en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
fr	Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins %2$s.

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
fr	Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins %2$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
fr	Jeu de caractères ou classement non pris en charge pour les tables : %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
fr	Jeu de caractères ou classement non pris en charge pour la table : %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
fr	Extension de fichier "%1$s" non supportée.

en-us	Unsupported import format "%1$s".
fr	Format d'import "%1$s" non supporté.

en-us	Unsupported operation.
fr	Opération non prise en charge.

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
fr	Paramètre "%2$s" non supporté pour une condition de filtre de la règle de découverte "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
fr	Paramètre "%2$s" non supporté pour le filtre de la règle de découverte "%1$s".

en-us	unsupported Prometheus function
fr	fonction Prometheus non supportée

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
fr	Version de TimescaleDB non prise en charge. Doit être au moins %1$s.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
fr	Version de TimescaleDB non prise en charge. Ne doit pas être supérieur à %1$s.

en-us	unsupported time suffix
fr	suffixe de temps non supporté

en-us	unsupported version number
fr	numéro de version non supporté

en-us	Unsuppress
fr	Restauration

en-us	Unsuppressed
fr	Restauré

en-us	Unsuppressed by: %1$s
fr	Restauré par : %1$s

en-us	Until
fr	Jusqu'à

en-us	Untitled
fr	Sans titre

en-us	Up
fr	Fonctionne

en-us	Up
fr	Fonctionne

en-us	Update
fr	Actualiser

en-us	Update column
fr	Mettre à jour la colonne

en-us	Updated
fr	Mis à jour

en-us	Updated status of host "%1$s".
fr	État de l'hôte "%1$s" mis à jour.

en-us	Update existing
fr	Actualiser l'existant

en-us	Update interval
fr	Intervalle d'actualisation

en-us	update interval "%1$s" is longer than period "%2$s"
fr	l'intervalle de mise à jour "%1$s" est plus long que la période "%2$s"

en-us	Update operations
fr	Opérations de mise à jour

en-us	Update problem
fr	Mise à jour du problème

en-us	Updating
fr	Mise à jour

en-us	UPDATING
fr	MISE À JOUR

en-us	Upload
fr	Télécharger

en-us	uppercase identifier expected
fr	identifiant en majuscule attendu

en-us	Upper level maps
fr	Cartes de niveau supérieur

en-us	Uptime
fr	Temps de fonctionnement

en-us	Uptime
fr	Temps de fonctionnement

en-us	Uptime/Downtime
fr	Fonctionnement/Arrêt

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
fr	Uptime du processus du serveur Zabbix en secondes.

en-us	URL
fr	URL

en-us	URL A
fr	URL A

en-us	URL (after login)
fr	URL (après connexion)

en-us	URL B
fr	URL B

en-us	URL C
fr	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
fr	L'URL n'est pas correctement encodée.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
fr	Le nom d'URL doit être unique pour la carte "%1$s".

en-us	URL parameter cannot be array.
fr	Le paramètre de l'URL ne peut pas être un tableau.

en-us	URL parameter name is empty.
fr	Le paramètre de l'URL ne peut pas être vide.

en-us	URLs
fr	URLs

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
fr	Les URLS doivent avoir les champs "name" et "url" pour la carte "%1$s".

en-us	Use bulk requests
fr	Utiliser les requêtes de masse

en-us	Use combined requests
fr	Utiliser des requêtes combinées

en-us	Use custom event status colors
fr	Utiliser des couleurs de statut d'événement personnalisées

en-us	Use default
fr	Valeur par défaut

en-us	Used in actions
fr	Utilisé dans les actions

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
fr	Utilisez le formulaire de configuration du prototype d'hôte pour supprimer automatiquement les modèles liés lors de la découverte à venir.

en-us	Use iframe sandboxing
fr	Utiliser l'attribut sandbox des iframe

en-us	Use if severity
fr	Utiliser si sévérité

en-us	User
fr	Utilisateur

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
fr	L'utilisateur "%1$s" ne peut pas ne pas avoir de groupe d'utilisateurs.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire du tableau de bord "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire de la carte "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire du rapport "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
fr	L'utilisateurs "%1$s" est le destinataire du rapport "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	L'utilisateur "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
fr	L'utilisateur "%1$s" est l'utilisateur pour le compte duquel le rapport "%2$s" est créé.

en-us	User "%1$s" provisioned.
fr	Utilisateur "%1$s" provisionné.

en-us	User "%1$s" unblocked.
fr	Utilisateur "%1$s" débloqué.

en-us	User action
fr	Action utilisateur

en-us	User added
fr	Utilisateur ajouté

en-us	User agent string
fr	Chaîne de caractères du "user agent"

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
fr	Un utilisateur ne peut pas s'ajouter à un groupe désactivé ou à un groupe sans accès GUI.

en-us	User cannot change own role.
fr	L'utilisateur ne peut pas modifier son propre rôle.

en-us	User cannot change the user type of own role.
fr	L'utilisateur ne peut pas modifier le type d'utilisateur de son propre rôle.

en-us	User deleted
fr	Utilisateurs supprimés

en-us	User deleted
fr	Utilisateur supprimé

en-us	User directory
fr	Répertoire de l'utilisateur

en-us	User directory "%1$s" already exists.
fr	Le répertoire utilisateur "%1$s" existe déjà.

en-us	User directory with ID "%1$s" is not available.
fr	Le répertoire utilisateur avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	User does not have user groups.
fr	L'utilisateur n'a pas de groupes d'utilisateurs.

en-us	User does not have user role.
fr	L'utilisateur n'a pas de rôle d'utilisateur.

en-us	Use %{ref} in group filter to reference value of this user attribute.
fr	Utilisez %{ref} dans le filtre de groupe pour référencer la valeur de l'attribut de cet utilisateur.

en-us	User group
fr	Groupe d'utilisateurs

en-us	User group "%1$s" already exists.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" existe déjà.

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est le destinataire du rapport "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans la configuration pour les messages envoyés lorsque la base de données est arrêtée.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans le script "%2$s".

en-us	User group added
fr	Groupe d'utilisateurs ajouté

en-us	User group deleted
fr	Groupe d'utilisateurs supprimé

en-us	User group deleted
fr	Groupes d'utilisateurs supprimés

en-us	User group for database down message
fr	Groupe d'utilisateurs destinataire du message d'arrêt de la base de données

en-us	User group mapping
fr	Correspondance des groupes d'utilisateurs

en-us	User group membership attribute
fr	Attribut d'appartenance au groupe d'utilisateurs

en-us	User groups
fr	Groupes d'utilisateurs

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
fr	Le paramètre %1$s manque pour le partage de groupe d'utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	User group updated
fr	Groupe d'utilisateurs mis à jour

en-us	User group updated
fr	Groupes d'utilisateurs mis à jour

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
fr	Le groupe d'utilisateurs avec l'IS "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	User is not allowed to delete himself.
fr	Un utilisateur n'est pas autorisé à s'effacer lui-même.

en-us	User last name attribute
fr	Attribut du nom de famille de l'utilisateur

en-us	User macros
fr	Macros utilisateur

en-us	User menu
fr	Menu utilisateur

en-us	Username
fr	Nom d'utilisateur

en-us	User name
fr	Nom d'utilisateur

en-us	Username and password
fr	Nom d'utilisateur et mot de passe

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "UserName" and "Content".
fr	Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être stockés dans les clés "UserName" et "Content" du coffre secret.

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
fr	Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être stockés dans les clés "username" et "password" du coffre secret.

en-us	User name attribute
fr	Attribut du nom d'utilisateur

en-us	Username attribute
fr	Attribut du nom d'utilisateur

en-us	User password
fr	Mot de passe de l'utilisateur

en-us	User profile
fr	Profil utilisateur

en-us	User/Recipient
fr	Utilisateur/Destinataire

en-us	User role
fr	Rôle utilisateur

en-us	User role "%1$s" already exists.
fr	Le rôle utilisateur "%1$s" existe déjà.

en-us	User role created
fr	Rôle utilisateur créé

en-us	User role deleted
fr	Rôles utilisateur supprimés

en-us	User role deleted
fr	Rôle utilisateur supprimé

en-us	User roles
fr	Rôles utilisateur

en-us	User role updated
fr	Rôle utilisateur mis à jour

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
fr	Le rôle utilisateur avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Users
fr	Utilisateurs

en-us	User sessions
fr	Sessions utilisateurs

en-us	User settings
fr	Paramètres utilisateur

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
fr	Le paramètre %1$s manque pour le partage d'utilisateur pour la carte "%2$s".

en-us	User type
fr	Type d'utilisateur

en-us	User unblocked
fr	Utilisateurs débloqués

en-us	User unblocked
fr	Utilisateur débloqué

en-us	User updated
fr	Utilisateur mis à jour

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
fr	L'utilisateur avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	User with username "%1$s" already exists.
fr	L'utilisateur avec le nom d'utilisateur "%1$s" existe déjà.

en-us	Use X-Frame-Options HTTP header
fr	Utiliser l'en-tête HTTP X-Frame-Options

en-us	UTF-8 from Hex-STRING
fr	UTF-8 de Hex-STRING

en-us	UUIDv4 is expected
fr	Un UUIDv4 est attendu

en-us	Validate URI schemes
fr	Valider les schémas d'URI

en-us	Validation
fr	Validation

en-us	Valid URI schemes
fr	Schémas d'URI valides

en-us	value
fr	valeur

en-us	Value
fr	Valeur

en-us	Value
fr	Valeur

en-us	value "%1$s" already exists
fr	la valeur "%1$s" existe déjà

en-us	value %1$s already exists
fr	la valeur %1$s existe déjà

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_align". Les choix sont : "%2$s" et "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_show". Les choix sont : "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_show". Les choix sont : "%2$s" et "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
fr	La valeur "%1$s" est trop longue pour le champ "%2$s" - %3$d caractères. La longueur autorisée est de %4$d caractères.

en-us	value "%1$s" not found
fr	valeur "%1$s" non trouvée

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
fr	Efficacité du cache de valeurs. Les paramètres valides sont : requests, hits et misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
fr	Statistiques du cache de valeurs. Les modes valides sont : total, free, pfree, used et pused.

en-us	Value cannot be empty.
fr	La valeur ne peut pas être vide.

en-us	Value data for value name in Windows Registry key.
fr	Valeur pour le nom de la clé dans le registre Windows.

en-us	value is too long
fr	la valeur est trop longue

en-us	Value map
fr	Table de correspondance

en-us	Value map "%1$s" already exists.
fr	La table de correspondance "%1$s" existe déjà.

en-us	Value mapping
fr	Table de correspondance

en-us	Value mappings
fr	Tables de correspondance

en-us	Valuemap with ID "%1$s" is not available on "%2$s".
fr	La table de correspondance avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible sur "%2$s".

en-us	value map with the same UUID already exists
fr	une carte avec le même UUID existe déjà

en-us	value must be %1$s
fr	la valeur doit être l'une des %1$s

en-us	value must be %1$s
fr	la valeur doit être %1$s

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
fr	la valeur doit être comprise entre "%1$s" et "%2$s"

en-us	value must be empty
fr	la valeur doit être vide

en-us	value must be empty or %1$s
fr	la valeur doit être vide ou une des valeurs %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
fr	la valeur doit être vide ou %1$s

en-us	value must be no greater than "%1$s"
fr	la valeur ne doit pas être supérieure à "%1$s"

en-us	value must be no less than "%1$s"
fr	la valeur ne doit pas être inférieure à "%1$s"

en-us	value must be one of %1$s
fr	la valeur doit être l'un de %1$s

en-us	value must be within the range of %1$s
fr	la valeur doit être dans la plage de %1$s

en-us	Value: no data
fr	Valeur : pas de donnée

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Valeur de n'importe quel compteur de performances Windows en Anglais. Retourne un entier, un flottant, une chaîne de caractères ou un texte (selon la requête)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Valeur de n'importe quel compteur de performances Windows. Retourne un entier, un flottant, une chaîne de caractères ou un texte (selon la requête)

en-us	value of first parameter is too long
fr	la valeur du premier paramètre est trop longue

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
fr	Valeur du sujet MQTT. Le format des données renvoyées dépend du contenu du sujet. Si des caractères génériques sont utilisés, retourne les valeurs du sujet au format JSON

en-us	value of new event tag
fr	valeur du nouveau tag d'événement

en-us	Value of new event tag
fr	Valeur du nouveau tag d'événement

en-us	Value of old event tag
fr	Valeur de l'ancien tag d'événement

en-us	value of second parameter is too long
fr	la valeur du deuxième paramètre est trop longue

en-us	Value of tag
fr	Valeur du tag

en-us	value of third parameter must be one of %1$s
fr	la valeur du troisième paramètre doit être l'une des %1$s

en-us	Values
fr	Valeurs

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
fr	Des valeurs sans nom ne sont pas autorisées dans les champs de formulaire.

en-us	Variables
fr	Variables

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
fr	Diverses informations sur le(s) processus spécifique(s). Retourne un nombre flottant

en-us	varpop() - Population variance
fr	varpop() - Variance de la population

en-us	varsamp() - Sample variance
fr	varsamp() - Variance de l'échantillon

en-us	Vault API endpoint
fr	Point d'accès de l'API du coffre

en-us	Vault authentication token
fr	Token d'authentification au coffre

en-us	Vault certificates
fr	Certificats de coffre

en-us	Vault connection failed.
fr	Échec de la connexion au coffre.

en-us	Vault provider
fr	Fournisseur du coffre

en-us	Vault secret
fr	Coffre secret

en-us	Vault secret path
fr	Chemin du coffre secret

en-us	Vault secret query string
fr	Chaîne de requête du coffre secrète

en-us	Vendor
fr	Fabricant

en-us	Vendor and version
fr	Fournisseur et version

en-us	Verbose
fr	Verbeux

en-us	Verify database certificate
fr	Vérifier le certificat de la base de données

en-us	Version
fr	Version

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
fr	Version de l'agent Zabbix. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Version of Zabbix server or proxy
fr	Version du serveur ou du proxy Zabbix

en-us	Vertical
fr	Vertical

en-us	Vertical align
fr	Alignement vertical

en-us	Vertical position
fr	Position verticale

en-us	via
fr	via

en-us	Vietnamese (vi_VN)
fr	Vietnamien (vi_VN)

en-us	View
fr	Vue

en-us	View as
fr	Afficher comme

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Taille de l'espace virtuel en octets ou en pourcentage du toutal. Retourne un entier pour les octets; un flottant pour les pourcentages

en-us	Visible name
fr	Nom visible

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
fr	Le nom visible ne peut pas être vide si le nom d'hôte est manquant.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
fr	statistiques du cache VMware. Les modes valides sont : total, free, pfree, used et pused.

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id
fr	Données d'alarmes du cluster VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du cluster VMware

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
fr	Données d'alarmes du cluster VMware, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du cluster VMware

en-us	VMware cluster performance counter, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
fr	Compteur de performances du cluster VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du cluster VMware, <path> - chemin du compteur de performances, <instance> - instance du compteur de performances

en-us	VMware cluster performance counter, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
fr	Compteur de performances du cluster VMware, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du cluster VMware, "path" - chemin du compteur de performances, "instance" - instance du compteur de performances

en-us	VMware cluster property, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id, <prop> - property path
fr	Propriété du cluster VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du cluster VMware, <prop> - chemin de la propriété

en-us	VMware cluster property, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "prop" - property path
fr	Propriété du cluster VMware, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du cluster VMware, "prop" - chemin de la propriété

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
fr	État du cluster VMware, <url> - URL du service VMware, <name> - Nom du cluster VMware

en-us	VMware cluster status, "url" - VMware service URL, "name" - VMware cluster name
fr	État du cluster VMware, "url" - URL du service VMware, "name" - nom du cluster VMware

en-us	VMware cluster tags array, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id
fr	Tableau des tags du cluster VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - ID de cluster VMware

en-us	VMware cluster tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
fr	Tableau de balises de cluster VMware, "url" - URL du service VMware, "id" - ID de cluster VMware

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datacenter id
fr	Données d'alarmes du datacenter VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du datacenter VMware

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id
fr	Données d'alarmes du datacenter VMware, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du datacenter VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs. Returns JSON
fr	Datacenters VMware et leurs identifiants. Retourne un JSON

en-us	VMware datacenters and their IDs, <url> - VMware service URL. Returns JSON
fr	Datacenters VMware et leurs identifiants, <url> - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datacenters and their IDs, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Datacenters VMware et leurs identifiants, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datacenter tags array, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datacenter id. Returns JSON
fr	Tableau de tags du datacenter VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - ID du datacenter VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datacenter tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id. Returns JSON
fr	Tableau de tags du datacenter VMware, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du datacenter VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier
fr	Données d'alarmes de la banque de données VMware, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global du datastore VMware

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware datastore name
fr	Données d'alarmes du datacenter VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom du datacenter VMware

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Statistiques de capacité du datastore VMware en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - total(default)/free/pfree/uncommitted. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Statistiques de capacité du datastore VMware en octets ou en pourcentage du total, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "datastore" - nom de la banque de données, "mode" - total (par défaut)/free/pfree/uncommitted. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	VMware datastore hypervisors list, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name
fr	Liste des hyperviseurs du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <datastore> - nom du datastore

en-us	VMware datastore hypervisors list, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name
fr	Liste des hyperviseurs du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "datastore" - nom du datastore

en-us	VMware datastore performance counter, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datastore uuid, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
fr	Compteur de performances du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <id> - uuid du datastore VMware, <chemin> - chemin du compteur de performances, <instance> - instance du compteur de performances

en-us	VMware datastore performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - datastore perfcounter instance from vmware.hv.diskinfo.get
fr	Compteur de performances du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la banque de données VMware, "path" - chemin du compteur de performances, "instance" - instance de perfcounter de la banque de données de vmware.hv.diskinfo.get

en-us	VMware datastore property, <url> - VMware service URL, <uuid> - datastore name, <prop> - property path
fr	Propriété du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom du datastore, <prop> - chemin de la propriété

en-us	VMware datastore property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "prop" - property path
fr	Propriété du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la banque de données VMware, "prop" - chemin de la propriété

en-us	VMware datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques de lecture du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <datastore> - nom du datastore , <mode> - latency/maxlatency - latence moyenne ou maximale

en-us	VMware datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques de lecture du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "datastore" - nom du datastore , "mode" - latency/maxlatency - latence moyenne ou maximale

en-us	VMware datastore tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier. Returns JSON
fr	Tableau de tags du datacenter VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la banque de données VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datastore tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware datastore uuid. Returns JSON
fr	Tableau des tags du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - uuid du datastore VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques d'écriture du datastore VMware, <url> - URL du service VMware, <datastore> - nom du datastore , <mode> - latency/maxlatency - latence moyenne ou maximale

en-us	VMware datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques d'écriture du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "datastore" - nom du datastore , "mode" - latency/maxlatency - latence moyenne ou maximale

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, <url> - VMware service URL. Returns JSON
fr	Switch virtuel distribué VMware, <url> - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Switch virtuel distribué VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware event log, <url> - VMware service URL, <mode> - all (default), skip - skip processing of older data
fr	Journal des événements VMware, <url> - URL du service VMware, <mode> - all (tout - par défaut), skip - ignorer le traitement des données plus anciennes

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default), skip - skip processing of older data
fr	Journal des événements VMware, "url" - URL du service VMware, "mode" - all (tout - par défaut), skip - ignorer le traitement des données plus anciennes

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, <url> - VMware service URL, <filter> - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, <mode> - state(default)/full. Returns JSON
fr	Wrapper VMware FetchDVPorts, <url> - URL du service VMware, <filter> - objet de données vmware DistributedVirtualSwitchPortCriteria, <mode> - état (par défaut)/complet. Retourne un JSON

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware DVSwitch global unique identifier, "filter" - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode"- state(default)/full. Returns JSON
fr	Wrapper VMware FetchDVPorts, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global VMware DVSwitch, "filter" - objet de données vmware DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode" - état (par défaut)/complet. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Données d'alarmes de l'hyperviseur VMware, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Données d'alarmes de l'hyperviseur VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Taille de mémoire gonflée de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Taille de la mémoire "balloon" de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	UUID du BIOS de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	UUID du BIOS de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nom du cluster de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nom du cluster de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor connection state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	État de connexion de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor connection state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	État de connexion de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns string
fr	Nom du centre de données de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware hypervisor datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns string
fr	Nom du datacenter de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
fr	Statistiques de lecture du datastore de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "datastore" - nom du datastore, "mode" - latency

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
fr	Statistiques de lecture du datastore de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <datastore> - nom du datastore, <mode> - latency

en-us	VMware hypervisor datastores list, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Liste des datastore de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor datastores list, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Liste des datastores de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
fr	Statistiques d'écriture du datastore de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "datastore" - nom du datastore, "mode" - latency

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
fr	Statistiques d'écriture du datastore de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <datastore> - nom du datastore, <mode> - latency

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
fr	Capteur cumulatif de l'état de santé de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Renvoie 0 - gris ; 1 - vert; 2 - jaune; 3 - rouge

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
fr	Etat cumulatif des capteurs de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne 0 - gris ; 1 - vert; 2 - jaune; 3 - rouge

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Capteurs d'état du fournisseur matériel de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
fr	Capteurs d'état du fournisseur du matériel de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Modèle d'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Modèle de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nom de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Nom de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
fr	Statistiques d'entrée du réseau de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "mode" - bps

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
fr	Statistiques d'entrée réseau de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network interface speed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, <ifname> - interface name
fr	Vitesse de l'interface réseau de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, <ifname> - nom de l'interface

en-us	VMware hypervisor network interface speed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <ifname> - interface name
fr	Statistiques de vitesse du réseau de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
fr	Statistiques de sortie du réseau de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "mode" - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
fr	Statistiques de sortie réseau de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
fr	Compteur de performances de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "path" - chemin du compteur de performances, "instance" - instance du compteur de performances

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
fr	Compteur de performance de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <path> - chemin du compteur de performance, <instance> - instance du compteur de performance

en-us	VMware hypervisor processor frequency, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Fréquence du processeur de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Fréquence du processeur de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Modèle de processeur de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Modèle du processeur de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Utilisation du processeur de l'hyperviseur VMware en Hz, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Utilisation du processeur de l'hyperviseur VMware en Hz, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor property , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "prop" - property path
fr	Propriété de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "prop" - chemin de la propriété

en-us	VMware hypervisor property , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <prop> - property path
fr	Propriété de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - nom d'hôte de l'hyperviseur VMware, <prop> - chemin de la propriété

en-us	VMware hypervisor sensors value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Valeur des capteurs de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identificateur global unique de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor sensors value, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
fr	Valeur des capteurs de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor serialnumber, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Numéro de série de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor serialnumber, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Numéro de série de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	État de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	État de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Tableau de balises de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
fr	Tableau des tags de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Taille totale de la mémoire de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Fréquence du processeur de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Disponibilité de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Uptime de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Taille de la mémoire utilisée par l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Taille mémoire utilisée sur l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nom du fournisseur de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	vendor name de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor version, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Version de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
fr	Version de l'hyperviseur VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
fr	Nom complet du service VMware, <url> - URL du service VMware

en-us	VMware service full name, "url" - VMware service URL
fr	Nom complet du service VMware, "url" - URL du service VMware

