression.
fr	Impossible de copier le déclencheur "%1$s", parce qu'il contient plusieurs modèles dans l'expression.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s" without the trigger "%2$s", on which it depends, to the host "%3$s".
fr	Impossible de copier le déclencheur "%1$s" sans le déclencheur "%2$s", dont il dépend, vers l'hôte "%3$s".

en-us	Cannot copy trigger "%1$s" without the trigger "%2$s", on which it depends, to the template "%3$s".
fr	Impossible de copier le déclencheur "%1$s" sans le déclencheur "%2$s", dont il dépend, vers le modèle "%3$s".

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
fr	Impossible de créer un prototype d'hôte sur un hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
fr	Impossible de créer une autre connexion base de donnée.

en-us	Cannot create connector
fr	Impossible de créer le connecteur

en-us	Cannot create discovery rule
fr	Impossible de créer une règle de découverte

en-us	Cannot create event correlation
fr	Impossible de créer la corrélation d'événement

en-us	Cannot create icon map
fr	Impossible de créer la correspondance d'icône

en-us	Cannot create maintenance period
fr	Impossible de créer la période de maintenance

en-us	Cannot create request
fr	Impossible de créer la requête

en-us	Cannot create scheduled report
fr	Impossible de créer un rapport planifié

en-us	Cannot create service
fr	Impossible de créer le service

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de créer le service "%1$s" : %2$s.

en-us	Cannot create SLA
fr	Impossible de créer le SLA

en-us	Cannot create the configuration file.
fr	Impossible de créer le fichier de configuration.

en-us	Cannot create user role
fr	Impossible de créer un rôle utilisateur

en-us	Cannot create web scenario step
fr	Impossible de créer une étape de scénario web

en-us	Cannot delete action
fr	Impossible de supprimer l'action

en-us	Cannot delete action
fr	Impossible de supprimer les actions

en-us	Cannot delete API token
fr	Impossible de supprimer le Token API

en-us	Cannot delete API token
fr	Impossible de supprimer les Tokens API

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
fr	Impossible de supprimer le rôle utilisateur attribué "%1$s".

en-us	Cannot delete connector
fr	Impossible de supprimer les connecteurs

en-us	Cannot delete connector
fr	Impossible de supprimer le connecteur

en-us	Cannot delete dashboard
fr	Impossible de supprimer le tableau de bord

en-us	Cannot delete dashboard
fr	Impossible de supprimer les tableaux de bord

en-us	Cannot delete default MFA method.
fr	Impossible de supprimer la méthode d'authentification multi-facteur par défaut.

en-us	Cannot delete default user directory.
fr	Impossible de supprimer l'annuaire des utilisateurs par défaut.

en-us	Cannot delete discovery rule
fr	Impossible de supprimer la règle de découverte

en-us	Cannot delete discovery rule
fr	Impossible de supprimer les règles de découverte

en-us	Cannot delete event correlation
fr	Impossible de supprimer la corrélation d'événement

en-us	Cannot delete event correlation
fr	Impossible de supprimer les corrélations d'événement

en-us	Cannot delete graph
fr	Impossible de supprimer le graphique

en-us	Cannot delete graph
fr	Impossible de supprimer les graphiques

en-us	Cannot delete graph prototype
fr	Impossible de supprimer les prototypes de graphique

en-us	Cannot delete graph prototype
fr	Impossible de supprimer le prototype de graphique

en-us	Cannot delete host
fr	Impossible de supprimer l'hôte

en-us	Cannot delete host
fr	Impossible de supprimer les hôtes

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer l'hôte %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer les hôtes %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host group
fr	Impossible de supprimer les groupes d'hôtes

en-us	Cannot delete host group
fr	Impossible de supprimer le groupe d'hôtes

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer le groupe d'hôtes %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer les groupes d'hôtes %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host groups
fr	Impossible de supprimer les groupes d'hôtes

en-us	Cannot delete host prototype
fr	Impossible de supprimer les prototypes d'hôte

en-us	Cannot delete host prototype
fr	Impossible de supprimer le prototype d'hôte

en-us	Cannot delete host prototypes
fr	Impossible de supprimer des prototypes d'hôtes

en-us	Cannot delete icon map
fr	Impossible de supprimer la correspondance d'icône

en-us	Cannot delete image
fr	Impossible de supprimer l'image

en-us	cannot delete inherited item
fr	impossible de supprimer l'élément hérité

en-us	cannot delete inherited item prototype
fr	impossible de supprimer le prototype d'élément hérité

en-us	cannot delete inherited LLD rule
fr	impossible de supprimer la règle LLD héritée

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de supprimer l'interface pour l'hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
fr	Impossible de supprimer l'inventaire.

en-us	Cannot delete item
fr	Impossible de supprimer l'élément

en-us	Cannot delete item
fr	Impossible de supprimer les éléments

en-us	Cannot delete item prototype
fr	Impossible de supprimer le prototype d'élément

en-us	Cannot delete item prototype
fr	Impossible de supprimer les prototypes d'élément

en-us	Cannot delete maintenance period
fr	Impossible de supprimer la période de maintenance

en-us	Cannot delete maintenance period
fr	Impossible de supprimer les périodes de maintenance

en-us	Cannot delete media type
fr	Impossible de supprimer le type de média

en-us	Cannot delete media type
fr	Impossible de supprimer les types de média

en-us	Cannot delete MFA method "%1$s", because it is used by user group "%2$s".
fr	Impossible de supprimer la méthode d'authentification multi-facteur « %1$s », car elle est utilisée par le groupe d'utilisateurs « %2$s ».

en-us	Cannot delete module: %1$s.
fr	Impossible de supprimer les modules : %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
fr	Impossible de supprimer le module : %1$s.

en-us	Cannot delete network map
fr	Impossible de supprimer les cartes réseau

en-us	Cannot delete network map
fr	Impossible de supprimer la carte réseau

en-us	Cannot delete proxies
fr	Impossible de supprimer les proxys

en-us	Cannot delete proxy
fr	Impossible de supprimer les proxy

en-us	Cannot delete proxy
fr	Impossible de supprimer le proxy

en-us	Cannot delete proxy group
fr	Impossible de supprimer les groupes de proxy

en-us	Cannot delete proxy group
fr	Impossible de supprimer le groupe de proxy

en-us	Cannot delete proxy groups
fr	Impossible de supprimer les groupes de proxy

en-us	Cannot delete readonly user role "%1$s".
fr	Impossible de supprimer le rôle utilisateur en lecture seule "%1$s".

en-us	Cannot delete regular expression
fr	Impossible de supprimer l'expression régulière

en-us	Cannot delete regular expression
fr	Impossible de supprimer les expressions régulières

en-us	Cannot delete scheduled report
fr	Impossible de supprimer le rapport planifié

en-us	Cannot delete scheduled report
fr	Impossible de supprimer les rapports planifiés

en-us	Cannot delete script
fr	Impossible de supprimer le script

en-us	Cannot delete script
fr	Impossible de supprimer les scripts

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
fr	Impossible de supprimer les scripts. Le script "%1$s" est utilisé dans l'opération de l'action "%2$s".

en-us	Cannot delete service
fr	Impossible de supprimer le service

en-us	Cannot delete service
fr	Impossible de supprimer les services

en-us	Cannot delete service "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de supprimer le service "%1$s" : %2$s.

en-us	Cannot delete SLA
fr	Impossible de supprimer le SLA

en-us	Cannot delete SLA
fr	Impossible de supprimer les SLAs

en-us	Cannot delete template
fr	Impossible de supprimer les modèles

en-us	Cannot delete template
fr	Impossible de supprimer le modèle

en-us	Cannot delete templated graph.
fr	Impossible de supprimer le graphique basé sur un modèle.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
fr	Impossible de supprimer le prototype de graphique basé sur un modèle.

en-us	cannot delete templated host prototype
fr	impossible de supprimer un prototype d'hôte provenant d'un modèle

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
fr	Impossible de supprimer le déclencheur d'un modèle "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
fr	Impossible de supprimer le prototype de déclencheur basé sur un modèle "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
fr	Impossible de supprimer le scénario web "%1$s" provenant d'un modèle.

en-us	Cannot delete template group
fr	Impossible de supprimer les groupes de modèles

en-us	Cannot delete template group
fr	Impossible de supprimer le groupe de modèles

en-us	Cannot delete trigger
fr	Impossible de supprimer les déclencheurs

en-us	Cannot delete trigger
fr	Impossible de supprimer le déclencheur

en-us	Cannot delete trigger prototype
fr	Impossible de supprimer le prototype de déclencheur

en-us	Cannot delete trigger prototype
fr	Impossible de supprimer les prototypes de déclencheur

en-us	Cannot delete user
fr	Impossible de supprimer l'utilisateur

en-us	Cannot delete user
fr	Impossible de supprimer les utilisateurs

en-us	Cannot delete user directory "%1$s".
fr	Impossible de supprimer l'annuaire des utilisateurs "%1$s".

en-us	Cannot delete user group
fr	Impossible de supprimer le groupe d'utilisateurs

en-us	Cannot delete user group
fr	Impossible de supprimer les groupes d'utilisateurs

en-us	Cannot delete user group "%1$s", because it is used by provisioned user "%2$s".
fr	Impossible de supprimer le groupe d'utilisateurs « %1$s », car il est utilisé par l'utilisateur provisionné « %2$s ».

en-us	Cannot delete user role
fr	Impossible de supprimer le rôle utilisateur

en-us	Cannot delete user role
fr	Impossible de supprimer les rôles utilisateur

en-us	Cannot delete web scenario
fr	Impossible de supprimer les scénarios web

en-us	Cannot delete web scenario
fr	Impossible de supprimer le scénario web

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
fr	Impossible de supprimer l'utilisateur interne Zabbix "%1$s", essayez de désactiver cet utilisateur.

en-us	Cannot disable action
fr	Impossible de désactiver l'action

en-us	Cannot disable action
fr	Impossible de désactiver les actions

en-us	Cannot disable API token
fr	Impossible de désactiver le Token API

en-us	Cannot disable API token
fr	Impossible de désactiver les Tokens API

en-us	Cannot disable connector
fr	Impossible de désactiver les connecteurs

en-us	Cannot disable connector
fr	Impossible de désactiver le connecteur

en-us	Cannot disable discovery rule
fr	Impossible de désactiver les règles de découverte

en-us	Cannot disable discovery rule
fr	Impossible de désactiver la règle de découverte

en-us	Cannot disable event correlation
fr	Impossible de désactiver les corrélations d'événement

en-us	Cannot disable event correlation
fr	Impossible de désactiver la corrélation d'événement

en-us	Cannot disable host
fr	Impossible de désactiver les hôtes

en-us	Cannot disable host
fr	Impossible de désactiver l'hôte

en-us	Cannot disable item
fr	Impossible de désactiver l'élément

en-us	Cannot disable item
fr	Impossible de désactiver les éléments

en-us	Cannot disable media type
fr	Impossible de désactiver le type de média

en-us	Cannot disable media type
fr	Impossible de désactiver les types de média

en-us	Cannot disable module
fr	Impossible de désactiver le module

en-us	Cannot disable module
fr	Impossible de désactiver les modules

en-us	Cannot disable scheduled report
fr	Impossible de désactiver les rapports planifiés

en-us	Cannot disable scheduled report
fr	Impossible de désactiver le rapport planifié

en-us	Cannot disable SLA
fr	Impossible de désactiver les SLAs

en-us	Cannot disable SLA
fr	Impossible de désactiver le SLA

en-us	Cannot disable trigger
fr	Impossible de désactiver le déclencheur

en-us	Cannot disable trigger
fr	Impossible de désactiver les déclencheurs

en-us	Cannot disable web scenario
fr	Impossible de désactiver le scénario web

en-us	Cannot disable web scenario
fr	Impossible de désactiver les scénarios web

en-us	Cannot display item queue.
fr	Impossible d'afficher la file d'attente des éléments.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
fr	Impossible d'afficher plus d'un élément de type "Somme de graphique".

en-us	Cannot enable action
fr	Impossible d'activer l'action

en-us	Cannot enable action
fr	Impossible d'activer les actions

en-us	Cannot enable API token
fr	Impossible d'activer le Token API

en-us	Cannot enable API token
fr	Impossible d'activer les Tokens API

en-us	Cannot enable connector
fr	Impossible d'activer les connecteurs

en-us	Cannot enable connector
fr	Impossible d'activer le connecteur

en-us	Cannot enable discovery rule
fr	Impossible d'activer les règles de découverte

en-us	Cannot enable discovery rule
fr	Impossible d'activer la règle de découverte

en-us	Cannot enable event correlation
fr	Impossible d'activer la corrélation d'événement

en-us	Cannot enable event correlation
fr	Impossible d'activer les corrélations d'événement

en-us	Cannot enable host
fr	Impossible d'activer les hôtes

en-us	Cannot enable host
fr	Impossible d'activer l'hôte

en-us	Cannot enable item
fr	Impossible d'activer les éléments

en-us	Cannot enable item
fr	Impossible d'activer l'élément

en-us	Cannot enable media type
fr	Impossible d'activer le type de média

en-us	Cannot enable media type
fr	Impossible d'activer les types de média

en-us	Cannot enable module
fr	Impossible d'activer le module

en-us	Cannot enable module
fr	Impossible d'activer les modules

en-us	Cannot enable scheduled report
fr	Impossible d'activer le rapport planifié

en-us	Cannot enable scheduled report
fr	Impossible d'activer les rapports planifiés

en-us	Cannot enable SLA
fr	Impossible d'activer les SLAs

en-us	Cannot enable SLA
fr	Impossible d'activer le SLA

en-us	Cannot enable trigger
fr	Impossible d'activer les déclencheurs

en-us	Cannot enable trigger
fr	Impossible d'activer le déclencheur

en-us	Cannot enable web scenario
fr	Impossible d'activer les scénarios web

en-us	Cannot enable web scenario
fr	Impossible d'activer le scénario web

en-us	Cannot evaluate expression
fr	Impossible d'évaluer l'expression

en-us	Cannot execute operation
fr	Impossible d'exécuter l'opération

en-us	Cannot execute script.
fr	Impossible d'exécuter le script.

en-us	Cannot execute URL type script.
fr	Impossible d'exécuter le script de type URL.

en-us	Cannot expand macros.
fr	Substitution des macros impossible.

en-us	Cannot find action "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'action "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'image de fond "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver le graphique "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver le groupe "%1$s" utilisé dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'hôte "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'hôte "%1$s" utilisé dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver le groupe d'hôtes "%1$s" pour le prototype d'hôte "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'interface de l'hôte sur "%1$s" pour la clé d'élément "%2$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item prototype with key "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'interface de l'hôte "%1$s" pour le prototype d'élément avec la clé "%2$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item with key "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'interface de l'hôte "%1$s" pour l'élément avec la clé "%2$s".

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'icône "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver la correspondance d'icône "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'interface "%1$s" utilisée pour la règle de découverte "%2$s" sur "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'interface "%1$s" utilisée pour l'élément "%2$s" sur "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver l'interface "%1$s" utilisée pour le prototype d'élément "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MAX de l'axe Y du graphique "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MAX de l'axe Y du prototype de graphique "%3$s" de la règle de découverte "%4$s" sur "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MIN de l'axe Y du graphique "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MIN de l'axe Y du prototype de graphique "%3$s" de la règle de découverte "%4$s" sur "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé dans le graphique "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé dans le prototype de graphique "%3$s" de la règle de découverte "%4$s" sur "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver la carte "%1$s" utilisée dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver la carte "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find media type "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver le type de média "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find service "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver le service "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find SLA "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver le SLA "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver le modèle "%1$s" pour le prototype d'hôte "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for override "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver le modèle "%1$s" pour la surcharge "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver le déclencheur "%1$s" utilisé dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find user "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'utilisateur "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find user directory for LDAP.
fr	Impossible de trouver l'annuaire des utilisateurs pour LDAP.

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
fr	Impossible de trouver la table de correspondances "%1$s" utilisée pour l'élément "%2$s" sur "%3$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver la table de correspondances "%1$s" utilisée pour le prototype d'élément "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	cannot have more than one default interface of the same type
fr	impossible avoir plus d'une interface par défaut du même type

en-us	Cannot have non-default "%2$s" rule while having "%3$s" set to %4$d for user role "%1$s".
fr	Impossible d'avoir une règle "%2$s" autre que celle par défaut alors que "%3$s" est défini sur %4$d pour le rôle d'utilisateur "%1$s".

en-us	Cannot have non-empty tag value while having empty tag in rule "%2$s" for user role "%1$s".
fr	Impossible d'avoir une valeur de tag non vide tout en ayant une balise vide dans la règle "%2$s" pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
fr	Impossible d'importer le modèle "%1$s", le modèle lié "%2$s" n'existe pas.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
fr	Impossible d'importer le modèle "%1$s", les modèles liés "%2$s" n'existent pas.

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des prototypes d'éléments avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des prototypes d'éléments avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur le modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to host "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" et de la règle LLD "%3$s" sur l'hôte "%4$s", car un prototype d'élément avec la même clé appartient déjà à LLD règle "%5$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to template "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" et de la règle LLD "%3$s" vers le modèle "%4$s", car un prototype d'élément avec la même clé appartient déjà à LLD règle "%5$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une interface d'hôte de type "%4$s" est requise.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé est déjà hérité du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une règle LLD avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé est déjà hérité du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car une règle LLD avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des éléments avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des éléments avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur le modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to host "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" et de l'élément avec la clé "%3$s" du modèle "%4$s" sur l'hôte "%5$s", car ils rempliraient le même champ d'inventaire "%6$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to template "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" et de l'élément avec la clé "%3$s" du modèle "%4$s" vers le modèle "%5$s", car ils rempliraient le même champ d'inventaire "%6$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une interface hôte de type "%4$s" est requise.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément avec la même clé est déjà hérité du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une règle LLD avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car son champ d'inventaire "%4$s" est déjà rempli par l'élément avec la clé "%5$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur le modèle "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément avec la même clé est déjà hérité du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car une règle LLD avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car son champ d'inventaire "%4$s" est déjà rempli par l'élément avec la clé "%5$s".

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des règles LDD avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des règles LDD avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur le modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une interface d'hôte de type "%4$s" est requise.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une règle LLD avec la même clé est déjà héritée du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car une règle LLD avec la même clé est déjà héritée du modèle "%4$s".

en-us	Cannot insert trigger expression
fr	Impossible d'insérer l'expression de déclencheur

en-us	Cannot link template
fr	Impossible de lier le modèle

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s", car il serait lié deux fois via le modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%2$s", car il serait lié deux fois via le modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" car une liaison circulaire (%3$s) se produirait.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host "%4$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois à l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host prototype "%4$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois au prototype hôte "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to template "%4$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois au modèle "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host "%3$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois à l'hôte "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host prototype "%3$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois au prototype hôte "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to template "%3$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois au modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois via le modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" à l'hôte "%3$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot load module at: %1$s.
fr	Impossible de charger le module à : %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
fr	Impossible de charger les modules à : %1$s.

en-us	Cannot log out.
fr	Impossible de se déconnecter.

en-us	Cannot mass update host name.
fr	Impossible de réaliser une mise à jour collective du nom d'hôte.

en-us	Cannot mass update visible host name.
fr	Impossible de réaliser une mise à jour collective du nom d'hôte visible.

en-us	Cannot open URL
fr	Impossible d'ouvrir l'URL

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %1$s.
fr	Impossible de transmettre les ID de modèle en double pour la liaison : %1$s.

en-us	Cannot paste inaccessible widget.
fr	Impossible de coller le widget inaccessible.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
fr	Impossible d'effectuer une suppression sur la table "%1$s" sans condition "where".

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
fr	ne peut pas exécuter la requête API de défilement, les données peuvent être tronquées

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
fr	Impossible d'effectuer une mise à jour sur la table "%1$s" sans valeur.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
fr	Impossible d'effectuer une mise à jour sur la table "%1$s" sans condition "where".

en-us	Cannot provision user
fr	Impossible de provisionner l'utilisateur

en-us	Cannot provision user
fr	Impossible de provisionner les utilisateurs

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
fr	Impossible de lire le JSON: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
fr	Impossible de lire la réponse, veuillez vérifier la connexion avec le serveur Zabbix "%1$s".

en-us	Cannot read XML: %1$s.
fr	Impossible de lire du XML : %1$s.

en-us	Cannot read YAML: %1$s.
fr	Impossible de lire le YAML : %1$s.

en-us	Cannot remove the tag with name "%1$s" and value "%2$s", defined in a host prototype, from host "%3$s".
fr	Impossible de supprimer le tag nommé "%1$s" et la valeur "%2$s", définie dans un prototype d'hôte, de l'hôte "%3$s".

en-us	Cannot rename guest user.
fr	Impossible de renommer l'utilisateur invité.

en-us	Cannot reset TOTP secret
fr	Impossible de réinitialiser le secret TOTP

en-us	Cannot reset TOTP secret
fr	Impossible de réinitialiser les secrets TOTP

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
fr	Impossible d'enregistrer une règle de découverte sans vérifications.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
fr	Impossible de sauvegarder un widget: %1$s.

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
fr	Impossible d'envoyer une commande, veuillez vérifier la connexion avec le serveur Zabbix "%1$s".

en-us	Cannot send request: %1$s.
fr	Impossible d'envoyer la requête : %1$s.

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
fr	Impossible de configurer "%1$s" pour le graphique "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
fr	Impossible de configurer "%1$s" pour le prototype de graphique "%2$s".

en-us	Cannot set "Data set aggregation" when item with type "Total" is added to the chart.
fr	Impossible de définir l'« Agrégation d'ensembles de données » lorsqu'un élément de type « Total » est ajouté au graphique.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance du prototype d'élément avec la clé "%1$s" sur le prototype d'élément principal avec la clé "%2$s" sur l'hôte "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance du prototype d'élément avec la clé "%1$s" sur le prototype d'élément principal avec la clé "%2$s" sur le modèle "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance du prototype d'élément avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur l'hôte "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour le prototype d'élément avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur le modèle "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour l'élément avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur l'hôte "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour l'élément avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur le modèle "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour la règle LLD avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur l'hôte "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour la règle LLD avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur le modèle "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
fr	Impossible de configurer les champs d'inventaire pour un inventaire désactivé.

en-us	Cannot specify "propagation_rule" parameter without specifying "propagation_value" parameter for service "%1$s".
fr	Impossible de spécifier le paramètre "propagation_rule" sans spécifier le paramètre "propagation_value" pour le service "%1$s".

en-us	Cannot support notification audio for this device.
fr	Impossible de prendre en charge les notifications audio pour cet appareil.

en-us	Cannot switch host for interface.
fr	Impossible de changer d'hôte pour l'interface.

en-us	Cannot test disabled media type.
fr	Impossible de tester le type de média désactivé.

en-us	Cannot unblock user
fr	Impossible de débloquer l'utilisateur

en-us	Cannot unblock user
fr	Impossible de débloquer les utilisateurs

en-us	Cannot unlink template
fr	Impossible de délier le modèle

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" du modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on host "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" du modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s" à l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on template "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" du modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s" au modèle "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" de l'hôte "%3$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" du modèle "%3$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot unlink trigger "%1$s", it has items from template that is left linked to host.
fr	Impossible de dissocier le déclencheur "%1$s", il contient des éléments du modèle qui restent liés à l'hôte.

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour l'action "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le graphique "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le prototype de graphique "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le déclencheur de modèle "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le prototype de déclencheur de modèle "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%2$s" pour un hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%2$s" pour un déclencheur découvert "%1$s".

en-us	Cannot update action
fr	Impossible de mettre à jour l'action

en-us	Cannot update a discovered graph.
fr	Impossible de mettre à jour un graphique découvert.

en-us	Cannot update a discovered host group "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour un groupe d'hôtes découvert "%1$s".

en-us	Cannot update API token
fr	Impossible de mettre à jour le Token API

en-us	Cannot update a templated graph "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour un graphique basé sur un modèle "%1$s".

