en-us	$.path.to.node
fr	$.chemin.vers.le.fichier

en-us	pattern
fr	motif

en-us	Pattern
fr	Motif

en-us	patterns
fr	modèles

en-us	Pause operations for suppressed problems
fr	Suspendre les opérations des problèmes supprimés

en-us	Pause operations for symptom problems
fr	Interrompre les opérations en cas de problèmes symptomatiques

en-us	Peak memory usage: %1$s
fr	Pic d'utilisation de la mémoire : %1$s

en-us	Percentage
fr	Pourcentage

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Pourcentage de mémoire physique de l'hôte qui a été consommée, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Percentage of online proxies. Returns float.
fr	Pourcentage de proxys en ligne. Renvoie un nombre flottant.

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
fr	Pourcentage de temps pendant lequel la machine virtuelle était prête, mais n'a pas pu être planifiée pour s'exécuter sur le CPU physique, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de CPU

en-us	Percentile line (left)
fr	Ligne de centile (gauche)

en-us	Percentile line (right)
fr	Ligne de centile (droite)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
fr	percentile () - Pourcentage P d'une période T

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Pourcentage de temps pendant lequel la machine virtuelle ne peut pas s'exécuter car elle est en conflit pour accéder au(x) processeur(s) physique(s), "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	Performs a DNS query. Returns 0 if DNS is down, query time in seconds (with fractions) otherwise
fr	Effectue une requête DNS. Renvoie 0 si le DNS est en panne, temps de requête en secondes (avec fractions) sinon

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
fr	Réalise une requête DNS. Retourne une chaîne de caractères avec le type d'information requis

en-us	Period
fr	Période

en-us	Periods
fr	Périodes

en-us	Period shift
fr	Décalage de période

en-us	Period type
fr	Périodicité

en-us	Permissions
fr	Permissions

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
fr	Les permissions ne peuvent être assignées qu'aux groupes d'utilisateurs.

en-us	Persian (fa_IR)
fr	Persan (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
fr	bcmath pour PHP

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
fr	L'extension PHP bcmath manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
fr	ctype pour PHP

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
fr	L'extension PHP ctype manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-ctype).

en-us	PHP curl
fr	PHP curl

en-us	PHP curl extension missing.
fr	Extension PHP curl manquante.

en-us	PHP databases support
fr	support de bases de données par PHP

en-us	PHP gd
fr	gd pour PHP

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
fr	L'extension PHP gd manque (Paramètre de configuration de PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
fr	Support FreeType pour PHP gd

en-us	PHP gd FreeType support missing.
fr	Le support de FreeType manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd GIF image support missing.
fr	Support d'image PHP gd GIF manquant.

en-us	PHP gd GIF support
fr	Support d'image PHP gd GIF

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
fr	Le support des images JPEG manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd JPEG support
fr	Support JPEG dans PHP gd

en-us	PHP gd PNG image support missing.
fr	Le support des images PNG manque dans PHP gd.

en-us	PHP gd PNG support
fr	Support PNG dans PHP gd

en-us	PHP gettext
fr	gettext pour PHP

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
fr	L'extension PHP gettext manque (Paramètre de configuration de PHP --with-gettext). Les traductions ne seront pas disponibles.

en-us	PHP LDAP
fr	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
fr	L'extension PHP LDAP est manquante.

en-us	PHP libxml
fr	libxml pour PHP

en-us	PHP libxml extension missing.
fr	L'extension PHP libxml manque.

en-us	PHP mbstring
fr	mbstring pour PHP

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
fr	L'extension PHP mbstring manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP OpenSSL
fr	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
fr	Extension PHP OpenSSL manquante.

en-us	PHP option "%1$s"
fr	Option PHP "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
fr	L'optoin PHP "%1$s" doit être configurée sur "%2$s"

en-us	PHP session
fr	Session PHP

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
fr	Le démarrage automatique de session PHP doit être désactivé (directive PHP "session.auto_start).

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
fr	L'extension PHP session manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
fr	Sockets pour PHP

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
fr	L'extension PHP sockets manque (Paramètre de configuration de PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
fr	La surcharge de fonctions de chaînes PHP doit être désactivée.

en-us	PHP version
fr	Version de PHP

en-us	PHP xmlreader
fr	xmlreader pour PHP

en-us	PHP xmlreader extension missing.
fr	L'extension PHP xmlreader manque.

en-us	PHP xmlwriter
fr	xmlwriter pour PHP

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
fr	L'extension PHP xmlwriter manque.

en-us	Pie
fr	Camembert

en-us	Pie chart
fr	Diagramme circulaire

en-us	pi() - Returns the Pi constant
fr	pi() - Retourne la constante Pi

en-us	Placing algorithm
fr	Algorithme de placement

en-us	Plain text
fr	Texte brut

en-us	Play
fr	Jouer

en-us	Play sound
fr	Jouer un son

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
fr	Veuillez vérifier les paramètres de configuration. Si tout est correct, appuyez sur le bouton "%1$s" ; sinon, le bouton "%2$s" pour changer les paramètres.