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
fr	Version du service VMware, <url> - URL du service VMware

en-us	VMware service version, "url" - VMware service URL
fr	Version du service VMware, "url" - URL du service VMware

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL
fr	Données d'alarmes du vCenter VMware alerte les données, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL
fr	Données d'alarmes du vCenter VMware alerte les données, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Données d'alarmes de la machine virtuelle VMware, renvoie JSON, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine name
fr	Données d'alarme de la machine virtuelle VMware, retourne un JSON, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire gonflée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire "balloon" d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Espace de stockage dédié de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Espace de stockage utilisé d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire compressée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire compressée d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "name" - custom attribute name
fr	Valeur d'attribut personnalisé de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "name" - nom de l'attribut personnalisé

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <name> - custom attribute name
fr	Valeur d'attribut personnalisé de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <name> - Nom de l'attribut personnalisé

en-us	VMware virtual machine datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns string
fr	Nom du centre de données de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware virtual machine datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns string
fr	Nom du datacenter de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques de lecture de périphérique de disque de machine virtuelle VMware, "url" - URL de service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque, "mode" - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques de lecture d'un disque d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance du périphérique disque, <mode> - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques d'écriture de périphérique de disque de machine virtuelle VMware, "url" - URL de service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque, "mode" - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques d'écriture d'un disque d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance du périphérique disque, <mode> - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Le disque de la machine virtuelle VMware nécessite une consolidation, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Disque de la machine virtuelle VMware, nécessite une consolidation, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine file system statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "fsname" - file system name, "mode"- total/free/used/pfree/pused
fr	Statistiques du système de fichiers de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "fsname" - nom du système de fichiers, "mode" - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
fr	Statistiques d'un système de fichiers d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <fsname> - nom du système de fichiers, <mode> - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Utilisation de la mémoire de l'invité de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Utilisation de la mémoire "invité" d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Utilisation de la mémoire de l'hôte de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Utilisation de la mémoire "hôte" d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Nom de l'hyperviseur de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Nom de l'hyperviseur d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Nom de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Nom d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques d'entrée de l'interface réseau de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de l'interface réseau, "mode" - bps/pps - octets/paquets par seconde

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques d'entrée d'une interface réseau d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de l'interface réseau, <mode> - bps/ops - octets/operations par second

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques de sortie de l'interface réseau de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de l'interface réseau, "mode" - bps/pps - octets/paquets par seconde

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques de sortie d'une interface réseau d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <instance> - instance de l'interface réseau, <mode> - bps/ops - octets/operations par second

en-us	VMware virtual machine performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
fr	Compteur de performances de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "path" - chemin du compteur de performances, "instance" - instance du compteur de performances

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
fr	Compteur de performance d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <path> - chemin du compteur de performance, <instance> - instance du compteur de performance

en-us	VMware virtual machine power state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	État d'alimentation de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	État de fonctionnement (allumée/éteinte) d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifierr
fr	Taille de la mémoire privée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant global unique de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire privée d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Temps de disponibilité du processeur de la machine virtuelle VMware ms, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Temps de disponibilité du processeur d'une machine virtuelle VMware en ms, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Temps de disponibilité du processeur de la machine virtuelle VMware ms, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Utilisation du processeur d'une machine virtuelle VMware en Hz, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "prop" - property path
fr	Propriété de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "prop" - chemin de la propriété

en-us	VMware virtual machine property, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <prop> - property path
fr	Propriété de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <prop> - chemin de la propriété

en-us	VMware virtual machine shared memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire partagée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire partager d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine snapshot state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	État de l'instantané de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware virtual machine snapshot state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
fr	État du snapshot de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware virtual machine state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	État de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	État de la machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire permutée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille de la mémoire swappée d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	Tableau des tags de machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware virtual machine tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
fr	Tableau des tags de machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware virtual machine tools state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "mode"- version or status
fr	État des outils de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "mode" - version ou état

en-us	VMware virtual machine tools state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <mode> - version or status
fr	État des outils VMware de la machine virtuelle, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware, <mode> - version ou état

en-us	VMware virtual machine total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille totale de la mémoire de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Taille totale de la mémoire d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Espace de stockage non engagé de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Espace de stockage inutilisé d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Espace de stockage non partagé de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Espace de stockage non partagé d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Disponibilité de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
fr	Uptime d'une machine virtuelle VMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
fr	État de maintenance de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne 0 - pas en maintenance ; 1 - en maintenance

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
fr	État de maintenance de l'hyperviseur VVMware, <url> - URL du service VMware, <uuid> - Nom d'hôte de l'hyperviseur VMware. Retourne 0 - pas en maintenance ; 1 - en maintenance

en-us	w
fr	s

en-us	W
fr	M

en-us	W
fr	A

en-us	W
fr	P

en-us	Warning
fr	Avertissement

en-us	Warning
fr	Avertissement

en-us	Warning message
fr	Message d'alerte

en-us	Warning! Unable to retrieve database version.
fr	Avertissement ! Impossible de récupérer la version de la base de données.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least (%2$s)
fr	Avertissement ! Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins (%2$s)

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least %2$s.
fr	Avertissement ! Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins %2$s.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should not be higher than %2$s.
fr	Avertissement ! Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Ne doit pas être supérieur à %2$s.

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
fr	Nous sommes désolés, le nombre maximal d'éléments à mémoriser a été atteint.

en-us	Web
fr	Web

en-us	Webhook
fr	Webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
fr	Webhook n'a pas de paramètres.

en-us	Web monitoring
fr	Supervision Web

en-us	Web scenario
fr	Scénario web

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
fr	Le scénario web "%1$s" existe déjà.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
fr	Le scénario web "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	Web scenario added
fr	Scénario web ajouté

en-us	Web scenario deleted
fr	Scénario web supprimé

en-us	Web scenario disabled
fr	Scénarios web désactivés

en-us	Web scenario disabled
fr	Scénario web désactivé

en-us	Web scenario enabled
fr	Scénarios web activés

en-us	Web scenario enabled
fr	Scénarion web activé

en-us	Web scenarios
fr	Scénarios web

en-us	Web scenario updated
fr	Scénario web mis à jour

en-us	web scenario with the same UUID already exists
fr	un scénario avec le même UUID existe déjà

en-us	Wed
fr	Mer

en-us	Wednesday
fr	Mercredi

en-us	Week
fr	Semaine

en-us	Week
fr	Semaine

en-us	Weekly
fr	Hebdomadaire

en-us	Weight
fr	Poids

en-us	Welcome
fr	Bienvenue

en-us	Welcome to
fr	Bienvenue dans

en-us	When active
fr	Lorsque actif

en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
fr	Le widget à X :%3$d, Y :%4$d sur la page #%2$d du tableau de bord "%1$s" est hors limites.

en-us	Widget is deprecated.
fr	Le widget est obsolète.

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
fr	Le widget est trop petit pour le nombre de colonnes et de lignes spécifié.

en-us	Widget type is not supported in this context.
fr	Le type de widget n'est pas pris en charge dans ce contexte.

en-us	Width
fr	Largeur

en-us	wildcard patterns with '*' may be used
fr	des caractères génériques avec '*' peuvent être utilisés

en-us	With data
fr	Avec données

en-us	With data collection
fr	Avec collecte de données

en-us	With dependencies
fr	Avec dépendances

en-us	With header row
fr	Avec ligne d'en-tête

en-us	Without data
fr	Sans données

en-us	Without problems
fr	Sans problème

en-us	Without problems
fr	Sans problème

en-us	Without triggers
fr	Sans déclencheur

en-us	With problem name
fr	Avec le nom du problème

en-us	With problems
fr	Avec problèmes

en-us	With problems
fr	Avec problèmes

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
fr	Avec ce paramètre, seuls les éléments numériques seront affichés dans cette colonne.

en-us	With triggers
fr	Avec déclencheurs

en-us	Working time
fr	Heures ouvrées

en-us	Write
fr	Écriture

en-us	Wrong %1$s.php class name for module located at %2$s.
fr	Mauvais nom de classe %1$s.php pour le module situé à %2$s.

en-us	wrong discovery rule type
fr	mauvais type de règle de découverte

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
fr	Champs incorrects pour l'hôte "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
fr	Champs incorrects pour un lien de carte.

en-us	wrong item type
fr	mauvais type d'élément

en-us	wrong master item type
fr	mauvais type d'élément principal

en-us	Wrong Module.php class name for module located at %1$s.
fr	Mauvais nom de classe Module.php pour le module situé à %1$s.

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
fr	[Mauvaise valeur pour le jour : "%1$s"]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
fr	[Mauvaise valeur pour le mois : "%1$s"]

en-us	Wrong value for "url" field.
fr	Mauvaise valeur pour le champ "url".

en-us	X
fr	X

en-us	X1
fr	X1

en-us	X2
fr	X2

en-us	X-Axis
fr	Axe X

en-us	X-Frame-Options HTTP header
fr	En-tête HTTP X-Frame-Options

en-us	X-Frame-Options HTTP header supported values:
fr	Valeurs prises en charge de l'en-tête HTTP X-Frame-Options :

en-us	XML
fr	XML

en-us	XML data
fr	Données XML

en-us	XML is empty
fr	Le XML est vide

en-us	XML is expected
fr	Un XML est attendu

en-us	XML to JSON
fr	XML vers JSON

en-us	XML XPath
fr	XPath XML

en-us	XPath
fr	XPath

en-us	y
fr	a

en-us	Y
fr	Y

en-us	Y1
fr	Y1

en-us	Y2
fr	Y2

en-us	YAML
fr	YAML

en-us	Y-axis
fr	Axe Y

en-us	Y axis MAX value
fr	Valeur MAX axe Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
fr	La valeur MAX de l'axe Y doit être supérieure à la valeur MIN de l'axe Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
fr	La valeur maximal de l'axe Y doit être supérieure à la valeur minimale de l'axe Y.

en-us	Y axis MIN value
fr	Valeur minimale axe Y

en-us	Y axis side
fr	Coté de l'axe Y

en-us	Year
fr	Année

en-us	Year
fr	Année

en-us	Yearly
fr	Annuel

en-us	Yes
fr	Oui

en-us	Yesterday
fr	Hier

en-us	Y-m-d
fr	d/m/Y

en-us	Y-m-d H:i
fr	d/m/Y H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
fr	d/m/Y H:i:s

en-us	Y-n-d
fr	d/n/Y

en-us	You are logged in as "%1$s".
fr	Vous êtes connecté en tant que "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
fr	Certaines langues ne peuvent pas être choisi, car elles ne sont pas toutes installées sur le serveur web.

en-us	You are not logged in
fr	Vous n'êtes pas connecté

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
fr	Vous ne pouvez pas échanger les hôtes pour la sélection actuelle.

en-us	You cannot switch templates for current selection.
fr	Vous ne pouvez pas changer les modèles pour la sélection actuelle.

en-us	You do not have permission to perform this operation.
fr	Vous n'avez pas la permission d'effectuer cette opération.

en-us	You have no permissions to access this page.
fr	Vous n'avez pas la permission d'accéder à cette page.

en-us	You must login to view this page.
fr	Vous devez vous identifier pour accéder à cette page.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
fr	Votre base de données ne fonctionne pas correctement. Veuillez patienter quelques minutes et essayez de répéter cette action. Si le problème persiste, contactez l'administrateur système. Le problème peut être causé par une transaction de longue durée ou un verrouillage de niveau de ligne effectué par votre système de gestion de base de données.

en-us	YYYY-MM-DD
fr	AAAA-MM-JJ

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
fr	AAAA-MM-JJ hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
fr	AAAA-MM-JJ hh:mm:ss

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
fr	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
fr	Zabbix

en-us	ZABBIX
fr	ZABBIX

en-us	Zabbix agent
fr	agent Zabbix

en-us	Zabbix agent (active)
fr	agent Zabbix (actif)

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
fr	Zabbix a reçu une requête incorrecte.

en-us	Zabbix Integrations
fr	Intégrations Zabbix

en-us	Zabbix internal
fr	Zabbix interne

en-us	Zabbix internal authentication
fr	Authentification Zabbix interne

en-us	Zabbix login form
fr	Formulaire de connexion Zabbix

en-us	Zabbix server
fr	Serveur Zabbix

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
fr	Le serveur Zabbix "%1$s" est inaccessible. Raisons possibles: 1. "NodeAddress" ou "ListenPort" incorrect dans "zabbix_server.conf" ou surcharge de IP/DNS du serveur incorrect dans "zabbix.conf.php" ; 2. Configuration réseau incorrecte. 

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
fr	Le serveur Zabbix "%1$s" est inaccessible. Raisons possibles : 1. IP su serveur ou DNS incorrect dans le fichier "zabbix.conf.php" ; 2. Configuration réseau incorrecte. 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
fr	Le serveur Zabbix ne fonctionne pas : les informations affichées peuvent ne pas être actuelles.

en-us	Zabbix server is running
fr	Le serveur Zabbix est en cours d'exécution

en-us	Zabbix server name
fr	Nom du serveur Zabbix

en-us	Zabbix server (proxy)
fr	Serveur Zabbix (proxy)

en-us	Zabbix Streaming Protocol v1.0
fr	Protocole de streaming Zabbix v1.0

en-us	Zabbix Technical Support
fr	Support Technique Zabbix

en-us	Zabbix trapper
fr	Zabbix trapper

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
fr	le niveau de zoom doit être compris entre "%1$s" et "%2$s"

en-us	Zoom out
fr	Dézoomer

en-us	(0 - infinitely)
fr	(0 - indéfiniment)

en-us	0 or 1
fr	0 ou 1

en-us	(0 - use action default)
fr	(0 - utiliser les paramètres par défaut de l'action)

en-us	0 - use default port
fr	0 - utiliser le port par défaut

en-us	10 seconds
fr	10 secondes

en-us	12-hour
fr	12 heures

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
fr	%1$d caractères dépassent la longueur maximale de %2$d caractères

en-us	%1$d day
fr	%1$d jour

en-us	%1$d day
fr	%1$d jours

en-us	%1$d matches for %2$s found
fr	%1$d correspondances trouvées pour %2$s

en-us	%1$d of %1$d+ hosts are shown
fr	%1$d sur %1$d+ hôtes sont affichés

en-us	%1$d of %1$d+ items are shown
fr	%1$d sur %1$d+ éléments sont affichés

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
fr	le problème %1$d de %3$d%2$s est affiché

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
fr	les problèmes %1$d de %3$d%2$s sont affichés

en-us	%1$d problems selected.
fr	%1$d problèmes sélectionnés.

en-us	1 minute
fr	1 minute

en-us	(%1$s %2$s)
fr	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s: %2$s
fr	%1$s : %2$s

en-us	%1$s. %2$s: %3$s. %4$s.
fr	%1$s. %2$s : %3$s. %4$s.

en-us	%1$s action
fr	%1$s actions

en-us	%1$s action
fr	%1$s action

en-us	%1$s characters
fr	%1$s caractères

en-us	%1$s characters remaining
fr	%1$s caractères restants

en-us	"%1$s" date must be less than "%2$s" date.
fr	La date "%1$s" doit être antérieure à la date "%2$s".

en-us	%1$s event
fr	%1$s événement

en-us	%1$s event
fr	%1$s événements

en-us	%1$s group pattern
fr	Modèle de groupe %1$s

en-us	%1$s host in maintenance
fr	%1$s hôtes en maintenance

en-us	%1$s host in maintenance
fr	%1$s hôte en maintenance

en-us	%1$s hour
fr	%1$s heure

en-us	%1$s hour
fr	%1$s heures

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
fr	"%1$s" au lieu de "%2$s"

en-us	"%1$s" is expected
fr	"%1$s" est attendu

en-us	%1$s item
fr	%1$s élément

en-us	%1$s item
fr	%1$s éléments

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
fr	%1$s [Ligne : %2$s | Colonne : %3$s]

en-us	%1$s message
fr	%1$s message

en-us	%1$s message
fr	%1$s messages

en-us	%1$s minute
fr	%1$s minutes

en-us	%1$s minute
fr	%1$s minute

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
fr	"%1$s" doit être une chaîne vide ou plus grand que "%2$s".

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
fr	%1$s de %2$s élément en défaut

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
fr	%1$s de %2$s éléments en défaut

en-us	%1$s or %2$s - allows the page to be displayed only in a frame on the same origin as the page itself
fr	%1$s ou %2$s - permet à la page d'être affichée uniquement dans un cadre sur la même origine que la page elle-même

en-us	%1$s or %2$s - prevents the page from being displayed in a frame, regardless of the site attempting to do so
fr	%1$s ou %2$s - empêche la page d'être affichée dans un cadre, quel que soit le site qui tente de le faire

en-us	%1$s.php class must extend %2$s for module located at %3$s.
fr	La classe %1$s.php doit étendre %2$s pour le module situé à %3$s.

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
fr	%1$s présélectionné, utiliser les touches flèches bas, haut et entrer pour sélectionner

en-us	%1$s problem
fr	%1$s problèmes

en-us	%1$s problem
fr	%1$s problème

en-us	%1$s problem in total
fr	%1$s problèmes au total

en-us	%1$s problem in total
fr	%1$s problème au total

en-us	%1$s, read only
fr	%1$s, lecture seule

en-us	%1$s retry left
fr	%1$s essai restant

en-us	%1$s retry left
fr	%1$s essais restants

en-us	%1$s second
fr	%1$s seconde

en-us	%1$s second
fr	%1$s secondes

en-us	%1$s, selected
fr	%1$s, sélectionné

en-us	%1$s, Severity, %2$s
fr	%1$s, Séverité, %2$s

en-us	%1$sth percentile: %2$s
fr	%1$sième centile : %2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
fr	%1$s - lancé par le module situé à %2$s.

en-us	%1$s unacknowledged problem
fr	%1$s problèmes non-acquittés

en-us	%1$s unacknowledged problem
fr	%1$s problème non-acquitté

en-us	%1$s (year %2$s)
fr	%1$s (année %2$s)

en-us	24-hour
fr	24 heures

en-us	24x7
fr	24x7

en-us	30 seconds
fr	30 secondes

en-us	3D view
fr	vue 3D

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
fr	%4$s tentative de connexion échouée enregistrée. La dernière tentative échouée était du %1$s le %2$s à %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
fr	%4$s tentatives de connexion échouées enregistrées. La dernière tentative échouée était du %1$s le %2$s à %3$s.

en-us	500 latest values
fr	500 dernières valeurs

en-us	5 minutes
fr	5 minutes

en-us	5 seconds
fr	5 secondes

en-us	A
fr	M

en-us	a boolean is expected
fr	un booléen est nécessaire

en-us	a boolean value is expected
fr	une valeur booléenne est attendue

en-us	Above value
fr	Au dessus de la valeur

en-us	abs() - Absolute value
fr	abs() - Valeur absolue

en-us	Abscissa
fr	Abscisse

en-us	Access denied
fr	Accès refusé

en-us	Access denied!
fr	Accès refusé !

en-us	Access to actions
fr	Accéder aux actions

en-us	Access to API
fr	Accéder à l'API

en-us	Access to modules
fr	Accès aux modules

en-us	Access to services
fr	Accès aux services

en-us	Access to UI elements
fr	Accès aux éléments de l'interface utilisateur

en-us	a character string, integer or floating point value is expected
fr	une chaîne de caractères, un entier ou une valeur à virgule flottante est attendu

en-us	a character string is expected
fr	une chaîne de caractères est attendue

en-us	Ack
fr	Acquitté

en-us	Acknowledge
fr	Acquittement

en-us	Acknowledged
fr	Acquitté

en-us	Acknowledged PROBLEM events
fr	Événements PROBLÈME acquittés

en-us	Acknowledged RESOLVED events
fr	Événements RÉSOLUS acquittés

en-us	Acknowledgement status
fr	Etat de l'acquittement

en-us	Acknowledge problems
fr	Acquitter les problèmes

en-us	acos() - The arccosine of a value as an angle, expressed in radians
fr	acos() - L'arccosinus d'une valeur sous forme d'angle, exprimé en radians

en-us	Action
fr	Action

en-us	Action
fr	Action

en-us	Action "%1$s" already exists.
fr	Action "%1$s" déjà existante.

en-us	Action "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	L'action "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle d'utilisateur "%1$s".

en-us	Action added
fr	Action ajoutée

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
fr	La classe d'action %1$s doit étendre la classe %2$s.

en-us	Action deleted
fr	Action supprimée

en-us	Action deleted
fr	Actions supprimées

en-us	Action disabled
fr	Action désactivée

en-us	Action disabled
fr	Actions désactivées

en-us	Action enabled
fr	Actions activées

en-us	Action enabled
fr	Action activée

en-us	Action log
fr	Journal des actions

en-us	Action operation
fr	Action d'opération

en-us	Actions
fr	Actions

en-us	Actions
fr	Actions

en-us	Action updated
fr	Action mise à jour

en-us	Action with ID "%1$s" is not available.
fr	L'action avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Active
fr	Actif

en-us	Active
fr	Actif

en-us	Active checks
fr	Vérifications actives

en-us	Active since
fr	Actif depuis

en-us	Active till
fr	Actif jusqu'à

en-us	a date in YYYY-MM-DD format is expected
fr	une date au format AAAA-MM-JJ est attendue

en-us	a date is expected
fr	une date est attendue

en-us	Add
fr	Ajouter

en-us	Add a column
fr	Ajouter une colonne

en-us	Add a new widget
fr	Ajouter un nouveau widget

en-us	Add child element
fr	Ajouter un élément enfant

en-us	Add child elements
fr	Ajouter des éléments enfants

en-us	Add child service
fr	Ajouter un service enfant

en-us	Add child services
fr	Ajouter des services enfants

en-us	Added
fr	Ajouté

en-us	Added, %1$s
fr	Ajouté, %1$s

en-us	Add from host
fr	Ajouter depuis l'hôte

en-us	Add from template
fr	Ajouter depuis le modèle

en-us	Add host
fr	Ajouter hôte

en-us	Add host tags
fr	Ajouter des tags d'hôte

en-us	Add host trigger
fr	Ajouter un déclencheur à l'hôte

en-us	Add item
fr	Ajouter un élément

en-us	Additional rule
fr	Règle supplémentaire

en-us	Additional rules
fr	Règles supplémentaires

en-us	Add (message type limit reached)
fr	Ajouter (limite de type de message atteinte)

en-us	Add missing
fr	Ajouter les manquants

en-us	Add multiple maps
fr	Ajouter plusieurs cartes

en-us	Add new data set
fr	Ajouter un nouvel ensemble de données

en-us	Add new interface
fr	Ajouter une nouvelle interface

en-us	Add new override
fr	Ajouter une nouvelle surcharge

en-us	ADD OVERRIDE
fr	AJOUTER SURCHARGE

en-us	Add page
fr	Ajouter une page

en-us	Add parent services
fr	Ajouter des services parents

en-us	Add problem comments
fr	Ajouter des commentaires aux problèmes

en-us	Add prototype
fr	Ajouter prototype

en-us	Address
fr	Adresse

en-us	Address for active agents
fr	Adresse des agents actifs

en-us	Add scheduled report
fr	Ajouter un rapport planifié

en-us	Add services
fr	Ajouter des services

en-us	Add submaps
fr	Ajouter des sous-cartes

en-us	Add to favorites
fr	Ajouter aux favoris

en-us	Add to host group
fr	Ajouter au groupe d'hôtes

en-us	Add to host groups
fr	Ajouter aux groupes d'hôtes

en-us	Add user
fr	Ajouter un utilisateur

en-us	Add user group
fr	Ajouter un groupe d'utilisateurs

en-us	Add widget
fr	Ajouter un widget

en-us	a digit
fr	un chiffre

en-us	Admin
fr	Admin

en-us	Administration
fr	Administration

en-us	a DNS name is expected
fr	un nom DNS est attendu

en-us	Advanced configuration
fr	Configuration avancée

en-us	Advanced labels
fr	Étiquettes avancées

en-us	Advanced options
fr	Options avancées

en-us	affects only filtered data
fr	affecte uniquement les données filtrées

en-us	a floating point value is expected
fr	une valeur à virgule flottante est attendue

en-us	After
fr	Après

en-us	After this change, users who have already enrolled in this MFA method will have to complete the enrollment process again because TOTP secrets will be reset.
fr	Après ce changement, les utilisateurs déjà inscrits à cette méthode d'authentification multi-facteur devront terminer à nouveau le processus d'inscription car les secrets TOTP seront réinitialisés.