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour un scénario web de modèle "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update authentication
fr	Impossible de mettre à jour l'authentification

en-us	Cannot update configuration
fr	Impossible de mettre à jour la configuration

en-us	Cannot update connector
fr	Impossible de mettre à jour le connecteur

en-us	Cannot update discovery rule
fr	Impossible de mettre à jour la règle de découverte

en-us	Cannot update event
fr	Impossible de mettre à jour les événements

en-us	Cannot update event
fr	Impossible de mettre à jour l'événement

en-us	Cannot update event correlation
fr	Impossible de mettre à jour la corrélation d'événement

en-us	Cannot update events
fr	Impossible de mettre à jour les événements

en-us	Cannot update graph
fr	Impossible de mettre à jour le graphique

en-us	Cannot update graph prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype de graphique

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour les groupes pour l'hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot update host
fr	Impossible de mettre à jour les hôtes

en-us	Cannot update host
fr	Impossible de mettre à jour l'hôte

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
fr	Impossible de mettre à jour les paramètres de chiffrement de l'hôte. Les paramètres de connexion doivent être spécifiés pour les deux directions.

en-us	Cannot update host group
fr	Impossible de mettre à jour le groupe d'hôtes

en-us	Cannot update host prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype d'hôte

en-us	Cannot update host prototype
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes d'hôtes

en-us	Cannot update icon map
fr	Impossible de mettre à jour la table de correspondance d'icônes

en-us	Cannot update image
fr	Impossible de mettre à jour l'image

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour l'interface de l'hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot update item
fr	Impossible de mettre à jour l'élément

en-us	Cannot update item
fr	Impossible de mettre à jour les éléments

en-us	Cannot update item prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype d'élément

en-us	Cannot update item prototype
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes d'éléments

en-us	Cannot update macros
fr	Impossible de mettre à jour les macros

en-us	Cannot update maintenance period
fr	Impossible de mettre à jour la période de maintenance

en-us	Cannot update media type
fr	Impossible de mettre à jour le type de média

en-us	Cannot update module
fr	Impossible de mettre à jour le module

en-us	Cannot update network map
fr	Impossible de mettre à jour la carte

en-us	Cannot update proxy
fr	Impossible de mettre à jour le proxy

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour le proxy pour l'hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot update proxy group
fr	Impossible de mettre à jour le groupe de proxy

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of discovered object
fr	impossible de mettre à jour le paramètre en lecture seule "%1$s" de l'objet découvert

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of inherited object
fr	impossible de mettre à jour le paramètre en lecture seule "%1$s" de l'objet hérité

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of provisioned user
fr	impossible de mettre à jour le paramètre en lecture seule "%1$s" de l'utilisateur provisionné

en-us	Cannot update readonly user role "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour un rôle utilisateur en lecture seule "%1$s".

en-us	Cannot update regular expression
fr	Impossible de mettre à jour l'expression régulière

en-us	Cannot update scheduled report
fr	Impossible de mettre à jour le rapport planifié

en-us	Cannot update script
fr	Impossible de mettre à jour le script

en-us	Cannot update script scope. Script "%1$s" is used in action "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour la portée du script. Le script "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	Cannot update service
fr	Impossible de mettre à jour le service

en-us	Cannot update service "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour le service "%1$s" : %2$s.

en-us	Cannot update services
fr	Impossible de mettre à jour les services

en-us	Cannot update SLA
fr	Impossible de mettre à jour le SLA

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour une étape pour un scénario web de modèle "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update template
fr	Impossible de mettre à jour les modèles

en-us	Cannot update template
fr	Impossible de mettre à jour le modèle

en-us	Cannot update template group
fr	Impossible de mettre à jour le groupe de modèles

en-us	Cannot update trigger
fr	Impossible de mettre à jour le déclencheur

en-us	Cannot update trigger
fr	Impossible de mettre à jour les déclencheurs

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour le déclencheur "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes de déclencheurs

en-us	Cannot update trigger prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype de déclencheur

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour le prototype de déclencheur "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update user
fr	Impossible de mettre à jour l'utilisateur

en-us	Cannot update user group
fr	Impossible de mettre à jour le groupe d'utilisateurs

en-us	Cannot update user group
fr	Impossible de mettre à jour les groupes d'utilisateurs

en-us	Cannot update user role
fr	Impossible de mettre à jour le rôle utilisateur

en-us	Cannot update web scenario
fr	Impossible de mettre à jour le scénario web

en-us	Cannot update web scenario step
fr	Impossible de mettre à jour l'étape du scénario web

en-us	Case sensitive
fr	Sensible à la casse

en-us	Case-sensitive login
fr	Connexion sensible à la casse

en-us	Catalan (ca_ES)
fr	Catalan (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
fr	Reçoit tous les traps SNMP qui correspondent à la regex. Si la regex n'est pas spécifiée, reçoit tous les traps.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
fr	Reçoit tous les traps SNMP qui n'ont été reçus par aucun élément snmptrap[].

en-us	Cause
fr	Cause

en-us	cbrt() - Cube root
fr	cbrt() - Racine cubique

en-us	ceil() - Rounds up to the nearest greater integer
fr	ceil() - Arrondit à l'entier supérieur le plus proche

en-us	Center
fr	Centre

en-us	CERT
fr	CERT

en-us	Certificate
fr	Certificat

en-us	Change
fr	Changer

en-us	Change
fr	Changer

en-us	Change client secret
fr	Modifier le secret client

en-us	changecount() - Number of changes between adjacent values, Mode (all - all changes, inc - only increases, dec - only decreases)
fr	changecount() - Nombre de changements entre des valeurs adjacentes, Mode (all - tous les changements, inc - augmentations uniquement, dec - diminutions uniquement)

en-us	change() - Difference between last and previous value
fr	change () - Différence entre valeur précédente et précédente

en-us	Change indicator
fr	Indicateur de changement

en-us	Change password
fr	Changer le mot de passe

en-us	Change per second
fr	Changement par seconde

en-us	Change problem ranking
fr	Modifier le classement des problèmes

en-us	Change PSK
fr	Changer PSK

en-us	Change severity
fr	Modifier la gravité

en-us	Change type
fr	Changer le type

en-us	Character
fr	Caractère

en-us	Character string included
fr	Chaîne de caractères inclue

en-us	Character string not included
fr	Chaîne de caractères non inclue

en-us	char() - Returns the character which represents the given ASCII code
fr	char() - Retourne le caractère qui représente le code ASCII donné

en-us	Chars
fr	Caractères

en-us	Chassis
fr	Châssis

en-us	Chassis information. Returns string
fr	Informations du châssis. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Check already exists.
fr	La vérification existe déjà.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
fr	Vérifiez la partie d'expression à partir de "%1$s".

en-us	Check for error in JSON
fr	Rechercher une erreur dans le JSON

en-us	Check for error in XML
fr	Rechercher une erreur dans le XML

en-us	Check for error using regular expression
fr	Rechercher une erreur en utilisant une expression régulière

en-us	Check for not supported value
fr	Vérifier si une valeur est non supportée

en-us	Check of pre-requisites
fr	Vérification des prérequis

en-us	Checks
fr	Vérifications

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
fr	Vérifie si le service DNS est actif. Retourne 0 - le DNS est inactif (le serveur n'a pas répondu ou la résolution DNS a échoué) ; 1 - le DNS est actif

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - file of the specified type exists
fr	Vérifie si le fichier existe. Retourne 0 - introuvable ; 1 - le fichier du type spécifié existe

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
fr	Vérifie si l'hôte est accessible par ping ICMP. 0 - Ping ICMP en échec. 1 - Ping ICMP réussi.

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
fr	Vérifie s'il est possible d'effectuer une connexion TCP au port spécifié. Retourne 0 - impossible de se connecter ; 1 - connexion possible

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
fr	Vérifie si un service fonctionne et accepte des connexions TCP. Retourne 0 - le service est inactif ; 1 - le service fonctionne

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
fr	Vérifie si un service fonctionne et répond aux requêtes UDP. Retourne 0 - le service est inactif ; 1 - le service fonctionne

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
fr	Vérifie si ce port TCP est en ÉCOUTE. Retourne 0 - le port n'est pas en écoute ; 1 - le port est en écoute

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
fr	Vérifie si ce port UDP est en ÉCOUTE. Retourne 0 - le port n'est pas en écoute ; 1 - le port est en écoute

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
fr	Vérifie la performance du service TCP. Retourne 0 - le service est inactif - le nombre de secondes passées à se connecter au service

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
fr	Vérifie la performance du service UDP. Retourne 0 - le service est inactif - le nombre de secondes passées à attendre une réponse du service

en-us	Checks should be unique.
fr	Les vérifications doivent être uniques.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
fr	Veuillez vérifier la clé. L'exemple par défaut a été utilisé.

en-us	Check type
fr	Vérifiez le type

en-us	Child services
fr	Services enfants

en-us	Chinese (zh_CN)
fr	Chinois (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
fr	Chinois (zh_TW)

en-us	circular dependency is not allowed
fr	la dépendance circulaire n'est pas autorisée

en-us	circular item dependency is not allowed
fr	la dépendance d'élément circulaire n'est pas autorisée

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
fr	Référence circulaire dans les modèles : %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
fr	La liaison circulaire de modèle n'est pas autorisée.

en-us	Class %1$s not found for action %2$s.
fr	Classe %1$s introuvable pour l'action %2$s.

en-us	Clear history and trends
fr	Effacer l'historique et les tendances

en-us	Clear history and trends of selected item?
fr	Effacer l'historique et les tendances de l'élément sélectionné ?

en-us	Clear history and trends of selected items?
fr	Effacer l'historique et les tendances des éléments sélectionnés ?

en-us	Clear history and trends of selected web scenario?
fr	Effacer l'historique et les tendances du scénario Web sélectionné ?

en-us	Clear history and trends of selected web scenarios?
fr	Effacer l'historique et les tendances des scénarios Web sélectionnés ?

en-us	Clear when unlinking
fr	Effacer en déliant

en-us	Click and drag to desired size.
fr	Cliquez et faites glisser jusqu'à la taille désirée.

en-us	Click to view or edit
fr	Cliquez pour voir ou éditer

en-us	Client ID
fr	ID client

en-us	Client secret
fr	Secret client

en-us	Clock
fr	Horloge

en-us	Clock type
fr	Type d'horloge

en-us	Clone
fr	Clone

en-us	Cloned host parameter values have been modified.
fr	Les valeurs des paramètres de l'hôte cloné ont été modifiées.

en-us	Cloned template parameter values have been modified.
fr	Les valeurs des paramètres du modèle cloné ont été modifiées.

en-us	Close
fr	Fermer

en-us	Close expression constructor
fr	Fermer le constructeur d'expression

en-us	Close new event
fr	Fermer le nouvel événement

en-us	Close old events
fr	Fermer les anciens événements

en-us	Close problem
fr	Fermer le problème

en-us	Close problems
fr	Fermer les problèmes

en-us	CLOSING
fr	FERMETURE

en-us	Code length
fr	Longueur du code

en-us	Collapse
fr	Replier

en-us	Collapse sidebar
fr	Réduire la barre latérale

en-us	color
fr	couleur

en-us	Color
fr	Couleur

en-us	Color "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal color code (6 symbols).
fr	La couleur "%1$s" n'est pas correcte : code couleur hexadécimal attendu (6 symboles).

en-us	Color interpolation
fr	Interpolation des couleurs

en-us	Color (OK)
fr	Couleur (OK)

en-us	Colors
fr	Couleurs

en-us	Columns
fr	Colonnes

en-us	Combined result
fr	Résultat combiné

en-us	Command
fr	Commande

en-us	Commands
fr	Commandes

en-us	Comma separated center coordinates and zoom level to display when the widget is initially loaded.
fr	Coordonnées centrales séparées par des virgules et niveau de zoom à afficher lorsque le widget est initialement chargé.

en-us	comma-separated list
fr	liste séparée par des virgules

en-us	comma separated list of time periods is expected for scheduled week days
fr	une liste de périodes séparées par des virgules est attendue pour les jours de semaine programmés

en-us	Communication
fr	Communication

en-us	Community
fr	Communauté SNMP

en-us	Compact view
fr	Vue compacte

en-us	Component %1$s already registered.
fr	Composant %1$s déjà enregistré.

en-us	Component %1$s is not registered.
fr	Le composant %1$s n'est pas enregistré.

en-us	Compression is not supported.
fr	La compression n'est pas prise en charge.

en-us	Compress records older than
fr	Compresser les enregistrements antérieurs à

en-us	concat() - Returns a string that is the result of concatenating value to string
fr	concat() - Retourne une chaîne de caractères, résultat de la concaténation des chaînes

en-us	Concurrent sessions
fr	Sessions concurrentes

en-us	Condition
fr	Condition

en-us	Conditions
fr	Conditions

en-us	Configuration
fr	Configuration

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
fr	Statistiques du cache de configuration. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
fr	Fichier de configuration "%1$s" créé.

en-us	Configuration of actions
fr	Configuration des actions

en-us	Configuration of audit log
fr	Configuration du journal d'audit

en-us	Configuration of authentication
fr	Configuration de l'authentification

en-us	Configuration of dashboards
fr	Paramétrage des tableaux de bord

en-us	Configuration of discovery rules
fr	Configuration des règles de découverte

en-us	Configuration of graph prototypes
fr	Configuration des prototypes de graphique

en-us	Configuration of graphs
fr	Configuration des graphiques

en-us	Configuration of GUI
fr	Configuration de la GUI

en-us	Configuration of host
fr	Configuration de l'hôte

en-us	Configuration of host group
fr	Configuration du groupe d'hôtes

en-us	Configuration of host groups
fr	Configuration des groupes d'hôtes

en-us	Configuration of host prototypes
fr	Configuration des prototypes d'hôte

en-us	Configuration of hosts
fr	Configuration des hôtes

en-us	Configuration of housekeeping
fr	Configuration du nettoyage

en-us	Configuration of icon mapping
fr	Configuration des correspondances d'icônes

en-us	Configuration of images
fr	Configuration des images

en-us	Configuration of item prototypes
fr	Configuration des prototypes d'éléments

en-us	Configuration of items
fr	Configuration des éléments

en-us	Configuration of macros
fr	Configuration des macros

en-us	Configuration of maintenance periods
fr	Configuration des périodes de maintenance

en-us	Configuration of media types
fr	Configuration des types de médias

en-us	Configuration of network maps
fr	Configuration des cartes de réseau

en-us	Configuration of proxies
fr	Configuration des proxies

en-us	Configuration of proxy groups
fr	Configuration des groupes de proxy

en-us	Configuration of regular expressions
fr	Configuration des expressions régulières

en-us	Configuration of scripts
fr	Configuration des scripts

en-us	Configuration of template group
fr	Configuration du groupe de modèles

en-us	Configuration of template groups
fr	Configuration des groupes de modèles

en-us	Configuration of templates
fr	Configuration des modèles

en-us	Configuration of timeouts
fr	Configuration des délais

en-us	Configuration of trigger displaying options
fr	Configuration des options d'affichage des déclencheurs

en-us	Configuration of trigger prototypes
fr	Configuration des prototypes de déclencheurs

en-us	Configuration of triggers
fr	Configuration des déclencheurs

en-us	Configuration of user groups
fr	Configuration des groupes d'utilisateurs

en-us	Configuration of user roles
fr	Configuration des rôles utilisateur

en-us	Configuration of users
fr	Configuration des utilisateurs

en-us	Configuration of web monitoring
fr	Configuration de la supervision web

en-us	Configuration refresh
fr	Actualisation de la configuration

en-us	Configuration updated
fr	Configuration mise à jour

en-us	configure
fr	configurer

en-us	Configure DB connection
fr	Configurer la connexion à la base de données

en-us	Configure JIT provisioning
fr	Configurer le provisionnement JIT

en-us	Confirmation text
fr	Texte de confirmation

en-us	Confirm changes
fr	Confirmer les modifications

en-us	Confirms the problem is noticed (acknowledging user will be recorded). Status change triggers action update operation.
fr	Confirme que le problème est notifié (l'accusé de réception de l'utilisateur sera enregistré). Le changement d'état déclenche l'opération de mise à jour de l'action.

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
fr	Félicitations ! Vous avez installé l'interface Zabbix avec succès.

en-us	Connected
fr	Connectée

en-us	Connection
fr	Connexion

en-us	Connections
fr	Connexions

en-us	Connection security
fr	Sécurité de la connexion

en-us	Connections from host
fr	Connexion de l'hôte

en-us	Connections from proxy
fr	Connexions du proxy

en-us	Connections to host
fr	Connexion à l'hôte

en-us	Connections to proxy
fr	Connexion au proxy

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
fr	Délai d'attente de %1$s secondes dépassé lors de la connexion au serveur Zabbix "%2$s".

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
fr	La connexion au serveur Zabbix "%1$s" a échoué. Raisons possibles: 1. "NodeAddress" ou "ListenPort" incorrect dans "zabbix_server.conf" ou surcharge de IP/DNS du serveur incorrect dans "zabbix.conf.php" ; 2. Configuration incorrecte du serveur DNS. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
fr	Connexion au serveur Zabbix "%1$s" refusée. Raisons possibles: 1. "NodeAddress" ou "ListenPort" incorrect dans "zabbix_server.conf" ou surcharge de IP/DNS du serveur incorrect dans "zabbix.conf.php" ; 2. L'environnement de sécurité (par exemple, SELinux) bloque la connexion ; 3. Le démon du serveur Zabbix ne fonctionne pas ; 4. Le pare-feu bloque la connexion TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
fr	La connexion au serveur Zabbix "%1$s" a expiré. Raisons possibles: 1. "NodeAddress" ou "ListenPort" incorrect dans "zabbix_server.conf" ou surcharge de IP/DNS du serveur incorrect dans "zabbix.conf.php" ; 2. Le pare-feu bloque la connexion TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server failed. Incorrect configuration.
fr	La connexion au serveur Zabbix a échoué. Configuration incorrecte.

en-us	Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).
fr	La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).

en-us	Connector
fr	Connecteur

en-us	Connector "%1$s" already exists.
fr	Le connecteur "%1$s" existe déjà.

en-us	Connector created
fr	Connecteur créé

en-us	Connector deleted
fr	Connecteurs supprimés

en-us	Connector deleted
fr	Connecteur supprimé

en-us	Connector disabled
fr	Connecteur désactivé

en-us	Connector disabled
fr	Connecteurs désactivés

en-us	Connector enabled
fr	Connecteur activé

en-us	Connector enabled
fr	Connecteurs activés

en-us	Connectors
fr	Connecteurs

en-us	Connector updated
fr	Connecteur mis à jour

en-us	Connect to
fr	Connexion à

en-us	Contact
fr	Contact

en-us	contains
fr	contient

en-us	Contains
fr	Contient

en-us	Content controls
fr	Contrôles du contenu

en-us	Content controls: header
fr	Contrôles de contenu : en-tête

en-us	Content menu
fr	Contenu du menu

en-us	Context name
fr	Nom de contexte

en-us	Continue
fr	Continuer

en-us	Continue overrides
fr	Continuer les surcharges

en-us	Contract number
fr	Numéro de contrat

en-us	Converts a symptom event back to cause event
fr	Convertit un événement de symptôme en événement de cause

en-us	Convert to cause
fr	Convertir en cause

en-us	Convert to JSON
fr	Convertir en JSON

en-us	Coordinates
fr	Coordonnées

en-us	Copy
fr	Copier

en-us	Copy %1$s graph
fr	Copier le graphique %1$s

en-us	Copy %1$s graph
fr	Copier les graphiques %1$s

en-us	Copy %1$s item
fr	Copier les éléments %1$s

en-us	Copy %1$s item
fr	Copier l'élément %1$s

en-us	Copy %1$s trigger
fr	Copier le déclencheur %1$s

en-us	Copy %1$s trigger
fr	Copier les déclencheurs %1$s

en-us	Copy to clipboard
fr	Copier dans le presse-papier

en-us	cosh() - The hyperbolic cosine of a value
fr	cosh() - Le cosinus hyperbolique d'une valeur

en-us	cos() - The cosine of a value, where the value is an angle expressed in radians
fr	cos() - Le cosinus d'une valeur, où la valeur est un angle exprimé en radians

en-us	cot() - The cotangent of a value, where the value is an angle expressed in radians
fr	cot() - La cotangente d'une valeur, où la valeur est un angle exprimé en radians

en-us	count
fr	nombre

en-us	Count
fr	Compte

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
fr	count () - Nombre de valeurs récupérées avec succès V (qui remplissent l'opérateur O) pour la période T

en-us	Count of context switches. Returns integer
fr	Nombre de bascules de contexte. Retourne un entier

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
fr	Nombre d'entrées de répertoire, récursif. Retourne un entier

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
fr	Nombre de lignes correspondantes dans la supervision de fichier de log. Retourne un entier

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
fr	Nombre de lignes correspondantes dans la supervision de fichier de log avec le support de la rotation des logs. Retourne un entier

en-us	Count of network checks enqueued in the discovery queue.
fr	Nombre de contrôles réseau mis en file d'attente dans la file d'attente de découverte.

en-us	Count of values enqueued in the connector queue.
fr	Nombre de valeurs mises en file d'attente dans la file d'attente du connecteur.

en-us	Count of values enqueued in the low-level discovery processing queue.
fr	Nombre de valeurs mises en file d'attente dans la file d'attente de traitement de découverte de bas niveau.

en-us	Count of values enqueued in the preprocessing queue.
fr	Nombre de valeurs mises en file d'attente dans la file d'attente de prétraitement.

en-us	countunique() - The number of unique values
fr	countunique() - Le nombre de valeurs uniques

en-us	CPU information. Returns string or integer
fr	Informations du CPU. Retourne une chaîne de caractères ou un entier

en-us	CPU load. Returns float
fr	Charge processeur. Retourne un flottant

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
fr	Temps CPU passé à attendre le swap-in, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance CPU

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	L'utilisation du processeur en pourcentage pendant l'intervalle dépend de la gestion de l'alimentation ou de HT, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	L'utilisation du processeur en pourcentage pendant l'intervalle dépend de la gestion de l'alimentation ou de HT, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Utilisation du processeur en pourcentage pendant l'intervalle, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	CPU usage in hertz during the interval on VMware Resource Pool, "url" - VMware service URL, "rpid" - VMware resource pool id
fr	Utilisation du processeur en hertz pendant l'intervalle sur le pool de ressources VMware, "url" - URL du service VMware, "rpid" - ID du pool de ressources VMware

en-us	CPU utilization percentage. Returns float
fr	Pourcentage d'utilisation du processeur. Retourne un flottant

en-us	Create action
fr	Créer une action

en-us	Create and edit dashboards
fr	Créer et modifier des tableaux de bord

en-us	Create and edit maintenance
fr	Créer et modifier une maintenance

en-us	Create and edit maps
fr	Créer et modifier des cartes

en-us	Create API token
fr	Créer un Token API

en-us	Create background
fr	Créer un fond

en-us	Create connector
fr	Créer un connecteur

en-us	Create dashboard
fr	Créer un tableau de bord

en-us	Created at
fr	Créé le

en-us	(created by host discovery)
fr	(créé par découverte d'hôte)

en-us	Created by me
fr	Créé par moi

en-us	Created by user
fr	Créé par l'utilisateur

en-us	Created by users
fr	Créé par les utilisateurs

en-us	Create dependent discovery rule
fr	Créer une règle de découverte dépendante

en-us	Create dependent item
fr	Créer un élément dépendant

en-us	Create disabled
fr	Créer désactivé

en-us	Create discovery rule
fr	Créer une règle de découverte

en-us	Create discovery rule (select host first)
fr	Créer une règle de découverte (sélectionner un hôte d'abord)

en-us	Create discovery rule (select template first)
fr	Créer une règle de découverte (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Create enabled
fr	Créer activé

en-us	Create event correlation
fr	Créer une corrélation d'événement

en-us	Create graph
fr	Créer un graphique

en-us	Create graph prototype
fr	Créer un prototype de graphique

en-us	Create graph (select host first)
fr	Créer un graphique (sélectionner l'hôte d'abord)

en-us	Create graph (select template first)
fr	Créer un graphique (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Create host
fr	Créer un hôte

en-us	Create host group
fr	Créer un groupe d'hôtes

en-us	Create host prototype
fr	Créer un prototype d'hôte

en-us	Create hosts from selected prototype as disabled?
fr	Créer les hôtes à partir du prototype sélectionné comme désactivés ?

en-us	Create hosts from selected prototype as enabled?
fr	Créer les hôtes à partir du prototype sélectionné comme activés ?