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
fr	Veuillez confirmer que vous souhaitez supprimer toutes les macros.

en-us	Please confirm that you want to remove all value mappings.
fr	Veuillez confirmer que vous souhaitez supprimer toutes les valeurs de correspondance.

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
fr	Veiullez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "%1$s" quand c'est fait.

en-us	Please enable "allow_url_fopen" directive.
fr	Veuillez activer la directive "allow_url_fopen".

en-us	Please scan and get your verification code displayed in your authenticator app.
fr	Veuillez vérifier et afficher votre code de vérification dans votre application d'authentification.

en-us	Please select two elements
fr	Veuillez sélectionner deux éléments

en-us	Please update configuration
fr	Veuillez mettre à jour la configuration

en-us	Please upgrade to latest major release.
fr	Veuillez effectuer la mise a jour vers la dernière version.

en-us	Points
fr	Points

en-us	Point size
fr	Taille du point

en-us	Polish (pl_PL)
fr	Polonais (pl_PL)

en-us	POP
fr	POP

en-us	Populates host inventory field
fr	Remplit le champ d'inventaire d'hôte

en-us	Port
fr	Port

en-us	Port cannot be empty for host interface.
fr	Le port ne peut pas être vide pour l'interface hôte.

en-us	Port range
fr	Intervalle du port

en-us	Portuguese (pt_BR)
fr	Portugais (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
fr	Portugais (pt_PT)

en-us	Position
fr	Position

en-us	Position is ignored for s, uptime and unixtime units.
fr	La position est ignorée pour les unités de types : s, uptime et unixtime.

en-us	Possibly the session has expired or the password was changed.
fr	Il est possible que la session ait expiré ou que le mot de passe ait été modifié.

en-us	Post fields
fr	Champs POST

en-us	Post type
fr	Type POST

en-us	power() - The power of a base value to a power value
fr	power() - La puissance d'une valeur

en-us	Power usage , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "max" - Maximum allowed power usage
fr	Consommation d'énergie, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identificateur global unique de l'hyperviseur VMware, "max" - Consommation d'énergie maximale autorisée

en-us	Power value
fr	Valeur de puissance

en-us	Prediction functions
fr	Fonctions de prédiction

en-us	Pre-installation summary
fr	Résumé pré-installation

en-us	Preprocessing
fr	Prétraitement

en-us	Preprocessing is a transformation before saving the value to the database. It is possible to define a sequence of preprocessing steps, and those are executed in the order they are set.
fr	Le prétraitement est une transformation avant d'enregistrer la valeur dans la base de données. Il est possible de définir une séquence d'étapes de prétraitement, et celles-ci sont exécutées dans l'ordre dans lequel elles sont définies.

en-us	Preprocessing steps
fr	Étape de prétraitement

en-us	Preview
fr	Aperçu

en-us	Previous dashboard
fr	Tableau de bord précédent

en-us	Previous day
fr	Jour précédent

en-us	Previous month
fr	Mois précédent

en-us	Previous page
fr	Page précédente

en-us	Previous value
fr	Valeur précédente

en-us	Previous week
fr	Semaine précédente

en-us	Previous year
fr	Année précédente

en-us	Prev. time
fr	Temps précédent

en-us	Primary label
fr	Étiquette principale

en-us	Primary POC cell
fr	Contact Principal - Mobile

en-us	Primary POC email
fr	Contact Principal - Courriel

en-us	Primary POC name
fr	Contact Principal - Nom

en-us	Primary POC notes
fr	Contact Principal - Notes

en-us	Primary POC phone A
fr	Contact Principal - Téléphone 1

en-us	Primary POC phone B
fr	Contact Principal - Téléphone 2

en-us	Primary POC screen name
fr	Contact Principal - Identifiant

en-us	Privacy passphrase
fr	Phrase de passe de confidentialité

en-us	Privacy protocol
fr	Protocole de confidentialité

en-us	Private
fr	Privé

en-us	Private key file
fr	Fichier de clé privée

en-us	Privilege level
fr	Niveau de privilège

en-us	Problem
fr	Problème

en-us	Problem
fr	Problème

en-us	PROBLEM
fr	PROBLÈME

en-us	Problem created
fr	Problème créé

en-us	Problem display
fr	Affichage des problèmes

en-us	PROBLEM event generation mode
fr	Mode de génération des événements PROBLÈME