en-us	After value
fr	Après la valeur

en-us	Age
fr	Âge

en-us	Age less than
fr	Âge inférieur à

en-us	agent
fr	agent

en-us	Agent
fr	Agent

en-us	Agent (active)
fr	Agent (actif)

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
fr	Vérification de la disponibilité de l'agent. Aucun retour - indisponible ; 1 - disponible

en-us	Agent encryption
fr	Chiffrement sur l'agent

en-us	Agent host metadata. Returns string
fr	Métadonnées de l'hôte de l'agent. Retourne un chaîne de caractères

en-us	Agent host name. Returns string
fr	Nom d'hôte de l'agent. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Agent interfaces
fr	Interfaces de l'agent

en-us	Agent (passive)
fr	Agent (passif)

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
fr	Vérification de la variante de l'agent. Retourne 1 - pour agent Zabbix ; 2 - pour agent Zabbix 2

en-us	Aggregate
fr	Agrégat

en-us	Aggregate functions
fr	Fonctions d'agrégation

en-us	Aggregates each item in the data set.
fr	Agrège chaque élément de l'ensemble de données.

en-us	Aggregates the whole data set.
fr	Agrège l’ensemble des données.

en-us	Aggregation function
fr	Fonction d'agrégation

en-us	Aggregation interval
fr	Intervalle d'agrégation

en-us	a hexadecimal color code (6 symbols) is expected
fr	un code couleur hexadécimal (6 symboles) est attendu

en-us	ALARM CLOCK
fr	RÉVEIL

en-us	Alert message
fr	Message d'alerte

en-us	Alerts
fr	Alertes

en-us	Algorithm
fr	Algorithme

en-us	Alias
fr	Alias

en-us	Align map elements
fr	Aligner les éléments de carte

en-us	all
fr	tous

en-us	All
fr	Tous

en-us	All dashboards
fr	Tous les tableaux de bord

en-us	All graphs
fr	Tous les graphiques

en-us	All groups
fr	Tous les groupes

en-us	All hosts
fr	Tous les hôtes

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
fr	Tous liens doivent avoir "Nom" et "URL" spécifiés

en-us	All maps
fr	Toutes les cartes

en-us	all media
fr	tous les médias

en-us	allowed count of dependency levels would be exceeded
fr	le nombre autorisé de niveaux de dépendance serait dépassé

en-us	allowed count of dependent items would be exceeded
fr	le nombre autorisé d'éléments dépendants serait dépassé

en-us	Allowed hosts
fr	Hôtes autorisés

en-us	Allowed methods
fr	Méthodes autorisées

en-us	Allow list
fr	Autoriser la liste

en-us	Allow manual close
fr	Autoriser la fermeture manuelle

en-us	allow redirect
fr	autoriser les redirections

en-us	Allow redirect
fr	Autoriser les redirections

en-us	All problems
fr	Tous les problèmes

en-us	All problems if tag values match
fr	Tous les problèmes si les valeurs de tag correspondent

en-us	All services
fr	Tous les services

en-us	All tags
fr	Tous les tags

en-us	All templates
fr	Tous les modèles

en-us	a low-level discovery macro is expected
fr	une macro de découverte de bas niveau est attendue

en-us	Also used as legend label for aggregated data sets.
fr	Également utilisé comme étiquette de légende pour les ensembles de données agrégées.

en-us	Alternatively, you can install it manually:
fr	Alternativement, vous pouvez l'installer manuellement :

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Quantité de mémoire physique de l'invité qui est échangée vers l'espace swap, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Quantité de mémoire physique de l'hôte consommée pour la sauvegarde des pages de mémoire physique de l'invité, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Analog
fr	Analogique

en-us	an array is expected
fr	un tableau est attendu

en-us	an array or a character string is expected
fr	un tableau ou une chaîne de caractères est attendu

en-us	an array or object is expected
fr	un tableau ou un objet est attendu

en-us	and
fr	et

en-us	And
fr	Et

en-us	And/Or
fr	Et/Ou

en-us	an email address is expected
fr	une adresse email est attendue

en-us	an empty string is expected
fr	une chaîne de caractères vide est attendue

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
fr	un nombre pair de caractères hexadécimaux est nécessaire

en-us	an explicit time is expected
fr	un temps explicite est attendu

en-us	Angle
fr	Angle

en-us	an identifier is not defined in the formula
fr	aucun identifiant n'est pas défini dans la formule

en-us	an integer is expected
fr	un entier est attendu

en-us	an IP address is expected
fr	une adresse IP est attendue

en-us	an IP or DNS is expected
fr	une IP ou un DNS est attendu

en-us	an item ID is expected
fr	un ID d'élément est attendu

en-us	an item/item prototype ID is expected
fr	un ID d'élément/de prototype d'élément est attendu

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
fr	Un prototype d'élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
fr	Un prototype d'élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur le modèle "%2$s".

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
fr	Un élément avec la clé "%1$s" existe déjà sur le modèle "%2$s".

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
fr	Une règle LLD avec la clé "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
fr	Une règle LLD avec la clé "%1$s" existe déjà sur le modèle "%2$s".

en-us	Annually
fr	Annuellement

en-us	Another widget is used as data source.
fr	Un autre widget est utilisé comme source de données.

en-us	a number is expected
fr	un nombre est nécessaire

en-us	a number is too large
fr	un nombre est trop grand

en-us	a numeric value is expected
fr	une valeur numérique est attendue

en-us	an unsigned integer is expected
fr	un entier non signé est attendu

en-us	an uppercase and a lowercase Latin letter
fr	une lettre Latine majuscule et minuscule

en-us	Any
fr	Tous

en-us	Any changes made in the current form will be lost.
fr	Toutes les modifications apportées au formulaire actuel seront perdues.

en-us	Any character string included
fr	Toute chaîne de caractères inclue

en-us	any error
fr	toute erreur

en-us	Any existing host entities not present in the import file will be deleted. Click OK to proceed.
fr	Toutes les entités hôtes existantes non présentes dans le fichier d'importation seront supprimées. Cliquez sur OK pour continuer.

en-us	Any existing template entities not present in the import file will be deleted. Click OK to proceed.
fr	Toutes les entités de modèle existantes non présentes dans le fichier d'importation seront supprimées. Cliquez sur OK pour continuer.

en-us	API access
fr	Accès API

en-us	API hostname
fr	Nom d'hôte de l'API

en-us	API methods
fr	Méthodes API

en-us	API token
fr	Token API

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
fr	Le token API "%1$s" existe déjà pour le userid "%2$s".

en-us	API token added
fr	Token API ajouté

en-us	API token deleted
fr	Token API supprimé

en-us	API token deleted
fr	Tokens API supprimés

en-us	API token disabled
fr	Tokens API désactivés

en-us	API token disabled
fr	Token API désactivé

en-us	API token enabled
fr	Token API activé

en-us	API token enabled
fr	Tokens API activés

en-us	API token expired.
fr	Token API expiré.

en-us	API tokens
fr	Tokens API

en-us	API token updated
fr	Token API mis à jour

en-us	Application error.
fr	Erreur d'application.

en-us	Apply
fr	Appliquer

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
fr	Appliquer les permissions et les filtres de tag à tous les sous-groupes

en-us	Apply permissions to all subgroups
fr	Appliquer les autorisations à tous les sous-groupes

en-us	Approaching
fr	Proche de

en-us	Approximation
fr	Approximation

en-us	Apr
fr	Avr

en-us	April
fr	Avril

en-us	Arc background
fr	Arrière-plan de l'arc

en-us	Arc size
fr	Taille de l'arc

en-us	Area size
fr	Taille de la zone

en-us	Area type
fr	Type de zone

en-us	a relative time is expected
fr	une durée relative est attendue

en-us	Are you sure you want to delete?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ?

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
fr	Voulez-vous vraiment supprimer ce filtre ?

en-us	Are you sure you want to perform this action?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?

en-us	Arithmetic
fr	Arithmétique

en-us	as Blue
fr	en Bleu

en-us	ascending
fr	croissant

en-us	ascii() - Returns the ASCII code of the leftmost character of the value
fr	ascii() - Retourne le code ASCII du caractère le plus à gauche de la valeur

en-us	as Green
fr	en Vert

en-us	asin() - The arcsine of a value as an angle, expressed in radians
fr	asin() - L'arcsinus d'une valeur sous forme d'angle, exprimé en radians

en-us	As is
fr	Tel quel

en-us	a special character
fr	un caractère spécial

en-us	As plain text
fr	Format texte

en-us	as Red
fr	en Rouge

en-us	Assertions
fr	Assertions

en-us	Asset tag
fr	Tag caractéristique

en-us	Assigned proxy
fr	Proxy assigné

en-us	a string, number or null value is expected
fr	une chaîne, un nombre ou une valeur nulle est attendu

en-us	a string of space-separated hostnames; adding %1$s to the list allows the page to be displayed in a frame on the same origin as the page itself
fr	une chaîne de noms d'hôtes séparés par des espaces ; l'ajout de %1$s à la liste permet d'afficher la page dans un cadre sur la même origine que la page elle-même

en-us	At %1$s %2$s of every %3$s week
fr	À %1$s %2$s toutes les %3$s semaine

en-us	At %1$s %2$s of every %3$s week
fr	À %1$s %2$s toutes les %3$s semaines

en-us	At %1$s every %2$s day
fr	À %1$s tous les %2$s jour

en-us	At %1$s every %2$s day
fr	À %1$s tous les %2$s jours

en-us	At %1$s on %2$s %3$s of every %4$s
fr	A %1$s le %2$sme %3$s de chaque %4$s

en-us	At %1$s on day %2$s of every %3$s
fr	A %1$s le %2$sme jour de chaque %3$s

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (value) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
fr	atan2() - L'arctangente des coordonnées d'ordonnée (value) et d'abscisse spécifiées sous forme d'angle, exprimées en radians

en-us	atan() - The arctangent of a value as an angle, expressed in radians
fr	atan() - L'arctangente d'une valeur sous forme d'angle, exprimée en radians

en-us	a template ID is expected
fr	un ID de modèle est attendu

en-us	At (hour:minute)
fr	À (heure:minute)

en-us	a time is expected
fr	un temps est attendu

en-us	a time period is expected
fr	une période de temps est nécessaire

en-us	a time range is expected
fr	une plage de temps est nécessaire

en-us	a timestamp is too large
fr	un horodatage est trop grand

en-us	a time unit is expected
fr	une unité de temps est nécessaire

en-us	At least one action is mandatory.
fr	Au moins une action est obligatoire.

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
fr	Au moins un utilisateur actif doit exister avec le rôle "%1$s".

en-us	at least one day of the week must be selected
fr	au moins un jour de la semaine doit être sélectionné

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
fr	Au moins un jour de la semaine ou un jour du mois doit être spécifié.

en-us	At least one host group or host must be selected.
fr	Au moins un groupe hôte ou un hôte doit être sélectionné.

en-us	At least one LDAP server must exist.
fr	Au moins un serveur LDAP doit exister.

en-us	At least one MFA method must exist.
fr	Au moins une méthode d'authentification multi-facteur doit exister.

en-us	At least one of MySQL or PostgreSQL should be supported.
fr	Au moins MySQL ou PostgreSQL doit être supporté.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
fr	Au moins MySQL, PostgreSQL ou Oracle doit être supporté.

en-us	At least one operation must be selected.
fr	Au moins une opération doit être sélectionnée.

en-us	At least one operation must exist.
fr	Au moins une opération doit exister.

en-us	at least one option must be selected
fr	au moins une option doit être sélectionnée

en-us	at least one override option must be specified
fr	au moins une option de substitution doit être spécifiée

en-us	At least one parameter "%1$s" or "%2$s" must be enabled.
fr	Au moins un paramètre "%1$s" ou "%2$s" doit être activé.

en-us	At least one parameter must be enabled.
fr	Au moins un paramètre doit être activé.

en-us	At least one UI element must be checked.
fr	Au moins un élément de l'interface utilisateur doit être coché.

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
fr	Au moins un élément de l'interface utilisateur doit être activé pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	At least one update operation or message is mandatory
fr	Au moins une opération ou un message de mise à jour est obligatoire

en-us	At least one update operation or message must exist.
fr	Au moins une opération de mise à jour ou un message doit exister.

en-us	At least one user or user group must be selected.
fr	Au moins un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs doit être sélectionné.

en-us	At least one user or user group must be specified.
fr	Au moins un utilisateur ou groupe d'utilisateurs doit être spécifié.

en-us	Attempt interval
fr	Intervalle entre tentatives

en-us	Attempts
fr	Tentatives

en-us	Attribute
fr	Attribut

en-us	Attribution text
fr	Attribution texte

en-us	Audit log
fr	Journal d'audit

en-us	Audit settings
fr	Paramètres d'audit

en-us	Aug
fr	Aoû

en-us	August
fr	Août

en-us	Authentication
fr	Authentification

en-us	Authentication algorithm
fr	Algorithme d'authentification

en-us	Authentication failed: %1$s.
fr	L'authentification a échoué: %1$s.

en-us	Authentication method
fr	Méthode d'authentification

en-us	Authentication passphrase
fr	Phrase d'authentification

en-us	Authentication protocol
fr	Protocole d'authentification

en-us	Authentication settings updated
fr	Paramètres d'authentification mis à jour

en-us	AuthN requests
fr	Requêtes AuthN

en-us	Author
fr	Auteur

en-us	Authorization
fr	Autorisation

en-us	Auth token
fr	Token d'authentification

en-us	Auto
fr	Auto

en-us	Auto
fr	Auto

en-us	Auto-login
fr	Connexion automatique

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
fr	Les options d'auto-connexion et d'auto-déconnexion ne peuvent pas être activées en même temps.

en-us	Auto-logout
fr	Auto-déconnexion

en-us	Automatic
fr	Automatique

en-us	Automatic icon mapping
fr	Correspondance d'icône automatique

en-us	Automatic icon selection
fr	Sélection automatique d'icône

en-us	Autoregistration
fr	Enregistrement automatique

en-us	Autoregistration actions
fr	Actions d'enregistrement automatique

en-us	Autoregistration data storage period
fr	Période de stockage des données d'enregistrement automatique

en-us	Availability
fr	Disponibilité

en-us	Availability report
fr	Rapport de disponibilité

en-us	Availability report graph
fr	Graphique du rapport de disponibilité

en-us	Available
fr	Disponible

en-us	Available
fr	Disponible

en-us	Average
fr	Moyen

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Nombre moyen de demandes de lecture en attente sur le disque virtuel pendant l'intervalle de collecte, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Nombre moyen de demandes d'écriture en attente sur le disque virtuel pendant l'intervalle de collecte, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	avg
fr	moy

en-us	avg() - Average value of a period T
fr	avg() - Valeur moyenne d'une période T

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
fr	Évitez les mots de passe faciles à deviner

en-us	Awaiting data
fr	En attente de données

en-us	Axes
fr	Axes

en-us	Back
fr	Retour

en-us	Background
fr	Fond

en-us	Background color
fr	Couleur de l'arrière plan

en-us	Background image
fr	Image de fond

en-us	Bar
fr	Barre

en-us	Base color
fr	Couleur de base

en-us	Base DN
fr	DN de base

en-us	baselinedev() - Returns the number of deviations between data periods in seasons and the last data period
fr	baselinedev() - Retourne le nombre d'écarts entre les périodes de données dans les cycles et la dernière période de données

en-us	baselinewma() - Calculates baseline by averaging data periods in seasons
fr	baselinewma() - Calcule la référence en faisant la moyenne des périodes de données sur les cycles

en-us	Basic
fr	Basique

en-us	Bearer
fr	Bearer

en-us	Bearer token
fr	Jeton bearer

en-us	Before value
fr	Avant la valeur

en-us	Below value
fr	En dessous de la valeur

en-us	between() - Checks if a value belongs to the given range (1 - in range, 0 - otherwise)
fr	between() - Vérifie si une valeur appartient à la plage donnée (1 - dans la plage, 0 - sinon)

en-us	Binary
fr	Binaire

en-us	Binary item "%1$s" cannot be used in trigger
fr	L'élément binaire "%1$s" ne peut pas être utilisé dans le déclencheur

en-us	binary value
fr	valeur binaire

en-us	Bind DN
fr	DN de lien

en-us	Bind password
fr	Mot de passe de lien

en-us	bitand() - Bitwise AND
fr	bitand() - ET binaire

en-us	bitlength() - Returns the length in bits
fr	bitlength() - Retourne la longueur en bits

en-us	bitlshift() - Bitwise shift left
fr	bitlshift() - Décalage des bits vers la gauche

en-us	bitnot() - Bitwise NOT
fr	bitnot() - Inversion des bits

en-us	bitor() - Bitwise OR
fr	bitor() - OU binaire

en-us	bitrshift() - Bitwise shift right
fr	bitrshift() - Décalage des bits vers la droite

en-us	Bits to shift
fr	Bits à décaler

en-us	Bitwise functions
fr	Fonctions binaires

en-us	bitxor() - Bitwise exclusive OR
fr	bitxor() - OU exclusif binaire

en-us	blinking
fr	clignotant

en-us	Blocked
fr	Bloqué

en-us	Blue
fr	Bleu

en-us	Body
fr	Corps

en-us	Body and headers
fr	Corps et en-têtes

en-us	Bold
fr	Gras

en-us	Bold line
fr	Ligne épaisse

en-us	Boolean to decimal
fr	Booléen vers décimal

en-us	Border
fr	Bordure

en-us	Border color
fr	Couleur de la bordure

en-us	Border type
fr	Type de bordure

en-us	Border width
fr	Largeur de bordure

en-us	Both passwords must be equal.
fr	Les deux mots de passe doivent être égaux.

en-us	both username and password should be either present or empty
fr	le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être présents ou vides

en-us	both vendor_name and vendor_version should be either present or empty
fr	Les deux vendor_name et vendor_version doivent être soit présents, soit vides

en-us	Bottom
fr	Bas

en-us	Bottom N
fr	Bas N

en-us	Bring forward
fr	Amener vers l'avant

en-us	Bring to front
fr	Amener à l'avant

en-us	Browser
fr	Navigateur

en-us	Bulgarian (bg_BG)
fr	Bulgare (bg_BG)

en-us	By host
fr	Par hôte

en-us	By me
fr	Par moi

en-us	bytelength() - Returns the length in bytes
fr	bytelength() - Retourne la longueur en octets

en-us	By trigger template
fr	Par modèle de déclencheur

en-us	calculated
fr	calculé

en-us	Calculated
fr	Calculé

en-us	Calendar
fr	Calendrier

en-us	Callback
fr	Rappel

en-us	can be used to add "@2x" to the URL to load retina tiles.
fr	peut être utilisé pour ajouter "@2x" à l'URL pour charger les tuiles.

en-us	Cancel
fr	Annuler

en-us	Cannot add action
fr	Impossible d'ajouter l'action

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
fr	Impossible d'ajouter un élément non-numérique "%1$s" au graphique "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
fr	Impossible d'ajouter un élément non numérique "%1$s" au prototype de graphique "%2$s".

en-us	Cannot add API token
fr	Impossible d'ajouter un Token API

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
fr	Impossible d'ajouter une page au tableau de bord : le nombre maximal de %1$d pages de tableau de bord a été ajouté.

en-us	Cannot add discovery rule
fr	Impossible d'ajouter la règle de découverte

en-us	Cannot add graph
fr	Impossible d'ajouter le graphique

en-us	Cannot add graph prototype
fr	Impossible d'ajouter le prototype de graphique

en-us	Cannot add host
fr	Impossible d'ajouter l'hôte

en-us	Cannot add host group
fr	Impossible d'ajouter le groupe d'hôtes

en-us	Cannot add host prototype
fr	Impossible d'ajouter un prototype d'hôte

en-us	Cannot add image
fr	Impossible d'ajouter l'image

en-us	Cannot add item
fr	Impossible d'ajouter l'élément

en-us	Cannot add item prototype
fr	Impossible d'ajouter le prototype d'élément

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
fr	Impossible d'ajouter un élément de carte sur la carte "%1$s" en raison d'une référence circulaire.

en-us	Cannot add media type
fr	Impossible d'ajouter un type de média

en-us	Cannot add module: %1$s.
fr	Impossible d'ajouter le module : %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
fr	Impossible d'ajouter les modules : %1$s.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
fr	Impossible d'ajouter plus d'un élément de type "Somme du graphique" sur le graphique "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
fr	Impossible d'ajouter plus d'un élément de type "Somme de graphique" sur le prototype de graphique "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Total" to the chart.
fr	Impossible d'ajouter plus d'un élément de type « Total » au graphique.

en-us	Cannot add network map
fr	Impossible d'ajouter une carte réseau

en-us	Cannot add proxy
fr	Impossible d'ajouter le proxy

en-us	Cannot add proxy group
fr	Impossible d'ajouter un groupe de proxy

en-us	Cannot add regular expression
fr	Impossible d'ajouter l'expression régulière

en-us	Cannot add scheduled report
fr	Impossible d'ajouter un rapport planifié

en-us	Cannot add script
fr	Impossible d'ajouter le script

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
fr	Impossible d'ajouter des sous-cartes. La profondeur maximum est atteinte.

en-us	Cannot add template
fr	Impossible d'ajouter le modèle

en-us	Cannot add template group
fr	Impossible d'ajouter le groupe de modèle

en-us	Cannot add trigger
fr	Impossible d'ajouter le déclencheur

en-us	Cannot add trigger prototype
fr	Impossible d'ajouter le prototype de déclencheur

en-us	Cannot add user
fr	Impossible d'ajouter l'utilisateur

en-us	Cannot add user group
fr	Impossible d'ajouter un groupe d'utilisateurs

en-us	Cannot add web scenario
fr	Impossible d'ajouter le scénario web

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
fr	Impossible d'ajouter un widget : pas assez d'espace libre sur le tableau de bord.

en-us	Cannot add widget: no widgets available.
fr	Impossible d'ajouter un widget : aucun widget disponible.