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
fr	Créer les hôtes à partir des prototypes sélectionnés comme désactivés ?

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
fr	Créer les hôtes à partir des prototypes sélectionnés comme activés ?

en-us	Create icon
fr	Créer une icône

en-us	Create icon map
fr	Créer une table de correspondance d'icônes

en-us	Create item
fr	Créer un élément

en-us	Create item prototype
fr	Créer un prototype d'élément

en-us	Create item (select host first)
fr	Créer un élément (sélectionner un hôte d'abord)

en-us	Create item (select template first)
fr	Créer un élément (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Create items from selected prototype as disabled?
fr	Créer les éléments à partir du prototype sélectionné comme désactivés ?

en-us	Create items from selected prototype as enabled?
fr	Créer les éléments à partir du prototype sélectionné comme activés ?

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
fr	Créer les éléments à partir des prototypes sélectionnés comme désactivés ?

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
fr	Créer les éléments à partir des prototypes sélectionnés comme activés ?

en-us	Create maintenance period
fr	Créer une période de maintenance

en-us	Create map
fr	Créer une carte

en-us	Create media type
fr	Créer un type de média

en-us	Create new
fr	Créer un nouveau

en-us	Create new report
fr	Créer un nouveau rapport

en-us	Create proxy
fr	Créer un proxy

en-us	Create proxy group
fr	Créer un groupe de proxy

en-us	Create report
fr	Créer un rapport

en-us	Create script
fr	Créer un script

en-us	Create service
fr	Créer un service

en-us	Create SLA
fr	Créer un SLA

en-us	Create template
fr	Créer un modèle

en-us	Create template group
fr	Créer un groupe de modèles

en-us	Create trigger
fr	Créer un déclencheur

en-us	Create trigger prototype
fr	Créer un prototype de déclencheur

en-us	Create trigger (select host first)
fr	Créer un déclencheur (sélectionner un hôte d'abord)

en-us	Create trigger (select template first)
fr	Créer un déclencheur (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Create triggers from selected prototype as disabled?
fr	Créer les déclencheurs à partir du prototype sélectionné comme désactivés ?

en-us	Create triggers from selected prototype as enabled?
fr	Créer les déclencheurs à partir du prototype sélectionné comme activés ?

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
fr	Créer les déclencheurs à partir des prototypes sélectionnés comme désactivés ?

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
fr	Créer les déclencheurs à partir des prototypes sélectionnés comme activés ?

en-us	Create user
fr	Créer un utilisateur

en-us	Create user group
fr	Créer un groupe d'utilisateurs

en-us	Create user role
fr	Créer un rôle utilisateur

en-us	Create web scenario
fr	Créer un scénario web

en-us	Create web scenario (select host first)
fr	Créer un scénario web (sélectionner un hôte d'abord)

en-us	Create web scenario (select template first)
fr	Créer un scénario Web (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Critical
fr	Critique

en-us	CRLF
fr	CRLF

en-us	CSRF test
fr	Test CSRF

en-us	CSRF token test
fr	Test du token CSRF

en-us	CSRF token validation succeeded.
fr	La validation du token CSRF a réussi.

en-us	CSV to JSON
fr	CSV vers JSON

en-us	CUID is expected
fr	Un CUID est attendu

en-us	Current
fr	Courant

en-us	Current host
fr	Hôte actuel

en-us	Current password
fr	Mot de passe actuel

en-us	Current password is mandatory.
fr	Le mot de passe actuel est obligatoire.

en-us	Current user
fr	Utilisateur actuel

en-us	Current value
fr	Valeur actuelle

en-us	Custom
fr	Personnalisé

en-us	Custom expression
fr	Expression personnalisée

en-us	Custom graphs
fr	Graphiques personnalisés

en-us	Custom intervals
fr	Intervalle personnalisé

en-us	Custom label
fr	Étiquette personnalisée

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
fr	L'étiquette personnalisée pour les éléments de la carte "%2$s" de type "%1$s" ne doit pas être vide.

en-us	Custom message
fr	Message personnalisé

en-us	Custom multiplier
fr	Multiplicateur personnalisé

en-us	Custom on fail
fr	Personnalisé en cas d'échec

en-us	Custom schedule
fr	Horaire personnalisé

en-us	Custom scripts
fr	Scripts personnalisés

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
fr	Le nom de la sévérité personnalisée affecte toutes les locales et nécessite une traduction manuelle !

en-us	Custom size
fr	Taille personnalisée

en-us	CyberArk Vault
fr	Coffre CyberArk

en-us	Cycle
fr	Cycle

en-us	Czech (cs_CZ)
fr	Tchèque (cs_CZ)

en-us	d
fr	j

en-us	D
fr	D

en-us	D
fr	D

en-us	Daily
fr	Journalier

en-us	Danish (da_DK)
fr	Danois (da_DK)

en-us	Dark
fr	Sombre

en-us	Dashboard
fr	Tableau de bord

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
fr	Le tableau de bord "%1$s" existe déjà.

en-us	Dashboard "%1$s" is used in report "%2$s".
fr	Le tableau de bord "%1$s" est utilisé dans le rapport "%2$s".

en-us	Dashboard created
fr	Tableau de bord créé

en-us	Dashboard deleted
fr	Tableaux de bord supprimés

en-us	Dashboard deleted
fr	Tableau de bord supprimé

en-us	Dashboard is used as data source.
fr	Le tableau de bord est utilisé comme source de données.

en-us	Dashboard list
fr	Liste du tableau de bord

en-us	Dashboard page properties
fr	Propriétés de la page du tableau de bord

en-us	Dashboard properties
fr	Propriété du tableau de bord

en-us	Dashboards
fr	Tableaux de bord

en-us	Dashboard sharing
fr	Partage du tableau de bord

en-us	Dashboard updated
fr	Tableau de bord mis à jour

en-us	Dashboard with ID "%1$s" is not available.
fr	Le tableau de bord avec l'identifiant "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Dashed line
fr	Ligne pointillée

en-us	Data
fr	Données

en-us	Database history tables use primary key
fr	Les tables d'historique de la base de données utilisent la clé primaire

en-us	Database host
fr	Hôte base de données

en-us	Database host verification
fr	Vérification de l'hôte de la base de données

en-us	Database monitor
fr	Surveillance base de données

en-us	Database name
fr	Nom de la base de données

en-us	Database password
fr	Mot de passe utilisateur de la base de données

en-us	Database port
fr	Port de la base de données

en-us	Database schema
fr	Schéma de la base de données

en-us	Database server
fr	Serveur base de données

en-us	Database TLS CA file
fr	Fichier CA TLS de la base de données

en-us	Database TLS certificate file
fr	Fichier de certificat TLS de base de données

en-us	Database TLS certificate files must be read-only
fr	Les fichiers de certificat TLS de la base de données doivent être en lecture seule

en-us	Database TLS cipher list
fr	Liste de chiffrement TLS de la base de données

en-us	Database TLS encryption
fr	Chiffrement TLS de la base de données

en-us	Database TLS key file
fr	Fichier de clé TLS de la base de données

en-us	Database type
fr	Type de base de données

en-us	Database user
fr	Utilisateur base de données

en-us	Data collection
fr	Collecte de données

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
fr	Données de %1$s. Générées en %2$s sec.

en-us	data is missing
fr	les données sont manquantes

en-us	Data is not properly encoded.
fr	Les données ne sont pas correctement encodées.

en-us	Data overview
fr	Aperçu des données

en-us	Data set
fr	Jeu de données

en-us	Data set aggregation
fr	Agrégation d'ensembles de données

en-us	Data set label
fr	Etiquette de jeu de données

en-us	Data storage period
fr	Période de stockage des données

en-us	Data type
fr	Type de données

en-us	Date
fr	Date

en-us	Date and time functions
fr	Fonctions de date et heure

en-us	date() - Current date
fr	date () - Date actuelle

en-us	Date HW decommissioned
fr	Matériel - Date de retrait

en-us	Date HW installed
fr	Matériel - Date d'installation

en-us	Date HW maintenance expires
fr	Matériel - Date de fin de maintenance

en-us	Date HW purchased
fr	Matériel - Date d'achat

en-us	Day
fr	Jour

en-us	Day
fr	Jour

en-us	Day before yesterday
fr	Avant-hier

en-us	Day of month
fr	Jour du mois

en-us	dayofmonth() - Day of month
fr	dayofmonth () - Jour du mois

en-us	Day of the week and day of the month cannot be specified simultaneously.
fr	Le jour de la semaine et le jour du mois ne peuvent pas être spécifiés simultanément.

en-us	Day of week
fr	Jour de la semaine

en-us	dayofweek() - Day of week
fr	dayofweek () - Jour de la semaine

en-us	days
fr	jours

en-us	Days
fr	Jours

en-us	%d device
fr	%d équipement

en-us	%d device
fr	%d équipements

en-us	DD.MM.YY
fr	DD.MM.YY

en-us	Deactivates manual suppression.
fr	Désactive la suppression manuelle.

en-us	Debug
fr	Debug

en-us	Debug mode
fr	Mode debug

en-us	Dec
fr	Déc

en-us	December
fr	Décembre

en-us	Decimal places
fr	Nombre de décimales

en-us	Decrease by
fr	Diminuer de

en-us	default
fr	défaut

en-us	Default
fr	Défaut

en-us	Default (%1$s)
fr	Par défaut (%1$s)

en-us	Default access to new actions
fr	Accès par défaut aux nouvelles actions

en-us	Default access to new modules
fr	Accès par défaut aux nouveaux modules

en-us	Default access to new UI elements
fr	Accès par défaut aux nouveaux éléments de l'interface utilisateur

en-us	Default authentication
fr	Authentification par défaut

en-us	Default host inventory mode
fr	Mode d'inventaire d'hôte par défaut

en-us	Default input string
fr	Chaîne d'entrée par défaut

en-us	Default language
fr	Langage par défaut

en-us	Default LDAP server must be specified.
fr	Le serveur LDAP par défaut doit être spécifié.

en-us	Default login form
fr	Formulaire de connexion par défaut

en-us	Default media type
fr	Type de média par défaut

en-us	Default MFA method must be specified.
fr	La méthode d'authentification multi-facteur par défaut doit être spécifiée.

en-us	Default operation step duration
fr	Durée de l'étape d'opération par défaut

en-us	Default page display period
fr	Période d'affichage de la page par défaut

en-us	Default theme
fr	Thème par défaut

en-us	Default time zone
fr	Fuseau horaire par défaut

en-us	Degrading
fr	Dégradé

en-us	degrees() - Converts a value from radians to degrees
fr	degrees() - Convertit une valeur de radians en degrés

en-us	Delay
fr	Délai

en-us	Delayed by
fr	Retardé de

en-us	Delete
fr	Supprimer

en-us	Delete all elements that are not present in the import file?
fr	Supprimer tous les éléments qui ne sont pas présents dans le fichier d'import ?

en-us	Delete and clear
fr	Supprimer et effacer

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
fr	Supprimer et nettoyer les modèles sélectionnés ? (Attention : tous les hôtes liés seront nettoyés !)

en-us	Delete and clear selected template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
fr	Supprimer et nettoyer le modèle sélectionné ? (Attention : tous les hôtes liés seront nettoyés !)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
fr	Supprimer et nettoyer le modèle ? (Attention : tous les hôtes liés seront nettoyés !)

en-us	Delete current action?
fr	Effacer l'action actuelle ?

en-us	Deleted
fr	Supprimé

en-us	Delete dashboard?
fr	Effacer le tableau de bord ?

en-us	Delete discovery rule?
fr	Supprimer la règle de découverte ?

en-us	Delete event correlation?
fr	Supprimer la corrélation d'événement ?

en-us	Delete expression?
fr	Supprimer l'expression ?

en-us	Delete graph?
fr	Supprimer le graphique ?

en-us	Delete graph prototype?
fr	Supprimer le prototype de graphique ?

en-us	Delete icon map?
fr	Supprimer la correspondance d'icône ?

en-us	Delete item?
fr	Effacer l'élément ?

en-us	Delete item prototype?
fr	Supprimer le prototype d'élément ?

en-us	Delete links between selected elements?
fr	Supprimer les liens entre les éléments sélectionnés ?

en-us	Delete lost resources
fr	Supprimer les ressources perdues

en-us	Delete maintenance period?
fr	Supprimer la période de maintenance ?

en-us	Delete media type?
fr	Supprimer le type de média ?

en-us	Delete missing
fr	Supprimer les manquants

en-us	Delete regular expression?
fr	Supprimer l'expression régulière ?

en-us	Delete script?
fr	Supprimer script ?

en-us	Delete selected action?
fr	Supprimer l'action sélectionnée ?

en-us	Delete selected actions?
fr	Supprimer les actions sélectionnées ?

en-us	Delete selected API token?
fr	Supprimer le Token API sélectionné ?

en-us	Delete selected connector?
fr	Supprimer le connecteur sélectionné ?

en-us	Delete selected connectors?
fr	Supprimer les connecteurs sélectionnés ?

en-us	Delete selected dashboard?
fr	Supprimer le tableau de bord sélectionné ?

en-us	Delete selected dashboards?
fr	Effacer le tableau de bord sélectionné ?

en-us	Delete selected discovery rule?
fr	Supprimer la règle de découverte sélectionnée ?

en-us	Delete selected discovery rules?
fr	Supprimer les règles de découverte sélectionnées ?

en-us	Delete selected elements?
fr	Supprimer les éléments sélectionnés ?

en-us	Delete selected event correlation?
fr	Supprimer la corrélation d'événement sélectionnée ?

en-us	Delete selected event correlations?
fr	Supprimer les corrélations d'événement sélectionnées ?

en-us	Delete selected graph?
fr	Supprimer le graphique sélectionné ?

en-us	Delete selected graph prototype?
fr	Supprimer le prototype de graphique sélectionné ?

en-us	Delete selected graph prototypes?
fr	Supprimer les prototypes de graphiques sélectionnés ?

en-us	Delete selected graphs?
fr	Supprimer les graphiques sélectionnés ?

en-us	Delete selected group?
fr	Supprimer le groupe sélectionné ?

en-us	Delete selected groups?
fr	Supprimer les groupes sélectionnés ?

en-us	Delete selected host?
fr	Supprimer hôte sélectionné ?

en-us	Delete selected host group?
fr	Supprimer les groupes d'hôtes sélectionnés ?

en-us	Delete selected host groups?
fr	Supprimer les groupes d'hôtes sélectionnés ?

en-us	Delete selected host prototype?
fr	Supprimer le prototype d'hôte sélectionné ?

en-us	Delete selected host prototypes?
fr	Supprimer les prototypes d'hôtes sélectionnés ?

en-us	Delete selected hosts?
fr	Suppression des hôtes sélectionnés ?

en-us	Delete selected image?
fr	Supprimer l'image sélectionnée ?

en-us	Delete selected item?
fr	Supprimer l'élément sélectionné ?

en-us	Delete selected item prototype?
fr	Supprimer le prototype d'élément sélectionné ?

en-us	Delete selected item prototypes?
fr	Supprimer les prototypes d'éléments sélectionnés ?

en-us	Delete selected items?
fr	Supprimer les éléments sélectionnés ?

en-us	Delete selected maintenance period?
fr	Supprimer la période de maintenance sélectionnée ?

en-us	Delete selected maintenance periods?
fr	Supprimer les périodes de maintenance sélectionnées ?

en-us	Delete selected map?
fr	Supprimer la carte sélectionnée ?

en-us	Delete selected maps?
fr	Supprimer les cartes sélectionnées ?

en-us	Delete selected media type?
fr	Supprimer le type de media sélectionné ?

en-us	Delete selected media types?
fr	Supprimer les types de media sélectionnés ?

en-us	Delete selected proxies?
fr	Supprimer les proxies sélectionnés ?

en-us	Delete selected proxy?
fr	Supprimer le proxy sélectionné ?

en-us	Delete selected proxy group?
fr	Supprimer le groupe de proxy sélectionné ?

en-us	Delete selected proxy groups?
fr	Supprimer les groupes de proxy sélectionnés ?

en-us	Delete selected regular expression?
fr	Supprimer l'expression régulière ?

en-us	Delete selected regular expressions?
fr	Supprimer les expressions régulières ?

en-us	Delete selected role?
fr	Supprimer le rôle sélectionné ?

en-us	Delete selected roles?
fr	Supprimer les rôles sélectionnés ?

en-us	Delete selected scheduled report?
fr	Supprimer le rapport planifié sélectionné ?

en-us	Delete selected scheduled reports?
fr	Supprimer les rapports planifiés sélectionnés ?

en-us	Delete selected script?
fr	Supprimer le script sélectionné ?

en-us	Delete selected scripts?
fr	Supprimer les scripts sélectionnés ?

en-us	Delete selected service?
fr	Supprimer le service sélectionné ?

en-us	Delete selected services?
fr	Supprimer les services sélectionnés ?

en-us	Delete selected shapes?
fr	Supprimer les formes sélectionnées ?

en-us	Delete selected SLA?
fr	Supprimer le SLA sélectionné ?

en-us	Delete selected SLAs?
fr	Supprimer les SLA sélectionnés ?

en-us	Delete selected template?
fr	Supprimer le modèle sélectionné ?

en-us	Delete selected template group?
fr	Supprimer le groupe de modèles sélectionné ?

en-us	Delete selected template groups?
fr	Supprimer les groupes de modèles sélectionnés ?

en-us	Delete selected templates?
fr	Supprimer les modèles sélectionnés ?

en-us	Delete selected token?
fr	Supprimer le Token sélectionné ?

en-us	Delete selected tokens?
fr	Supprimer les Tokens sélectionnés ?

en-us	Delete selected trigger?
fr	Supprimer le déclencheur sélectionné ?

en-us	Delete selected trigger prototype?
fr	Supprimer le prototype de déclencheur sélectionné ?

en-us	Delete selected trigger prototypes?
fr	Supprimer les prototypes de déclencheurs sélectionnés ?

en-us	Delete selected triggers?
fr	Supprimer les déclencheurs sélectionnés ?

en-us	Delete selected user?
fr	Supprimer l'utilisateur sélectionné ?

en-us	Delete selected users?
fr	Supprimer les utilisateurs sélectionnés ?

en-us	Delete selected web scenario?
fr	Supprimer le scénario web sélectionné ?

en-us	Delete selected web scenarios?
fr	Supprimer les scénarios web sélectionnés ?

en-us	Delete template?
fr	Supprimer le modèle ?

en-us	Delete trigger?
fr	Supprimer le déclencheur ?

en-us	Delete trigger prototype?
fr	Supprimer le prototype de déclencheur ?

en-us	Delete web scenario?
fr	Supprimer le scénario web ?

en-us	delimiter
fr	délimiteur

en-us	Delimiter
fr	Délimiteur

en-us	Denied methods
fr	Méthodes interdites

en-us	Deny
fr	Interdit

en-us	Deny list
fr	Interdire la liste

en-us	Dependencies
fr	Dépendances

en-us	Dependent
fr	Dépendant

en-us	Dependent item
fr	Élément dépendant

en-us	Depends on
fr	Dépend de

en-us	Deployment status
fr	État du déploiement

en-us	Deprecated
fr	Obsolète

en-us	Deprecated parameter "%1$s" cannot be used with "%2$s".
fr	Le paramètre obsolète "%1$s" ne peut pas être utilisé avec "%2$s".

en-us	Deprovisioned users group
fr	Groupe d'utilisateurs déprovisionnés

en-us	Deprovisioned users group cannot be deleted.
fr	Le groupe d'utilisateurs déprovisionné ne peut pas être supprimé.

en-us	Deprovisioned users group cannot be empty.
fr	Le groupe d'utilisateurs déprovisionnés ne peut pas être vide.

en-us	Deprovisioned users group cannot be enabled.
fr	Le groupe d'utilisateurs déprovisionnés ne peut pas être activé.

en-us	descending
fr	décroissant

en-us	description
fr	description

en-us	Description
fr	Description

en-us	Description size
fr	Taille de la description

en-us	Detailed listing of installed packages. Returns text in JSON format
fr	Liste détaillée des packages installés. Renvoie une texte au format JSON

en-us	Details
fr	Détails

en-us	Details of web scenario
fr	Détails du scénario web

en-us	Detected TimescaleDB license does not support compression. Compression is supported in TimescaleDB Community Edition.
fr	La licence TimescaleDB détectée ne prend pas en charge la compression. La compression est prise en charge dans TimescaleDB Community Edition.

en-us	Detection period
fr	Période de détection

en-us	Deviations
fr	Déviations

en-us	Device
fr	Équipement

en-us	Device interrupts. Returns integer
fr	Interruptions du périphérique. Retourne un entier

en-us	Device uniqueness criteria
fr	Critère d'unicité de l'équipement

en-us	Digest
fr	Digest

en-us	Digital
fr	Digitale

en-us	Directory
fr	Répertoire

en-us	directory cannot be empty
fr	le répertoire ne peut pas être vide

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
fr	Taille du dossier (en octets). Retourne un entier

en-us	Disable
fr	Désactiver

en-us	Disabled
fr	Désactivé

en-us	Disabled automatically by an LLD rule.
fr	Désactivé automatiquement par une règle LLD.

en-us	Disable debug mode
fr	Désactiver le mode debug

en-us	Disable debug mode in selected group?
fr	Désactiver le mode debug du groupe sélectionné ?

en-us	Disable debug mode in selected groups?
fr	Désactiver le mode debug des groupes sélectionnés ?

en-us	Disable host
fr	Désactiver hôte

en-us	Disable host?
fr	Désactiver l'hôte ?

en-us	Disable hosts
fr	Désactiver les hôtes

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
fr	Désactiver les hôtes dans les groupes d'hôtes sélectionnés ?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
fr	Désactiver les hôtes surveillés par les proxies sélectionnés ?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxy?
fr	Désactiver les hôtes surveillés par le proxy sélectionné ?

en-us	Disable lost resources
fr	Désactiver les ressources perdues

en-us	Disable selected action?
fr	Désactiver l'action sélectionnée ?

en-us	Disable selected actions?
fr	Désactiver les actions sélectionnées ?

en-us	Disable selected API token?
fr	Désactiver le Token API sélectionné ?

en-us	Disable selected API tokens?
fr	Désactiver les Tokens API sélectionnés ?

en-us	Disable selected connector?
fr	Désactiver le connecteur sélectionné ?

en-us	Disable selected connectors?
fr	Désactiver les connecteurs sélectionnés ?

en-us	Disable selected discovery rule?
fr	Désactiver la règle de découverte sélectionnée ?

en-us	Disable selected discovery rules?
fr	Désactiver les règles de découverte sélectionnées ?

en-us	Disable selected event correlation?
fr	Désactiver la corrélation d'événement sélectionnée ?

en-us	Disable selected event correlations?
fr	Désactiver les corrélations d'événement sélectionnées ?

en-us	Disable selected group?
fr	Désactiver le groupe sélectionné ?

en-us	Disable selected groups?
fr	Désactiver les groupes sélectionnés ?

en-us	Disable selected host?
fr	Désactiver l'hôte sélectionné ?

en-us	Disable selected hosts?
fr	Désactiver les hôtes sélectionnés ?

en-us	Disable selected item?
fr	Désactiver l'élément sélectionné ?

en-us	Disable selected items?
fr	Désactiver les éléments sélectionnés ?

en-us	Disable selected media type?
fr	Désactiver le type de média sélectionné ?

en-us	Disable selected media types?
fr	Désactiver les types de média sélectionnés ?

en-us	Disable selected module?
fr	Désactiver le module sélectionné ?

en-us	Disable selected modules?
fr	Désactiver les modules sélectionnés ?

en-us	Disable selected scheduled report?
fr	Désactiver le rapport planifié sélectionné ?

en-us	Disable selected scheduled reports?
fr	Désactiver les rapports planifiés sélectionnés ?

en-us	Disable selected SLA?
fr	Désactiver le SLA sélectionné ?

en-us	Disable selected SLAs?
fr	Désactiver les SLA sélectionnés ?

en-us	Disable selected trigger?
fr	Désactiver le déclencheur sélectionné ?

en-us	Disable selected triggers?
fr	Désactiver les déclencheurs sélectionnés ?

en-us	Disable selected web scenario?
fr	Désactiver le scénario web sélectionné ?