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of host "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
fr	Impossible d'attribuer le champ d'inventaire "%1$s" à l'élément avec la clé "%2$s" de l'hôte "%3$s", car il est déjà rempli par l'élément avec la clé "%4$s".

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of template "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
fr	Impossible d'attribuer le champ d'inventaire "%1$s" à l'élément avec la clé "%2$s" du modèle "%3$s", car il est déjà rempli par l'élément avec la clé "%4$s".

en-us	cannot be an item ID from another host or template
fr	ne peut pas être un ID d'élément d'un autre hôte ou modèle

en-us	cannot be an item/item prototype ID from another host or template
fr	ne peut pas être un ID d'élément/de prototype d'élément d'un autre hôte ou modèle

en-us	cannot be an item prototype ID from another LLD rule
fr	ne peut pas être un ID de prototype d'élément d'une autre règle LLD

en-us	cannot be a value map ID from another host or template
fr	ne peut pas être un ID de carte d'un autre hôte ou modèle

en-us	cannot be changed
fr	ne peut pas être changé

en-us	cannot be empty
fr	ne peut pas être vide

en-us	cannot be equal to zero without custom intervals
fr	ne peut pas être égal à zéro sans intervalles personnalisés

en-us	cannot be greater than or equal to the value of field "%1$s"
fr	ne peut pas être supérieur ou égal à la valeur du champ "%1$s"

en-us	cannot be greater than or equal to the value of parameter "%1$s"
fr	ne peut pas être supérieur ou égal à la valeur du paramètre "%1$s"

en-us	cannot be less than or equal to the value of parameter "%1$s"
fr	ne peut pas être inférieur ou égal à la valeur du paramètre "%1$s"

en-us	Cannot be removed
fr	Ne peut pas être supprimé

en-us	cannot be specified the value of parameter "%1$s"
fr	impossible de définir la valeur du paramètre "%1$s"

en-us	cannot be the host interface ID from another host
fr	ne peut pas être l'ID d'interface d'hôte d'un autre hôte

en-us	cannot be unlinked
fr	ne peut pas être dissocié

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
fr	Impossible d'établir une liaison anonyme au serveur LDAP.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
fr	Impossible d'établir une liaison avec le serveur LDAP.

en-us	Cannot build expression tree: %1$s.
fr	Impossible de créer l'arborescence d'expression : %1$s.

en-us	Cannot change the user type of own role.
fr	Impossible de modifier le type d'utilisateur de son propre rôle.

en-us	Cannot clear history and trends
fr	Impossible d'effacer l'historique et les tendances

en-us	Cannot clone graph prototypes.
fr	Impossible de cloner les prototypes de graphiques.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
fr	Impossible de cloner les prototypes de déclencheurs.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
fr	Impossible de fermer le problème : %1$s.

en-us	Cannot connect to LDAP server.
fr	Impossible de se connecter au serveur LDAP.

en-us	Cannot connect to the database.
fr	Impossible de se connecter à la base de données.

en-us	Cannot convert POST data:
fr	Impossible de convertir les données POST :

en-us	Cannot copy graph
fr	Impossible de copier les graphiques

en-us	Cannot copy graph
fr	Impossible de copier le graphique

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because it has items from the multiple hosts.
fr	Impossible de copier le graphique "%1$s", car il contient des éléments provenant de plusieurs hôtes.

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the host "%3$s".
fr	Impossible de copier le graphique "%1$s", car l'élément avec la clé "%2$s" n'existe pas sur l'hôte "%3$s".

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the template "%3$s".
fr	Impossible de copier le graphique "%1$s", car l'élément avec la clé "%2$s" n'existe pas sur le modèle "%3$s".

en-us	Cannot copy graph prototype "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the host "%3$s".
fr	Impossible de copier le prototype de graphique "%1$s", car l'élément avec la clé "%2$s" n'existe pas sur l'hôte "%3$s".

en-us	Cannot copy graph prototype "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the template "%3$s".
fr	Impossible de copier le prototype de graphique "%1$s", car l'élément avec la clé "%2$s" n'existe pas sur le modèle "%3$s".

en-us	Cannot copy item
fr	Impossible de copier les éléments

en-us	Cannot copy item
fr	Impossible de copier l'élément

en-us	Cannot copy item prototype with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
fr	Impossible de copier le prototype d'élément avec la clé "%1$s" sans son élément principal avec la clé "%2$s".

en-us	Cannot copy item with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
fr	Impossible de copier l'élément avec la clé "%1$s" sans son élément principal avec la clé "%2$s".

en-us	Cannot copy trigger
fr	Impossible de copier les déclencheurs

en-us	Cannot copy trigger
fr	Impossible de copier le déclencheur

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple hosts in the expression.
fr	Impossible de copier le déclencheur "%1$s" parce qu'il contient plusieurs hôtes dans l'expression.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple templates in the expression.
fr	Impossible de copier le déclencheur "%1$s", parce qu'il contient plusieurs modèles dans l'expression.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s" without the trigger "%2$s", on which it depends, to the host "%3$s".
fr	Impossible de copier le déclencheur "%1$s" sans le déclencheur "%2$s", dont il dépend, vers l'hôte "%3$s".

en-us	Cannot copy trigger "%1$s" without the trigger "%2$s", on which it depends, to the template "%3$s".
fr	Impossible de copier le déclencheur "%1$s" sans le déclencheur "%2$s", dont il dépend, vers le modèle "%3$s".

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
fr	Impossible de créer un prototype d'hôte sur un hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
fr	Impossible de créer une autre connexion base de donnée.

en-us	Cannot create connector
fr	Impossible de créer le connecteur

en-us	Cannot create discovery rule
fr	Impossible de créer une règle de découverte

en-us	Cannot create event correlation
fr	Impossible de créer la corrélation d'événement

en-us	Cannot create icon map
fr	Impossible de créer la correspondance d'icône

en-us	Cannot create maintenance period
fr	Impossible de créer la période de maintenance

en-us	Cannot create request
fr	Impossible de créer la requête

en-us	Cannot create scheduled report
fr	Impossible de créer un rapport planifié

en-us	Cannot create service
fr	Impossible de créer le service

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de créer le service "%1$s" : %2$s.

en-us	Cannot create SLA
fr	Impossible de créer le SLA

en-us	Cannot create the configuration file.
fr	Impossible de créer le fichier de configuration.

en-us	Cannot create user role
fr	Impossible de créer un rôle utilisateur

en-us	Cannot create web scenario step
fr	Impossible de créer une étape de scénario web

en-us	Cannot delete action
fr	Impossible de supprimer l'action

en-us	Cannot delete action
fr	Impossible de supprimer les actions

en-us	Cannot delete API token
fr	Impossible de supprimer le Token API

en-us	Cannot delete API token
fr	Impossible de supprimer les Tokens API

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
fr	Impossible de supprimer le rôle utilisateur attribué "%1$s".

en-us	Cannot delete connector
fr	Impossible de supprimer le connecteur

en-us	Cannot delete connector
fr	Impossible de supprimer les connecteurs

en-us	Cannot delete dashboard
fr	Impossible de supprimer le tableau de bord

en-us	Cannot delete dashboard
fr	Impossible de supprimer les tableaux de bord

en-us	Cannot delete default MFA method.
fr	Impossible de supprimer la méthode d'authentification multi-facteur par défaut.

en-us	Cannot delete default user directory.
fr	Impossible de supprimer l'annuaire des utilisateurs par défaut.

en-us	Cannot delete discovery rule
fr	Impossible de supprimer les règles de découverte

en-us	Cannot delete discovery rule
fr	Impossible de supprimer la règle de découverte

en-us	Cannot delete event correlation
fr	Impossible de supprimer la corrélation d'événement

en-us	Cannot delete event correlation
fr	Impossible de supprimer les corrélations d'événement

en-us	Cannot delete graph
fr	Impossible de supprimer les graphiques

en-us	Cannot delete graph
fr	Impossible de supprimer le graphique

en-us	Cannot delete graph prototype
fr	Impossible de supprimer les prototypes de graphique

en-us	Cannot delete graph prototype
fr	Impossible de supprimer le prototype de graphique

en-us	Cannot delete host
fr	Impossible de supprimer les hôtes

en-us	Cannot delete host
fr	Impossible de supprimer l'hôte

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer l'hôte %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer les hôtes %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host group
fr	Impossible de supprimer le groupe d'hôtes

en-us	Cannot delete host group
fr	Impossible de supprimer les groupes d'hôtes

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer les groupes d'hôtes %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
fr	Impossible de supprimer le groupe d'hôtes %1$s car la maintenance "%2$s" doit contenir au moins un hôte ou groupe d'hôtes.

en-us	Cannot delete host groups
fr	Impossible de supprimer les groupes d'hôtes

en-us	Cannot delete host prototype
fr	Impossible de supprimer les prototypes d'hôte

en-us	Cannot delete host prototype
fr	Impossible de supprimer le prototype d'hôte

en-us	Cannot delete host prototypes
fr	Impossible de supprimer des prototypes d'hôtes

en-us	Cannot delete icon map
fr	Impossible de supprimer la correspondance d'icône

en-us	Cannot delete image
fr	Impossible de supprimer l'image

en-us	cannot delete inherited item
fr	impossible de supprimer l'élément hérité

en-us	cannot delete inherited item prototype
fr	impossible de supprimer le prototype d'élément hérité

en-us	cannot delete inherited LLD rule
fr	impossible de supprimer la règle LLD héritée

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de supprimer l'interface pour l'hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
fr	Impossible de supprimer l'inventaire.

en-us	Cannot delete item
fr	Impossible de supprimer l'élément

en-us	Cannot delete item
fr	Impossible de supprimer les éléments

en-us	Cannot delete item prototype
fr	Impossible de supprimer le prototype d'élément

en-us	Cannot delete item prototype
fr	Impossible de supprimer les prototypes d'élément

en-us	Cannot delete maintenance period
fr	Impossible de supprimer les périodes de maintenance

en-us	Cannot delete maintenance period
fr	Impossible de supprimer la période de maintenance

en-us	Cannot delete media type
fr	Impossible de supprimer les types de média

en-us	Cannot delete media type
fr	Impossible de supprimer le type de média

en-us	Cannot delete MFA method "%1$s", because it is used by user group "%2$s".
fr	Impossible de supprimer la méthode d'authentification multi-facteur « %1$s », car elle est utilisée par le groupe d'utilisateurs « %2$s ».

en-us	Cannot delete module: %1$s.
fr	Impossible de supprimer le module : %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
fr	Impossible de supprimer les modules : %1$s.

en-us	Cannot delete network map
fr	Impossible de supprimer les cartes réseau

en-us	Cannot delete network map
fr	Impossible de supprimer la carte réseau

en-us	Cannot delete proxies
fr	Impossible de supprimer les proxys

en-us	Cannot delete proxy
fr	Impossible de supprimer le proxy

en-us	Cannot delete proxy
fr	Impossible de supprimer les proxy

en-us	Cannot delete proxy group
fr	Impossible de supprimer les groupes de proxy

en-us	Cannot delete proxy group
fr	Impossible de supprimer le groupe de proxy

en-us	Cannot delete proxy groups
fr	Impossible de supprimer les groupes de proxy

en-us	Cannot delete readonly user role "%1$s".
fr	Impossible de supprimer le rôle utilisateur en lecture seule "%1$s".

en-us	Cannot delete regular expression
fr	Impossible de supprimer l'expression régulière

en-us	Cannot delete regular expression
fr	Impossible de supprimer les expressions régulières

en-us	Cannot delete scheduled report
fr	Impossible de supprimer le rapport planifié

en-us	Cannot delete scheduled report
fr	Impossible de supprimer les rapports planifiés

en-us	Cannot delete script
fr	Impossible de supprimer le script

en-us	Cannot delete script
fr	Impossible de supprimer les scripts

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
fr	Impossible de supprimer les scripts. Le script "%1$s" est utilisé dans l'opération de l'action "%2$s".

en-us	Cannot delete service
fr	Impossible de supprimer le service

en-us	Cannot delete service
fr	Impossible de supprimer les services

en-us	Cannot delete service "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de supprimer le service "%1$s" : %2$s.

en-us	Cannot delete SLA
fr	Impossible de supprimer le SLA

en-us	Cannot delete SLA
fr	Impossible de supprimer les SLAs

en-us	Cannot delete template
fr	Impossible de supprimer les modèles

en-us	Cannot delete template
fr	Impossible de supprimer le modèle

en-us	Cannot delete templated graph.
fr	Impossible de supprimer le graphique basé sur un modèle.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
fr	Impossible de supprimer le prototype de graphique basé sur un modèle.

en-us	cannot delete templated host prototype
fr	impossible de supprimer un prototype d'hôte provenant d'un modèle

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
fr	Impossible de supprimer le déclencheur d'un modèle "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
fr	Impossible de supprimer le prototype de déclencheur basé sur un modèle "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
fr	Impossible de supprimer le scénario web "%1$s" provenant d'un modèle.

en-us	Cannot delete template group
fr	Impossible de supprimer les groupes de modèles

en-us	Cannot delete template group
fr	Impossible de supprimer le groupe de modèles

en-us	Cannot delete trigger
fr	Impossible de supprimer les déclencheurs

en-us	Cannot delete trigger
fr	Impossible de supprimer le déclencheur

en-us	Cannot delete trigger prototype
fr	Impossible de supprimer le prototype de déclencheur

en-us	Cannot delete trigger prototype
fr	Impossible de supprimer les prototypes de déclencheur

en-us	Cannot delete user
fr	Impossible de supprimer les utilisateurs

en-us	Cannot delete user
fr	Impossible de supprimer l'utilisateur

en-us	Cannot delete user directory "%1$s".
fr	Impossible de supprimer l'annuaire des utilisateurs "%1$s".

en-us	Cannot delete user group
fr	Impossible de supprimer le groupe d'utilisateurs

en-us	Cannot delete user group
fr	Impossible de supprimer les groupes d'utilisateurs

en-us	Cannot delete user group "%1$s", because it is used by provisioned user "%2$s".
fr	Impossible de supprimer le groupe d'utilisateurs « %1$s », car il est utilisé par l'utilisateur provisionné « %2$s ».

en-us	Cannot delete user role
fr	Impossible de supprimer le rôle utilisateur

en-us	Cannot delete user role
fr	Impossible de supprimer les rôles utilisateur

en-us	Cannot delete web scenario
fr	Impossible de supprimer le scénario web

en-us	Cannot delete web scenario
fr	Impossible de supprimer les scénarios web

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
fr	Impossible de supprimer l'utilisateur interne Zabbix "%1$s", essayez de désactiver cet utilisateur.

en-us	Cannot disable action
fr	Impossible de désactiver l'action

en-us	Cannot disable action
fr	Impossible de désactiver les actions

en-us	Cannot disable API token
fr	Impossible de désactiver les Tokens API

en-us	Cannot disable API token
fr	Impossible de désactiver le Token API

en-us	Cannot disable connector
fr	Impossible de désactiver les connecteurs

en-us	Cannot disable connector
fr	Impossible de désactiver le connecteur

en-us	Cannot disable discovery rule
fr	Impossible de désactiver les règles de découverte

en-us	Cannot disable discovery rule
fr	Impossible de désactiver la règle de découverte

en-us	Cannot disable event correlation
fr	Impossible de désactiver la corrélation d'événement

en-us	Cannot disable event correlation
fr	Impossible de désactiver les corrélations d'événement

en-us	Cannot disable host
fr	Impossible de désactiver l'hôte

en-us	Cannot disable host
fr	Impossible de désactiver les hôtes

en-us	Cannot disable item
fr	Impossible de désactiver les éléments

en-us	Cannot disable item
fr	Impossible de désactiver l'élément

en-us	Cannot disable media type
fr	Impossible de désactiver les types de média

en-us	Cannot disable media type
fr	Impossible de désactiver le type de média

en-us	Cannot disable module
fr	Impossible de désactiver les modules

en-us	Cannot disable module
fr	Impossible de désactiver le module

en-us	Cannot disable scheduled report
fr	Impossible de désactiver le rapport planifié

en-us	Cannot disable scheduled report
fr	Impossible de désactiver les rapports planifiés

en-us	Cannot disable SLA
fr	Impossible de désactiver le SLA

en-us	Cannot disable SLA
fr	Impossible de désactiver les SLAs

en-us	Cannot disable trigger
fr	Impossible de désactiver le déclencheur

en-us	Cannot disable trigger
fr	Impossible de désactiver les déclencheurs

en-us	Cannot disable web scenario
fr	Impossible de désactiver le scénario web

en-us	Cannot disable web scenario
fr	Impossible de désactiver les scénarios web

en-us	Cannot display item queue.
fr	Impossible d'afficher la file d'attente des éléments.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
fr	Impossible d'afficher plus d'un élément de type "Somme de graphique".

en-us	Cannot enable action
fr	Impossible d'activer l'action

en-us	Cannot enable action
fr	Impossible d'activer les actions

en-us	Cannot enable API token
fr	Impossible d'activer les Tokens API

en-us	Cannot enable API token
fr	Impossible d'activer le Token API

en-us	Cannot enable connector
fr	Impossible d'activer le connecteur

en-us	Cannot enable connector
fr	Impossible d'activer les connecteurs

en-us	Cannot enable discovery rule
fr	Impossible d'activer les règles de découverte

en-us	Cannot enable discovery rule
fr	Impossible d'activer la règle de découverte

en-us	Cannot enable event correlation
fr	Impossible d'activer la corrélation d'événement

en-us	Cannot enable event correlation
fr	Impossible d'activer les corrélations d'événement

en-us	Cannot enable host
fr	Impossible d'activer les hôtes

en-us	Cannot enable host
fr	Impossible d'activer l'hôte

en-us	Cannot enable item
fr	Impossible d'activer les éléments

en-us	Cannot enable item
fr	Impossible d'activer l'élément

en-us	Cannot enable media type
fr	Impossible d'activer le type de média

en-us	Cannot enable media type
fr	Impossible d'activer les types de média

en-us	Cannot enable module
fr	Impossible d'activer le module

en-us	Cannot enable module
fr	Impossible d'activer les modules

en-us	Cannot enable scheduled report
fr	Impossible d'activer les rapports planifiés

en-us	Cannot enable scheduled report
fr	Impossible d'activer le rapport planifié

en-us	Cannot enable SLA
fr	Impossible d'activer les SLAs

en-us	Cannot enable SLA
fr	Impossible d'activer le SLA

en-us	Cannot enable trigger
fr	Impossible d'activer le déclencheur

en-us	Cannot enable trigger
fr	Impossible d'activer les déclencheurs

en-us	Cannot enable web scenario
fr	Impossible d'activer le scénario web

en-us	Cannot enable web scenario
fr	Impossible d'activer les scénarios web

en-us	Cannot evaluate expression
fr	Impossible d'évaluer l'expression

en-us	Cannot execute operation
fr	Impossible d'exécuter l'opération

en-us	Cannot execute script.
fr	Impossible d'exécuter le script.

en-us	Cannot execute URL type script.
fr	Impossible d'exécuter le script de type URL.

en-us	Cannot expand macros.
fr	Substitution des macros impossible.

en-us	Cannot find action "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'action "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'image de fond "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver le graphique "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver le groupe "%1$s" utilisé dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'hôte "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'hôte "%1$s" utilisé dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver le groupe d'hôtes "%1$s" pour le prototype d'hôte "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'interface de l'hôte sur "%1$s" pour la clé d'élément "%2$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item prototype with key "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'interface de l'hôte "%1$s" pour le prototype d'élément avec la clé "%2$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item with key "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'interface de l'hôte "%1$s" pour l'élément avec la clé "%2$s".

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'icône "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver la correspondance d'icône "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'interface "%1$s" utilisée pour la règle de découverte "%2$s" sur "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'interface "%1$s" utilisée pour l'élément "%2$s" sur "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver l'interface "%1$s" utilisée pour le prototype d'élément "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MAX de l'axe Y du graphique "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MAX de l'axe Y du prototype de graphique "%3$s" de la règle de découverte "%4$s" sur "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MIN de l'axe Y du graphique "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé comme valeur MIN de l'axe Y du prototype de graphique "%3$s" de la règle de découverte "%4$s" sur "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé dans le graphique "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" sur "%2$s" utilisé dans le prototype de graphique "%3$s" de la règle de découverte "%4$s" sur "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'élément "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver la carte "%1$s" utilisée dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver la carte "%1$s" utilisée dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find media type "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver le type de média "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find service "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver le service "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find SLA "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver le SLA "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver le modèle "%1$s" pour le prototype d'hôte "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for override "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver le modèle "%1$s" pour la surcharge "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
fr	Impossible de trouver le déclencheur "%1$s" utilisé dans la carte "%2$s".

en-us	Cannot find user "%1$s" used in dashboard "%2$s".
fr	Impossible de trouver l'utilisateur "%1$s" utilisé dans le tableau de bord "%2$s".

en-us	Cannot find user directory for LDAP.
fr	Impossible de trouver l'annuaire des utilisateurs pour LDAP.

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
fr	Impossible de trouver la table de correspondances "%1$s" utilisée pour l'élément "%2$s" sur "%3$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
fr	Impossible de trouver la table de correspondances "%1$s" utilisée pour le prototype d'élément "%2$s" de la règle de découverte "%3$s" sur "%4$s".

en-us	cannot have more than one default interface of the same type
fr	impossible avoir plus d'une interface par défaut du même type

en-us	Cannot have non-default "%2$s" rule while having "%3$s" set to %4$d for user role "%1$s".
fr	Impossible d'avoir une règle "%2$s" autre que celle par défaut alors que "%3$s" est défini sur %4$d pour le rôle d'utilisateur "%1$s".

en-us	Cannot have non-empty tag value while having empty tag in rule "%2$s" for user role "%1$s".
fr	Impossible d'avoir une valeur de tag non vide tout en ayant une balise vide dans la règle "%2$s" pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
fr	Impossible d'importer le modèle "%1$s", les modèles liés "%2$s" n'existent pas.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
fr	Impossible d'importer le modèle "%1$s", le modèle lié "%2$s" n'existe pas.

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des prototypes d'éléments avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des prototypes d'éléments avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur le modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to host "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" et de la règle LLD "%3$s" sur l'hôte "%4$s", car un prototype d'élément avec la même clé appartient déjà à LLD règle "%5$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to template "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" et de la règle LLD "%3$s" vers le modèle "%4$s", car un prototype d'élément avec la même clé appartient déjà à LLD règle "%5$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une interface d'hôte de type "%4$s" est requise.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé est déjà hérité du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une règle LLD avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé est déjà hérité du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car une règle LLD avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des éléments avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des éléments avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur le modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to host "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" et de l'élément avec la clé "%3$s" du modèle "%4$s" sur l'hôte "%5$s", car ils rempliraient le même champ d'inventaire "%6$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to template "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" et de l'élément avec la clé "%3$s" du modèle "%4$s" vers le modèle "%5$s", car ils rempliraient le même champ d'inventaire "%6$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter du prototype d'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une interface hôte de type "%4$s" est requise.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément avec la même clé est déjà hérité du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une règle LLD avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car son champ d'inventaire "%4$s" est déjà rempli par l'élément avec la clé "%5$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur le modèle "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément avec la même clé est déjà hérité du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car une règle LLD avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
fr	Impossible d'hériter de l'élément avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car son champ d'inventaire "%4$s" est déjà rempli par l'élément avec la clé "%5$s".

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des règles LDD avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter des règles LDD avec la clé "%1$s" des modèles "%2$s" et "%3$s", car la clé doit être unique sur le modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une interface d'hôte de type "%4$s" est requise.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car un élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" sur l'hôte "%3$s", car une règle LLD avec la même clé est déjà héritée du modèle "%4$s".

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément découvert avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un prototype d'élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car un élément avec la même clé existe déjà.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key is already inherited from template "%4$s".
fr	Impossible d'hériter de la règle LLD avec la clé "%1$s" du modèle "%2$s" vers le modèle "%3$s", car une règle LLD avec la même clé est déjà héritée du modèle "%4$s".

en-us	Cannot insert trigger expression
fr	Impossible d'insérer l'expression de déclencheur

en-us	Cannot link template
fr	Impossible de lier le modèle

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s", car il serait lié deux fois via le modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%2$s", car il serait lié deux fois via le modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" car une liaison circulaire (%3$s) se produirait.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host "%4$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois à l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host prototype "%4$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois au prototype hôte "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to template "%4$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois au modèle "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" car son modèle parent "%3$s" serait lié deux fois.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host "%3$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois à l'hôte "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host prototype "%3$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois au prototype hôte "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to template "%3$s" twice.
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois au modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s", car il serait lié deux fois via le modèle "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" à l'hôte "%3$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" à l'hôte "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au prototype d'hôte "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de lier le modèle "%1$s" au modèle "%3$s" sans le modèle "%2$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot load module at: %1$s.
fr	Impossible de charger les modules à : %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
fr	Impossible de charger le module à : %1$s.

en-us	Cannot log out.
fr	Impossible de se déconnecter.

en-us	Cannot mass update host name.
fr	Impossible de réaliser une mise à jour collective du nom d'hôte.

en-us	Cannot mass update visible host name.
fr	Impossible de réaliser une mise à jour collective du nom d'hôte visible.

en-us	Cannot open URL
fr	Impossible d'ouvrir l'URL

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %1$s.
fr	Impossible de transmettre les ID de modèle en double pour la liaison : %1$s.

en-us	Cannot paste inaccessible widget.
fr	Impossible de coller le widget inaccessible.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
fr	Impossible d'effectuer une suppression sur la table "%1$s" sans condition "where".

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
fr	ne peut pas exécuter la requête API de défilement, les données peuvent être tronquées

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
fr	Impossible d'effectuer une mise à jour sur la table "%1$s" sans valeur.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
fr	Impossible d'effectuer une mise à jour sur la table "%1$s" sans condition "where".

en-us	Cannot provision user
fr	Impossible de provisionner l'utilisateur

en-us	Cannot provision user
fr	Impossible de provisionner les utilisateurs

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
fr	Impossible de lire le JSON: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
fr	Impossible de lire la réponse, veuillez vérifier la connexion avec le serveur Zabbix "%1$s".

en-us	Cannot read XML: %1$s.
fr	Impossible de lire du XML : %1$s.

en-us	Cannot read YAML: %1$s.
fr	Impossible de lire le YAML : %1$s.

en-us	Cannot remove the tag with name "%1$s" and value "%2$s", defined in a host prototype, from host "%3$s".
fr	Impossible de supprimer le tag nommé "%1$s" et la valeur "%2$s", définie dans un prototype d'hôte, de l'hôte "%3$s".

en-us	Cannot rename guest user.
fr	Impossible de renommer l'utilisateur invité.

en-us	Cannot reset TOTP secret
fr	Impossible de réinitialiser les secrets TOTP

en-us	Cannot reset TOTP secret
fr	Impossible de réinitialiser le secret TOTP

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
fr	Impossible d'enregistrer une règle de découverte sans vérifications.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
fr	Impossible de sauvegarder un widget: %1$s.

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
fr	Impossible d'envoyer une commande, veuillez vérifier la connexion avec le serveur Zabbix "%1$s".

en-us	Cannot send request: %1$s.
fr	Impossible d'envoyer la requête : %1$s.

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
fr	Impossible de configurer "%1$s" pour le graphique "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
fr	Impossible de configurer "%1$s" pour le prototype de graphique "%2$s".

en-us	Cannot set "Data set aggregation" when item with type "Total" is added to the chart.
fr	Impossible de définir l'« Agrégation d'ensembles de données » lorsqu'un élément de type « Total » est ajouté au graphique.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance du prototype d'élément avec la clé "%1$s" sur le prototype d'élément principal avec la clé "%2$s" sur l'hôte "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance du prototype d'élément avec la clé "%1$s" sur le prototype d'élément principal avec la clé "%2$s" sur le modèle "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance du prototype d'élément avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur l'hôte "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour le prototype d'élément avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur le modèle "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour l'élément avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur l'hôte "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour l'élément avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur le modèle "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour la règle LLD avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur l'hôte "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
fr	Impossible de définir la dépendance pour la règle LLD avec la clé "%1$s" sur l'élément principal avec la clé "%2$s" sur le modèle "%3$s" : %4$s.

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
fr	Impossible de configurer les champs d'inventaire pour un inventaire désactivé.

en-us	Cannot specify "propagation_rule" parameter without specifying "propagation_value" parameter for service "%1$s".
fr	Impossible de spécifier le paramètre "propagation_rule" sans spécifier le paramètre "propagation_value" pour le service "%1$s".

en-us	Cannot support notification audio for this device.
fr	Impossible de prendre en charge les notifications audio pour cet appareil.

en-us	Cannot switch host for interface.
fr	Impossible de changer d'hôte pour l'interface.

en-us	Cannot test disabled media type.
fr	Impossible de tester le type de média désactivé.

en-us	Cannot unblock user
fr	Impossible de débloquer les utilisateurs

en-us	Cannot unblock user
fr	Impossible de débloquer l'utilisateur

en-us	Cannot unlink template
fr	Impossible de délier le modèle

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" à l'hôte "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" du modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on host "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" du modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s" à l'hôte "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on template "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" du modèle "%2$s" en raison de la dépendance du déclencheur "%3$s" au modèle "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" de l'hôte "%3$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
fr	Impossible de dissocier le modèle "%1$s" sans le modèle "%2$s" du modèle "%3$s" en raison de l'expression du déclencheur "%4$s".

en-us	Cannot unlink trigger "%1$s", it has items from template that is left linked to host.
fr	Impossible de dissocier le déclencheur "%1$s", il contient des éléments du modèle qui restent liés à l'hôte.

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour l'action "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le graphique "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le prototype de graphique "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le déclencheur de modèle "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%1$s" pour le prototype de déclencheur de modèle "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%2$s" pour un hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour "%2$s" pour un déclencheur découvert "%1$s".

en-us	Cannot update action
fr	Impossible de mettre à jour l'action

en-us	Cannot update a discovered graph.
fr	Impossible de mettre à jour un graphique découvert.

en-us	Cannot update a discovered host group "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour un groupe d'hôtes découvert "%1$s".

en-us	Cannot update API token
fr	Impossible de mettre à jour le Token API

en-us	Cannot update a templated graph "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour un graphique basé sur un modèle "%1$s".

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour un scénario web de modèle "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update authentication
fr	Impossible de mettre à jour l'authentification

en-us	Cannot update configuration
fr	Impossible de mettre à jour la configuration

en-us	Cannot update connector
fr	Impossible de mettre à jour le connecteur

en-us	Cannot update discovery rule
fr	Impossible de mettre à jour la règle de découverte

en-us	Cannot update event
fr	Impossible de mettre à jour les événements

en-us	Cannot update event
fr	Impossible de mettre à jour l'événement

en-us	Cannot update event correlation
fr	Impossible de mettre à jour la corrélation d'événement

en-us	Cannot update events
fr	Impossible de mettre à jour les événements

en-us	Cannot update graph
fr	Impossible de mettre à jour le graphique

en-us	Cannot update graph prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype de graphique

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour les groupes pour l'hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot update host
fr	Impossible de mettre à jour les hôtes

en-us	Cannot update host
fr	Impossible de mettre à jour l'hôte

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
fr	Impossible de mettre à jour les paramètres de chiffrement de l'hôte. Les paramètres de connexion doivent être spécifiés pour les deux directions.

en-us	Cannot update host group
fr	Impossible de mettre à jour le groupe d'hôtes

en-us	Cannot update host prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype d'hôte

en-us	Cannot update host prototype
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes d'hôtes

en-us	Cannot update icon map
fr	Impossible de mettre à jour la table de correspondance d'icônes

en-us	Cannot update image
fr	Impossible de mettre à jour l'image

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour l'interface de l'hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot update item
fr	Impossible de mettre à jour les éléments

en-us	Cannot update item
fr	Impossible de mettre à jour l'élément

en-us	Cannot update item prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype d'élément

en-us	Cannot update item prototype
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes d'éléments

en-us	Cannot update macros
fr	Impossible de mettre à jour les macros

en-us	Cannot update maintenance period
fr	Impossible de mettre à jour la période de maintenance

en-us	Cannot update media type
fr	Impossible de mettre à jour le type de média

en-us	Cannot update module
fr	Impossible de mettre à jour le module

en-us	Cannot update network map
fr	Impossible de mettre à jour la carte

en-us	Cannot update proxy
fr	Impossible de mettre à jour le proxy

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour le proxy pour l'hôte découvert "%1$s".

en-us	Cannot update proxy group
fr	Impossible de mettre à jour le groupe de proxy

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of discovered object
fr	impossible de mettre à jour le paramètre en lecture seule "%1$s" de l'objet découvert

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of inherited object
fr	impossible de mettre à jour le paramètre en lecture seule "%1$s" de l'objet hérité

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of provisioned user
fr	impossible de mettre à jour le paramètre en lecture seule "%1$s" de l'utilisateur provisionné

en-us	Cannot update readonly user role "%1$s".
fr	Impossible de mettre à jour un rôle utilisateur en lecture seule "%1$s".

en-us	Cannot update regular expression
fr	Impossible de mettre à jour l'expression régulière

en-us	Cannot update scheduled report
fr	Impossible de mettre à jour le rapport planifié

en-us	Cannot update script
fr	Impossible de mettre à jour le script

en-us	Cannot update script scope. Script "%1$s" is used in action "%2$s".
fr	Impossible de mettre à jour la portée du script. Le script "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	Cannot update service
fr	Impossible de mettre à jour le service

en-us	Cannot update service "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour le service "%1$s" : %2$s.

en-us	Cannot update services
fr	Impossible de mettre à jour les services

en-us	Cannot update SLA
fr	Impossible de mettre à jour le SLA

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour une étape pour un scénario web de modèle "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update template
fr	Impossible de mettre à jour le modèle

en-us	Cannot update template
fr	Impossible de mettre à jour les modèles

en-us	Cannot update template group
fr	Impossible de mettre à jour le groupe de modèles

en-us	Cannot update trigger
fr	Impossible de mettre à jour le déclencheur

en-us	Cannot update trigger
fr	Impossible de mettre à jour les déclencheurs

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour le déclencheur "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
fr	Impossible de mettre à jour le prototype de déclencheur

en-us	Cannot update trigger prototype
fr	Impossible de mettre à jour les prototypes de déclencheurs

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
fr	Impossible de mettre à jour le prototype de déclencheur "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update user
fr	Impossible de mettre à jour l'utilisateur

en-us	Cannot update user group
fr	Impossible de mettre à jour les groupes d'utilisateurs

en-us	Cannot update user group
fr	Impossible de mettre à jour le groupe d'utilisateurs

en-us	Cannot update user role
fr	Impossible de mettre à jour le rôle utilisateur

en-us	Cannot update web scenario
fr	Impossible de mettre à jour le scénario web

en-us	Cannot update web scenario step
fr	Impossible de mettre à jour l'étape du scénario web

en-us	Case sensitive
fr	Sensible à la casse

en-us	Case-sensitive login
fr	Connexion sensible à la casse

en-us	Catalan (ca_ES)
fr	Catalan (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
fr	Reçoit tous les traps SNMP qui correspondent à la regex. Si la regex n'est pas spécifiée, reçoit tous les traps.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
fr	Reçoit tous les traps SNMP qui n'ont été reçus par aucun élément snmptrap[].

en-us	Cause
fr	Cause

en-us	cbrt() - Cube root
fr	cbrt() - Racine cubique

en-us	ceil() - Rounds up to the nearest greater integer
fr	ceil() - Arrondit à l'entier supérieur le plus proche

en-us	Center
fr	Centre

en-us	CERT
fr	CERT

en-us	Certificate
fr	Certificat

en-us	Change
fr	Changer

en-us	Change
fr	Changer

en-us	Change client secret
fr	Modifier le secret client

en-us	changecount() - Number of changes between adjacent values, Mode (all - all changes, inc - only increases, dec - only decreases)
fr	changecount() - Nombre de changements entre des valeurs adjacentes, Mode (all - tous les changements, inc - augmentations uniquement, dec - diminutions uniquement)

en-us	change() - Difference between last and previous value
fr	change () - Différence entre valeur précédente et précédente

en-us	Change indicator
fr	Indicateur de changement

en-us	Change password
fr	Changer le mot de passe

en-us	Change per second
fr	Changement par seconde

en-us	Change problem ranking
fr	Modifier le classement des problèmes

en-us	Change PSK
fr	Changer PSK

en-us	Change severity
fr	Modifier la gravité

en-us	Change type
fr	Changer le type

en-us	Character
fr	Caractère

en-us	Character string included
fr	Chaîne de caractères inclue

en-us	Character string not included
fr	Chaîne de caractères non inclue

en-us	char() - Returns the character which represents the given ASCII code
fr	char() - Retourne le caractère qui représente le code ASCII donné

en-us	Chars
fr	Caractères

en-us	Chassis
fr	Châssis

en-us	Chassis information. Returns string
fr	Informations du châssis. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Check already exists.
fr	La vérification existe déjà.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
fr	Vérifiez la partie d'expression à partir de "%1$s".

en-us	Check for error in JSON
fr	Rechercher une erreur dans le JSON

en-us	Check for error in XML
fr	Rechercher une erreur dans le XML

en-us	Check for error using regular expression
fr	Rechercher une erreur en utilisant une expression régulière

en-us	Check for not supported value
fr	Vérifier si une valeur est non supportée

en-us	Check of pre-requisites
fr	Vérification des prérequis

en-us	Checks
fr	Vérifications

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
fr	Vérifie si le service DNS est actif. Retourne 0 - le DNS est inactif (le serveur n'a pas répondu ou la résolution DNS a échoué) ; 1 - le DNS est actif

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - file of the specified type exists
fr	Vérifie si le fichier existe. Retourne 0 - introuvable ; 1 - le fichier du type spécifié existe

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
fr	Vérifie si l'hôte est accessible par ping ICMP. 0 - Ping ICMP en échec. 1 - Ping ICMP réussi.

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
fr	Vérifie s'il est possible d'effectuer une connexion TCP au port spécifié. Retourne 0 - impossible de se connecter ; 1 - connexion possible

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
fr	Vérifie si un service fonctionne et accepte des connexions TCP. Retourne 0 - le service est inactif ; 1 - le service fonctionne

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
fr	Vérifie si un service fonctionne et répond aux requêtes UDP. Retourne 0 - le service est inactif ; 1 - le service fonctionne

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
fr	Vérifie si ce port TCP est en ÉCOUTE. Retourne 0 - le port n'est pas en écoute ; 1 - le port est en écoute

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
fr	Vérifie si ce port UDP est en ÉCOUTE. Retourne 0 - le port n'est pas en écoute ; 1 - le port est en écoute

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
fr	Vérifie la performance du service TCP. Retourne 0 - le service est inactif - le nombre de secondes passées à se connecter au service

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
fr	Vérifie la performance du service UDP. Retourne 0 - le service est inactif - le nombre de secondes passées à attendre une réponse du service

en-us	Checks should be unique.
fr	Les vérifications doivent être uniques.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
fr	Veuillez vérifier la clé. L'exemple par défaut a été utilisé.

en-us	Check type
fr	Vérifiez le type

en-us	Child services
fr	Services enfants

en-us	Chinese (zh_CN)
fr	Chinois (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
fr	Chinois (zh_TW)

en-us	circular dependency is not allowed
fr	la dépendance circulaire n'est pas autorisée

en-us	circular item dependency is not allowed
fr	la dépendance d'élément circulaire n'est pas autorisée

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
fr	Référence circulaire dans les modèles : %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
fr	La liaison circulaire de modèle n'est pas autorisée.

en-us	Class %1$s not found for action %2$s.
fr	Classe %1$s introuvable pour l'action %2$s.

en-us	Clear history and trends
fr	Effacer l'historique et les tendances

en-us	Clear history and trends of selected item?
fr	Effacer l'historique et les tendances de l'élément sélectionné ?

en-us	Clear history and trends of selected items?
fr	Effacer l'historique et les tendances des éléments sélectionnés ?

en-us	Clear history and trends of selected web scenario?
fr	Effacer l'historique et les tendances du scénario Web sélectionné ?

en-us	Clear history and trends of selected web scenarios?
fr	Effacer l'historique et les tendances des scénarios Web sélectionnés ?

en-us	Clear when unlinking
fr	Effacer en déliant

en-us	Click and drag to desired size.
fr	Cliquez et faites glisser jusqu'à la taille désirée.

en-us	Click to view or edit
fr	Cliquez pour voir ou éditer

en-us	Client ID
fr	ID client

en-us	Client secret
fr	Secret client

en-us	Clock
fr	Horloge

en-us	Clock type
fr	Type d'horloge

en-us	Clone
fr	Clone

en-us	Cloned host parameter values have been modified.
fr	Les valeurs des paramètres de l'hôte cloné ont été modifiées.

en-us	Cloned template parameter values have been modified.
fr	Les valeurs des paramètres du modèle cloné ont été modifiées.

en-us	Close
fr	Fermer

en-us	Close expression constructor
fr	Fermer le constructeur d'expression

en-us	Close new event
fr	Fermer le nouvel événement

en-us	Close old events
fr	Fermer les anciens événements

en-us	Close problem
fr	Fermer le problème

en-us	Close problems
fr	Fermer les problèmes

en-us	CLOSING
fr	FERMETURE

en-us	Code length
fr	Longueur du code

en-us	Collapse
fr	Replier

en-us	Collapse sidebar
fr	Réduire la barre latérale

en-us	color
fr	couleur

en-us	Color
fr	Couleur

en-us	Color "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal color code (6 symbols).
fr	La couleur "%1$s" n'est pas correcte : code couleur hexadécimal attendu (6 symboles).

en-us	Color interpolation
fr	Interpolation des couleurs

en-us	Color (OK)
fr	Couleur (OK)

en-us	Colors
fr	Couleurs

en-us	Columns
fr	Colonnes

en-us	Combined result
fr	Résultat combiné

en-us	Command
fr	Commande

en-us	Commands
fr	Commandes

en-us	Comma separated center coordinates and zoom level to display when the widget is initially loaded.
fr	Coordonnées centrales séparées par des virgules et niveau de zoom à afficher lorsque le widget est initialement chargé.

en-us	comma-separated list
fr	liste séparée par des virgules

en-us	comma separated list of time periods is expected for scheduled week days
fr	une liste de périodes séparées par des virgules est attendue pour les jours de semaine programmés

en-us	Communication
fr	Communication

en-us	Community
fr	Communauté SNMP

en-us	Compact view
fr	Vue compacte

en-us	Component %1$s already registered.
fr	Composant %1$s déjà enregistré.

en-us	Component %1$s is not registered.
fr	Le composant %1$s n'est pas enregistré.

en-us	Compression is not supported.
fr	La compression n'est pas prise en charge.

en-us	Compress records older than
fr	Compresser les enregistrements antérieurs à

en-us	concat() - Returns a string that is the result of concatenating value to string
fr	concat() - Retourne une chaîne de caractères, résultat de la concaténation des chaînes

en-us	Concurrent sessions
fr	Sessions concurrentes

en-us	Condition
fr	Condition

en-us	Conditions
fr	Conditions

en-us	Configuration
fr	Configuration

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
fr	Statistiques du cache de configuration. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
fr	Fichier de configuration "%1$s" créé.

en-us	Configuration of actions
fr	Configuration des actions

en-us	Configuration of audit log
fr	Configuration du journal d'audit

en-us	Configuration of authentication
fr	Configuration de l'authentification

en-us	Configuration of dashboards
fr	Paramétrage des tableaux de bord

en-us	Configuration of discovery rules
fr	Configuration des règles de découverte

en-us	Configuration of graph prototypes
fr	Configuration des prototypes de graphique

en-us	Configuration of graphs
fr	Configuration des graphiques

en-us	Configuration of GUI
fr	Configuration de la GUI

en-us	Configuration of host
fr	Configuration de l'hôte

en-us	Configuration of host group
fr	Configuration du groupe d'hôtes

en-us	Configuration of host groups
fr	Configuration des groupes d'hôtes

en-us	Configuration of host prototypes
fr	Configuration des prototypes d'hôte

en-us	Configuration of hosts
fr	Configuration des hôtes

en-us	Configuration of housekeeping
fr	Configuration du nettoyage

en-us	Configuration of icon mapping
fr	Configuration des correspondances d'icônes

en-us	Configuration of images
fr	Configuration des images

en-us	Configuration of item prototypes
fr	Configuration des prototypes d'éléments

en-us	Configuration of items
fr	Configuration des éléments

en-us	Configuration of macros
fr	Configuration des macros

en-us	Configuration of maintenance periods
fr	Configuration des périodes de maintenance

en-us	Configuration of media types
fr	Configuration des types de médias

en-us	Configuration of network maps
fr	Configuration des cartes de réseau

en-us	Configuration of proxies
fr	Configuration des proxies

en-us	Configuration of proxy groups
fr	Configuration des groupes de proxy

en-us	Configuration of regular expressions
fr	Configuration des expressions régulières

en-us	Configuration of scripts
fr	Configuration des scripts

en-us	Configuration of template group
fr	Configuration du groupe de modèles

en-us	Configuration of template groups
fr	Configuration des groupes de modèles

en-us	Configuration of templates
fr	Configuration des modèles

en-us	Configuration of timeouts
fr	Configuration des délais

en-us	Configuration of trigger displaying options
fr	Configuration des options d'affichage des déclencheurs

en-us	Configuration of trigger prototypes
fr	Configuration des prototypes de déclencheurs

en-us	Configuration of triggers
fr	Configuration des déclencheurs

en-us	Configuration of user groups
fr	Configuration des groupes d'utilisateurs

en-us	Configuration of user roles
fr	Configuration des rôles utilisateur

en-us	Configuration of users
fr	Configuration des utilisateurs

en-us	Configuration of web monitoring
fr	Configuration de la supervision web

en-us	Configuration refresh
fr	Actualisation de la configuration

en-us	Configuration updated
fr	Configuration mise à jour

en-us	configure
fr	configurer

en-us	Configure DB connection
fr	Configurer la connexion à la base de données

en-us	Configure JIT provisioning
fr	Configurer le provisionnement JIT

en-us	Confirmation text
fr	Texte de confirmation

en-us	Confirm changes
fr	Confirmer les modifications

en-us	Confirms the problem is noticed (acknowledging user will be recorded). Status change triggers action update operation.
fr	Confirme que le problème est notifié (l'accusé de réception de l'utilisateur sera enregistré). Le changement d'état déclenche l'opération de mise à jour de l'action.