en-us	Disable selected web scenarios?
fr	Désactiver les scénarios web sélectionnés ?

en-us	Disaster
fr	Désastre

en-us	Discard unchanged
fr	Écarter les inchangés

en-us	Discard unchanged with heartbeat
fr	Écarter les inchangés avec bit de vie

en-us	Discard value
fr	Ignorer la valeur

en-us	Discover
fr	Découvrir

en-us	Discovered
fr	Découvert

en-us	Discovered by
fr	Découvert par

en-us	Discovered device
fr	Équipement découvert

en-us	Discovery
fr	Découverte

en-us	Discovery actions
fr	Actions de découverte

en-us	Discovery by
fr	Découvert par

en-us	Discovery by proxy
fr	Découverte par le proxy

en-us	Discovery check
fr	Test de découverte

en-us	Discovery checks
fr	Tests de découverte

en-us	Discovery list
fr	Liste des découvertes

en-us	Discovery object
fr	Objet de découverte

en-us	Discovery of VMware clusters, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des clusters VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des datastores VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Découverte des datastores de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Découverte des interfaces réseau de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des hyperviseurs VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	Découverte des périphériques de disque de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	Découverte des systèmes de fichiers de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	Découverte des interfaces réseau de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des machines virtuelles VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery rule
fr	Règle de découverte

en-us	Discovery rule
fr	Règle de découverte

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
fr	La règle de découverte "%1$s" existe déjà.

en-us	Discovery rule "%1$s" cannot be copied without its master item.
fr	La règle de découverte "%1$s" ne peut pas être copiée sans son élément principal.

en-us	Discovery rule "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	La règle de découverte "%1$s" est utilisée dans l'action "%2$s".

en-us	discovery rule "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
fr	la règle de découverte "%1$s" sur l'hôte "%2$s" n'est pas surveillée

en-us	Discovery rule created
fr	Règle de découverte créée

en-us	Discovery rule deleted
fr	Règle de découverte supprimée

en-us	Discovery rule deleted
fr	Règles de découverte supprimées

en-us	Discovery rule disabled
fr	Règle de découverte désactivée

en-us	Discovery rule disabled
fr	Règles de découverte désactivées

en-us	Discovery rule enabled
fr	Règles de découverte activées

en-us	Discovery rule enabled
fr	Règle de découverte activée

en-us	Discovery rules
fr	Règles de découverte

en-us	Discovery rule updated
fr	Règle de découverte mise à jour

en-us	Discovery status
fr	État de la découverte

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
fr	Statistiques de lecture du disque. Retourne un entier avec le type parmi sectors, operations, bytes ; un flottant avec le type parmi sps, ops, bps

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Espace disque en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets, un flottant pour le pourcentage

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
fr	Statistiques d'écriture du disque. Retourne un entier avec le type parmi sectors, operations, bytes ; un flottant avec le type parmi sps, ops, bps

en-us	Display
fr	Affichage

en-us	Display graph
fr	Afficher le graphique

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
fr	Affichage de %1$s sur %2$s trouvés

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
fr	Affichage de %1$s à %2$s parmi %3$s trouvés

en-us	Displaying options
fr	Options d'affichage

en-us	Display local time
fr	Afficher l'heure locale

en-us	Display min/avg/max
fr	Afficher min/moy/max

en-us	Display min/max/avg
fr	Affichage min/max/moy

en-us	Display OK triggers for
fr	Afficher les déclencheurs OK pendant

en-us	Display problems
fr	Afficher les problèmes

en-us	Display stacked graph
fr	Afficher le graphique empilé

en-us	Division denominator
fr	Dénominateur

en-us	d.M
fr	d M

en-us	DNS
fr	DNS

en-us	DNS name
fr	Nom DNS

en-us	does not contain
fr	ne contient pas

en-us	Does not contain
fr	Ne contient pas

en-us	does not equal
fr	n'est pas égal

en-us	Does not equal
fr	N'est pas égal

en-us	does not exist
fr	n'existe pas

en-us	Does not exist
fr	N'existe pas

en-us	does not match
fr	ne correspond pas

en-us	Does not match regular expression
fr	Ne correspond pas à l'expression régulière

en-us	Do not store
fr	Ne pas stocker

en-us	Dot
fr	Point

en-us	Doughnut
fr	Donut

en-us	Down
fr	Arrêté

en-us	Down
fr	Arrêté

en-us	Download image
fr	Télécharger l'image

en-us	Download the configuration file
fr	Télécharger le fichier de configuration

en-us	Downtime
fr	Temps d'arrêt

en-us	Downtime
fr	Temps d'arrêt

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
fr	Souhaitez-vous remplacer l'expression conditionnelle ?

en-us	Draw
fr	Traçage

en-us	Draw style
fr	Style de dessin

en-us	Dropdown
fr	Dérouler

en-us	Dropdown options
fr	Options de liste déroulante

en-us	Duo state does not match saved state.
fr	L'état du DUO ne correspond pas à l'état enregistré.

en-us	Duo Universal Prompt
fr	Requête Universelle Duo

en-us	DUO Universal Prompt
fr	Requête Universelle DUO

en-us	Duplicate host. Host with the same host name "%1$s" already exists in data.
fr	Hôte en doublon. Un hôte avec le même nom d'hôte "%1$s" existe déjà.

en-us	Duplicate host. Host with the same visible name "%1$s" already exists in data.
fr	Hôte en doublon. Un hôte avec le même nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
fr	Valeur "name" "%1$s" en doublon pour la carte.

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
fr	Identifiant d'utilisateur "%1$s" en doublon dans les utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	Duplicate "usrgrpid" "%1$s" in user groups for map "%2$s".
fr	Identifiant de groupe d'utilisateurs "%1$s" en doublon dans les groupes d'utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	Duration
fr	Durée

en-us	Duration
fr	Durée

en-us	Dutch (nl_NL)
fr	Néerlandais (nl_NL)

en-us	Each item
fr	Chaque élément

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
fr	Chaque URL doit avoir un nom unique. Veuillez vous assurer qu'il n'existe qu'un URL du même nom

en-us	Edit
fr	Édition

en-us	Edit dashboard
fr	Editer le tableau de bord

en-us	Edit map
fr	Éditer la carte

en-us	Edit operation
fr	Modifier l'opération

en-us	Edit tree element
fr	Éditer un élément d'arborescence

en-us	Edit widget
fr	Éditer un widget

en-us	Effective date
fr	Date effective

en-us	Effective value
fr	Valeur effective

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
fr	Erreur Elasticsearch : %1$s.

en-us	Elasticsearch URL is not set for type: %1$s.
fr	L'URL Elasticsearch n'est pas définie pour le type : %1$s.

en-us	Element
fr	Élément

en-us	Element name
fr	Nom de l'élément

en-us	Ellipse
fr	Ellipse

en-us	email
fr	courriel

en-us	Email
fr	Courriel

en-us	Email and password
fr	E-mail et mot de passe

en-us	Email provider
fr	Fournisseur de messagerie

en-us	Empty color.
fr	Couleur vide.

en-us	Empty input parameter.
fr	Paramètre d'entrée vide.

en-us	Empty map ID.
fr	Identifiant de carte vide.

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
fr	Certificat SSL vide pour le scénario web "%1$s".

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
fr	Clé SSL vide pour le scénario web "%1$s".

en-us	<empty string>
fr	<chaîne de caractères vide>

en-us	Empty value.
fr	Valeur vide.

en-us	Enable
fr	Activer

en-us	Enable audit logging
fr	Activer la journalisation de l'audit

en-us	Enable compression
fr	Activer la compression

en-us	Enable confirmation
fr	Activer confirmation

en-us	Enabled
fr	Activé

en-us	Enable debug mode
fr	Activer le mode debug

en-us	Enable debug mode in selected group?
fr	Activer le mode debug du groupe sélectionné ?

en-us	Enable debug mode in selected groups?
fr	Activer le mode debug des groupes sélectionnés ?

en-us	Enable host
fr	Activer hôte

en-us	Enable host?
fr	Activer l'hôte ?

en-us	Enable hosts
fr	Activer les hôtes

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
fr	Activer les hôtes surveillés par les proxys sélectionnés ?

en-us	Enable hosts monitored by selected proxy?
fr	Activer les hôtes surveillés par le proxy sélectionné ?

en-us	Enable HTTP authentication
fr	Activer l'authentification HTTP

en-us	Enable HTTP authentication for all users.
fr	Activez l'authentification HTTP pour tous les utilisateurs.

en-us	Enable internal housekeeping
fr	Activer le nettoyage interne

en-us	Enable JIT provisioning
fr	Activer le provisionnement JIT

en-us	Enable LDAP authentication
fr	Activer l'authentification LDAP

en-us	Enable multi-factor authentication
fr	Activer l'authentification multi-facteur

en-us	Enable SAML authentication
fr	Activer l'authentification SAML

en-us	Enable SCIM provisioning
fr	Activer le provisionnement SCIM

en-us	Enable selected action?
fr	Activer l'action sélectionnée ?

en-us	Enable selected actions?
fr	Activer les actions sélectionnées ?

en-us	Enable selected API token?
fr	Activer le Token API sélectionné ?

en-us	Enable selected API tokens?
fr	Activer les Tokens API sélectionnés ?

en-us	Enable selected connector?
fr	Activer le connecteur sélectionné ?

en-us	Enable selected connectors?
fr	Activer les connecteurs sélectionnés ?

en-us	Enable selected discovery rule?
fr	Activer la règle de découverte sélectionnée ?

en-us	Enable selected discovery rules?
fr	Activer les règles de découverte sélectionnées ?

en-us	Enable selected event correlation?
fr	Activer la corrélation d'événement sélectionnée ?

en-us	Enable selected event correlations?
fr	Activer les corrélations d'événement sélectionnées ?

en-us	Enable selected group?
fr	Activer le groupe sélectionné ?

en-us	Enable selected groups?
fr	Activer les groupes sélectionnés ?

en-us	Enable selected host?
fr	Activer l'hôte sélectionné ?

en-us	Enable selected hosts?
fr	Activer les hôtes sélectionnés ?

en-us	Enable selected item?
fr	Activer l'élément sélectionné ?

en-us	Enable selected items?
fr	Activer les éléments sélectionnés ?

en-us	Enable selected media type?
fr	Activer le type de média sélectionné ?

en-us	Enable selected media types?
fr	Activer les types de média sélectionnés ?

en-us	Enable selected module?
fr	Activer le module sélectionné ?

en-us	Enable selected modules?
fr	Activer les modules sélectionnés ?

en-us	Enable selected scheduled report?
fr	Activer le rapport planifié sélectionné ?

en-us	Enable selected scheduled reports?
fr	Activer les rapports planifiés sélectionnés ?

en-us	Enable selected SLA?
fr	Activer le SLA sélectionné ?

en-us	Enable selected SLAs?
fr	Activer les SLA sélectionnés ?

en-us	Enable selected trigger?
fr	Activer le déclencheur sélectionné ?

en-us	Enable selected triggers?
fr	Activer les déclencheurs sélectionnés ?

en-us	Enable selected web scenario?
fr	Activer le scénario web sélectionné ?

en-us	Enable selected web scenarios?
fr	Activer les scénarios web sélectionnés ?

en-us	Enable trapping
fr	Activer les trap

en-us	Enable user input
fr	Activer la saisie utilisateur

en-us	Encrypt
fr	Chiffrement

en-us	Encryption
fr	Chiffrement

en-us	Encryption level
fr	Niveau de chiffrement

en-us	End date
fr	Date de fin

en-us	End of line sequence
fr	Séquence de fin de ligne

en-us	English (en_GB)
fr	Anglais (en_GB)

en-us	English (en_US)
fr	Anglais (en_US)

en-us	equals
fr	égal

en-us	Equals
fr	Égal

en-us	e() - Returns Euler's number
fr	e() - Retourne le nombre d'Euler

en-us	Error
fr	Erreur

en-us	Error: %1$s
fr	Erreur : %1$s

en-us	Error budget
fr	Marge d'erreur

en-us	Error budget
fr	Marge d'erreur

en-us	Error decoding Duo result.
fr	Erreur de décodage du résultat du DUO.

en-us	error does not match
fr	l'erreur ne correspond pas

en-us	Error in search request for table "%1$s".
fr	Erreur dans la requête de recherche dans la table "%1$s".

en-us	error matches
fr	correspondances d'erreur

en-us	error-matching
fr	correspondance d'erreur

en-us	error message
fr	message d'erreur

en-us	Error message
fr	Message d'erreur

en-us	error text
fr	texte d'erreur

en-us	Error! Unable to start Zabbix server.
fr	Erreur ! Impossible de démarrer le serveur Zabbix.

en-us	Evaluation period
fr	Période d'évaluation

en-us	Event
fr	Événement

en-us	Event acknowledged
fr	Événement acquitté

en-us	Event correlation
fr	Corrélation d'événement

en-us	Event correlation "%1$s" already exists.
fr	La corrélation d'événement "%1$s" existe déjà.

en-us	Event correlation created
fr	Corrélation d'événement créée

en-us	Event correlation deleted
fr	Corrélation d'événement supprimée

en-us	Event correlation deleted
fr	Corrélations d'événement supprimées

en-us	Event correlation disabled
fr	Corrélation d'événement désactivée

en-us	Event correlation disabled
fr	Corrélations d'événement désactivées

en-us	Event correlation enabled
fr	Corrélations d'événement activées

en-us	Event correlation enabled
fr	Corrélation d'événement activée

en-us	Event correlation rule
fr	Règle de corrélation d'événement

en-us	Event correlation rules
fr	Règles de corrélation d'événement

en-us	Event correlation updated
fr	Corrélation d'événement mise à jour

en-us	Event details
fr	Détails de l'événement

en-us	Event generation
fr	Génération d'événement

en-us	Event ID
fr	ID événement

en-us	Event is acknowledged
fr	L'événement est acquitté

en-us	Event is not acknowledged
fr	L'événement n'est pas acquitté

en-us	Event list [previous 20]
fr	Liste d'événements [20 précédents]

en-us	Event log monitoring. Returns count of entries
fr	Surveillance du journal des événements. Renvoie le nombre d'entrées

en-us	Event log monitoring. Returns log
fr	Supervision du journal d'événements. Retourne un journal

en-us	Event name
fr	Nom de l'événement

en-us	Event name matches Trigger name (with macros expanded) unless a custom Event name is specified in Trigger settings.
fr	Le nom de l'événement correspond au nom du déclencheur (avec les macros développées) sauf si un nom d'événement personnalisé est spécifié dans les paramètres du déclencheur.

en-us	Events
fr	Événements

en-us	Events and alerts
fr	Événements et alertes

en-us	Event tag pair
fr	Paire de tags d'événement

en-us	Event type
fr	Type d'événement

en-us	Event updated
fr	Mettre à jour l'événement

en-us	Event updated
fr	Mettre à jour les événements

en-us	Every day(s)
fr	Chaque jour(s)

en-us	Every week(s)
fr	Chaque semaine(s)

en-us	Example
fr	Exemple

en-us	Example: https://localhost/zabbix/ui/
fr	Exemple : https://localhost/zabbix/ui/

en-us	Except selected
fr	Ignorer les sélectionnés

en-us	Exclude
fr	Exclure

en-us	Excluded downtime
fr	Temps d'arrêt exclu

en-us	Excluded downtimes
fr	Temps d'arrêt exclus

en-us	Excluded downtimes
fr	Temps d'arrêt exclus

en-us	Exclude host groups
fr	Exclure des groupes d'hôtes

en-us	Execute
fr	Exécuter

en-us	Executed
fr	Exécuté

en-us	Executed script
fr	Script exécuté

en-us	Execute now
fr	Exécuter maintenant

en-us	Execute on
fr	Exécuter sur

en-us	Execute scripts
fr	Exécuter des scripts

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Exécute une requête WMI et retourne le premier objet sélectionné. Retourne un entier, un flottant, une chaîne de caractères ou du texte (selon la requête)

en-us	Execute WMI query and return the JSON document with all selected objects
fr	Exécute la requête WMI et retourne le document JSON avec tous les objets sélectionnés

en-us	Execution confirmation
fr	Confirmation d'exécution

en-us	exists
fr	existe

en-us	Exists
fr	Existe

en-us	Expand
fr	Déplier

en-us	Expand macros
fr	Substituer les macros

en-us	Expand sidebar
fr	Développer la barre latérale

en-us	Expand single problem
fr	Détailler problème unique

en-us	exp() - Euler's number at a power of a value
fr	exp() - Nombre d'Euler à la puissance d'une valeur

en-us	Expired
fr	Expiré

en-us	Expired
fr	Expiré

en-us	Expired on %1$s.
fr	Expiré le %1$s.

en-us	Expires at
fr	Expire le

en-us	Expires in less than
fr	Expire dans moins de

en-us	Exploded
fr	Explosé

en-us	expm1() - Euler's number at a power of a value minus 1
fr	expm1() - nombre d'Euler à la puissance d'une valeur moins 1

en-us	Export
fr	Exporter

en-us	Export failed
fr	Échec de l'export

en-us	Export to CSV
fr	Exporter en CSV

en-us	Expression
fr	Expression

en-us	Expression cannot be empty
fr	L'expression ne peut pas être vide

en-us	Expression constructor
fr	Constructeur d'expression

en-us	expression is empty
fr	l'expression est vide

en-us	Expressions
fr	Expressions

en-us	Expression type
fr	Type d'expression

en-us	Expression variable elements
fr	Expression variable éléments

en-us	External check
fr	Vérification externe

en-us	F
fr	V

en-us	Fail
fr	Échec

en-us	Failed
fr	Échoué

en-us	Failed
fr	Échoué

en-us	Failed login
fr	Échec d'authentification

en-us	Failed to create dashboard
fr	Impossible de créer le tableau de bord

en-us	failed to parse JSON
fr	impossible de parcourir le JSON

en-us	Failed to parse URL.
fr	Échec d'analyse de l'URL.

en-us	Failed to paste dashboard page.
fr	Échec du collage du tableau de bord.

en-us	Failed to paste widget.
fr	Échec du collage du widget.

en-us	Failed to select default LDAP server.
fr	Impossible de sélectionner le serveur LDAP par défaut.

en-us	Failed to update dashboard
fr	Impossible de mettre à jour le tableau de bord

en-us	Failed to update dashboard page properties.
fr	Échec de la mise à jour des propriétés de la page du tableau de bord.

en-us	Failed to update dashboard properties.
fr	Échec de la mise à jour des propriétés du tableau de bord.

en-us	Failed to update dashboard sharing.
fr	Échec de la mise à jour du partage du tableau de bord.

en-us	Failed to update time selector.
fr	Échec de la mise à jour du sélecteur d'heure.

en-us	Failed to update widget properties.
fr	Échec de la mise à jour des propriétés du widget.

en-us	Fail-over delay: %1$s
fr	Délai de basculement : %1$s

en-us	Failover period
fr	Période de basculement

en-us	Failure Audit
fr	Audit d'échec

en-us	FALSE
fr	FAUX

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
fr	Erreur fatale, veuillez en informer l'équipe Zabbix

en-us	Favorite graphs
fr	Graphiques favoris

en-us	Favorite maps
fr	Cartes préférées

en-us	Feb
fr	Fév

en-us	February
fr	Février

en-us	Field
fr	Champ

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
fr	Le champ "%1$s" ne peut pas être configuré à NULL.

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
fr	Le champ "%1$s" est obligatoire.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
fr	La valeur pour le champ "%1$s" de la carte "%2$s" est manquante.

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
fr	Le champ "%1$s" n'est pas correct : %2$s

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s.
fr	Le champ "%1$s" n'est pas correct : %2$s.

en-us	Field "%1$s" is not integer.
fr	Le champ "%1$s" n'est pas un entier.

en-us	Field "%1$s" is not string.
fr	Le champ "%1$s" n'est pas une chaîne de caractères.

en-us	Field "%1$s" must be missing.
fr	Le champ "%1$s" doit être manquant.

en-us	Field name
fr	Nom du champ

en-us	Field requirements:
fr	Formats du champ :

en-us	File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Returns integer for crc32 (default) and string for md5, sha256
fr	Somme de contrôle du fichier, calculée par l'algorithme UNIX cksum. Retourne un entier pour crc32 (par défaut) et une chaîne de caractères pour md5, sha256

en-us	file format is unsupported
fr	le format de fichier n'est pas supporté

en-us	File is empty
fr	Le fichier est vide

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
fr	Fichier trop volumineux, la taille maximale de téléchargement est de %1$s octets.

en-us	File owner information. Returns string
fr	Informations sur le propriétaire du fichier. Retourne une chaîne de caractères

en-us	File size in bytes (default) or in newlines. Returns integer
fr	Taille du fichier en octets (par défaut) ou en nombre de lignes. Retourne un entier

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
fr	Information temporelle du fichier. Retourne un entier (timestamp Unix)

en-us	Fill
fr	Remplissage

en-us	Filled region
fr	Région remplie

en-us	Filter
fr	Filtre

en-us	Filter deleted
fr	Filtre supprimé

en-us	Filter is not set
fr	Le filtre n'est pas défini

en-us	Filter properties
fr	Propriétés du filtre

en-us	Filter results
fr	Filtrer les résultats

en-us	Filters
fr	Filtres

en-us	find() - Check occurrence of pattern V (which fulfill operator O) for period T (1 - match, 0 - no match)
fr	find() - Vérifie l'occurrence du modèle V (qui remplit l'opérateur O) pour la période T (1 - correspondance trouvée, 0 - pas de correspondance )

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
fr	Trouver une chaîne de caractères dans un fichier. Retourne 0 - correspondance non trouvée ; 1 - trouvée

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
fr	Trouver une chaîne de caractères dans un fichier. Retourne la ligne contenant la chaîne correspondance, ou selon ce qui est spécifié dans le paramètre optionnel output

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
fr	Trouver une chaîne de caractères sur une page web. Retourne la chaîne correspondante, ou selon ce qui est spécifié dans le paramètre optionnel output

en-us	Finish
fr	Terminé

en-us	Finnish (fi_FI)
fr	Finnois (fi_FI)

en-us	first
fr	premier

en-us	First
fr	Premier

en-us	first() - The oldest value in the specified time interval
fr	first() - La valeur la plus ancienne dans l'intervalle de temps spécifié

en-us	Fit
fr	Ajuster

en-us	Fit to map
fr	Ajuster à la carte

en-us	Fixed
fr	Fixe

en-us	Fixed status
fr	Statut fixe

en-us	Flexible
fr	Flexible

en-us	floor() - Rounds down to the nearest smaller integer
fr	floor() - Arrondit à l'entier inférieur le plus proche

en-us	Follow redirects
fr	Suivre les redirections

en-us	Font
fr	Police

en-us	Font color
fr	Couleur de la police

en-us	Font size
fr	Taille de police

en-us	forecast() - Forecast for next t seconds based on period T
fr	forecast () - Prévisions pour les prochaines t secondes sur la base de la période T

en-us	Format
fr	Format

en-us	Form data
fr	Données de formulaire

en-us	Formula
fr	Formule

en-us	fourth
fr	Quatrième

en-us	French (fr_FR)
fr	Français (fr_FR)

en-us	Fri
fr	Ven

en-us	Friday
fr	Vendredi

en-us	From
fr	De

en-us	Frontend access
fr	Accès à l'interface

en-us	Frontend messaging
fr	Messages dans l'interface

en-us	Frontend notifications
fr	Notification de l'interface

en-us	Frontend URL
fr	URL du serveur

en-us	FTP
fr	FTP

en-us	Full
fr	Tout

en-us	Function
fr	Fonction

en-us	fuzzytime() - Difference between item value (as timestamp) and Zabbix server timestamp is less than or equal to T seconds (1 - true, 0 - false)
fr	fuzzytime() - La différence entre la valeur de l'horodatage de l'élément et l'horodatage du serveur Zabbix est inférieure ou égale à T secondes (1 - vrai, 0 - faux)

en-us	Gauge
fr	Jauge

en-us	General
fr	Général

en-us	Generated in %1$s sec
fr	Généré en %1$s s

en-us	Generate report by
fr	Rapport générer par

en-us	geographical coordinates (values of comma separated latitude and longitude) are expected
fr	des coordonnées géographiques (valeurs de latitude et de longitude séparées par des virgules) sont attendues

en-us	Geographical maps
fr	Cartes géographiques

en-us	Geomap
fr	Carte géographique

en-us	Georgian (ka_GE)
fr	Géorgien (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
fr	Allemand (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
fr	Obtenir le contenu d'une page web. Retourne la source de la page web sous forme de texte

en-us	Get value
fr	Obtenir la valeur

en-us	Get value and test
fr	Obtenir la valeur et tester

en-us	Get value from host
fr	Obtenir de la valeur depuis l'hôte

en-us	Given expression is not a macro
fr	L'expression fournie n'est pas une macro

en-us	Global
fr	Global

en-us	global housekeeping settings
fr	paramètres de nettoyage globaux

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
fr	L'expression régulière globale "%1$s" n'existe pas.

en-us	global script execution on Zabbix server is disabled by server configuration
fr	l'exécution du script global sur le serveur Zabbix est désactivée par la configuration du serveur

en-us	Global script execution on Zabbix server is disabled by server configuration.
fr	L'exécution du script global sur le serveur Zabbix est désactivée par la configuration du serveur.

en-us	Global scripts on Zabbix server
fr	Scripts globaux sur le serveur Zabbix

en-us	Global timeouts
fr	Délais globaux

en-us	Global value
fr	Valeur globale

en-us	Go back to %1$s
fr	Retour vers %1$s

en-us	Google Chrome
fr	Google Chrome

en-us	Go to
fr	Aller à

en-us	Go to "%1$s"
fr	Allez à "%1$s"

en-us	Go to first page
fr	Aller à la première page

en-us	Go to last page, %1$s
fr	Aller à la dernière page, %1$s

en-us	Go to next page, %1$s
fr	Aller à la page suivante, %1$s

en-us	Go to page %1$s
fr	Aller à la page %1$s

en-us	Go to page %1$s, current page
fr	Aller à la page %1$s, page actuelle

en-us	Go to previous page, %1$s
fr	Aller à la page précédente, %1$s

en-us	Gradient line
fr	Ligne et dégradé

en-us	graph
fr	graphique

en-us	Graph
fr	Graphique

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" as a graph created from graph prototype.
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur "%2$s" en tant que graphique créé à partir du prototype de graphique.