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
fr	Félicitations ! Vous avez installé l'interface Zabbix avec succès.

en-us	Connected
fr	Connectée

en-us	Connection
fr	Connexion

en-us	Connections
fr	Connexions

en-us	Connection security
fr	Sécurité de la connexion

en-us	Connections from host
fr	Connexion de l'hôte

en-us	Connections from proxy
fr	Connexions du proxy

en-us	Connections to host
fr	Connexion à l'hôte

en-us	Connections to proxy
fr	Connexion au proxy

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
fr	Délai d'attente de %1$s secondes dépassé lors de la connexion au serveur Zabbix "%2$s".

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
fr	La connexion au serveur Zabbix "%1$s" a échoué. Raisons possibles: 1. "NodeAddress" ou "ListenPort" incorrect dans "zabbix_server.conf" ou surcharge de IP/DNS du serveur incorrect dans "zabbix.conf.php" ; 2. Configuration incorrecte du serveur DNS. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
fr	Connexion au serveur Zabbix "%1$s" refusée. Raisons possibles: 1. "NodeAddress" ou "ListenPort" incorrect dans "zabbix_server.conf" ou surcharge de IP/DNS du serveur incorrect dans "zabbix.conf.php" ; 2. L'environnement de sécurité (par exemple, SELinux) bloque la connexion ; 3. Le démon du serveur Zabbix ne fonctionne pas ; 4. Le pare-feu bloque la connexion TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
fr	La connexion au serveur Zabbix "%1$s" a expiré. Raisons possibles: 1. "NodeAddress" ou "ListenPort" incorrect dans "zabbix_server.conf" ou surcharge de IP/DNS du serveur incorrect dans "zabbix.conf.php" ; 2. Le pare-feu bloque la connexion TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server failed. Incorrect configuration.
fr	La connexion au serveur Zabbix a échoué. Configuration incorrecte.

en-us	Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).
fr	La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).

en-us	Connector
fr	Connecteur

en-us	Connector "%1$s" already exists.
fr	Le connecteur "%1$s" existe déjà.

en-us	Connector created
fr	Connecteur créé

en-us	Connector deleted
fr	Connecteur supprimé

en-us	Connector deleted
fr	Connecteurs supprimés

en-us	Connector disabled
fr	Connecteur désactivé

en-us	Connector disabled
fr	Connecteurs désactivés

en-us	Connector enabled
fr	Connecteur activé

en-us	Connector enabled
fr	Connecteurs activés

en-us	Connectors
fr	Connecteurs

en-us	Connector updated
fr	Connecteur mis à jour

en-us	Connect to
fr	Connexion à

en-us	Contact
fr	Contact

en-us	contains
fr	contient

en-us	Contains
fr	Contient

en-us	Content controls
fr	Contrôles du contenu

en-us	Content controls: header
fr	Contrôles de contenu : en-tête

en-us	Content menu
fr	Contenu du menu

en-us	Context name
fr	Nom de contexte

en-us	Continue
fr	Continuer

en-us	Continue overrides
fr	Continuer les surcharges

en-us	Contract number
fr	Numéro de contrat

en-us	Converts a symptom event back to cause event
fr	Convertit un événement de symptôme en événement de cause

en-us	Convert to cause
fr	Convertir en cause

en-us	Convert to JSON
fr	Convertir en JSON

en-us	Coordinates
fr	Coordonnées

en-us	Copy
fr	Copier

en-us	Copy %1$s graph
fr	Copier le graphique %1$s

en-us	Copy %1$s graph
fr	Copier les graphiques %1$s

en-us	Copy %1$s item
fr	Copier les éléments %1$s

en-us	Copy %1$s item
fr	Copier l'élément %1$s

en-us	Copy %1$s trigger
fr	Copier le déclencheur %1$s

en-us	Copy %1$s trigger
fr	Copier les déclencheurs %1$s

en-us	Copy to clipboard
fr	Copier dans le presse-papier

en-us	cosh() - The hyperbolic cosine of a value
fr	cosh() - Le cosinus hyperbolique d'une valeur

en-us	cos() - The cosine of a value, where the value is an angle expressed in radians
fr	cos() - Le cosinus d'une valeur, où la valeur est un angle exprimé en radians

en-us	cot() - The cotangent of a value, where the value is an angle expressed in radians
fr	cot() - La cotangente d'une valeur, où la valeur est un angle exprimé en radians

en-us	count
fr	nombre

en-us	Count
fr	Compte

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
fr	count () - Nombre de valeurs récupérées avec succès V (qui remplissent l'opérateur O) pour la période T

en-us	Count of context switches. Returns integer
fr	Nombre de bascules de contexte. Retourne un entier

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
fr	Nombre d'entrées de répertoire, récursif. Retourne un entier

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
fr	Nombre de lignes correspondantes dans la supervision de fichier de log. Retourne un entier

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
fr	Nombre de lignes correspondantes dans la supervision de fichier de log avec le support de la rotation des logs. Retourne un entier

en-us	Count of network checks enqueued in the discovery queue.
fr	Nombre de contrôles réseau mis en file d'attente dans la file d'attente de découverte.

en-us	Count of values enqueued in the connector queue.
fr	Nombre de valeurs mises en file d'attente dans la file d'attente du connecteur.

en-us	Count of values enqueued in the low-level discovery processing queue.
fr	Nombre de valeurs mises en file d'attente dans la file d'attente de traitement de découverte de bas niveau.

en-us	Count of values enqueued in the preprocessing queue.
fr	Nombre de valeurs mises en file d'attente dans la file d'attente de prétraitement.

en-us	countunique() - The number of unique values
fr	countunique() - Le nombre de valeurs uniques

en-us	CPU information. Returns string or integer
fr	Informations du CPU. Retourne une chaîne de caractères ou un entier

en-us	CPU load. Returns float
fr	Charge processeur. Retourne un flottant

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
fr	Temps CPU passé à attendre le swap-in, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance CPU

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	L'utilisation du processeur en pourcentage pendant l'intervalle dépend de la gestion de l'alimentation ou de HT, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	L'utilisation du processeur en pourcentage pendant l'intervalle dépend de la gestion de l'alimentation ou de HT, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Utilisation du processeur en pourcentage pendant l'intervalle, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	CPU usage in hertz during the interval on VMware Resource Pool, "url" - VMware service URL, "rpid" - VMware resource pool id
fr	Utilisation du processeur en hertz pendant l'intervalle sur le pool de ressources VMware, "url" - URL du service VMware, "rpid" - ID du pool de ressources VMware

en-us	CPU utilization percentage. Returns float
fr	Pourcentage d'utilisation du processeur. Retourne un flottant

en-us	Create action
fr	Créer une action

en-us	Create and edit dashboards
fr	Créer et modifier des tableaux de bord

en-us	Create and edit maintenance
fr	Créer et modifier une maintenance

en-us	Create and edit maps
fr	Créer et modifier des cartes

en-us	Create API token
fr	Créer un Token API

en-us	Create background
fr	Créer un fond

en-us	Create connector
fr	Créer un connecteur

en-us	Create dashboard
fr	Créer un tableau de bord

en-us	Created at
fr	Créé le

en-us	(created by host discovery)
fr	(créé par découverte d'hôte)

en-us	Created by me
fr	Créé par moi

en-us	Created by user
fr	Créé par l'utilisateur

en-us	Created by users
fr	Créé par les utilisateurs

en-us	Create dependent discovery rule
fr	Créer une règle de découverte dépendante

en-us	Create dependent item
fr	Créer un élément dépendant

en-us	Create disabled
fr	Créer désactivé

en-us	Create discovery rule
fr	Créer une règle de découverte

en-us	Create discovery rule (select host first)
fr	Créer une règle de découverte (sélectionner un hôte d'abord)

en-us	Create discovery rule (select template first)
fr	Créer une règle de découverte (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Create enabled
fr	Créer activé

en-us	Create event correlation
fr	Créer une corrélation d'événement

en-us	Create graph
fr	Créer un graphique

en-us	Create graph prototype
fr	Créer un prototype de graphique

en-us	Create graph (select host first)
fr	Créer un graphique (sélectionner l'hôte d'abord)

en-us	Create graph (select template first)
fr	Créer un graphique (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Create host
fr	Créer un hôte

en-us	Create host group
fr	Créer un groupe d'hôtes

en-us	Create host prototype
fr	Créer un prototype d'hôte

en-us	Create hosts from selected prototype as disabled?
fr	Créer les hôtes à partir du prototype sélectionné comme désactivés ?

en-us	Create hosts from selected prototype as enabled?
fr	Créer les hôtes à partir du prototype sélectionné comme activés ?

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
fr	Créer les hôtes à partir des prototypes sélectionnés comme désactivés ?

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
fr	Créer les hôtes à partir des prototypes sélectionnés comme activés ?

en-us	Create icon
fr	Créer une icône

en-us	Create icon map
fr	Créer une table de correspondance d'icônes

en-us	Create item
fr	Créer un élément

en-us	Create item prototype
fr	Créer un prototype d'élément

en-us	Create item (select host first)
fr	Créer un élément (sélectionner un hôte d'abord)

en-us	Create item (select template first)
fr	Créer un élément (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Create items from selected prototype as disabled?
fr	Créer les éléments à partir du prototype sélectionné comme désactivés ?

en-us	Create items from selected prototype as enabled?
fr	Créer les éléments à partir du prototype sélectionné comme activés ?

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
fr	Créer les éléments à partir des prototypes sélectionnés comme désactivés ?

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
fr	Créer les éléments à partir des prototypes sélectionnés comme activés ?

en-us	Create maintenance period
fr	Créer une période de maintenance

en-us	Create map
fr	Créer une carte

en-us	Create media type
fr	Créer un type de média

en-us	Create new
fr	Créer un nouveau

en-us	Create new report
fr	Créer un nouveau rapport

en-us	Create proxy
fr	Créer un proxy

en-us	Create proxy group
fr	Créer un groupe de proxy

en-us	Create report
fr	Créer un rapport

en-us	Create script
fr	Créer un script

en-us	Create service
fr	Créer un service

en-us	Create SLA
fr	Créer un SLA

en-us	Create template
fr	Créer un modèle

en-us	Create template group
fr	Créer un groupe de modèles

en-us	Create trigger
fr	Créer un déclencheur

en-us	Create trigger prototype
fr	Créer un prototype de déclencheur

en-us	Create trigger (select host first)
fr	Créer un déclencheur (sélectionner un hôte d'abord)

en-us	Create trigger (select template first)
fr	Créer un déclencheur (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Create triggers from selected prototype as disabled?
fr	Créer les déclencheurs à partir du prototype sélectionné comme désactivés ?

en-us	Create triggers from selected prototype as enabled?
fr	Créer les déclencheurs à partir du prototype sélectionné comme activés ?

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
fr	Créer les déclencheurs à partir des prototypes sélectionnés comme désactivés ?

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
fr	Créer les déclencheurs à partir des prototypes sélectionnés comme activés ?

en-us	Create user
fr	Créer un utilisateur

en-us	Create user group
fr	Créer un groupe d'utilisateurs

en-us	Create user role
fr	Créer un rôle utilisateur

en-us	Create web scenario
fr	Créer un scénario web

en-us	Create web scenario (select host first)
fr	Créer un scénario web (sélectionner un hôte d'abord)

en-us	Create web scenario (select template first)
fr	Créer un scénario Web (sélectionner le modèle d'abord)

en-us	Critical
fr	Critique

en-us	CRLF
fr	CRLF

en-us	CSRF test
fr	Test CSRF

en-us	CSRF token test
fr	Test du token CSRF

en-us	CSRF token validation succeeded.
fr	La validation du token CSRF a réussi.

en-us	CSV to JSON
fr	CSV vers JSON

en-us	CUID is expected
fr	Un CUID est attendu

en-us	Current
fr	Courant

en-us	Current host
fr	Hôte actuel

en-us	Current password
fr	Mot de passe actuel

en-us	Current password is mandatory.
fr	Le mot de passe actuel est obligatoire.

en-us	Current user
fr	Utilisateur actuel

en-us	Current value
fr	Valeur actuelle

en-us	Custom
fr	Personnalisé

en-us	Custom expression
fr	Expression personnalisée

en-us	Custom graphs
fr	Graphiques personnalisés

en-us	Custom intervals
fr	Intervalle personnalisé

en-us	Custom label
fr	Étiquette personnalisée

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
fr	L'étiquette personnalisée pour les éléments de la carte "%2$s" de type "%1$s" ne doit pas être vide.

en-us	Custom message
fr	Message personnalisé

en-us	Custom multiplier
fr	Multiplicateur personnalisé

en-us	Custom on fail
fr	Personnalisé en cas d'échec

en-us	Custom schedule
fr	Horaire personnalisé

en-us	Custom scripts
fr	Scripts personnalisés

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
fr	Le nom de la sévérité personnalisée affecte toutes les locales et nécessite une traduction manuelle !

en-us	Custom size
fr	Taille personnalisée

en-us	CyberArk Vault
fr	Coffre CyberArk

en-us	Cycle
fr	Cycle

en-us	Czech (cs_CZ)
fr	Tchèque (cs_CZ)

en-us	d
fr	j

en-us	D
fr	D

en-us	D
fr	D

en-us	Daily
fr	Journalier

en-us	Danish (da_DK)
fr	Danois (da_DK)

en-us	Dark
fr	Sombre

en-us	Dashboard
fr	Tableau de bord

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
fr	Le tableau de bord "%1$s" existe déjà.

en-us	Dashboard "%1$s" is used in report "%2$s".
fr	Le tableau de bord "%1$s" est utilisé dans le rapport "%2$s".

en-us	Dashboard created
fr	Tableau de bord créé

en-us	Dashboard deleted
fr	Tableaux de bord supprimés

en-us	Dashboard deleted
fr	Tableau de bord supprimé

en-us	Dashboard is used as data source.
fr	Le tableau de bord est utilisé comme source de données.

en-us	Dashboard list
fr	Liste du tableau de bord

en-us	Dashboard page properties
fr	Propriétés de la page du tableau de bord

en-us	Dashboard properties
fr	Propriété du tableau de bord

en-us	Dashboards
fr	Tableaux de bord

en-us	Dashboard sharing
fr	Partage du tableau de bord

en-us	Dashboard updated
fr	Tableau de bord mis à jour

en-us	Dashboard with ID "%1$s" is not available.
fr	Le tableau de bord avec l'identifiant "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Dashed line
fr	Ligne pointillée

en-us	Data
fr	Données

en-us	Database history tables use primary key
fr	Les tables d'historique de la base de données utilisent la clé primaire

en-us	Database host
fr	Hôte base de données

en-us	Database host verification
fr	Vérification de l'hôte de la base de données

en-us	Database monitor
fr	Surveillance base de données

en-us	Database name
fr	Nom de la base de données

en-us	Database password
fr	Mot de passe utilisateur de la base de données

en-us	Database port
fr	Port de la base de données

en-us	Database schema
fr	Schéma de la base de données

en-us	Database server
fr	Serveur base de données

en-us	Database TLS CA file
fr	Fichier CA TLS de la base de données

en-us	Database TLS certificate file
fr	Fichier de certificat TLS de base de données

en-us	Database TLS certificate files must be read-only
fr	Les fichiers de certificat TLS de la base de données doivent être en lecture seule

en-us	Database TLS cipher list
fr	Liste de chiffrement TLS de la base de données

en-us	Database TLS encryption
fr	Chiffrement TLS de la base de données

en-us	Database TLS key file
fr	Fichier de clé TLS de la base de données

en-us	Database type
fr	Type de base de données

en-us	Database user
fr	Utilisateur base de données

en-us	Data collection
fr	Collecte de données

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
fr	Données de %1$s. Générées en %2$s sec.

en-us	data is missing
fr	les données sont manquantes

en-us	Data is not properly encoded.
fr	Les données ne sont pas correctement encodées.

en-us	Data overview
fr	Aperçu des données

en-us	Data set
fr	Jeu de données

en-us	Data set aggregation
fr	Agrégation d'ensembles de données

en-us	Data set label
fr	Etiquette de jeu de données

en-us	Data storage period
fr	Période de stockage des données

en-us	Data type
fr	Type de données

en-us	Date
fr	Date

en-us	Date and time functions
fr	Fonctions de date et heure

en-us	date() - Current date
fr	date () - Date actuelle

en-us	Date HW decommissioned
fr	Matériel - Date de retrait

en-us	Date HW installed
fr	Matériel - Date d'installation

en-us	Date HW maintenance expires
fr	Matériel - Date de fin de maintenance

en-us	Date HW purchased
fr	Matériel - Date d'achat

en-us	Day
fr	Jour

en-us	Day
fr	Jour

en-us	Day before yesterday
fr	Avant-hier

en-us	Day of month
fr	Jour du mois

en-us	dayofmonth() - Day of month
fr	dayofmonth () - Jour du mois

en-us	Day of the week and day of the month cannot be specified simultaneously.
fr	Le jour de la semaine et le jour du mois ne peuvent pas être spécifiés simultanément.

en-us	Day of week
fr	Jour de la semaine

en-us	dayofweek() - Day of week
fr	dayofweek () - Jour de la semaine

en-us	days
fr	jours

en-us	Days
fr	Jours

en-us	%d device
fr	%d équipement

en-us	%d device
fr	%d équipements

en-us	DD.MM.YY
fr	DD.MM.YY

en-us	Deactivates manual suppression.
fr	Désactive la suppression manuelle.

en-us	Debug
fr	Debug

en-us	Debug mode
fr	Mode debug

en-us	Dec
fr	Déc

en-us	December
fr	Décembre

en-us	Decimal places
fr	Nombre de décimales

en-us	Decrease by
fr	Diminuer de

en-us	default
fr	défaut

en-us	Default
fr	Défaut

en-us	Default (%1$s)
fr	Par défaut (%1$s)

en-us	Default access to new actions
fr	Accès par défaut aux nouvelles actions

en-us	Default access to new modules
fr	Accès par défaut aux nouveaux modules

en-us	Default access to new UI elements
fr	Accès par défaut aux nouveaux éléments de l'interface utilisateur

en-us	Default authentication
fr	Authentification par défaut

en-us	Default host inventory mode
fr	Mode d'inventaire d'hôte par défaut

en-us	Default input string
fr	Chaîne d'entrée par défaut

en-us	Default language
fr	Langage par défaut

en-us	Default LDAP server must be specified.
fr	Le serveur LDAP par défaut doit être spécifié.

en-us	Default login form
fr	Formulaire de connexion par défaut

en-us	Default media type
fr	Type de média par défaut

en-us	Default MFA method must be specified.
fr	La méthode d'authentification multi-facteur par défaut doit être spécifiée.

en-us	Default operation step duration
fr	Durée de l'étape d'opération par défaut

en-us	Default page display period
fr	Période d'affichage de la page par défaut

en-us	Default theme
fr	Thème par défaut

en-us	Default time zone
fr	Fuseau horaire par défaut

en-us	Degrading
fr	Dégradé

en-us	degrees() - Converts a value from radians to degrees
fr	degrees() - Convertit une valeur de radians en degrés

en-us	Delay
fr	Délai

en-us	Delayed by
fr	Retardé de

en-us	Delete
fr	Supprimer

en-us	Delete all elements that are not present in the import file?
fr	Supprimer tous les éléments qui ne sont pas présents dans le fichier d'import ?

en-us	Delete and clear
fr	Supprimer et effacer

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
fr	Supprimer et nettoyer les modèles sélectionnés ? (Attention : tous les hôtes liés seront nettoyés !)

en-us	Delete and clear selected template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
fr	Supprimer et nettoyer le modèle sélectionné ? (Attention : tous les hôtes liés seront nettoyés !)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
fr	Supprimer et nettoyer le modèle ? (Attention : tous les hôtes liés seront nettoyés !)

en-us	Delete current action?
fr	Effacer l'action actuelle ?

en-us	Deleted
fr	Supprimé

en-us	Delete dashboard?
fr	Effacer le tableau de bord ?

en-us	Delete discovery rule?
fr	Supprimer la règle de découverte ?

en-us	Delete event correlation?
fr	Supprimer la corrélation d'événement ?

en-us	Delete expression?
fr	Supprimer l'expression ?

en-us	Delete graph?
fr	Supprimer le graphique ?

en-us	Delete graph prototype?
fr	Supprimer le prototype de graphique ?

en-us	Delete icon map?
fr	Supprimer la correspondance d'icône ?

en-us	Delete item?
fr	Effacer l'élément ?

en-us	Delete item prototype?
fr	Supprimer le prototype d'élément ?

en-us	Delete links between selected elements?
fr	Supprimer les liens entre les éléments sélectionnés ?

en-us	Delete lost resources
fr	Supprimer les ressources perdues

en-us	Delete maintenance period?
fr	Supprimer la période de maintenance ?

en-us	Delete media type?
fr	Supprimer le type de média ?

en-us	Delete missing
fr	Supprimer les manquants

en-us	Delete regular expression?
fr	Supprimer l'expression régulière ?

en-us	Delete script?
fr	Supprimer script ?

en-us	Delete selected action?
fr	Supprimer l'action sélectionnée ?

en-us	Delete selected actions?
fr	Supprimer les actions sélectionnées ?

en-us	Delete selected API token?
fr	Supprimer le Token API sélectionné ?

en-us	Delete selected connector?
fr	Supprimer le connecteur sélectionné ?

en-us	Delete selected connectors?
fr	Supprimer les connecteurs sélectionnés ?

en-us	Delete selected dashboard?
fr	Supprimer le tableau de bord sélectionné ?

en-us	Delete selected dashboards?
fr	Effacer le tableau de bord sélectionné ?

en-us	Delete selected discovery rule?
fr	Supprimer la règle de découverte sélectionnée ?

en-us	Delete selected discovery rules?
fr	Supprimer les règles de découverte sélectionnées ?