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur "%2$s" (hérité d'un autre modèle).

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur "%2$s" (les éléments ne sont pas identiques).

en-us	Graph "%1$s" already exists on the host "%2$s".
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on the template "%2$s".
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur le modèle "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
fr	Le graphique "%1$s" avec des éléments de modèles ne peut pas contenir d'éléments d'autres hôtes.

en-us	Graph added
fr	Graphique ajouté

en-us	Graph (classic)
fr	Graph (classique)

en-us	Graph copied
fr	Graphiques copiés

en-us	Graph copied
fr	Graphique copie

en-us	Graph deleted
fr	Graphique supprimé

en-us	Graph deleted
fr	Graphiques supprimés

en-us	Graph prototype
fr	Prototype de graphique

en-us	Graph prototype "%1$s" already exists on the LLD rule with key "%2$s" of the host "%3$s".
fr	Le prototype de graphique "%1$s" existe déjà sur la règle LLD avec la clé "%2$s" de l'hôte "%3$s".

en-us	Graph prototype "%1$s" already exists on the LLD rule with key "%2$s" of the template "%3$s".
fr	Le prototype de graphique "%1$s" existe déjà sur la règle LLD avec la clé "%2$s" du modèle "%3$s".

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
fr	Le prototype de graphique "%1$s" contient les prototypes d'éléments de plusieurs règles de découverte.

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
fr	Le prototype de graphique "%1$s" doit avoir au moins un prototype d'élément.

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
fr	Le prototype de graphique "%1$s" avec des éléments de modèles ne peut pas contenir des éléments d'autres hôtes.

en-us	Graph prototype added
fr	Prototype de graphique ajouté

en-us	Graph prototype deleted
fr	Prototypes de graphique supprimés

en-us	Graph prototype deleted
fr	Prototype de graphique supprimé

en-us	Graph prototypes
fr	Prototypes de graphiques

en-us	Graph prototype updated
fr	Prototype de graphique mis à jour

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
fr	Le prototype de graphique avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	graph prototype with the same UUID already exists
fr	un prototype de graphique avec le même UUID existe déjà

en-us	Graphs
fr	Graphiques

en-us	Graph sum
fr	Somme du graphique

en-us	Graph type
fr	Type de graphique

en-us	Graph updated
fr	Graphique mis à jour

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
fr	Le graphique avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	graph with the same UUID already exists
fr	un graphique avec le même UUID existe déjà

en-us	Greek (el_GR)
fr	Grec (el_GR)

en-us	Grid
fr	Grille

en-us	Group
fr	Groupe

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
fr	Le groupe "%1$s" ne peut pas être effacé, car il est utilisé par un prototype d'hôte.

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
fr	Le groupe "%1$s" ne peut pas être effacé, car il est utilisé dans une condition de corrélation.

en-us	Group "%1$s" does not exist.
fr	Le groupe "%1$s" n'existe pas.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
fr	Le groupe "%1$s" pour l'hôte "%2$s" n'existe pas.

en-us	Group base DN
fr	DN de base du groupe

en-us	Group by
fr	Grouper par

en-us	Group configuration
fr	Configuration du groupe

en-us	Group filter
fr	Filtre de groupe

en-us	Group for discovered hosts
fr	Groupe des hôtes découverts

en-us	Grouping by
fr	Groupement par

en-us	Group member attribute
fr	Attribut du membre du groupe

en-us	Group name
fr	Nom du groupe

en-us	Group name attribute
fr	Attribut du nom de groupe

en-us	group name must match %1$s group name
fr	le nom du groupe doit correspondre au nom du groupe %1$s

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
fr	Le prototype de groupe ne peut pas être basé sur un groupe d'hôte "%1$s" découvert.

en-us	Group prototypes
fr	Prototypes de groupes

en-us	Groups
fr	Groupes

en-us	GSM modem
fr	Modem GSM

en-us	Guest user
fr	Utilisateur invité

en-us	GUI
fr	GUI

en-us	GUI access disabled.
fr	Accès GUI désactivé.

en-us	h
fr	h

en-us	H
fr	H

en-us	Hardware
fr	Matériel

en-us	Hardware (Full details)
fr	Matériel (détails complets)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
fr	Lecture d'un capteur matériel. Retourne un flottant

en-us	has been disabled
fr	a été désactivé

en-us	has been manually disabled
fr	a été désactivé manuellement

en-us	Hash function
fr	Fonction de hachage

en-us	HashiCorp Vault
fr	Coffre HashiCorp

en-us	Headers
fr	En-têtes

en-us	Hebrew (he_IL)
fr	Hébreu (he_IL)

en-us	Height
fr	Hauteur

en-us	Help
fr	Aide

en-us	Hexadecimal to decimal
fr	Hexadécimal vers décimal

en-us	hh.mm
fr	hh.mm

en-us	h:i A
fr	H:i

en-us	Hidden
fr	Caché

en-us	Hide debug
fr	Cacher le debug

en-us	Hide groups without problems
fr	Masquer les groupes sans problème

en-us	Hide selected
fr	Cacher sélections

en-us	Hide sidebar
fr	Masquer la barre latérale

en-us	Hierarchy
fr	Hiérarchie

en-us	High
fr	Haut

en-us	High availability cluster
fr	Cluster haute disponibilité

en-us	High availability node
fr	Nœud haute disponibilité

en-us	High availability nodes
fr	Nœuds haute disponibilité

en-us	High-contrast dark
fr	Noir à contraste élevé

en-us	High-contrast light
fr	Clair à contraste élevé

en-us	Highlights
fr	Points forts

en-us	Highlight whole row
fr	Mettre en surbrillance la ligne entière

en-us	h:i:s A
fr	H:i:s

en-us	History
fr	Historique

en-us	History and trends cleared
fr	Historique et tendances effacés

en-us	History and trends compression
fr	Compression de l'historique et des tendances

en-us	History cleanup is not supported if compression is enabled
fr	Le nettoyage de l'historique n'est pas supporté si la compression est activée

en-us	History clear
fr	Effacement d'historique

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
fr	Le nettoyage de l'historique prend du temps. Continuer ?

en-us	History data
fr	Données d'historique

en-us	History data selection
fr	Sélection des données d'historique

en-us	History functions
fr	Fonctions d'historique

en-us	Home
fr	Accueil

en-us	Honeycomb
fr	Rayon de miel

en-us	Horizontal
fr	Horizontal

en-us	Horizontal align
fr	Alignement horizontal

en-us	Horizontal position
fr	Position horizontale

en-us	host
fr	hôte

en-us	Host
fr	Hôte

en-us	Host
fr	Hôte

en-us	Host
fr	Hôtes

en-us	Host "%1$s" already exists.
fr	L'hôte "%1$s" existe déjà.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
fr	L'hôte "%1$s" ne peut pas ne pas avoir de groupe d'hôte.

en-us	Host "%1$s" is monitored by proxy "%2$s".
fr	L'hôte "%1$s" est surveillé par le proxy "%2$s".

en-us	Host "%1$s" is monitored by proxy group "%2$s".
fr	L'hôte "%1$s" est surveillé par le groupe proxy "%2$s".

en-us	Host access
fr	Accès hôte

en-us	Host added
fr	Hôte ajouté

en-us	Host address
fr	Adresse de l'hôte

en-us	Host availability
fr	Disponibilité de l'hôte

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
fr	Un hôte ne peut pas avoir plus d'une interface par défaut du même type.

en-us	Host count
fr	Nombre d'hôtes

en-us	Host dashboards
fr	Tableaux de bord d'hôte

en-us	Host deleted
fr	Hôtes supprimés

en-us	Host deleted
fr	Hôte supprimé

en-us	Host disabled
fr	Hôte désactivé

en-us	Host disabled
fr	Hôtes désactivés

en-us	Host enabled
fr	Hôte activé

en-us	Host enabled
fr	Hôtes désactivés

en-us	Host graphs
fr	Graphiques de l'hôtes

en-us	host group
fr	groupe d'hôte

en-us	Host group
fr	Groupe d'hôtes

en-us	Host group
fr	Groupe d'hôtes

en-us	Host group "%1$s" already exists.
fr	Le groupe d'hôtes "%1$s" existe déjà.

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
fr	Le groupe d'hôtes "%1$s" ne peut pas être effacé, car il est utilisé dans un script global.

en-us	Host group "%1$s" is group for discovered hosts and cannot be deleted.
fr	Le groupe d'hôtes "%1$s" est un groupe pour les hôtes découverts et ne peut pas être supprimé.

en-us	Host group added
fr	Groupe d'hôtes ajouté

en-us	Host group deleted
fr	Groupes d'hôtes supprimé

en-us	Host group deleted
fr	Groupe d'hôtes supprimé

en-us	Host group elements
fr	Éléments du groupe d'hôtes

en-us	Host group is not selected.
fr	Le groupe d'hôtes n'est pas sélectionné.

en-us	Host group label type
fr	Type d'étiquette du groupe d'hôtes

en-us	Host groups
fr	Groupes d'hôtes

en-us	Host group updated
fr	Groupe d'hôtes mis à jour

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
fr	Le groupe d'hôtes avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	host group with the same UUID already exists
fr	un groupe d'hôte avec le même UUID existe déjà

en-us	Host interface
fr	Interface hôte

en-us	Host inventory
fr	Inventaire d'hôtes

en-us	Host inventory overview
fr	Aperçu d'inventaire d'hôtes

en-us	Host IP
fr	IP hôte

en-us	Host is not selected.
fr	L'hôte n'est pas sélectionné.

en-us	"host:key" pair is expected
fr	une paire "hôte:clé" est attendue

en-us	Host label type
fr	Type d'étiquette d'hôte

en-us	Host limit
fr	Limite d'hôte

en-us	Host location
fr	Localisation de l'hôte

en-us	Host macros
fr	Macros d'hôte

en-us	Host metadata
fr	Métadonnées de l'hôte

en-us	Host name
fr	Nom de l'hôte

en-us	Host navigator
fr	Navigateur d'hôte

en-us	Host networks
fr	Réseaux de l'hôte

en-us	host pattern
fr	modèle d'hôte

en-us	host patterns
fr	modèles d'hôte

en-us	Host patterns
fr	Modèles d'hôte

en-us	Host permissions
fr	Autorisations de l'hôte

en-us	Host prototype
fr	Prototype d'hôte

en-us	Host prototype added
fr	Prototype d'hôte ajouté

en-us	Host prototype deleted
fr	Prototype d'hôte supprimé

en-us	Host prototype deleted
fr	Prototypes d'hôte supprimés

en-us	Host prototype macros
fr	Macros du prototype d'hôte

en-us	Host prototypes
fr	Prototypes d'hôtes

en-us	Host prototype updated
fr	Prototypes d'hôtes mis à jour

en-us	Host prototype updated
fr	Prototype d'hôte mis à jour

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
fr	Un prototype d'hôte avec le nom d'hôte "%1$s" existe déjà dans la règle de découverte "%2$s".

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of host "%3$s".
fr	Un prototype d'hôte avec le nom d'hôte "%1$s" existe déjà dans la règle de découverte "%2$s" de l'hôte "%3$s".

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of template "%3$s".
fr	Un prototype d'hôte avec le nom d'hôte "%1$s" existe déjà dans la règle de découverte "%2$s" du modèle "%3$s".

en-us	host prototype with the same UUID already exists
fr	un prototype d'hôte avec le même UUID existe déjà

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
fr	Un prototype d'hôte avec le nom visible "%1$s" existe déjà dans la règle de découverte "%2$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of host "%3$s".
fr	Le prototype d'hôte avec le nom visible "%1$s" existe déjà dans la règle de découverte "%2$s" de l'hôte "%3$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of template "%3$s".
fr	Le prototype d'hôte avec le nom visible "%1$s" existe déjà dans la règle de découverte "%2$s" du modèle "%3$s".

en-us	Host router
fr	Hôte - Routeur

en-us	Hosts
fr	Hôtes

en-us	Hosts location
fr	Localisation des hôtes

en-us	Host status
fr	Status de l’hôte

en-us	Host subnet mask
fr	Masque de sous-réseau de l'hôte

en-us	Host tag
fr	Tag d'hôte

en-us	Host tags
fr	Tags d'hôte

en-us	Host tag value
fr	Valeur du tag de l'hôte

en-us	Host time
fr	Heure de l'hôte

en-us	Host updated
fr	Hôtes mis à jour

en-us	Host updated
fr	Hôte mis à jour

en-us	Host update failed.
fr	Échec de la mise à jour de l'hôte.

en-us	Host with host name "%1$s" already exists.
fr	Un hôte avec le nom "%1$s" existe déjà.

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
fr	L'hôte avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
fr	Un hôte ayant le même nom "%1$s" existe déjà.

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
fr	Un hôte ayant le même nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Host with visible name "%1$s" already exists.
fr	Un hôte avec le nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Hour
fr	Heure

en-us	Hours
fr	Heures

en-us	Housekeeping
fr	Nettoyage

en-us	However, if "Check for not supported value" steps are configured, they are always placed and executed first (with "any error" being the last of them).
fr	Cependant, si les étapes « Vérifier si une valeur est non supportée » sont configurées, elles sont toujours placées et exécutées en premier (avec « toute erreur » étant la dernière d'entre elles).

en-us	HTML
fr	HTML

en-us	HTTP
fr	HTTP

en-us	HTTP agent
fr	Agent HTTP

en-us	HTTP authentication
fr	Authentification HTTP

en-us	HTTP login form
fr	Formulaire de connexion HTTP

en-us	HTTP proxy
fr	Proxy HTTP

en-us	HTTPS
fr	HTTPS

en-us	HTTP settings
fr	Paramètres HTTP

en-us	Hungarian (hu_HU)
fr	Hongrois (hu_HU)

en-us	HW architecture
fr	Architecture matérielle

en-us	I
fr	I

en-us	ICMP ping
fr	Ping ICMP

en-us	icon
fr	icône

en-us	Icon
fr	Icône

en-us	Icon (default)
fr	Icône (par défaut)

en-us	Icon (disabled)
fr	Icône (désactivée)

en-us	I confirm to remove all macros
fr	Je confirme la suppression de toutes les macros

en-us	I confirm to remove all value mappings
fr	Je confirme la suppression de toutes les tables de correspondances

en-us	Icon highlight
fr	Icône surlignée

en-us	Icon (maintenance)
fr	Icône (maintenance)

en-us	Icon map
fr	Correspondance d'icône

en-us	Icon map "%1$s" already exists.
fr	La correspondance d'icône "%1$s" existe déjà.

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
fr	La correspondance d'icône "%1$s" ne peut pas être supprimée. Utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Icon map created
fr	Correspondance d'icône créée

en-us	Icon map deleted
fr	Correspondance d'icône supprimée

en-us	Icon mapping
fr	Correspondance d'icônes

en-us	Icon map updated
fr	Correspondance d'icône mise à jour

en-us	Icon (problem)
fr	Icône (problème)

en-us	Icons
fr	Icônes

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
fr	L'icône avec l'IS "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	ID
fr	ID

en-us	Identical actions are used by modules located at %1$s.
fr	Des actions identiques sont utilisées par les modules situés à %1$s.

en-us	Identical ID (%1$s) is used by modules located at %2$s.
fr	Un identifiant identique (%1$s) est utilisé par les modules situés à %2$s.

en-us	Identical namespace (%1$s) is used by modules located at %2$s.
fr	Un espace de noms identique (%1$s) est utilisé par les modules situés à %2$s.

en-us	Identification of the system. Returns string
fr	Identification du système. Retourne une chaîne de caractères

en-us	IdP entity ID
fr	ID d'entité de l'IdP

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
fr	Si au moins %2$s services enfants ont le statut %1$s ou supérieur

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
fr	Si au moins %2$s service enfant a le statut %1$s ou supérieur

en-us	If at least %2$s child services have %1$s status or above
fr	Si au moins %2$s services enfants ont le statut %1$s ou supérieur

en-us	If at least %2$s of child services have %1$s status or above
fr	Si au moins %2$s des services enfants ont le statut %1$s ou supérieur

en-us	If filter matches
fr	Si le filtre correspond

en-us	If HTTP authentication is enabled, all users (even with frontend access set to LDAP/Internal) will be authenticated by the web server, not by Zabbix.
fr	Si l'authentification HTTP est activée, tous les utilisateurs (même avec un accès frontal défini sur LDAP/Interne) seront authentifiés par le serveur Web, et non par Zabbix.

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
fr	Si moins de %2$s services enfants ont le statut %1$s ou inférieur

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
fr	Si moins de %2$s service enfant a le statut %1$s ou inférieur

en-us	If less than %2$s child services have %1$s status or below
fr	Si moins de %2$s services enfants ont le statut %1$s ou inférieur

en-us	If less than %2$s of child services have %1$s status or below
fr	Si moins de %2$s services enfants ont le statut %1$s ou inférieur

en-us	If no user groups are specified, at least one user must be included in the mailing list.
fr	Si aucun groupe d'utilisateurs n'est spécifié, au moins un utilisateur doit être inclus dans la liste de diffusion.

en-us	Iframe sandboxing exceptions
fr	Exceptions d'utilisation de l'attribut sandbox des Iframe

en-us	If weight of child services with %1$s status or above is at least %2$s
fr	Si le poids des services enfants avec le statut %1$s ou supérieur est d'au moins %2$s

en-us	If weight of child services with %1$s status or below is less than %2$s
fr	Si le poids des services enfants avec le statut %1$s ou inférieur est inférieur à %2$s

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
fr	Si vous pensez que ce message n'est pas correct, veuillez consulter votre administrateur pour obtenir les permissions nécessaires.

en-us	Ignore this service
fr	Ignorer ce service

en-us	image
fr	image

en-us	Image
fr	Image

en-us	Image "%1$s" already exists.
fr	L'image "%1$s" existe déjà.

en-us	Image added
fr	Image ajoutée

en-us	Image deleted
fr	Image supprimée

en-us	Image label type
fr	Type d'étiquette d'image

en-us	Image loading error.
fr	Erreur de chargement de l'image.

en-us	Images
fr	Images

en-us	Images for all maps will be updated!
fr	Les images de toutes les cartes seront mises à jour !

en-us	image size must be less than %1$s
fr	la taille de l'image doit être inférieure à %1$s

en-us	Image size must be less than %1$s.
fr	La taille de l'image doit être inférieure à %1$s.

en-us	Image updated
fr	Image modifiée

en-us	IMAP
fr	IMAP

en-us	Immediately
fr	Immédiatement

en-us	Import
fr	Importer

en-us	Imported successfully
fr	Importé avec succès

en-us	Import failed
fr	Échec de l'import

en-us	Import file
fr	Importer fichier

en-us	Impossible to filter by inventory field "%1$s", which does not exist.
fr	Impossible de filtrer par le champ d'inventaire "%1$s", qui n'existe pas.

en-us	in
fr	dans

en-us	Inaccessible action
fr	Action inaccessible

en-us	Inaccessible dashboard
fr	Tableau de bord inaccessible

en-us	Inaccessible discovery rule
fr	Règle de découverte inaccessible

en-us	Inaccessible graph
fr	Graphique inaccessible

en-us	Inaccessible graph prototype
fr	Prototype de graphe inaccessible

en-us	Inaccessible group
fr	Groupe inaccessible

en-us	Inaccessible host
fr	Hôte inaccessible

en-us	Inaccessible item
fr	Élément inaccessible

en-us	Inaccessible item prototype
fr	Prototype d'élément inaccessible

en-us	Inaccessible maintenance
fr	Maintenance inaccessible

en-us	Inaccessible map
fr	Carte inaccessible

en-us	Inaccessible media type
fr	Type de média inaccessible

en-us	Inaccessible service
fr	Service inaccessible

en-us	Inaccessible SLA
fr	SLA inaccessible

en-us	Inaccessible template
fr	Modèle inaccessible

en-us	Inaccessible trigger
fr	Déclencheur inaccessible

en-us	Inaccessible user
fr	Utilisateur inaccessible

en-us	Inaccessible user group
fr	Groupe d'utilisateurs inaccessible

en-us	Inaccessible widget
fr	Widget inaccessible

en-us	Inaccessible widgets were not copied.
fr	Les widgets inaccessibles n'ont pas été copiés.

en-us	Inaccessible widgets were not pasted.
fr	Les widgets inaccessibles n'ont pas été collés.

en-us	Inaccessible widget type.
fr	Type de widget inaccessible.

en-us	In case of successful password change user will be logged out of all active sessions. Continue?
fr	En cas de changement de mot de passe réussi, l'utilisateur sera déconnecté de toutes les sessions actives. Continuer ?

en-us	in() - Checks if a value equals to one of the listed values (1 - equals, 0 - otherwise)
fr	in() - Vérifie si une valeur est égale à l'une des valeurs listées (1 - est égal, 0 - sinon)

en-us	Include
fr	Inclure

en-us	Include event menu entry
fr	Inclure dans le menu de l'événement

en-us	Include hosts in maintenance
fr	Inclure les hôtes en maintenance

en-us	including subgroups
fr	sous-groupes inclus

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
fr	Statistiques de trafic entrant sur une interface réseau. Retourne un entier

en-us	Incompatible "propagation_rule" and "propagation_value" parameters for service "%1$s".
fr	Paramètres "propagation_rule" et "propagation_value" incompatibles pour le service "%1$s".

en-us	Incomplete configuration
fr	Paramétrage incomplet

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
fr	Valeur de type d'étiquette %1$s incorrecte pour la carte "%2$s".

en-us	Incorrect action condition discovery check.
fr	Test de découverte associé à la condition d'action incorrect.

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
fr	Test de découverte associé à la condition d'action incorrect. Le test de découverte n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition discovery object.
fr	Test de découverte associé à la condition d'action incorrect.

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
fr	Règle de découverte associée à la condition d'action incorrecte. La règle de découverte n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition discovery status.
fr	État de découverte associé à la condition d'action incorrect.

en-us	Incorrect action condition event type.
fr	Type d'événement associé à la condition d'action incorrect.

en-us	Incorrect action condition or operation host group. Host group does not exist or you have no access to it.
fr	Groupe d'hôtes associé à la condition ou l'opération de l'action incorrect. Le groupe d'hôtes n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition or operation host. Host does not exist or you have no access to it.
fr	Hôte associé à la condition ou l'opération de l'action incorrect. L'hôte n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition or operation template. Template does not exist or you have no access to it.
fr	Modèle associé à la condition ou l'opération de l'action incorrect. Le modèle n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
fr	Port de condition d'action "%1$s" incorrect.