en-us	Delete selected elements?
fr	Supprimer les éléments sélectionnés ?

en-us	Delete selected event correlation?
fr	Supprimer la corrélation d'événement sélectionnée ?

en-us	Delete selected event correlations?
fr	Supprimer les corrélations d'événement sélectionnées ?

en-us	Delete selected graph?
fr	Supprimer le graphique sélectionné ?

en-us	Delete selected graph prototype?
fr	Supprimer le prototype de graphique sélectionné ?

en-us	Delete selected graph prototypes?
fr	Supprimer les prototypes de graphiques sélectionnés ?

en-us	Delete selected graphs?
fr	Supprimer les graphiques sélectionnés ?

en-us	Delete selected group?
fr	Supprimer le groupe sélectionné ?

en-us	Delete selected groups?
fr	Supprimer les groupes sélectionnés ?

en-us	Delete selected host?
fr	Supprimer hôte sélectionné ?

en-us	Delete selected host group?
fr	Supprimer les groupes d'hôtes sélectionnés ?

en-us	Delete selected host groups?
fr	Supprimer les groupes d'hôtes sélectionnés ?

en-us	Delete selected host prototype?
fr	Supprimer le prototype d'hôte sélectionné ?

en-us	Delete selected host prototypes?
fr	Supprimer les prototypes d'hôtes sélectionnés ?

en-us	Delete selected hosts?
fr	Suppression des hôtes sélectionnés ?

en-us	Delete selected image?
fr	Supprimer l'image sélectionnée ?

en-us	Delete selected item?
fr	Supprimer l'élément sélectionné ?

en-us	Delete selected item prototype?
fr	Supprimer le prototype d'élément sélectionné ?

en-us	Delete selected item prototypes?
fr	Supprimer les prototypes d'éléments sélectionnés ?

en-us	Delete selected items?
fr	Supprimer les éléments sélectionnés ?

en-us	Delete selected maintenance period?
fr	Supprimer la période de maintenance sélectionnée ?

en-us	Delete selected maintenance periods?
fr	Supprimer les périodes de maintenance sélectionnées ?

en-us	Delete selected map?
fr	Supprimer la carte sélectionnée ?

en-us	Delete selected maps?
fr	Supprimer les cartes sélectionnées ?

en-us	Delete selected media type?
fr	Supprimer le type de media sélectionné ?

en-us	Delete selected media types?
fr	Supprimer les types de media sélectionnés ?

en-us	Delete selected proxies?
fr	Supprimer les proxies sélectionnés ?

en-us	Delete selected proxy?
fr	Supprimer le proxy sélectionné ?

en-us	Delete selected proxy group?
fr	Supprimer le groupe de proxy sélectionné ?

en-us	Delete selected proxy groups?
fr	Supprimer les groupes de proxy sélectionnés ?

en-us	Delete selected regular expression?
fr	Supprimer l'expression régulière ?

en-us	Delete selected regular expressions?
fr	Supprimer les expressions régulières ?

en-us	Delete selected role?
fr	Supprimer le rôle sélectionné ?

en-us	Delete selected roles?
fr	Supprimer les rôles sélectionnés ?

en-us	Delete selected scheduled report?
fr	Supprimer le rapport planifié sélectionné ?

en-us	Delete selected scheduled reports?
fr	Supprimer les rapports planifiés sélectionnés ?

en-us	Delete selected script?
fr	Supprimer le script sélectionné ?

en-us	Delete selected scripts?
fr	Supprimer les scripts sélectionnés ?

en-us	Delete selected service?
fr	Supprimer le service sélectionné ?

en-us	Delete selected services?
fr	Supprimer les services sélectionnés ?

en-us	Delete selected shapes?
fr	Supprimer les formes sélectionnées ?

en-us	Delete selected SLA?
fr	Supprimer le SLA sélectionné ?

en-us	Delete selected SLAs?
fr	Supprimer les SLA sélectionnés ?

en-us	Delete selected template?
fr	Supprimer le modèle sélectionné ?

en-us	Delete selected template group?
fr	Supprimer le groupe de modèles sélectionné ?

en-us	Delete selected template groups?
fr	Supprimer les groupes de modèles sélectionnés ?

en-us	Delete selected templates?
fr	Supprimer les modèles sélectionnés ?

en-us	Delete selected token?
fr	Supprimer le Token sélectionné ?

en-us	Delete selected tokens?
fr	Supprimer les Tokens sélectionnés ?

en-us	Delete selected trigger?
fr	Supprimer le déclencheur sélectionné ?

en-us	Delete selected trigger prototype?
fr	Supprimer le prototype de déclencheur sélectionné ?

en-us	Delete selected trigger prototypes?
fr	Supprimer les prototypes de déclencheurs sélectionnés ?

en-us	Delete selected triggers?
fr	Supprimer les déclencheurs sélectionnés ?

en-us	Delete selected user?
fr	Supprimer l'utilisateur sélectionné ?

en-us	Delete selected users?
fr	Supprimer les utilisateurs sélectionnés ?

en-us	Delete selected web scenario?
fr	Supprimer le scénario web sélectionné ?

en-us	Delete selected web scenarios?
fr	Supprimer les scénarios web sélectionnés ?

en-us	Delete template?
fr	Supprimer le modèle ?

en-us	Delete trigger?
fr	Supprimer le déclencheur ?

en-us	Delete trigger prototype?
fr	Supprimer le prototype de déclencheur ?

en-us	Delete web scenario?
fr	Supprimer le scénario web ?

en-us	delimiter
fr	délimiteur

en-us	Delimiter
fr	Délimiteur

en-us	Denied methods
fr	Méthodes interdites

en-us	Deny
fr	Interdit

en-us	Deny list
fr	Interdire la liste

en-us	Dependencies
fr	Dépendances

en-us	Dependent
fr	Dépendant

en-us	Dependent item
fr	Élément dépendant

en-us	Depends on
fr	Dépend de

en-us	Deployment status
fr	État du déploiement

en-us	Deprecated
fr	Obsolète

en-us	Deprecated parameter "%1$s" cannot be used with "%2$s".
fr	Le paramètre obsolète "%1$s" ne peut pas être utilisé avec "%2$s".

en-us	Deprovisioned users group
fr	Groupe d'utilisateurs déprovisionnés

en-us	Deprovisioned users group cannot be deleted.
fr	Le groupe d'utilisateurs déprovisionné ne peut pas être supprimé.

en-us	Deprovisioned users group cannot be empty.
fr	Le groupe d'utilisateurs déprovisionnés ne peut pas être vide.

en-us	Deprovisioned users group cannot be enabled.
fr	Le groupe d'utilisateurs déprovisionnés ne peut pas être activé.

en-us	descending
fr	décroissant

en-us	description
fr	description

en-us	Description
fr	Description

en-us	Description size
fr	Taille de la description

en-us	Detailed listing of installed packages. Returns text in JSON format
fr	Liste détaillée des packages installés. Renvoie une texte au format JSON

en-us	Details
fr	Détails

en-us	Details of web scenario
fr	Détails du scénario web

en-us	Detected TimescaleDB license does not support compression. Compression is supported in TimescaleDB Community Edition.
fr	La licence TimescaleDB détectée ne prend pas en charge la compression. La compression est prise en charge dans TimescaleDB Community Edition.

en-us	Detection period
fr	Période de détection

en-us	Deviations
fr	Déviations

en-us	Device
fr	Équipement

en-us	Device interrupts. Returns integer
fr	Interruptions du périphérique. Retourne un entier

en-us	Device uniqueness criteria
fr	Critère d'unicité de l'équipement

en-us	Digest
fr	Digest

en-us	Digital
fr	Digitale

en-us	Directory
fr	Répertoire

en-us	directory cannot be empty
fr	le répertoire ne peut pas être vide

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
fr	Taille du dossier (en octets). Retourne un entier

en-us	Disable
fr	Désactiver

en-us	Disabled
fr	Désactivé

en-us	Disabled automatically by an LLD rule.
fr	Désactivé automatiquement par une règle LLD.

en-us	Disable debug mode
fr	Désactiver le mode debug

en-us	Disable debug mode in selected group?
fr	Désactiver le mode debug du groupe sélectionné ?

en-us	Disable debug mode in selected groups?
fr	Désactiver le mode debug des groupes sélectionnés ?

en-us	Disable host
fr	Désactiver hôte

en-us	Disable host?
fr	Désactiver l'hôte ?

en-us	Disable hosts
fr	Désactiver les hôtes

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
fr	Désactiver les hôtes dans les groupes d'hôtes sélectionnés ?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
fr	Désactiver les hôtes surveillés par les proxies sélectionnés ?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxy?
fr	Désactiver les hôtes surveillés par le proxy sélectionné ?

en-us	Disable lost resources
fr	Désactiver les ressources perdues

en-us	Disable selected action?
fr	Désactiver l'action sélectionnée ?

en-us	Disable selected actions?
fr	Désactiver les actions sélectionnées ?

en-us	Disable selected API token?
fr	Désactiver le Token API sélectionné ?

en-us	Disable selected API tokens?
fr	Désactiver les Tokens API sélectionnés ?

en-us	Disable selected connector?
fr	Désactiver le connecteur sélectionné ?

en-us	Disable selected connectors?
fr	Désactiver les connecteurs sélectionnés ?

en-us	Disable selected discovery rule?
fr	Désactiver la règle de découverte sélectionnée ?

en-us	Disable selected discovery rules?
fr	Désactiver les règles de découverte sélectionnées ?

en-us	Disable selected event correlation?
fr	Désactiver la corrélation d'événement sélectionnée ?

en-us	Disable selected event correlations?
fr	Désactiver les corrélations d'événement sélectionnées ?

en-us	Disable selected group?
fr	Désactiver le groupe sélectionné ?

en-us	Disable selected groups?
fr	Désactiver les groupes sélectionnés ?

en-us	Disable selected host?
fr	Désactiver l'hôte sélectionné ?

en-us	Disable selected hosts?
fr	Désactiver les hôtes sélectionnés ?

en-us	Disable selected item?
fr	Désactiver l'élément sélectionné ?

en-us	Disable selected items?
fr	Désactiver les éléments sélectionnés ?

en-us	Disable selected media type?
fr	Désactiver le type de média sélectionné ?

en-us	Disable selected media types?
fr	Désactiver les types de média sélectionnés ?

en-us	Disable selected module?
fr	Désactiver le module sélectionné ?

en-us	Disable selected modules?
fr	Désactiver les modules sélectionnés ?

en-us	Disable selected scheduled report?
fr	Désactiver le rapport planifié sélectionné ?

en-us	Disable selected scheduled reports?
fr	Désactiver les rapports planifiés sélectionnés ?

en-us	Disable selected SLA?
fr	Désactiver le SLA sélectionné ?

en-us	Disable selected SLAs?
fr	Désactiver les SLA sélectionnés ?

en-us	Disable selected trigger?
fr	Désactiver le déclencheur sélectionné ?

en-us	Disable selected triggers?
fr	Désactiver les déclencheurs sélectionnés ?

en-us	Disable selected web scenario?
fr	Désactiver le scénario web sélectionné ?

en-us	Disable selected web scenarios?
fr	Désactiver les scénarios web sélectionnés ?

en-us	Disaster
fr	Désastre

en-us	Discard unchanged
fr	Écarter les inchangés

en-us	Discard unchanged with heartbeat
fr	Écarter les inchangés avec bit de vie

en-us	Discard value
fr	Ignorer la valeur

en-us	Discover
fr	Découvrir

en-us	Discovered
fr	Découvert

en-us	Discovered by
fr	Découvert par

en-us	Discovered device
fr	Équipement découvert

en-us	Discovery
fr	Découverte

en-us	Discovery actions
fr	Actions de découverte

en-us	Discovery by
fr	Découvert par

en-us	Discovery by proxy
fr	Découverte par le proxy

en-us	Discovery check
fr	Test de découverte

en-us	Discovery checks
fr	Tests de découverte

en-us	Discovery list
fr	Liste des découvertes

en-us	Discovery object
fr	Objet de découverte

en-us	Discovery of VMware clusters, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des clusters VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des datastores VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Découverte des datastores de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Découverte des interfaces réseau de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des hyperviseurs VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	Découverte des périphériques de disque de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	Découverte des systèmes de fichiers de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	Découverte des interfaces réseau de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Découverte des machines virtuelles VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	Discovery rule
fr	Règle de découverte

en-us	Discovery rule
fr	Règle de découverte

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
fr	La règle de découverte "%1$s" existe déjà.

en-us	Discovery rule "%1$s" cannot be copied without its master item.
fr	La règle de découverte "%1$s" ne peut pas être copiée sans son élément principal.

en-us	Discovery rule "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	La règle de découverte "%1$s" est utilisée dans l'action "%2$s".

en-us	discovery rule "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
fr	la règle de découverte "%1$s" sur l'hôte "%2$s" n'est pas surveillée

en-us	Discovery rule created
fr	Règle de découverte créée

en-us	Discovery rule deleted
fr	Règles de découverte supprimées

en-us	Discovery rule deleted
fr	Règle de découverte supprimée

en-us	Discovery rule disabled
fr	Règle de découverte désactivée

en-us	Discovery rule disabled
fr	Règles de découverte désactivées

en-us	Discovery rule enabled
fr	Règle de découverte activée

en-us	Discovery rule enabled
fr	Règles de découverte activées

en-us	Discovery rules
fr	Règles de découverte

en-us	Discovery rule updated
fr	Règle de découverte mise à jour

en-us	Discovery status
fr	État de la découverte

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
fr	Statistiques de lecture du disque. Retourne un entier avec le type parmi sectors, operations, bytes ; un flottant avec le type parmi sps, ops, bps

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Espace disque en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets, un flottant pour le pourcentage

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
fr	Statistiques d'écriture du disque. Retourne un entier avec le type parmi sectors, operations, bytes ; un flottant avec le type parmi sps, ops, bps

en-us	Display
fr	Affichage

en-us	Display graph
fr	Afficher le graphique

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
fr	Affichage de %1$s sur %2$s trouvés

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
fr	Affichage de %1$s à %2$s parmi %3$s trouvés

en-us	Displaying options
fr	Options d'affichage

en-us	Display local time
fr	Afficher l'heure locale

en-us	Display min/avg/max
fr	Afficher min/moy/max

en-us	Display min/max/avg
fr	Affichage min/max/moy

en-us	Display OK triggers for
fr	Afficher les déclencheurs OK pendant

en-us	Display problems
fr	Afficher les problèmes

en-us	Display stacked graph
fr	Afficher le graphique empilé

en-us	Division denominator
fr	Dénominateur

en-us	d.M
fr	d M

en-us	DNS
fr	DNS

en-us	DNS name
fr	Nom DNS

en-us	does not contain
fr	ne contient pas

en-us	Does not contain
fr	Ne contient pas

en-us	does not equal
fr	n'est pas égal

en-us	Does not equal
fr	N'est pas égal

en-us	does not exist
fr	n'existe pas

en-us	Does not exist
fr	N'existe pas

en-us	does not match
fr	ne correspond pas

en-us	Does not match regular expression
fr	Ne correspond pas à l'expression régulière

en-us	Do not store
fr	Ne pas stocker

en-us	Dot
fr	Point

en-us	Doughnut
fr	Donut

en-us	Down
fr	Arrêté

en-us	Down
fr	Arrêté

en-us	Download image
fr	Télécharger l'image

en-us	Download the configuration file
fr	Télécharger le fichier de configuration

en-us	Downtime
fr	Temps d'arrêt

en-us	Downtime
fr	Temps d'arrêt

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
fr	Souhaitez-vous remplacer l'expression conditionnelle ?

en-us	Draw
fr	Traçage

en-us	Draw style
fr	Style de dessin

en-us	Dropdown
fr	Dérouler

en-us	Dropdown options
fr	Options de liste déroulante

en-us	Duo state does not match saved state.
fr	L'état du DUO ne correspond pas à l'état enregistré.

en-us	Duo Universal Prompt
fr	Requête Universelle Duo

en-us	DUO Universal Prompt
fr	Requête Universelle DUO

en-us	Duplicate host. Host with the same host name "%1$s" already exists in data.
fr	Hôte en doublon. Un hôte avec le même nom d'hôte "%1$s" existe déjà.

en-us	Duplicate host. Host with the same visible name "%1$s" already exists in data.
fr	Hôte en doublon. Un hôte avec le même nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
fr	Valeur "name" "%1$s" en doublon pour la carte.

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
fr	Identifiant d'utilisateur "%1$s" en doublon dans les utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	Duplicate "usrgrpid" "%1$s" in user groups for map "%2$s".
fr	Identifiant de groupe d'utilisateurs "%1$s" en doublon dans les groupes d'utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	Duration
fr	Durée

en-us	Duration
fr	Durée

en-us	Dutch (nl_NL)
fr	Néerlandais (nl_NL)

en-us	Each item
fr	Chaque élément

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
fr	Chaque URL doit avoir un nom unique. Veuillez vous assurer qu'il n'existe qu'un URL du même nom

en-us	Edit
fr	Édition

en-us	Edit dashboard
fr	Editer le tableau de bord

en-us	Edit map
fr	Éditer la carte

en-us	Edit operation
fr	Modifier l'opération

en-us	Edit tree element
fr	Éditer un élément d'arborescence

en-us	Edit widget
fr	Éditer un widget

en-us	Effective date
fr	Date effective

en-us	Effective value
fr	Valeur effective

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
fr	Erreur Elasticsearch : %1$s.

en-us	Elasticsearch URL is not set for type: %1$s.
fr	L'URL Elasticsearch n'est pas définie pour le type : %1$s.

en-us	Element
fr	Élément

en-us	Element name
fr	Nom de l'élément

en-us	Ellipse
fr	Ellipse

en-us	email
fr	courriel

en-us	Email
fr	Courriel

en-us	Email and password
fr	E-mail et mot de passe

en-us	Email provider
fr	Fournisseur de messagerie

en-us	Empty color.
fr	Couleur vide.

en-us	Empty input parameter.
fr	Paramètre d'entrée vide.

en-us	Empty map ID.
fr	Identifiant de carte vide.

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
fr	Certificat SSL vide pour le scénario web "%1$s".

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
fr	Clé SSL vide pour le scénario web "%1$s".

en-us	<empty string>
fr	<chaîne de caractères vide>

en-us	Empty value.
fr	Valeur vide.

en-us	Enable
fr	Activer

en-us	Enable audit logging
fr	Activer la journalisation de l'audit

en-us	Enable compression
fr	Activer la compression

en-us	Enable confirmation
fr	Activer confirmation

en-us	Enabled
fr	Activé

en-us	Enable debug mode
fr	Activer le mode debug

en-us	Enable debug mode in selected group?
fr	Activer le mode debug du groupe sélectionné ?

en-us	Enable debug mode in selected groups?
fr	Activer le mode debug des groupes sélectionnés ?

en-us	Enable host
fr	Activer hôte

en-us	Enable host?
fr	Activer l'hôte ?

en-us	Enable hosts
fr	Activer les hôtes

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
fr	Activer les hôtes surveillés par les proxys sélectionnés ?

en-us	Enable hosts monitored by selected proxy?
fr	Activer les hôtes surveillés par le proxy sélectionné ?

en-us	Enable HTTP authentication
fr	Activer l'authentification HTTP

en-us	Enable HTTP authentication for all users.
fr	Activez l'authentification HTTP pour tous les utilisateurs.

en-us	Enable internal housekeeping
fr	Activer le nettoyage interne

en-us	Enable JIT provisioning
fr	Activer le provisionnement JIT

en-us	Enable LDAP authentication
fr	Activer l'authentification LDAP

en-us	Enable multi-factor authentication
fr	Activer l'authentification multi-facteur

en-us	Enable SAML authentication
fr	Activer l'authentification SAML

en-us	Enable SCIM provisioning
fr	Activer le provisionnement SCIM

en-us	Enable selected action?
fr	Activer l'action sélectionnée ?

en-us	Enable selected actions?
fr	Activer les actions sélectionnées ?

en-us	Enable selected API token?
fr	Activer le Token API sélectionné ?

en-us	Enable selected API tokens?
fr	Activer les Tokens API sélectionnés ?

en-us	Enable selected connector?
fr	Activer le connecteur sélectionné ?

en-us	Enable selected connectors?
fr	Activer les connecteurs sélectionnés ?

en-us	Enable selected discovery rule?
fr	Activer la règle de découverte sélectionnée ?

en-us	Enable selected discovery rules?
fr	Activer les règles de découverte sélectionnées ?

en-us	Enable selected event correlation?
fr	Activer la corrélation d'événement sélectionnée ?

en-us	Enable selected event correlations?
fr	Activer les corrélations d'événement sélectionnées ?

en-us	Enable selected group?
fr	Activer le groupe sélectionné ?

en-us	Enable selected groups?
fr	Activer les groupes sélectionnés ?

en-us	Enable selected host?
fr	Activer l'hôte sélectionné ?

en-us	Enable selected hosts?
fr	Activer les hôtes sélectionnés ?

en-us	Enable selected item?
fr	Activer l'élément sélectionné ?

en-us	Enable selected items?
fr	Activer les éléments sélectionnés ?

en-us	Enable selected media type?
fr	Activer le type de média sélectionné ?

en-us	Enable selected media types?
fr	Activer les types de média sélectionnés ?

en-us	Enable selected module?
fr	Activer le module sélectionné ?

en-us	Enable selected modules?
fr	Activer les modules sélectionnés ?

en-us	Enable selected scheduled report?
fr	Activer le rapport planifié sélectionné ?

en-us	Enable selected scheduled reports?
fr	Activer les rapports planifiés sélectionnés ?

en-us	Enable selected SLA?
fr	Activer le SLA sélectionné ?

en-us	Enable selected SLAs?
fr	Activer les SLA sélectionnés ?

en-us	Enable selected trigger?
fr	Activer le déclencheur sélectionné ?

en-us	Enable selected triggers?
fr	Activer les déclencheurs sélectionnés ?

en-us	Enable selected web scenario?
fr	Activer le scénario web sélectionné ?

en-us	Enable selected web scenarios?
fr	Activer les scénarios web sélectionnés ?

en-us	Enable trapping
fr	Activer les trap

en-us	Enable user input
fr	Activer la saisie utilisateur

en-us	Encrypt
fr	Chiffrement

en-us	Encryption
fr	Chiffrement

en-us	Encryption level
fr	Niveau de chiffrement

en-us	End date
fr	Date de fin

en-us	End of line sequence
fr	Séquence de fin de ligne

en-us	English (en_GB)
fr	Anglais (en_GB)

en-us	English (en_US)
fr	Anglais (en_US)

en-us	equals
fr	égal

en-us	Equals
fr	Égal

en-us	e() - Returns Euler's number
fr	e() - Retourne le nombre d'Euler

en-us	Error
fr	Erreur

en-us	Error: %1$s
fr	Erreur : %1$s

en-us	Error budget
fr	Marge d'erreur

en-us	Error budget
fr	Marge d'erreur

en-us	Error decoding Duo result.
fr	Erreur de décodage du résultat du DUO.