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
fr	Proxy associé à la condition d'action incorrect. Le proxy n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition service. Service does not exist or you have no access to it.
fr	Service associé à la condition ou l'opération de l'action incorrect. Le service n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
fr	Sévérité de déclencheur de condition d'action incorrecte.

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
fr	Déclencheur associé à la condition d'action incorrect. Le déclencheur n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action condition type.
fr	Type associé à la condition d'action incorrect.

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
fr	Valeurs de pas d'escalade associées à la condition d'action incorrectes.

en-us	Incorrect action operation media type. Media type does not exist or you have no access to it.
fr	Type de média associé à l'action incorrect. Le type de média n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
fr	Type d'opération d'action "%1$s" incorrect pour la source d'événement "%2$s".

en-us	Incorrect action operation user group. User group does not exist or you have no access to it.
fr	Groupe d'utilisateurs associé à l'action incorrect. Le groupe d'utilisateurs n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect action operation user. User does not exist or you have no access to it.
fr	Utilisateur associé à l'action incorrect. L'utilisateur n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	incorrect address starting from "%1$s"
fr	adresse incorrecte à partir de "%1$s"

en-us	Incorrect API "%1$s".
fr	API "%1$s" incorrecte.

en-us	Incorrect arguments passed to function.
fr	Arguments incorrects passés à la fonction.

en-us	Incorrect bulk value for interface.
fr	Valeur de masse incorrecte pour l'interface.

en-us	incorrect calculated item formula
fr	formule d'élément calculé incorrecte

en-us	incorrect calculated item formula starting from "%1$s"
fr	formule d'élément calculé incorrecte à partir de "%1$s"

en-us	Incorrect characters used for host name "%1$s".
fr	Caractères incorrects utilisés pour le nom d'hôte "%1$s".

en-us	incorrect condition type
fr	type de condition incorrect

en-us	Incorrect current password.
fr	Mot de passe actuel incorrect.

en-us	Incorrect default charset for Zabbix database: %1$s.
fr	Jeu de caractères par défaut incorrect pour la base de données Zabbix : %1$s.

en-us	incorrect element count
fr	compte d'éléments incorrect

en-us	incorrect expression starting from "%1$s"
fr	expression incorrecte à partir de "%1$s"

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
fr	Nom ou valeur incorrecte du champ "%1$s" dans l'instruction "where" pour la table "%2$s".

en-us	Incorrect fields for sysmap.
fr	Champs incorrects pour sysmap.

en-us	Incorrect file path for "%1$s": %2$s.
fr	Chemin de fichier incorrect pour "%1$s" : %2$s.

en-us	Incorrect file upload.
fr	Téléversement de fichier incorrect.

en-us	Incorrect function is used
fr	Fonction incorrecte utilisée

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
fr	Valeur "height" incorrecte pour la carte "%1$s".

en-us	Incorrect image index.
fr	Index d'image incorrect.

en-us	Incorrect input parameters.
fr	Paramètres d'entrée incorrects.

en-us	Incorrect interface DNS parameter "%1$s" provided.
fr	Paramètre Nom DNS de l'interface incorrect "%1$s".

en-us	Incorrect interface port "%1$s" provided.
fr	Paramètre port de l'interface incorrect "%1$s".

en-us	Incorrect inventory field "%1$s".
fr	Champ d'inventaire incorrect "%1$s".

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
fr	Mode d'inventaire incorrection dans une opération d'action.

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
fr	Clé d'élément "%1$s" incorrecte pour l'expression du déclencheur sur "%2$s".

en-us	Incorrect item value type
fr	Type de valeur d'élément incorrect

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
fr	Type de valeur d'élément "%1$s" incorrect fourni pour la fonction de déclencheur "%2$s".

en-us	Incorrect list of items.
fr	Liste d'éléments incorrecte.

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
fr	Période de maintenance incorrecte (5 minutes minimum)

en-us	Incorrect map ID.
fr	Identifiant de carte incorrect.

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
fr	Méthode "%1$s.%2$s" incorrecte.

en-us	incorrect number of conditions
fr	nombre de conditions incorrect

en-us	Incorrect parameter "%1$s" value: %2$s.
fr	Valeur %2$s incorrecte pour le paramètre "%1$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
fr	Valeur "permission" "%1$s" incorrecte dans les groupes d'utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
fr	Valeur "permission" "%1$s" incorrecte dans les utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	Incorrect port range.
fr	Intervalle de ports incorrect.

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
fr	Valeur "private" "%1$s" incorrecte pour la carte "%2$s".

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
fr	Expression régulière "%1$s" incorrecte : "%2$s"

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
fr	Réponse incorrecte reçue du serveur Zabbix "%1$s".

en-us	Incorrect schedule: %1$s.
fr	Horaire incorrect : %1$s.

en-us	Incorrect SNMP community.
fr	Communauté SNMP incorrecte.

en-us	Incorrect SNMP OID.
fr	OID SNMP incorrect.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
fr	État incorrect pour l'hôte "%1$s".

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
fr	syntaxe incorrecte à proximité de "%1$s"

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
fr	Compte d'étapes de scénario web de template incorrect.

en-us	Incorrect trigger expression.
fr	Expression du déclencheur incorrecte.

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
fr	Expression du déclencheur incorrecte. L'hôte "%1$s" n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
fr	Expression du déclencheur incorrecte. Les éléments de l'expression du déclencheur ne peuvent pas appartenir à un modèle et un hôte simultanément.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
fr	Expression du prototype de déclencheur incorrecte. L'hôte "%1$s" n'existe pas ou vous n'y avez pas accès.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
fr	Expression du prototype de déclencheur incorrecte. Les éléments de l'expression du déclencheur ne peuvent pas appartenir à un modèle et un hôte simultanément.

en-us	incorrect usage of function "%1$s"
fr	utilisation incorrecte de la fonction "%1$s"

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
fr	Identifiant de groupe d'utilisateurs incorrect pour la carte "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
fr	Identifiant d'utilisateur incorrect pour la carte "%1$s".

en-us	Incorrect user name or password or account is temporarily blocked.
fr	Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect ou le compte est temporairement bloqué.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
fr	Valeur "%1$s" incorrecte pour le champ "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
fr	Valeur "%1$s" incorrecte pour le champ "%2$s" : doit être entre %3$s et %4$s.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s, and have no more than %5$s digits after the decimal point.
fr	Valeur incorrecte "%1$s" pour le champ "%2$s" : doit être comprise entre %3$s et %4$s, et ne pas comporter plus de %5$s chiffres après la virgule.

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
fr	Valeur incorrecte "%1$s" pour le champ de nombre flottant "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
fr	Valeur incorrecte "%1$s" pour le champ d'entier "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
fr	Valeur incorrecte "%1$s" pour le champ d'entier non signé "%2$s".

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
fr	Valeur incorrecte pour le champ "%1$s".

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
fr	Valeur incorrecte pour le champ "%1$s" : %2$s.

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
fr	Valeur "width" incorrecte pour la carte "%1$s".

en-us	Increase by
fr	Augmenté de

en-us	Indefinitely
fr	Indéfiniment

en-us	Indicators
fr	Indicateurs

en-us	Indonesian (id_ID)
fr	Indonésien (id_ID)

en-us	Infinity
fr	Infini

en-us	Info
fr	Info

en-us	Info
fr	Info

en-us	Info about internal disks of hypervisor required for vmware.datastore.perfcounter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Informations sur les disques internes de l'hyperviseur requis pour vmware.datastore.perfcounter, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	Information
fr	Information

en-us	Information about a file. Returns JSON
fr	Informations sur un fichier. Retourne un JSON

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
fr	Informations à propos d'un service. Retourne un entier avec param state, startup ; une chaîne de caractères avec param displayname, path, user ; du texte avec param description ; Pour state : 0 - en fonctionnement, 1 - en pause, 2 - démarrage en attente, 3 - pause en attente, 4 - continue en attente, 5 - arrêt en attente, 6 - arrêté, 7 - inconnu, 255 - service introuvable ; Pour startup : 0 - automatique, 1 - automatique avec délai, 2 - manuel, 3 - désactivé, 4 - inconnu

en-us	Inherit
fr	Hérité

en-us	Inherited
fr	Hérité

en-us	Inherited and host macros
fr	Macros héritées et de l'hôte

en-us	Inherited and host prototype macros
fr	Macros héritées et du prototype d'hôte

en-us	Inherited and item tags
fr	Tags hérités et d'élément

en-us	Inherited and scenario tags
fr	Tags héritées et de scénario

en-us	Inherited and template macros
fr	Macros héritées et de modèle

en-us	Inherited and trigger tags
fr	Tags hérités et déclencheurs

en-us	Inherited items
fr	Éléments hérités 

en-us	Initial view
fr	Vue initiale

en-us	Initial view is ignored if the default view is set.
fr	La vue initiale est ignorée si la vue par défaut est définie.

en-us	In maintenance
fr	En maintenance

en-us	In progress
fr	En cours

en-us	input does not match the provided pattern: %1$s
fr	l'entrée ne correspond pas au modèle fourni : %1$s

en-us	Input prompt
fr	Invite de saisie

en-us	Input type
fr	Type d'entrée

en-us	Input validation rule
fr	Règle de validation des entrées

en-us	in range
fr	est dans la plage

en-us	In range
fr	Dans la plage

en-us	Insert
fr	Insertion

en-us	Insert expression
fr	Insérer une expression

en-us	insert() - Inserts specified characters or spaces into a character string, beginning at a specified position in the string
fr	insert() - Insère des caractères spécifiés ou des espaces dans une chaîne de caractères, en commençant à une position spécifiée dans la chaîne

en-us	Install
fr	Installer

en-us	Installation
fr	Installation

en-us	Installer name
fr	Nom de l'installeur

en-us	Integer from BITS
fr	Entier de BITS

en-us	Integrations
fr	Intégrations

en-us	Interface
fr	Interface

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
fr	L'interface est liée à l'élément "%1$s" sur "%2$s".

en-us	Interfaces
fr	Interfaces

en-us	Interface type
fr	Type d'interface

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
fr	L'interface avec le DNS "%1$s" cannotne peut pas avoir d'adresse IP vide.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
fr	L'interface avec l'IP "%1$s" ne peut pas avoir de nom DNS vide.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
fr	L'interface avec l'IP "%1$s" ne peut pas avoir de nom DNS vide avec la proprioété "Utiliser le DNS" à "%2$s".

en-us	Internal
fr	Interne

en-us	Internal
fr	Interne

en-us	Internal actions
fr	Actions internes

en-us	Internal data storage period
fr	Période de stockage des données internes

en-us	Internal error.
fr	Erreur interne.

en-us	Internal JSON-RPC error.
fr	Erreur JSON-RPC interne.

en-us	Internal problem
fr	Problème interne

en-us	Internal problem recovery
fr	Récupération de problème interne

en-us	Internet Explorer
fr	Internet Explorer

en-us	Interval
fr	Intervalle

en-us	Invalid action condition: %1$s.
fr	Condition d'action invalide: %1$s.

en-us	invalid address range "%1$s"
fr	plage d'adresses "%1$s" invalide

en-us	Invalid API method "%2$s" for user role "%1$s".
fr	Méthode API "%2$s" non valide pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
fr	séquence d'octets invalide en UTF-8

en-us	Invalid condition: %1$s.
fr	Condition non valide : %1$s.

en-us	invalid data type
fr	type de données invalide

en-us	Invalid date.
fr	Data invalide.

en-us	invalid delay
fr	délai invalide

en-us	Invalid email address "%1$s".
fr	Adresse de courrier électronique non valide "%1$s".

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
fr	Adresse e-mail incorrecte pour le type de media avec l'ID "%1$s".

en-us	invalid fifth parameter in function "%1$s"
fr	cinquième paramètre invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	invalid first parameter in function "%1$s"
fr	premier paramètre invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	invalid fourth parameter in function "%1$s"
fr	quatrième paramètre invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	invalid history storage period
fr	période de stockage de l'historique invalide

en-us	invalid host group name
fr	nom de groupe d'hôte non valide

en-us	invalid host name
fr	nom d'hôte invalide

en-us	Invalid input
fr	Entrée invalide

en-us	Invalid interval "%1$s".
fr	Intervalle "%1$s" invalide.

en-us	Invalid IP address "%1$s".
fr	Adresse IP "%1$s" invalide.

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
fr	JSON invalide. Une erreur s'est produite sur le serveur pendant l'analyse du texte JSON.

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
fr	Clé "%1$s" invalide : %2$s.

en-us	Invalid LDAP configuration
fr	Configuration LDAP invalide

en-us	Invalid LDAP JIT provisioning media type mapping configuration.
fr	Configuration de correspondance de type de média de provisionnement LDAP JIT non valide.

en-us	Invalid LDAP JIT provisioning user group mapping configuration.
fr	Configuration de correspondance de groupe d'utilisateurs de provisionnement LDAP JIT non valide.

en-us	Invalid media type mapping configuration.
fr	Configuration de correspondance de type de média non valide.

en-us	Invalid method parameters.
fr	Paramètres de la méthode invalides.

en-us	Invalid MFA configuration
fr	Configuration de l'authentification multi-facteur invalide

en-us	invalid number of parameters in function "%1$s"
fr	nombre de paramètres invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
fr	Paramètre "%1$s" invalide: %2$s.

en-us	Invalid params.
fr	Paramètres invalides.

en-us	invalid Prometheus label
fr	étiquette Prometheus invalide

en-us	invalid Prometheus pattern
fr	motif Prometheus invalide

en-us	invalid range expression
fr	plage invalide

en-us	invalid regular expression
fr	expression régulière invalide

en-us	Invalid request.
fr	Requête invalide.

en-us	Invalid response code "%1$s".
fr	Code de réponse "%1$s" invalide.

en-us	Invalid SAML JIT provisioning media type mapping configuration.
fr	Configuration de correspondance de type de média de provisionnement SAML JIT non valide.

en-us	Invalid SAML JIT provisioning user group mapping configuration.
fr	Configuration de correspondance de groupe d'utilisateurs de provisionnement SAML JIT non valide.

en-us	invalid second parameter in function "%1$s"
fr	deuxième paramètre invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	invalid seventh parameter in function "%1$s"
fr	septième paramètre invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	invalid sixth parameter in function "%1$s"
fr	sixième paramètre invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
fr	Tag "%1$s" invalide : %2$s.

en-us	invalid template group name
fr	nom de groupe de modèles non valide

en-us	invalid third parameter in function "%1$s"
fr	troisième paramètre invalide dans la fonction "%1$s"

en-us	invalid time
fr	heure invalide

en-us	Invalid time period.
fr	Période de temps invalide.

en-us	invalid trend storage period
fr	période de stockage des tendances invalide

en-us	Invalid URL: %1$s
fr	URL invalide : %1$s

en-us	Invalid user group mapping configuration.
fr	Configuration de correspondance de groupe d'utilisateurs non valide.

en-us	Invalid YAML file contents
fr	Contenu du fichier YAML non valide

en-us	Invalid zoomparameter "%1$s": %2$s.
fr	Paramètre de zoom non valide "%1$s" : %2$s.

en-us	Inventory
fr	Inventaire

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
fr	Inventaire désactivé pour l'hôte "%1$s".

en-us	Inventory field
fr	Champ d'inventaire

en-us	Inventory mode
fr	Mode d'inventaire

en-us	Invoke "Execute now" on read-only hosts
fr	Invoquer "Exécuter maintenant" sur les hôtes en lecture seule

en-us	IP
fr	IP

en-us	IP address
fr	adresse IP

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
fr	L'IP et le DNS ne peuvent être vide dans l'interface de l'hôte.

en-us	IPMI
fr	IPMI

en-us	IPMI agent
fr	agent IPMI

en-us	IPMI interfaces
fr	Interfaces IPMI

en-us	IPMI sensor
fr	Capteur IPMI

en-us	IPMI sensor IDs and other sensor-related parameters. Returns JSON.
fr	ID de capteur IPMI et autres paramètres liés au capteur. Retourne un JSON.

en-us	IP range
fr	Plage d'adresses IP

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
fr	La plage d'IP "%1$s" dépasse la limite d'adresses "%2$s"

en-us	is greater than or equals
fr	est supérieur ou égal à

en-us	is less than or equals
fr	est inférieur ou égal à

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
fr	n'est pas entouré de {} ou est malformé

en-us	Is online?
fr	Est connecté ?

en-us	Issuer
fr	Délivré par

en-us	Italian (it_IT)
fr	Italien (it_IT)

en-us	item
fr	élément

en-us	Item
fr	Élément

en-us	item "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
fr	l'élément "%1$s" sur l'hôte "%2$s" n'est pas surveillé

en-us	Item added
fr	Élément ajouté

en-us	Item contains user-defined macros with secret values. Values of these macros should be entered manually.
fr	L'élément contient des macros définies par l'utilisateur avec des valeurs secrètes. Les valeurs de ces macros doivent être saisies manuellement.

en-us	Item copied
fr	Éléments copiés

en-us	Item copied
fr	Élément copié

en-us	Item count
fr	Nombre d'éléments

en-us	Item deleted
fr	Élément supprimé

en-us	Item deleted
fr	Éléments supprimés

en-us	Item disabled
fr	Élément désactivé

en-us	Item disabled
fr	Éléments désactivés

en-us	Item enabled
fr	Éléments activés

en-us	Item enabled
fr	Élément activé

en-us	Item history
fr	Historique des données

en-us	Item in "not supported" state
fr	Élément dans l'état "non supporté"

en-us	Item limit
fr	Limite d'éléments

en-us	Item list
fr	Liste d'éléments

en-us	Item name
fr	Nom de l'élément

en-us	Item navigator
fr	Navigateur d'éléments

en-us	Item not selected
fr	Élément non sélectionné

en-us	item pattern
fr	modèle d'élément

en-us	Item pattern
fr	Modèle d'éléments

en-us	item patterns
fr	modèles d'éléments

en-us	Item patterns
fr	Modèle d'élément

en-us	Item prototype
fr	Prototype de l'élément

en-us	Item prototype added
fr	Prototype d'élément ajouté

en-us	Item prototype deleted
fr	Prototypes d'élément supprimés

en-us	Item prototype deleted
fr	Prototype d'élément supprimé

en-us	Item prototypes
fr	Prototypes d'éléments

en-us	Item prototype updated
fr	Prototype d'élément mis à jour

en-us	Item prototype updated
fr	Prototypes d'éléments mis à jour

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
fr	Le prototype d'élément avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	item prototype with the same UUID already exists
fr	un prototype d'élément avec le même UUID existe déjà

en-us	Items
fr	Éléments

en-us	Items list
fr	Liste d'éléments

en-us	Items location
fr	Emplacement des éléments

en-us	Item tag
fr	Tag d'élément

en-us	Item tags
fr	Tags d'élément

en-us	Item tag value
fr	Valeur du tag de l'élément

en-us	Item test
fr	Test d'élément

en-us	Item type does not use interface
fr	Le type d'élément n'utilise pas l'interface

en-us	Item updated
fr	Élément mis à jour

en-us	Item updated
fr	Éléments mis à jour

en-us	Item value
fr	Valeur de l'élément

en-us	Item values
fr	Valeurs de l'élément

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
fr	L'élément ne sera pas rafraichi. Veuillez saisir une période de mise à jour valide.

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
fr	L'élément ne sera pas rafraîchi. L'intervalle de mise à jour spécifié nécessite au moins un intervalle flexible ou planifié.

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
fr	L'élément ne sera pas rafraîchi. L'intervalle de mise à jour devrait être entre 1s et 1d. Des intervalles planifiés/flexibles peuvent également être utilisés.

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
fr	L’élément avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	item with the same UUID already exists
fr	un élément avec le même UUID existe déjà

en-us	It is not possible to filter by user password.
fr	Impossible de filtrer sur le mot de passe utilisateur.

en-us	It is not possible to search by user password.
fr	Impossible de chercher par mot de passe utilisateur.

en-us	Jan
fr	Jan

en-us	January
fr	Janvier

en-us	Japanese (ja_JP)
fr	Japonais (ja_JP)

en-us	JavaScript
fr	JavaScript

en-us	JMX
fr	JMX

en-us	JMX agent
fr	agent JMX

en-us	JMX endpoint
fr	Endpoint JMX

en-us	JMX interfaces
fr	Interfaces JMX

en-us	JSON
fr	JSON

en-us	JSON array input is expected.
fr	Une entrée de tableau JSON est attendue.

en-us	JSON data
fr	Données JSON

en-us	JSON is expected
fr	Un JSON est attendu

en-us	JSONPath
fr	JSONPath

en-us	jsonpath() - Returns JSONPath result
fr	jsonpath() - Renvoie le résultat JSONPath

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
fr	La génération de l'erreur JSON-RPC a échoué. Aucune erreur de type "%1$s".

en-us	JSON string is expected
fr	Une chaîne JSON est attendue

en-us	Jul
fr	Juil

en-us	July
fr	Juillet

en-us	Jun
fr	Juin

en-us	June
fr	Juin

en-us	Keep lost resources period
fr	Période de conservation des ressources perdues

en-us	Kerberos
fr	Kerberos

en-us	Key
fr	Clé

en-us	key is empty
fr	la clé est vide

en-us	Key passphrase
fr	Phrase de passe de la clé

en-us	Kiosk mode
fr	Mode kiosque

en-us	Korean (ko_KR)
fr	Coréen (ko_KR)

en-us	kurtosis() - Measures the "tailedness" of the probability distribution
fr	kurtosis() - Mesure le "tailedness" de la distribution de probabilité

en-us	label
fr	étiquette

en-us	Label
fr	Étiquette

en-us	Label location
fr	Positionnement de l'étiquette

en-us	<label name>
fr	<nom de l'étiquette>

en-us	Language
fr	Langue

en-us	Language "%1$s" is not supported.
fr	La langue "%1$s" n'est pas prise en charge.

en-us	last
fr	dernier

en-us	last
fr	dernier

en-us	Last
fr	Dernière

en-us	Last %1$d day
fr	Dernier %1$d jour

en-us	Last %1$d day
fr	%1$d derniers jours

en-us	Last %1$d hour
fr	Dernière %1$d heure

en-us	Last %1$d hour
fr	%1$d dernières heures

en-us	Last %1$d minute
fr	Dernières %1$d minutes

en-us	Last %1$d minute
fr	Dernière %1$d minute

en-us	Last %1$d month
fr	Dernier %1$d mois

en-us	Last %1$d month
fr	%1$d derniers mois

en-us	Last %1$d second
fr	%1$d dernières secondes

en-us	Last %1$d second
fr	Dernière %1$d seconde

en-us	Last %1$d year
fr	%1$d dernières années

en-us	Last %1$d year
fr	Dernière %1$d année

en-us	Last access
fr	Dernier accès

en-us	Last accessed at
fr	Dernier accès le

en-us	Last check
fr	Dernière vérification

en-us	Last hour graph
fr	Graphique de la dernière heure

en-us	Last known
fr	Dernière connue

en-us	last() - Last (most recent) T value
fr	last () - Dernière valeur T la plus récente

en-us	Last month graph
fr	Graphique du dernier mois

en-us	Last name
fr	Nom de famille

en-us	Last of
fr	Dernier

en-us	Last seen (age)
fr	Dernière observation (âge)

en-us	Last sent
fr	Dernier envoi

en-us	Last value
fr	Dernière valeur

en-us	Last week graph
fr	Graphique dernière semaine

en-us	Latest data
fr	Dernières données

en-us	Latest release
fr	Dernière version

en-us	Latest values
fr	Dernières valeurs

en-us	Latvian (lv_LV)
fr	Letton (lv_LV)

en-us	Layout
fr	Disposition

en-us	LDAP
fr	LDAP

en-us	LDAP authentication
fr	Authentification LDAP

en-us	LDAP authentication is disabled.
fr	L'authentification LDAP est désactivée.

en-us	LDAP authentication is disabled system-wide.
fr	L'authentification LDAP est désactivée sur le système.