en-us	error does not match
fr	l'erreur ne correspond pas

en-us	Error in search request for table "%1$s".
fr	Erreur dans la requête de recherche dans la table "%1$s".

en-us	error matches
fr	correspondances d'erreur

en-us	error-matching
fr	correspondance d'erreur

en-us	error message
fr	message d'erreur

en-us	Error message
fr	Message d'erreur

en-us	error text
fr	texte d'erreur

en-us	Error! Unable to start Zabbix server.
fr	Erreur ! Impossible de démarrer le serveur Zabbix.

en-us	Evaluation period
fr	Période d'évaluation

en-us	Event
fr	Événement

en-us	Event acknowledged
fr	Événement acquitté

en-us	Event correlation
fr	Corrélation d'événement

en-us	Event correlation "%1$s" already exists.
fr	La corrélation d'événement "%1$s" existe déjà.

en-us	Event correlation created
fr	Corrélation d'événement créée

en-us	Event correlation deleted
fr	Corrélations d'événement supprimées

en-us	Event correlation deleted
fr	Corrélation d'événement supprimée

en-us	Event correlation disabled
fr	Corrélation d'événement désactivée

en-us	Event correlation disabled
fr	Corrélations d'événement désactivées

en-us	Event correlation enabled
fr	Corrélations d'événement activées

en-us	Event correlation enabled
fr	Corrélation d'événement activée

en-us	Event correlation rule
fr	Règle de corrélation d'événement

en-us	Event correlation rules
fr	Règles de corrélation d'événement

en-us	Event correlation updated
fr	Corrélation d'événement mise à jour

en-us	Event details
fr	Détails de l'événement

en-us	Event generation
fr	Génération d'événement

en-us	Event ID
fr	ID événement

en-us	Event is acknowledged
fr	L'événement est acquitté

en-us	Event is not acknowledged
fr	L'événement n'est pas acquitté

en-us	Event list [previous 20]
fr	Liste d'événements [20 précédents]

en-us	Event log monitoring. Returns count of entries
fr	Surveillance du journal des événements. Renvoie le nombre d'entrées

en-us	Event log monitoring. Returns log
fr	Supervision du journal d'événements. Retourne un journal

en-us	Event name
fr	Nom de l'événement

en-us	Event name matches Trigger name (with macros expanded) unless a custom Event name is specified in Trigger settings.
fr	Le nom de l'événement correspond au nom du déclencheur (avec les macros développées) sauf si un nom d'événement personnalisé est spécifié dans les paramètres du déclencheur.

en-us	Events
fr	Événements

en-us	Events and alerts
fr	Événements et alertes

en-us	Event tag pair
fr	Paire de tags d'événement

en-us	Event type
fr	Type d'événement

en-us	Event updated
fr	Mettre à jour les événements

en-us	Event updated
fr	Mettre à jour l'événement

en-us	Every day(s)
fr	Chaque jour(s)

en-us	Every week(s)
fr	Chaque semaine(s)

en-us	Example
fr	Exemple

en-us	Example: https://localhost/zabbix/ui/
fr	Exemple : https://localhost/zabbix/ui/

en-us	Except selected
fr	Ignorer les sélectionnés

en-us	Exclude
fr	Exclure

en-us	Excluded downtime
fr	Temps d'arrêt exclu

en-us	Excluded downtimes
fr	Temps d'arrêt exclus

en-us	Excluded downtimes
fr	Temps d'arrêt exclus

en-us	Exclude host groups
fr	Exclure des groupes d'hôtes

en-us	Execute
fr	Exécuter

en-us	Executed
fr	Exécuté

en-us	Executed script
fr	Script exécuté

en-us	Execute now
fr	Exécuter maintenant

en-us	Execute on
fr	Exécuter sur

en-us	Execute scripts
fr	Exécuter des scripts

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Exécute une requête WMI et retourne le premier objet sélectionné. Retourne un entier, un flottant, une chaîne de caractères ou du texte (selon la requête)

en-us	Execute WMI query and return the JSON document with all selected objects
fr	Exécute la requête WMI et retourne le document JSON avec tous les objets sélectionnés

en-us	Execution confirmation
fr	Confirmation d'exécution

en-us	exists
fr	existe

en-us	Exists
fr	Existe

en-us	Expand
fr	Déplier

en-us	Expand macros
fr	Substituer les macros

en-us	Expand sidebar
fr	Développer la barre latérale

en-us	Expand single problem
fr	Détailler problème unique

en-us	exp() - Euler's number at a power of a value
fr	exp() - Nombre d'Euler à la puissance d'une valeur

en-us	Expired
fr	Expiré

en-us	Expired
fr	Expiré

en-us	Expired on %1$s.
fr	Expiré le %1$s.

en-us	Expires at
fr	Expire le

en-us	Expires in less than
fr	Expire dans moins de

en-us	Exploded
fr	Explosé

en-us	expm1() - Euler's number at a power of a value minus 1
fr	expm1() - nombre d'Euler à la puissance d'une valeur moins 1

en-us	Export
fr	Exporter

en-us	Export failed
fr	Échec de l'export

en-us	Export to CSV
fr	Exporter en CSV

en-us	Expression
fr	Expression

en-us	Expression cannot be empty
fr	L'expression ne peut pas être vide

en-us	Expression constructor
fr	Constructeur d'expression

en-us	expression is empty
fr	l'expression est vide

en-us	Expressions
fr	Expressions

en-us	Expression type
fr	Type d'expression

en-us	Expression variable elements
fr	Expression variable éléments

en-us	External check
fr	Vérification externe

en-us	F
fr	V

en-us	Fail
fr	Échec

en-us	Failed
fr	Échoué

en-us	Failed
fr	Échoué

en-us	Failed login
fr	Échec d'authentification

en-us	Failed to create dashboard
fr	Impossible de créer le tableau de bord

en-us	failed to parse JSON
fr	impossible de parcourir le JSON

en-us	Failed to parse URL.
fr	Échec d'analyse de l'URL.

en-us	Failed to paste dashboard page.
fr	Échec du collage du tableau de bord.

en-us	Failed to paste widget.
fr	Échec du collage du widget.

en-us	Failed to select default LDAP server.
fr	Impossible de sélectionner le serveur LDAP par défaut.

en-us	Failed to update dashboard
fr	Impossible de mettre à jour le tableau de bord

en-us	Failed to update dashboard page properties.
fr	Échec de la mise à jour des propriétés de la page du tableau de bord.

en-us	Failed to update dashboard properties.
fr	Échec de la mise à jour des propriétés du tableau de bord.

en-us	Failed to update dashboard sharing.
fr	Échec de la mise à jour du partage du tableau de bord.

en-us	Failed to update time selector.
fr	Échec de la mise à jour du sélecteur d'heure.

en-us	Failed to update widget properties.
fr	Échec de la mise à jour des propriétés du widget.

en-us	Fail-over delay: %1$s
fr	Délai de basculement : %1$s

en-us	Failover period
fr	Période de basculement

en-us	Failure Audit
fr	Audit d'échec

en-us	FALSE
fr	FAUX

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
fr	Erreur fatale, veuillez en informer l'équipe Zabbix

en-us	Favorite graphs
fr	Graphiques favoris

en-us	Favorite maps
fr	Cartes préférées

en-us	Feb
fr	Fév

en-us	February
fr	Février

en-us	Field
fr	Champ

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
fr	Le champ "%1$s" ne peut pas être configuré à NULL.

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
fr	Le champ "%1$s" est obligatoire.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
fr	La valeur pour le champ "%1$s" de la carte "%2$s" est manquante.

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
fr	Le champ "%1$s" n'est pas correct : %2$s

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s.
fr	Le champ "%1$s" n'est pas correct : %2$s.

en-us	Field "%1$s" is not integer.
fr	Le champ "%1$s" n'est pas un entier.

en-us	Field "%1$s" is not string.
fr	Le champ "%1$s" n'est pas une chaîne de caractères.

en-us	Field "%1$s" must be missing.
fr	Le champ "%1$s" doit être manquant.

en-us	Field name
fr	Nom du champ

en-us	Field requirements:
fr	Formats du champ :

en-us	File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Returns integer for crc32 (default) and string for md5, sha256
fr	Somme de contrôle du fichier, calculée par l'algorithme UNIX cksum. Retourne un entier pour crc32 (par défaut) et une chaîne de caractères pour md5, sha256

en-us	file format is unsupported
fr	le format de fichier n'est pas supporté

en-us	File is empty
fr	Le fichier est vide

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
fr	Fichier trop volumineux, la taille maximale de téléchargement est de %1$s octets.

en-us	File owner information. Returns string
fr	Informations sur le propriétaire du fichier. Retourne une chaîne de caractères

en-us	File size in bytes (default) or in newlines. Returns integer
fr	Taille du fichier en octets (par défaut) ou en nombre de lignes. Retourne un entier

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
fr	Information temporelle du fichier. Retourne un entier (timestamp Unix)

en-us	Fill
fr	Remplissage

en-us	Filled region
fr	Région remplie

en-us	Filter
fr	Filtre

en-us	Filter deleted
fr	Filtre supprimé

en-us	Filter is not set
fr	Le filtre n'est pas défini

en-us	Filter properties
fr	Propriétés du filtre

en-us	Filter results
fr	Filtrer les résultats

en-us	Filters
fr	Filtres

en-us	find() - Check occurrence of pattern V (which fulfill operator O) for period T (1 - match, 0 - no match)
fr	find() - Vérifie l'occurrence du modèle V (qui remplit l'opérateur O) pour la période T (1 - correspondance trouvée, 0 - pas de correspondance )

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
fr	Trouver une chaîne de caractères dans un fichier. Retourne 0 - correspondance non trouvée ; 1 - trouvée

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
fr	Trouver une chaîne de caractères dans un fichier. Retourne la ligne contenant la chaîne correspondance, ou selon ce qui est spécifié dans le paramètre optionnel output

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
fr	Trouver une chaîne de caractères sur une page web. Retourne la chaîne correspondante, ou selon ce qui est spécifié dans le paramètre optionnel output

en-us	Finish
fr	Terminé

en-us	Finnish (fi_FI)
fr	Finnois (fi_FI)

en-us	first
fr	premier

en-us	First
fr	Premier

en-us	first() - The oldest value in the specified time interval
fr	first() - La valeur la plus ancienne dans l'intervalle de temps spécifié

en-us	Fit
fr	Ajuster

en-us	Fit to map
fr	Ajuster à la carte

en-us	Fixed
fr	Fixe

en-us	Fixed status
fr	Statut fixe

en-us	Flexible
fr	Flexible

en-us	floor() - Rounds down to the nearest smaller integer
fr	floor() - Arrondit à l'entier inférieur le plus proche

en-us	Follow redirects
fr	Suivre les redirections

en-us	Font
fr	Police

en-us	Font color
fr	Couleur de la police

en-us	Font size
fr	Taille de police

en-us	forecast() - Forecast for next t seconds based on period T
fr	forecast () - Prévisions pour les prochaines t secondes sur la base de la période T

en-us	Format
fr	Format

en-us	Form data
fr	Données de formulaire

en-us	Formula
fr	Formule

en-us	fourth
fr	Quatrième

en-us	French (fr_FR)
fr	Français (fr_FR)

en-us	Fri
fr	Ven

en-us	Friday
fr	Vendredi

en-us	From
fr	De

en-us	Frontend access
fr	Accès à l'interface

en-us	Frontend messaging
fr	Messages dans l'interface

en-us	Frontend notifications
fr	Notification de l'interface

en-us	Frontend URL
fr	URL du serveur

en-us	FTP
fr	FTP

en-us	Full
fr	Tout

en-us	Function
fr	Fonction

en-us	fuzzytime() - Difference between item value (as timestamp) and Zabbix server timestamp is less than or equal to T seconds (1 - true, 0 - false)
fr	fuzzytime() - La différence entre la valeur de l'horodatage de l'élément et l'horodatage du serveur Zabbix est inférieure ou égale à T secondes (1 - vrai, 0 - faux)

en-us	Gauge
fr	Jauge

en-us	General
fr	Général

en-us	Generated in %1$s sec
fr	Généré en %1$s s

en-us	Generate report by
fr	Rapport générer par

en-us	geographical coordinates (values of comma separated latitude and longitude) are expected
fr	des coordonnées géographiques (valeurs de latitude et de longitude séparées par des virgules) sont attendues

en-us	Geographical maps
fr	Cartes géographiques

en-us	Geomap
fr	Carte géographique

en-us	Georgian (ka_GE)
fr	Géorgien (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
fr	Allemand (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
fr	Obtenir le contenu d'une page web. Retourne la source de la page web sous forme de texte

en-us	Get value
fr	Obtenir la valeur

en-us	Get value and test
fr	Obtenir la valeur et tester

en-us	Get value from host
fr	Obtenir de la valeur depuis l'hôte

en-us	Given expression is not a macro
fr	L'expression fournie n'est pas une macro

en-us	Global
fr	Global

en-us	global housekeeping settings
fr	paramètres de nettoyage globaux

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
fr	L'expression régulière globale "%1$s" n'existe pas.

en-us	global script execution on Zabbix server is disabled by server configuration
fr	l'exécution du script global sur le serveur Zabbix est désactivée par la configuration du serveur

en-us	Global script execution on Zabbix server is disabled by server configuration.
fr	L'exécution du script global sur le serveur Zabbix est désactivée par la configuration du serveur.

en-us	Global scripts on Zabbix server
fr	Scripts globaux sur le serveur Zabbix

en-us	Global timeouts
fr	Délais globaux

en-us	Global value
fr	Valeur globale

en-us	Go back to %1$s
fr	Retour vers %1$s

en-us	Google Chrome
fr	Google Chrome

en-us	Go to
fr	Aller à

en-us	Go to "%1$s"
fr	Allez à "%1$s"

en-us	Go to first page
fr	Aller à la première page

en-us	Go to last page, %1$s
fr	Aller à la dernière page, %1$s

en-us	Go to next page, %1$s
fr	Aller à la page suivante, %1$s

en-us	Go to page %1$s
fr	Aller à la page %1$s

en-us	Go to page %1$s, current page
fr	Aller à la page %1$s, page actuelle

en-us	Go to previous page, %1$s
fr	Aller à la page précédente, %1$s

en-us	Gradient line
fr	Ligne et dégradé

en-us	graph
fr	graphique

en-us	Graph
fr	Graphique

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" as a graph created from graph prototype.
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur "%2$s" en tant que graphique créé à partir du prototype de graphique.

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur "%2$s" (hérité d'un autre modèle).

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur "%2$s" (les éléments ne sont pas identiques).

en-us	Graph "%1$s" already exists on the host "%2$s".
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on the template "%2$s".
fr	Le graphique "%1$s" existe déjà sur le modèle "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
fr	Le graphique "%1$s" avec des éléments de modèles ne peut pas contenir d'éléments d'autres hôtes.

en-us	Graph added
fr	Graphique ajouté

en-us	Graph (classic)
fr	Graph (classique)

en-us	Graph copied
fr	Graphique copie

en-us	Graph copied
fr	Graphiques copiés

en-us	Graph deleted
fr	Graphiques supprimés

en-us	Graph deleted
fr	Graphique supprimé

en-us	Graph prototype
fr	Prototype de graphique

en-us	Graph prototype "%1$s" already exists on the LLD rule with key "%2$s" of the host "%3$s".
fr	Le prototype de graphique "%1$s" existe déjà sur la règle LLD avec la clé "%2$s" de l'hôte "%3$s".

en-us	Graph prototype "%1$s" already exists on the LLD rule with key "%2$s" of the template "%3$s".
fr	Le prototype de graphique "%1$s" existe déjà sur la règle LLD avec la clé "%2$s" du modèle "%3$s".

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
fr	Le prototype de graphique "%1$s" contient les prototypes d'éléments de plusieurs règles de découverte.

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
fr	Le prototype de graphique "%1$s" doit avoir au moins un prototype d'élément.

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
fr	Le prototype de graphique "%1$s" avec des éléments de modèles ne peut pas contenir des éléments d'autres hôtes.

en-us	Graph prototype added
fr	Prototype de graphique ajouté

en-us	Graph prototype deleted
fr	Prototypes de graphique supprimés

en-us	Graph prototype deleted
fr	Prototype de graphique supprimé

en-us	Graph prototypes
fr	Prototypes de graphiques

en-us	Graph prototype updated
fr	Prototype de graphique mis à jour

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
fr	Le prototype de graphique avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	graph prototype with the same UUID already exists
fr	un prototype de graphique avec le même UUID existe déjà

en-us	Graphs
fr	Graphiques

en-us	Graph sum
fr	Somme du graphique

en-us	Graph type
fr	Type de graphique

en-us	Graph updated
fr	Graphique mis à jour

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
fr	Le graphique avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	graph with the same UUID already exists
fr	un graphique avec le même UUID existe déjà

en-us	Greek (el_GR)
fr	Grec (el_GR)

en-us	Grid
fr	Grille

en-us	Group
fr	Groupe

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
fr	Le groupe "%1$s" ne peut pas être effacé, car il est utilisé par un prototype d'hôte.

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
fr	Le groupe "%1$s" ne peut pas être effacé, car il est utilisé dans une condition de corrélation.

en-us	Group "%1$s" does not exist.
fr	Le groupe "%1$s" n'existe pas.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
fr	Le groupe "%1$s" pour l'hôte "%2$s" n'existe pas.

en-us	Group base DN
fr	DN de base du groupe

en-us	Group by
fr	Grouper par

en-us	Group configuration
fr	Configuration du groupe

en-us	Group filter
fr	Filtre de groupe

en-us	Group for discovered hosts
fr	Groupe des hôtes découverts

en-us	Grouping by
fr	Groupement par

en-us	Group member attribute
fr	Attribut du membre du groupe

en-us	Group name
fr	Nom du groupe

en-us	Group name attribute
fr	Attribut du nom de groupe

en-us	group name must match %1$s group name
fr	le nom du groupe doit correspondre au nom du groupe %1$s

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
fr	Le prototype de groupe ne peut pas être basé sur un groupe d'hôte "%1$s" découvert.

en-us	Group prototypes
fr	Prototypes de groupes

en-us	Groups
fr	Groupes

en-us	GSM modem
fr	Modem GSM

en-us	Guest user
fr	Utilisateur invité

en-us	GUI
fr	GUI

en-us	GUI access disabled.
fr	Accès GUI désactivé.

en-us	h
fr	h

en-us	H
fr	H

en-us	Hardware
fr	Matériel

en-us	Hardware (Full details)
fr	Matériel (détails complets)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
fr	Lecture d'un capteur matériel. Retourne un flottant

en-us	has been disabled
fr	a été désactivé

en-us	has been manually disabled
fr	a été désactivé manuellement

en-us	Hash function
fr	Fonction de hachage

en-us	HashiCorp Vault
fr	Coffre HashiCorp

en-us	Headers
fr	En-têtes

en-us	Hebrew (he_IL)
fr	Hébreu (he_IL)

en-us	Height
fr	Hauteur

en-us	Help
fr	Aide

en-us	Hexadecimal to decimal
fr	Hexadécimal vers décimal

en-us	hh.mm
fr	hh.mm

en-us	h:i A
fr	H:i

en-us	Hidden
fr	Caché

en-us	Hide debug
fr	Cacher le debug

en-us	Hide groups without problems
fr	Masquer les groupes sans problème

en-us	Hide selected
fr	Cacher sélections

en-us	Hide sidebar
fr	Masquer la barre latérale

en-us	Hierarchy
fr	Hiérarchie

en-us	High
fr	Haut

en-us	High availability cluster
fr	Cluster haute disponibilité

en-us	High availability node
fr	Nœud haute disponibilité

en-us	High availability nodes
fr	Nœuds haute disponibilité

en-us	High-contrast dark
fr	Noir à contraste élevé

en-us	High-contrast light
fr	Clair à contraste élevé

en-us	Highlights
fr	Points forts

en-us	Highlight whole row
fr	Mettre en surbrillance la ligne entière

en-us	h:i:s A
fr	H:i:s

en-us	History
fr	Historique

en-us	History and trends cleared
fr	Historique et tendances effacés

en-us	History and trends compression
fr	Compression de l'historique et des tendances

en-us	History cleanup is not supported if compression is enabled
fr	Le nettoyage de l'historique n'est pas supporté si la compression est activée

en-us	History clear
fr	Effacement d'historique

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
fr	Le nettoyage de l'historique prend du temps. Continuer ?

en-us	History data
fr	Données d'historique

en-us	History data selection
fr	Sélection des données d'historique

en-us	History functions
fr	Fonctions d'historique

en-us	Home
fr	Accueil

en-us	Honeycomb
fr	Rayon de miel

en-us	Horizontal
fr	Horizontal

en-us	Horizontal align
fr	Alignement horizontal

en-us	Horizontal position
fr	Position horizontale

en-us	host
fr	hôte

en-us	Host
fr	Hôte

en-us	Host
fr	Hôte

en-us	Host
fr	Hôtes

en-us	Host "%1$s" already exists.
fr	L'hôte "%1$s" existe déjà.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
fr	L'hôte "%1$s" ne peut pas ne pas avoir de groupe d'hôte.

en-us	Host "%1$s" is monitored by proxy "%2$s".
fr	L'hôte "%1$s" est surveillé par le proxy "%2$s".

en-us	Host "%1$s" is monitored by proxy group "%2$s".
fr	L'hôte "%1$s" est surveillé par le groupe proxy "%2$s".

en-us	Host access
fr	Accès hôte

en-us	Host added
fr	Hôte ajouté

en-us	Host address
fr	Adresse de l'hôte

en-us	Host availability
fr	Disponibilité de l'hôte

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
fr	Un hôte ne peut pas avoir plus d'une interface par défaut du même type.

en-us	Host count
fr	Nombre d'hôtes

en-us	Host dashboards
fr	Tableaux de bord d'hôte

en-us	Host deleted
fr	Hôte supprimé

en-us	Host deleted
fr	Hôtes supprimés

en-us	Host disabled
fr	Hôte désactivé

en-us	Host disabled
fr	Hôtes désactivés

en-us	Host enabled
fr	Hôte activé

en-us	Host enabled
fr	Hôtes désactivés

en-us	Host graphs
fr	Graphiques de l'hôtes

en-us	host group
fr	groupe d'hôte

en-us	Host group
fr	Groupe d'hôtes

en-us	Host group
fr	Groupe d'hôtes

en-us	Host group "%1$s" already exists.
fr	Le groupe d'hôtes "%1$s" existe déjà.

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
fr	Le groupe d'hôtes "%1$s" ne peut pas être effacé, car il est utilisé dans un script global.

en-us	Host group "%1$s" is group for discovered hosts and cannot be deleted.
fr	Le groupe d'hôtes "%1$s" est un groupe pour les hôtes découverts et ne peut pas être supprimé.

en-us	Host group added
fr	Groupe d'hôtes ajouté

en-us	Host group deleted
fr	Groupes d'hôtes supprimé

en-us	Host group deleted
fr	Groupe d'hôtes supprimé

en-us	Host group elements
fr	Éléments du groupe d'hôtes