en-us	LDAP group pattern
fr	Modèle de groupe LDAP

en-us	LDAP is not configured
fr	LDAP n'est pas configuré

en-us	LDAP must be enabled
fr	LDAP doit être activé

en-us	LDAP Server
fr	Serveur LDAP

en-us	LDAP settings
fr	Paramètres LDAP

en-us	left
fr	gauche

en-us	Left
fr	Gauche

en-us	left() - Returns the leftmost count characters
fr	left() - Retourne le nombre de caractères les plus à gauche

en-us	Left trim
fr	Rogner à gauche

en-us	Left Y
fr	Y gauche

en-us	(legacy) to retrieve a single value synchronously, optionally combined with other values
fr	(hérité) pour récupérer une valeur unique de manière synchrone, éventuellement combinée avec d'autres valeurs

en-us	(legacy) to retrieve a subtree in JSON
fr	(hérité) pour récupérer un sous-arbre en JSON

en-us	Legend
fr	Légende

en-us	Length
fr	Longueur

en-us	length() - Length of last (most recent) T value in characters
fr	length() - Longueur de la dernière valeur T (la plus récente) en caractères

en-us	LF
fr	LF

en-us	Licensed under
fr	Licencié sous

en-us	Limit for search and filter results
fr	Limite d'éléments recherchés/filtrés

en-us	Line
fr	Ligne

en-us	Line color
fr	Couleur de la ligne

en-us	Line type
fr	Type de ligne

en-us	Line width
fr	Largeur de ligne

en-us	Link
fr	Lier

en-us	(linked by host discovery)
fr	(lié par découverte d'hôte)

en-us	Linked map
fr	Carte liée

en-us	Linked templates
fr	Modèles liés

en-us	Linked to templates
fr	Lié aux modèles

en-us	Link indicators
fr	Indicateurs de lien

en-us	Links
fr	Liens

en-us	Link "selementid1" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
fr	Le champ de lien "selementid1" pointe vers l'identifiant d'élément de carte inexistant "%1$s" pour la carte "%2$s".

en-us	Link "selementid2" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
fr	Le champs de lien "selementid2" pointe vers l'identifiant d'élément de carte inexistant "%1$s" pour la carte "%2$s".

en-us	Link template
fr	Lier le modèle

en-us	Link templates
fr	Lier les modèles

en-us	Listing of installed packages. Returns text
fr	Liste des paquets installés. Retourne du texte

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
fr	Liste des adresses MAC. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
fr	Liste des périphériques PCI ou USB. Retourne du texte

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
fr	Liste des services. Retourne 0 - si vide ; texte - liste des services séparés par un changement de ligne

en-us	List is empty
fr	La liste est vide

en-us	List of block devices and their type. Returns JSON
fr	Liste les périphériques de bloc et leur type. Retourne un JSON

en-us	list of characters
fr	liste de caractères

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
fr	Liste les processeurs/cœurs de processeur détectés. Retourne un JSON

en-us	List of directory entries, recursively. Returns JSON
fr	Liste les entrées du répertoire, récursif. Retourne un JSON

en-us	List of mounted filesystems and their types. Returns JSON
fr	Liste les systèmes de fichiers montés et leurs types. Retourne un JSON

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
fr	Liste les systèmes de fichiers montés, leurs types, l'espace disque et les statistiques d'inode. Retourne un JSON

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
fr	Liste les interfaces réseau. Retourne un JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters, discovered using object names in English. Returns JSON
fr	Liste les instances d'objets des compteurs de performances Windows, découvertes à l'aide de noms d'objets en anglais. Retourne un JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters. Returns JSON
fr	Liste les instances d'objet des compteurs de performances Windows. Retourne un JSON

en-us	List of OS processes with attributes. Returns JSON array
fr	Liste des processus du système d'exploitation avec attributs. Retourne un tableau JSON

en-us	List of user group shares
fr	Liste de partages pour les groupes d'utilisateurs

en-us	List of user shares
fr	Liste de partages pour les utilisateurs

en-us	List of Windows Registry values or keys located at given key. Returns JSON.
fr	Liste des valeurs ou des clés du registre Windows situées sur une clé donnée. Retourne un JSON.

en-us	List of Zabbix proxies with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps) and compatibility (current/outdated/unsupported). Returns JSON.
fr	Liste des proxys Zabbix avec nom, mode, chiffrement, compression, version, dernière connexion, nombre d'hôtes, nombre d'éléments, valeurs requises par seconde (vps) et compatibilité (actuelle/obsolète/non prise en charge). Renvoie un JSON.

en-us	List of Zabbix proxies with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps), compatibility (current/outdated/unsupported), timeouts, proxy group name if proxy belongs to group, state (unknown/offline/online). Returns JSON.
fr	Liste des proxys Zabbix avec nom, mode, cryptage, compression, version, dernière visite, nombre d'hôtes, nombre d'éléments, valeurs requises par seconde (vps), compatibilité (actuelle/obsolète/non prise en charge), délais d'attente, nom du groupe de proxy si le proxy appartient à groupe, état (inconnu/hors ligne/en ligne). Renvoie JSON.

en-us	List of Zabbix proxies with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps), compatibility (current/outdated/unsupported), timeouts, proxy group name, state (unknown/offline/online). Returns JSON.
fr	Liste des proxys Zabbix avec nom, mode, cryptage, compression, version, dernière visite, nombre d'hôtes, nombre d'éléments, valeurs requises par seconde (vps), compatibilité (actuelle/obsolète/non prise en charge), délais d'attente, nom du groupe de proxy, état (inconnu/hors ligne/en ligne). Renvoie JSON.

en-us	Lithuanian (lt_LT)
fr	Lituanien (lt_LT)

en-us	LLD macro
fr	marco LLD

en-us	LLD macros
fr	macros LLD

en-us	LLD rule
fr	Règle LLD

en-us	LLD rule with the same UUID already exists
fr	une règle de découverte avec le même UUID existe déjà

en-us	Loading...
fr	Chargement...

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
fr	Temps de chargement de la page web complète (en secondes). Retourne un flottant

en-us	Local
fr	Local

en-us	Local default
fr	Valeur locale par défaut

en-us	Local time
fr	Heure locale

en-us	Location
fr	Emplacement

en-us	Location latitude
fr	Latitude de l'emplacement

en-us	Location longitude
fr	Longitude de l'emplacement

en-us	Log
fr	Journal

en-us	log10() - Decimal logarithm
fr	log10() - Logarithme décimal

en-us	Log changes by low-level discovery, network discovery and autoregistration
fr	Consigner les modifications par découverte de bas niveau, découverte de réseau et enregistrement automatique

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression V for period T (1 - match, 0 - no match)
fr	logeventid() - ID d'événement de la dernière entrée de journal correspondant à l'expression régulière V pour la période T (1 - correspondance trouvée, 0 - pas de correspondance)

en-us	Log file monitoring. Returns log
fr	Supervision d'un fichier de log. Retourne un log

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
fr	Supervision d'un fichier de log avec support de la rotation. Retourne un log

en-us	Login
fr	Connexion

en-us	Login attempts
fr	Tentatives de connexion

en-us	Login blocking interval
fr	Intervalle de blocage des connexions

en-us	Login failed
fr	Connexion échouée.

en-us	Login name or password is incorrect.
fr	Nom ou mot de passe incorrect.

en-us	Login successful
fr	Connexion LDAP réussie

en-us	log() - Natural logarithm
fr	log() - Logarithme naturel

en-us	Logout
fr	Déconnexion

en-us	Logout requests
fr	Requêtes Logout

en-us	Logout responses
fr	Réponses Logout

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry for period T
fr	logseverity() - Retourne la gravité de la dernière entrée du journal pour la période T

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter V for period T (1 - match, 0 - no match)
fr	logsource() - Source du dernier paramètre de correspondance de l'entrée de journal V pour la période T (1 - correspondance, 0 - pas de correspondance)

en-us	Log system actions
fr	Consigner les actions du système

en-us	Log time format
fr	Format de l'horodatage du journal

en-us	Log unmatched SNMP traps
fr	Enregistrer les traps SNMP non appariés

en-us	Lost
fr	Perdu

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
fr	Règle de découverte bas niveau dans l'état "non supportée"

en-us	ltrim() - Remove specified characters from the beginning of a string
fr	ltrim() - Supprime les caractères spécifiés du début d'une chaîne de caractères

en-us	m
fr	m

en-us	M
fr	M

en-us	M
fr	L

en-us	M
fr	M

en-us	MAC address A
fr	Adresse MAC A

en-us	MAC address B
fr	Adresse MAC B

en-us	MAC from Hex-STRING
fr	MAC de Hex-STRING

en-us	Macro
fr	Macro

en-us	Macro "%1$s" already exists.
fr	La macro "%1$s" existe déjà.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	La macro "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	macro is empty
fr	la macro est vide

en-us	macro(s)
fr	macro(s)

en-us	Macros
fr	Macros

en-us	Macros updated
fr	Macro modifiée

en-us	mad() - Median absolute deviation
fr	mad() - Écart absolu médian

en-us	Main filter
fr	Filtre principal

en-us	Main navigation
fr	Navigation principale

en-us	Maintenance
fr	Maintenance

en-us	Maintenance: %1$s
fr	Maintenance: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
fr	La maintenance "%1$s" existe déjà.

en-us	Maintenance period
fr	Période de maintenance

en-us	Maintenance period created
fr	Période de maintenance créée

en-us	Maintenance period deleted
fr	Période de maintenance supprimée

en-us	Maintenance period deleted
fr	Périodes de maintenance supprimées

en-us	Maintenance period length
fr	Durée de la période de maintenance

en-us	Maintenance periods
fr	Périodes de maintenance

en-us	Maintenance period updated
fr	Période de maintenance mise à jour

en-us	Maintenance type
fr	Type de maintenance

en-us	Maintenance with data collection
fr	Maintenance avec collecte de données

en-us	Maintenance without data collection
fr	Maintenance sans collecte de données

en-us	Make sure to copy the auth token as you won't be able to view it after the page is closed.
fr	Assurez-vous de copier le Token d'authentification car vous ne pourrez plus le voir après la fermeture de la page.

en-us	Manage API tokens
fr	Gérer les Tokens API

en-us	Manage scheduled reports
fr	Gérer les rapports programmés

en-us	Manage SLA
fr	Gérer le SLA

en-us	mandatory key is missing
fr	clé obligatoire manquante

en-us	mandatory parameter "%1$s" is missing
fr	le paramètre obligatoire "%1$s" est manquant

en-us	mandatory parameter is missing in function "%1$s"
fr	paramètre obligatoire est manquant dans la fonction "%1$s"

en-us	<manual>
fr	<manuel>

en-us	Manual
fr	Manuel

en-us	Manual event action
fr	Action manuelle d'événement

en-us	Manual host action
fr	Action manuelle de l'hôte

en-us	Manual input
fr	Saisie manuelle

en-us	Manually by: %1$s
fr	Manuellement par : %1$s

en-us	Manually closed
fr	Fermé manuellement

en-us	Manual problem suppression. Date-time input accepts relative and absolute time format.
fr	Suppression manuelle des problèmes. L'entrée date-heure accepte le format d'heure relative et absolue.

en-us	map
fr	carte

en-us	Map
fr	Carte

en-us	Map "%1$s" already exists.
fr	La carte "%1$s existe déjà".

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
fr	La carte "%1$s" est publique et le partage en lecture seule est interdit.

en-us	Map element
fr	Élément de carte

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
fr	Un paramètre manque à l'élément de carte: %1$s

en-us	Map element label location
fr	Emplacement de l'étiquette de l'élément de carte

en-us	Map element label type
fr	Type d'étiquette de l'élément de carte

en-us	Map is not selected.
fr	La carte n'est pas sélectionnée.

en-us	Map is updated! Return to map list?
fr	La carte est mise à jour ! Revenir à la liste des cartes ?

en-us	Map label type
fr	Type d'étiquette de carte

en-us	Map name cannot be empty.
fr	Le nom de la carte ne peut pas être vide.

en-us	Map navigation tree
fr	Arborescence des cartes

en-us	Map owner cannot be empty.
fr	Le propriétaire de la carte ne peut pas être vide.

en-us	Mapped to
fr	Correspond à

en-us	Mapping
fr	Correspondance

en-us	Mappings
fr	Correspondances

en-us	Maps
fr	Cartes

en-us	Map shape
fr	Forme de carte

en-us	Map update failed.
fr	La mise à jour de la carte a échoué.

en-us	Map user's LDAP media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
fr	Mappez les attributs médias LDAP de l'utilisateur (par exemple, e-mail) sur les médias utilisateur Zabbix pour l'envoi de notifications.

en-us	Map user's SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
fr	Mappez les attributs médias SAML de l'utilisateur (par exemple, e-mail) sur les médias utilisateur Zabbix pour l'envoi de notifications.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
fr	La carte avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Mar
fr	Mar

en-us	March
fr	Mars

en-us	Mark as cause
fr	Marquer comme cause

en-us	Mark elements on trigger status change
fr	Marquer les éléments lors de changement de l'état du déclencheur

en-us	Mark others
fr	Marquer les autres

en-us	Mark selected
fr	Marquer les éléments sélectionnés

en-us	Mark selected as symptoms
fr	Marquer les éléments sélectionnés comme symptômes

en-us	Mask
fr	Masque

en-us	Mass update
fr	Modification collective

en-us	Mass update elements
fr	Modifier les éléments collectivement

en-us	Mass update shapes
fr	Mise à jour en masse des formes

en-us	Master item
fr	Élément maître

en-us	matches
fr	correspond à

en-us	Matches regular expression
fr	Correspond à l'expression régulière

en-us	Mathematical functions
fr	Fonctions mathématiques

en-us	max
fr	max

en-us	Max
fr	Max

en-us	Max count of elements to show inside table cell
fr	Nombre maximal d'éléments affichés dans une cellule

en-us	Max history display period
fr	Période d'affichage maximale de l'historique

en-us	Maximum concurrent checks
fr	Contrôles simultanés maximum

en-us	Maximum concurrent checks per type
fr	Contrôles simultanés maximum par type

en-us	maximum number of array elements is %1$s
fr	le nombre maximum d'éléments de tableau est %1$s

en-us	maximum number of dependency levels reached
fr	nombre maximal de niveaux de dépendance atteint

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
fr	Nombre maximal de fichiers ouverts supporté par le SE. Retourne un entier

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
fr	Nombre maximal de processus supporté par le SE. Retourne un entier

en-us	Maximum number of rows
fr	Nombre maximum de lignes

en-us	Maximum required %1$s database version is %2$s.
fr	La version maximale requise de la base de données %1$s est %2$s.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
fr	La période maximale à afficher est %1$s jour.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
fr	La période maximale à afficher est %1$s jours.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
fr	Longueur totale maximale de l'adresse e-mail dépassée pour le type de media avec l'ID "%1$s".

en-us	Maximum zoom level of the map.
fr	Niveau de zoom maximum de la carte.

en-us	max() - Maximum value for period T
fr	max () - Valeur maximale pour la période T

en-us	Max number of columns and rows in overview tables
fr	Nombre maximal de colonnes et de lignes dans les tableaux d'aperçu

en-us	Max number of rows
fr	Nombre maximum de lignes

en-us	Max period for time selector
fr	Période maximale pour le sélecteur de temps

en-us	max period is less than time filter default period
fr	la période maximale est inférieure à la période par défaut du filtre temporel

en-us	Max records per message
fr	Nombre maximum d'enregistrements par message

en-us	Max repetition count
fr	Nombre maximal de répétitions

en-us	Max repetition count is applicable to discovery and walk only.
fr	Le nombre maximal de répétitions s'applique uniquement à la découverte et à walk.

en-us	Max zoom level
fr	Niveau de zoom maximal

en-us	May
fr	Mai

en-us	May
fr	Mai

en-us	m-d
fr	d-m

en-us	MD2
fr	MD2

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
fr	Checksum MD5 d'un fichier. Retourne une chaîne de caractères (le hash MD5 du fichier)

en-us	m-d h:i A
fr	d-m H:i

en-us	Media
fr	Média

en-us	Media type
fr	Type de média

en-us	Media type
fr	Type de média

en-us	Media type "%1$s" already exists.
fr	Le type de média "%1$s" existe déjà.

en-us	Media type added
fr	Type de média ajouté

en-us	Media type deleted
fr	Type média supprimé

en-us	Media type deleted
fr	Type média supprimé

en-us	Media type disabled
fr	Type de média désactivé

en-us	Media type disabled
fr	Types de média désactivés

en-us	Media type disabled by Administration.
fr	Type de média désactivé par l'administration.

en-us	Media type enabled
fr	Type de média activé

en-us	Media type enabled
fr	Types de média activés

en-us	Media type mapping
fr	Correspondance des types de médias

en-us	Media types
fr	Types de média

en-us	Media types disabled by Administration.
fr	Types de média désactivés par l'administration.

en-us	Media types disabled in Alerts.
fr	Types de médias désactivés dans les alertes.

en-us	Media types used by action "%1$s".
fr	Types de médias utilisés par l'action "%1$s".

en-us	Media type test
fr	Test du type de média

en-us	Media type test failed.
fr	Le test du type de média a échoué.

en-us	Media type test log
fr	Journal du test du type de média

en-us	Media type test successful.
fr	Test du type de média réussi.

en-us	Media type updated
fr	Type de média mis à jour

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
fr	Le type de média avec l'IS "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	memberOf is a preferable way to configure groups because it is faster. Use groupOfNames if your LDAP server does not support memberOf or group filtering is required.
fr	memberOf est un moyen préférable de configurer des groupes car il est plus rapide. Utilisez groupOfNames si votre serveur LDAP ne prend pas en charge memberOf ou si le filtrage de groupe est requis.

en-us	Members
fr	Membres

en-us	Memory limit: %1$s
fr	Limite mémoire: %1$s

en-us	Memory metrics of VMware Resource Pool, "url" - VMware service URL, "rpid" - VMware resource pool id, "mode"- consumed(default)/ballooned/overhead memory
fr	Métriques de mémoire du pool de ressources VMware, "url" - URL du service VMware, "rpid" - ID du pool de ressources VMware, "mode" - mémoire consommée (par défaut)/ballooned/overhead

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Taille de la mémoire en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
fr	Mémoire utilisée par un processeur en octets. Retourne un entier

en-us	Menu entry name
fr	Nom de l'entrée de menu

en-us	Menu entry name is used as a label for the trigger URL in the event context menu.
fr	Le nom de l'entrée du menu est utilisé comme étiquette pour l'URL du déclencheur dans le menu contextuel de l'événement.

en-us	Menu entry URL
fr	URL de l'entrée de menu

en-us	Menu path
fr	Chemin du menu

en-us	Merge sectors smaller than 
fr	Fusionner les secteurs plus petits que

en-us	Message
fr	Message

en-us	Message
fr	Message

en-us	Message/Command
fr	Message/Commande

en-us	Message format
fr	Format du message

en-us	Messages
fr	Messages

en-us	Message template
fr	Modèle de message

en-us	Message templates
fr	Modèles de messages

en-us	Message timeout
fr	Expiration du message

en-us	Message type
fr	Type de message

en-us	Messaging
fr	Messagerie

en-us	Method not found.
fr	Méthode pas trouvée.

en-us	Methods
fr	Méthodes

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
fr	<nom de la métrique>{<nom de l'étiquette>="<valeur de l'étiquette>", ...} == <valeur>

en-us	MFA method
fr	Méthode d'authentification multi-facteur

en-us	MFA method "%1$s" already exists.
fr	La méthode d'authentification multi-facteur « %1$s » existe déjà.

en-us	MFA settings
fr	Paramètres d'authentification multi-facteur

en-us	Microsoft Edge
fr	Microsoft Edge

en-us	Middle
fr	Milieu

en-us	mid() - Returns a substring beginning at the character position specified by start for N characters
fr	mid() - Retourne une sous-chaîne commençant à la position de caractère spécifiée par start et contenant N caractères

en-us	min
fr	min

en-us	Min
fr	Min

en-us	minimum length is %1$s characters
fr	la longueur minimale est de %1$s caractères

en-us	Minimum number of proxies
fr	Nombre minimum de proxys

en-us	Minimum password length
fr	Longueur minimale du mot de passe

en-us	Minimum proxies
fr	Proxys minimum

en-us	Minimum required %1$s database version is %2$s.
fr	La version minimale requise de la base de données %1$s est %2$s.

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
fr	La limite minimale requise pour la durée d'exécution des scripts PHP est %1$s (option "max_execution_time").

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
fr	La limite minimale requise pour la durée de traitement des entrées des scripts PHP est %1$s (option "max_input_time").

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
fr	La limite de mémoire PHP minimale requise est %1$s (option de configuration "memory_limit").

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
fr	La valeur minimale requise pour la taille des téléversements à PHP est %1$s (option "upload_max_filesize").

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
fr	La version PHP minimale requise est %1$s.

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
fr	La taille minimale requise pour les post HTTP est %1$s (option "post_max_size").

en-us	Minimum required TimescaleDB version is %1$s.
fr	La version minimale requise de TimescaleDB est %1$s.

en-us	Minimum severity
fr	Sévérité minimale

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
fr	La période minimale à afficher est %1$s minute.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
fr	La période minimale à afficher est %1$s minutes.

en-us	min() - Minimum value for period T
fr	min () - Valeur minimale pour la période T

en-us	Minutes
fr	Minutes

en-us	Missing data
fr	Donnée manquante

en-us	missing filter condition "%1$s"
fr	condition de filtre manquante "%1$s"

en-us	Missing "itemid" field for item.
fr	Champ "itemid" manquant pour l'élément.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
fr	Éléments manquants pour le graphique "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
fr	Éléments manquants pour le prototype de graphique "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
fr	Clé "%1$s" manquante pour l'hôte "%2$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
fr	Champ "nom" manquant pour le graphique.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
fr	Champ "name" manquant pour le prototype de graphique.

en-us	Mixed
fr	Mixte

en-us	Mixed
fr	Mixte

en-us	mod() - Division remainder
fr	mod() - Reste de la division

en-us	Mode
fr	Mode

en-us	Model
fr	Modèle

en-us	Module
fr	Module

en-us	Module added: %1$s.
fr	Module ajouté : %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
fr	Modules ajoutés : %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
fr	Modules supprimés : %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
fr	Module supprimé : %1$s.

en-us	Module disabled
fr	Module désactivé

en-us	Module disabled
fr	Modules désactivés

en-us	Module enabled
fr	Module activé

en-us	Module enabled
fr	Modules activés

en-us	Modules
fr	Modules

en-us	Modules updated
fr	Modules mis à jour

en-us	Module updated
fr	Module mis à jour

en-us	Module with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	Le module avec l'ID "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	Mon
fr	Lun

en-us	Monday
fr	Lundi

en-us	Monitored by
fr	Surveillé par

en-us	Monitored by proxy
fr	Surveillé via le proxy

en-us	Monitored host
fr	Hôte surveillé

en-us	Monitoring
fr	Surveillance

en-us	monodec() - Check for continuous item value decrease (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
fr	monodec() - Vérifie la diminution continue de la valeur de l'élément (1 - les données sont monotones, 0 - sinon), Mode (strict - vérifie une monotonie stricte)

en-us	monoinc() - Check for continuous item value increase (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
fr	monoinc() - Vérifie l'augmentation continue de la valeur de l'élément (1 - les données sont monotones, 0 - sinon), Mode (strict - vérifie une monotonie stricte)

en-us	Monospace
fr	Chasse fixe

en-us	Month
fr	Mois

en-us	Month
fr	Mois

en-us	Monthly
fr	Mensuel

en-us	More matches found...
fr	Plus de correspondances trouvées...

en-us	More than 10 minutes
fr	Plus de 10 minutes

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
fr	Plus de %1$d correspondances trouvées pour %2$s

en-us	Most critical if all children have problems
fr	Le plus critique si tous les enfants ont des problèmes

en-us	Most critical of child services
fr	Le plus critiques des services enfants

en-us	Mozilla Firefox
fr	Mozilla Firefox

en-us	ms
fr	ms

en-us	Multi-factor authentication
fr	Authentification multi-facteur

en-us	Multi-factor authentication is disabled system-wide.
fr	L'authentification multi-facteur est désactivée sur le système.

en-us	Multi-factor TOTP secrets will be deleted.
fr	Les secrets TOTP multi-facteur seront supprimés.

en-us	Multi-factor TOTP secret will be deleted.
fr	Le secret TOTP multi-facteur sera supprimé.

en-us	Multiple
fr	Multiple

en-us	Multiple PROBLEM events
fr	Événements PROBLÈME multiples

en-us	must be %1$s characters long
fr	doit contenir %1$s caractères

en-us	must be at least %1$d characters long
fr	doit comporter au moins %1$d caractères

en-us	must contain at least one digit
fr	doit contenir au moins un chiffre

en-us	must contain at least one lowercase and one uppercase Latin letter
fr	doit contenir au moins une lettre Latine minuscule et une majuscule

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
fr	doit contenir au moins une macro de découverte de bas niveau

en-us	must contain at least one special character
fr	doit contenir au moins un caractère spécial

en-us	must have a polling interval not blocked by non-active interval periods
fr	doit avoir un intervalle d'interrogation non bloqué par des périodes d'intervalle non actives

en-us	must have at least one interval greater than 0
fr	doit avoir au moins un intervalle supérieur à 0

en-us	must not be one of common or context-specific passwords
fr	ne doit pas être un des mots de passe communs ou spécifiques au contexte

en-us	must not contain user's name, surname or username
fr	ne doit pas contenir le nom, le prénom ou le nom de famille de l'utilisateur

en-us	Mute
fr	Sourdine

en-us	Mute for %1$s
fr	Muet pendant %1$s

en-us	My
fr	A moi

en-us	N
fr	N

en-us	N
fr	N

en-us	N%
fr	N %

en-us	N/A
fr	N/A

en-us	name
fr	nom

en-us	Name
fr	Nom

en-us	Name
fr	Prénom

en-us	Name
fr	Nom

en-us	Name 
fr	Nom 

en-us	Name ID
fr	ID du nom

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
fr	Le champ de nom du formulaire ne doit pas dépasser 255 caractères.

en-us	Namespace
fr	Espace de noms

en-us	Naming requirements:
fr	Exigences de nommage :

en-us	Navigate to default view
fr	Naviguer vers la vue par défaut

en-us	Navigate to initial view
fr	Naviguer vers la vue initiale

en-us	n-d
fr	d/n

en-us	n-d h:i A
fr	d/n H:i

en-us	Needle
fr	Aiguille

en-us	Network discovery data storage period
fr	Période de stockage des données de découverte réseau

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
fr	Liste des interfaces réseau (inclut le type d'interface, l'état, l'adresse IPv4, la description). Retourne du texte

en-us	Network map added
fr	Carte ajoutée

en-us	Network map deleted
fr	Carte réseau supprimée

en-us	Network map deleted
fr	Cartes réseau supprimées

en-us	Network maps
fr	Cartes réseau

en-us	Network map updated
fr	Carte mise à jour

en-us	Network timeouts for UI
fr	Délais d'expiration réseau pour l'interface utilisateur

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance
fr	Utilisation du réseau (taux de transmission et taux de réception combinés) pendant l'intervalle, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance d'interface réseau

en-us	Never
fr	Jamais

en-us	new
fr	nouveau

en-us	new
fr	nouveau

en-us	New action
fr	Nouvelle action

en-us	New additional rule
fr	Nouvelle règle supplémentaire

en-us	New API token
fr	Nouveau Token API

en-us	New column
fr	Nouvelle colonne

en-us	New condition
fr	Nouvelle condition

en-us	New connector
fr	Nouveau connecteur

en-us	New dashboard
fr	Nouveau tableau de bord

en-us	New discovery rule
fr	Nouvelle règle de découverte

en-us	New element
fr	Nouvel élément

en-us	New event correlation
fr	Nouvelle corrélation d'événement

en-us	New event host group
fr	Nouveau groupe d'hôte d'événement

en-us	New event tag name
fr	Nom du nouveau tag d'événement

en-us	New event tag value
fr	Nouvelle valeur de tag d'événement

en-us	New excluded downtime
fr	Nouveau temps d'arrêt exclu

en-us	New host
fr	Nouvel hôte

en-us	New host group
fr	Nouveau groupe d'hôtes

en-us	New item
fr	Nouvel élément

en-us	New item prototype
fr	Nouveau prototype de d'élément

en-us	New LDAP server
fr	Nouveau serveur LDAP

en-us	New maintenance period
fr	Nouvelle période de maintenance

en-us	New media type
fr	Nouveau type de média

en-us	New media type mapping
fr	Nouvelle correspondance de type de média

en-us	New MFA method
fr	Nouvelle méthode d'authentification multi-facteur

en-us	New operation
fr	Nouvelle opération

en-us	New proxy
fr	Nouveau proxy

en-us	New proxy group
fr	Nouveau groupe de proxy

en-us	New regular expression
fr	Nouvelle expression régulière

en-us	New script
fr	Nouveau script

en-us	New service
fr	Nouveau service

en-us	New SLA
fr	Nouveau SLA

en-us	New step of web scenario
fr	Nouvelle étape du scénario web

en-us	New tag filter
fr	Nouveau filtre de tag

en-us	New tag name
fr	Nouveau nom de tag

en-us	New template
fr	Nouveau modèle

en-us	New template group
fr	Nouveau groupe de modèles

en-us	New trigger
fr	Nouveau déclencheur

en-us	New trigger prototype
fr	Nouveau prototype de déclencheur

en-us	New triggers
fr	Nouveaux déclencheurs

en-us	New update available
fr	Nouvelle mise à jour disponible

en-us	New user group mapping
fr	Nouvelle correspondance de groupe d'utilisateurs

en-us	New values
fr	Nouvelles valeurs

en-us	Next dashboard
fr	Tableau de bord suivant

en-us	Next page
fr	Page suivante

en-us	Next step
fr	Prochaine étape

en-us	NNTP
fr	NNTP

en-us	No
fr	Non

en-us	No "%1$s" given for graph.
fr	Aucun "%1$s" donné pour le graphique.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
fr	Aucun "%1$s" donné pour le prototype de graphique.

en-us	No "%1$s" given for map.
fr	Aucun "%1$s" donné pour la carte.

en-us	No changes.
fr	Aucun changement.

en-us	No compatible widgets.
fr	Aucun widget compatible.

en-us	no data
fr	pas de donnée

en-us	No data
fr	Pas de données

en-us	No data.
fr	Pas de données.

en-us	No data collection
fr	Sans collecte de données

en-us	No data found
fr	Aucune donnée disponible

en-us	No data found.
fr	Aucune donnée trouvée.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
fr	nodata() - Aucune donnée reçue pendant la période de temps T (1 - vrai, 0 - faux), Mode (strict - ignorer le délai d'envoi des données du proxy)

en-us	no default interface for "%1$s" type
fr	pas d'interface par défaut pour le type "%1$s"

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
fr	Aucune interface par défaut pour le type "%1$s" sur "%2$s".

en-us	No details
fr	Pas de détails

en-us	No discovery rule IDs given.
fr	Aucun identifiant de règle de découverte fourni.

en-us	No enabled modules found.
fr	Aucun module activé trouvé.

en-us	No encryption
fr	Pas de chiffrement

en-us	No file was uploaded.
fr	Aucun fichier n'a été téléversé.

en-us	No graph item with graph ID "%1$s".
fr	Aucun élément de graphique avec l'ID de graphique "%1$s".

en-us	No graphs added.
fr	Aucun graphique ajouté.

en-us	No host IDs given.
fr	Aucun identifiant d'hôte fourni.

en-us	No host selected.
fr	Aucun hôte sélectionné.

en-us	No host with host ID "%1$s".
fr	Aucun hôte avec l'ID d'hôte "%1$s".

en-us	No icon for map element ""%1$s".
fr	Aucune icône pour l'élément de carte "%1$s".

en-us	No image
fr	Aucune image

en-us	No interface found
fr	Aucune interface trouvée

en-us	No interfaces are defined.
fr	Aucune interface n'est définie.

en-us	No inventory mode specified for action operation.
fr	Aucun mode d'inventaire spécifié pour l'opération d'action.

en-us	No items defined.
fr	Aucun élément défini.

en-us	No item selected.
fr	Aucun élément sélectionné.

en-us	No macros found.
fr	Aucune macro trouvée.

en-us	No maps added.
fr	Aucune carte ajoutée.

en-us	No matches found
fr	Aucune correspondance trouvée

en-us	non-active intervals cannot fill the entire time
fr	les intervalles inactifs ne peuvent pas remplir toute la période

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
fr	Les drapeaux non-booléens sont obsolètes.

en-us	none
fr	aucun

en-us	None
fr	Aucun

en-us	nonempty key and value pair expected
fr	clé et paire de valeurs non vide attendues

en-us	No new modules discovered
fr	Aucun nouveau module découvert

en-us	No operations defined for action "%1$s".
fr	Aucune opération définie pour l'action "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
fr	Aucune permission pour l'accès au système.

en-us	no permissions to acknowledge problems
fr	aucune autorisation pour acquitter les problèmes

en-us	no permissions to add problem comments
fr	aucune autorisation pour ajouter des commentaires au problème

en-us	No permissions to call "%1$s.%2$s".
fr	Aucune autorisation pour appeler "%1$s.%2$s".

en-us	no permissions to change problem severity
fr	aucune autorisation pour modifier la sévérité du problème

en-us	no permissions to close problems
fr	aucune autorisation pour fermer les problèmes

en-us	no permissions to convert cause problems to symptom problems
fr	aucune autorisation pour convertir la cause des problèmes en symptôme des problèmes

en-us	no permissions to convert symptom problems to cause problems
fr	aucune autorisation pour convertir le symptôme des problèmes en cause des problèmes

en-us	no permissions to create and edit maps
fr	aucune autorisation pour créer et modifier des cartes

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
fr	Aucune permission pour l'objet appelé ou il n'existe pas !

en-us	no permissions to suppress problems
fr	aucune autorisation pour supprimer les problèmes

en-us	no permissions to unacknowledge problems
fr	aucune autorisation pour désacquiter les problèmes

en-us	no permissions to unsuppress problems
fr	aucune autorisation pour annuler la suppression des problèmes

en-us	No problems
fr	Pas de problème

en-us	(no proxy)
fr	(pas de proxy)

en-us	No proxy
fr	Aucun proxy

en-us	No recipients specified for action operation message.
fr	Aucun destinataire déclaré pour le message d'opération d'action.

en-us	No refresh
fr	Pas de rafraîchissement

en-us	Normal
fr	Normal

en-us	Normal view
fr	Vue normale

en-us	Norwegian (nb_NO)
fr	Norvégien (nb_NO)

en-us	No saved state, please login again.
fr	Aucun état enregistré, veuillez vous reconnecter.

en-us	No script specified for action operation command.
fr	Aucun script spécifié pour la commande d'opération d'action.

en-us	Not Ack
fr	Non acquitté

en-us	Not allowed to modify automatic user macro "%1$s".
fr	Non autorisé à modifier la macro utilisateur automatique "%1$s".

en-us	Not allowed to set language for user "guest".
fr	Non autorisé à définir la langue pour l'utilisateur "invité".

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
fr	Configuration du mot de passe de l'utilisateur "guest" interdite.

en-us	Not allowed to set theme for user "guest".
fr	Non autorisé à définir un thème pour l'utilisateur "invité".

en-us	Not allowed to update field "%1$s" for provisioned user.
fr	Non autorisé à mettre à jour le champ "%1$s" pour l'utilisateur provisionné.

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
fr	Tous les résultats ne sont pas affichés. Veuillez fournir des critères de recherche plus précis.

en-us	No targets specified for action operation global script.
fr	Aucune cible spécifiée pour le script global de l'opération d'action.

en-us	Not authorized.
fr	Non autorisé.

en-us	Not available
fr	Non disponible

en-us	Not available
fr	Non disponible

en-us	Not classified
fr	Non classé

en-us	Not enabled
fr	Non activé

en-us	Notes
fr	Notes

en-us	Note that %1$s or %2$s will be regarded as hostnames if used without single quotes.
fr	Notez que %1$s ou %2$s seront considérés comme des noms d'hôtes s'ils sont utilisés sans guillemets.

en-us	Nothing
fr	Rien

en-us	Notification report
fr	Rapport de notification

en-us	Notifications
fr	Notifications

en-us	Notify about canceled escalations
fr	Notifier les escalades annulées

en-us	Notify all involved
fr	Notifier tous les participants

en-us	not in
fr	pas dans

en-us	Not inherited items
fr	Éléments non hérités

en-us	No triggers defined.
fr	Aucun déclencheur défini.

en-us	No trigger with trigger ID "%1$s".
fr	Aucun déclencheur avec l'ID de déclencheur "%1$s".

en-us	not selected
fr	non sélectionné

en-us	Not supported
fr	Non supporté

en-us	not used
fr	non utilisé

en-us	Nov
fr	Nov

en-us	No value
fr	Pas de valeur

en-us	November
fr	Novembre

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
fr	now () - Nombre de secondes écoulées depuis le temps Epoch

en-us	NTLM
fr	NTLM

en-us	number
fr	nombre

en-us	Number of available DS paths, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - Datastore name, "partitionid" - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
fr	Nombre de chemins du datastore disponibles, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "datastore" - Nom du datastore, "partitionid" - ID interne du périphérique physique de vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of columns
fr	Nombre de colonnes

en-us	Number of CPUs. Returns integer
fr	Nombre de processeurs. Retourne un entier

en-us	Number of currently open file descriptors. Returns integer
fr	Nombre de descripteurs de fichiers actuellement ouverts. Retourne un entier

en-us	Number of enabled items on the host.
fr	Nombre d'éléments activés sur l'hôte.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
fr	Nombre d'hôtes (activé/désactivé)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
fr	Nombre d'éléments (activés/désactivés/non supportés)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
fr	Nombre d'éléments dans l'historique du proxy qui ne sont pas encore envoyés au serveur

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to seconds, inclusive.
fr	Nombre d'éléments dans la queue qui rencontrent un délai de from à to secondes, incluses.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
fr	Nombre d'éléments de la file d'attente qui sont retardés sur le serveur Zabbix ou le proxy de "from" jusqu'à "to" en secondes, inclusif.

en-us	Number of items in Zabbix database.
fr	Nombre d'éléments dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
fr	Nombre d'hôtes supervisés

en-us	Number of online proxies. Returns integer.
fr	Nombre de proxys en ligne. Renvoie un entier.

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
fr	Nombre de collisions out-of-window. Retourne un entier

en-us	Number of problems
fr	Nombre de problèmes

en-us	Number of problems and expand most critical one
fr	Nombre de problèmes et détailler le plus critique

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nombre de cœurs de processeur sur l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Nombre de processeurs sur la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nombre de threads de processeur sur l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	Number of rows
fr	Nombre de lignes

en-us	Number of seasons
fr	Nombre de cycle

en-us	Number of steps
fr	Nombre d'étapes

en-us	Number of templates
fr	Nombre de modèles

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
fr	Nombre de déclencheurs (activés/désactivés [problème/ok])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
fr	Nombre de déclencheurs dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
fr	Nombre d'éléments non supportés dans la base de données Zabbix.

en-us	Number of unsupported items on the host.
fr	Nombre d'éléments non supportés sur l'hôte.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
fr	Nombre d'utilisateurs connectés. Retourne un entier

en-us	Number of users (online)
fr	Nombre d'utilisateurs (en ligne)

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nombre de machines virtuelles sur l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
fr	Nombre ou pourcentage des i-nœuds. Retourne un entier pour le nombre, un flottant pour le pourcentage

en-us	Numeral systems
fr	Systèmes numériques

en-us	Numeric (float)
fr	Numérique (flottant)

en-us	Numeric (integer)
fr	Numerique (Entier)

en-us	Numeric (unsigned)
fr	Numérique (non signé)

en-us	Object
fr	Objet

en-us	object does not exist
fr	l'objet n'existe pas

en-us	object does not exist or belongs to another object
fr	l'objet n'existe pas ou appartient à un autre objet

en-us	object does not exist, or you have no permissions to it
fr	l'objet n'existe pas ou vous n'avez aucune autorisation sur celui-ci

en-us	object of TOTP type is expected
fr	un objet de type TOTP est attendu

en-us	Oct
fr	Oct

en-us	Octal to decimal
fr	Octal vers décimal

en-us	October
fr	Octobre

en-us	OEM
fr	OEM

en-us	of
fr	de

en-us	off
fr	inatif

en-us	Off
fr	Inactif

en-us	Offline
fr	Hors ligne

en-us	OID
fr	OID

en-us	OID prefix
fr	Préfixe OID

en-us	Ok
fr	Ok

en-us	Ok
fr	Ok

en-us	OK
fr	OK

en-us	OK event closes
fr	Un événement OK ferme

en-us	OK event generation
fr	Génération d'événement OK

en-us	Old event tag name
fr	Nom de l'ancien tag d'événement

en-us	Old event tag value
fr	Ancienne valeur du tag d'événement

en-us	Old tag name
fr	Ancien nom de tag

en-us	on
fr	actif

en-us	On
fr	Actif

en-us	Once
fr	Une fois

en-us	One
fr	Un

en-us	One time only
fr	Une fois uniquement

en-us	Online
fr	En ligne

en-us	Online proxies
fr	Proxys en ligne

en-us	Only administrators can set map owner.
fr	Seuls les administrateurs peuvent configurer le propriétaire de la carte.

en-us	Only disabled group can be set for deprovisioned users.
fr	Seul un groupe désactivé peut être défini pour les utilisateurs déprovisionnés.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
fr	Seuls les éléments assignés à des hôtes activés sont comptés

en-us	Only one check can be unique.
fr	Une seule vérification peut être unique.

en-us	only one object can exist within the combinations of %1$s
fr	un seul objet peut exister dans les combinaisons de %1$s

en-us	only one time unit is allowed
fr	une seule unité de temps est autorisée

en-us	Only one user directory of type "%1$s" can exist.
fr	Un seul répertoire utilisateur de type "%1$s" peut exister.

en-us	Only selected problem
fr	Seulement les problèmes sélectionnés

en-us	Only selected problem
fr	Seulement le problème sélectionné

en-us	Only services without children
fr	Seuls les services sans enfants

en-us	Only services without problem tags
fr	Uniquement les services sans tags de problème

en-us	Only Super admin or Admin users can update "%1$s" parameter.
fr	Seuls les utilisateurs super-administrateurs ou administrateurs peuvent mettre à jour le paramètre "%1$s".

en-us	(Only super admins can create groups)
fr	(Seuls les super administrateurs peuvent créer des groupes)

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
fr	Seul les super-admin peuvent spécifier le propriétaire d'un tableau de bord.

en-us	Only super admins can set report owner.
fr	Seuls les super-administrateurs peuvent définir le propriétaire du rapport.

en-us	Only Super admin users can update "%1$s" parameter.
fr	Seuls les utilisateurs super-administrateurs peuvent mettre à jour le paramètre "%1$s".

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
fr	Seuls les déclencheurs assignés à des hôtes activés et dépendant d'éléments activés sont comptés

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
fr	Seules les vérifications d'agents Zabbix, SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3 peuvent être mises uniques.

en-us	On status change triggers blink for
fr	Au changement d'état, clignoter pendant

en-us	OOB IP address
fr	Hôte - Adresse IP OOB

en-us	OOB router
fr	Hôte - Routeur OOB

en-us	OOB subnet mask
fr	Hôte - Masque de sous-réseau OOB

en-us	Open in a new window
fr	Ouvrir dans une nouvelle fenêtre

en-us	Open log
fr	Ouvrir le journal

en-us	Open URL
fr	Ouvrir l'URL

en-us	Opera
fr	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
fr	Informations du système d'exploitation. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Operating system version information. Returns JSON
fr	Informations sur la version du système d'exploitation. Retourne un JSON

en-us	Operation
fr	Opération

en-us	Operation "%1$s" already exists.
fr	L'opération "%1$s" existe déjà.

en-us	Operation "%1$s" already exists for action "%2$s".
fr	L'opération "%1$s" existe déjà pour l'action "%2$s".

en-us	Operational data
fr	Données opérationnelles

en-us	Operational data
fr	Données opérationnelles

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
fr	L'opération ne peut pas être effectuée en raison d'une requête non autorisée.

en-us	Operation details
fr	Détails de l'opération

en-us	Operation has no group to operate.
fr	L'opération n'a pas de groupe à exploiter.

en-us	Operation has no template to operate.
fr	L'opération n'a pas de modèle à exploiter.

en-us	Operations
fr	Opérations

en-us	Operator
fr	Opérateur

en-us	Operator functions
fr	Fonctions d'opérateur

en-us	Options
fr	Options

en-us	or
fr	ou

en-us	Or
fr	Ou

en-us	Order
fr	Tri

en-us	Order by
fr	Trié par

en-us	Order column
fr	Colonne de tri

en-us	Original
fr	Original

en-us	OS
fr	OS

en-us	OS (Full details)
fr	OS (détails complets)

en-us	OS (Short)
fr	OS (Court)

en-us	other
fr	autre

en-us	Other
fr	Autre

en-us	Other configuration parameters
fr	Autres paramètres de configuration

en-us	Other parameters
fr	Autres paramètres

en-us	Others
fr	Autres

en-us	Outdated
fr	Dépassé

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
fr	Statistiques de trafic sortant sur une interface réseau. Retourne un entier

en-us	output
fr	sortie

en-us	Output
fr	Sortie

en-us	Overlapping widgets at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s".
fr	Widgets superposés à X : %3$d, Y : %4$d sur la page %2$d du tableau de bord « %1$s ».

en-us	Overridden by
fr	Surchargé par

en-us	Override
fr	Surcharge

en-us	Override host
fr	Remplacer l'hôte

en-us	Override item history period
fr	Surcharger la période d'historique des éléments

en-us	Override item trend period
fr	Surcharger la période de tendances des éléments

en-us	Overrides
fr	Surcharges

en-us	Override time period selector
fr	Remplacer le sélecteur de période de temps

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
fr	La surcharge nommée "%1$s" existe déjà.

en-us	Overview
fr	Aperçu

en-us	Owner
fr	Propriétaire

en-us	Page %1$d
fr	Page %1$d

en-us	Page display period
fr	Période d'affichage de la page

en-us	Page not found
fr	Page non trouvée

en-us	Pager
fr	Pager

en-us	Page received incorrect data
fr	La page a reçu des données incorrectes

en-us	Parameter
fr	Paramètre

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
fr	Le paramètre "%1$s" est obsolète.

en-us	Parameter "%1$s" must be enabled.
fr	Le paramètre "%1$s" doit être activé.

en-us	Parameters
fr	Paramètres

en-us	Parameters "esc_step_from" and "esc_step_to" must be set together.
fr	Les paramètres "esc_step_from" et "esc_step_to" doivent être définis ensemble.

en-us	Parent-child relation conflict in services "%1$s" and "%2$s".
fr	Conflit relation parent-enfant dans les services "%1$s" et "%2$s".

en-us	Parent discovery rules
fr	Règles de découverte parentes

en-us	Parent graphs
fr	Graphique parent

en-us	Parent host value
fr	Valeur de l'hôte parent

en-us	Parent items
fr	Éléments parents

en-us	Parent services
fr	Services parents

en-us	Parent templates
fr	Modèles parent

en-us	Parent triggers
fr	Déclencheurs parents

en-us	Parent web scenarios
fr	Scénario web parent

en-us	Parse
fr	Analyser

en-us	Parse error
fr	Erreur d'analyse

en-us	Passive
fr	Passif

en-us	Password
fr	Mot de passe

en-us	Password can only be changed for users using the internal Zabbix authentication.
fr	Le mot de passe ne peut être modifié que pour les utilisateurs utilisant l'authentification interne Zabbix.

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
fr	Le mot de passe n'est pas obligatoire pour le type d'authentification non interne.

en-us	Password must contain
fr	Le mot de passe doit contenir

en-us	Password (once again)
fr	Mot de passe (une autre fois)

en-us	Password policy
fr	Politique de mot de passe

en-us	Password requirements:
fr	Exigences relatives au mot de passe :

en-us	Paste
fr	Coller

en-us	Paste page
fr	Coller la page

en-us	Paste widget
fr	Coller le widget

en-us	Paste without external links
fr	Coller sans les liens externes