en-us	Problem expression
fr	Expression de problème

en-us	Problem hosts
fr	Hôtes problématiques

en-us	Problem is not suppressed
fr	Le problème n'est pas supprimé

en-us	Problem is suppressed
fr	Le problème est supprimé

en-us	Problem on
fr	Problème sur

en-us	problem pattern
fr	modèle de problème

en-us	Problem recovery
fr	Récupération de problème

en-us	Problem resolved
fr	Problème résolu

en-us	Problems
fr	Problèmes

en-us	Problems by severity
fr	Problèmes par sévérité

en-us	Problem tag filter
fr	Filtre de tag de problème

en-us	Problem tags
fr	Tags de problème

en-us	Problem update
fr	Mise à jour du problème

en-us	Process CPU utilization percentage. Returns float
fr	Pourcentage d'utilisation du processeur pour un processus. Retourne un flottant

en-us	Process tags
fr	Traiter les tags

en-us	Profile
fr	Profil

en-us	Prometheus
fr	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
fr	Motif Prometheus

en-us	Prometheus to JSON
fr	Prometheus vers JSON

en-us	Properties
fr	Propriétés

en-us	Protocol
fr	Protocole

en-us	[protocol://][user[:password]@]proxy.example.com[:port]
fr	[protocol://][utilisateur[:motdepasse]@]proxy.exemple.com[:port]

en-us	Provided API endpoint "%1$s" is invalid.
fr	Le point d'accès à l'API fourni "%1$s" n'est pas valide.

en-us	Provided authentication token "%1$s" is empty.
fr	Le Token d'authentification fourni "%1$s" est vide.

en-us	Provided secret path "%1$s" is invalid.
fr	Le chemin d'accès secret fourni "%1$s" n'est pas valide.

en-us	Provided secret query string "%1$s" is invalid.
fr	La chaîne de requête secrète fournie "%1$s" n'est pas valide.

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
fr	L'URL fourni "%1$s" est invalide.

en-us	Provisioned
fr	Provisionné

en-us	Provisioning period
fr	Période de provisionnement

en-us	Provisioning successful.
fr	Provisionnement réussi.

en-us	Provision now
fr	Provisionner maintenant

en-us	Provision selected LDAP user?
fr	Provisionner l'utilisateur LDAP sélectionné ?

en-us	Provision selected LDAP users?
fr	Provisionner les utilisateurs LDAP sélectionnés ?

en-us	Proxies
fr	Proxys

en-us	Proxy
fr	Proxy

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
fr	Le proxy "%1$s" existe déjà.

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
fr	Le proxy "%1$s" pour l'hôte "%2$s" n'existe pas.

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
fr	Le proxy "%1$s" est utilisé par l'action "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
fr	Le proxy "%1$s" est utilisé par la règle de découverte "%2$s".

en-us	Proxy added
fr	Proxy ajouté

en-us	Proxy address
fr	Adresse du proxy

en-us	Proxy deleted
fr	Proxy supprimé

en-us	Proxy deleted
fr	Proxy supprimé

en-us	Proxy group
fr	Groupe de proxy

en-us	Proxy group "%1$s" already exists.
fr	Le groupe de proxy "%1$s" existe déjà.

en-us	Proxy group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
fr	Le groupe de proxy "%1$s" pour l'hôte "%2$s" n'existe pas.

en-us	Proxy group "%1$s" is used by proxy "%2$s".
fr	Le groupe de proxy "%1$s" est utilisé par le proxy "%2$s".

en-us	Proxy group added
fr	Groupe de proxy ajouté

en-us	Proxy group deleted
fr	Groupe de proxy supprimé

en-us	Proxy group deleted
fr	Groupes de proxy supprimés

en-us	Proxy groups
fr	Groupes de proxy

en-us	Proxy group updated
fr	Groupe de proxy mis à jour

en-us	Proxy is not assigned yet.
fr	Le proxy n'est pas encore assigné.

en-us	Proxy mode
fr	Mode proxy

en-us	Proxy name
fr	Nom du proxy

en-us	Proxy updated
fr	Proxy modifié

en-us	Proxy version is not supported by server version %1$s.
fr	La version du proxy n'est pas prise en charge par la version du serveur %1$s.

en-us	Proxy version is outdated, only data collection and remote execution is available with server version %1$s.
fr	La version du proxy est obsolète, seules la collecte de données et l'exécution à distance sont disponibles avec la version du serveur %1$s.

en-us	PSK
fr	PSK

en-us	PSK identity
fr	Identité PSK

en-us	Public
fr	Public

en-us	Public key
fr	Clé publique

en-us	Public key file
fr	Fichier de clé publique

en-us	Push
fr	Pousser

en-us	qualifier
fr	qualificatif

en-us	Quarter
fr	Trimestre

en-us	Quarter
fr	Trimestre

en-us	Quarterly
fr	Trimestriel

en-us	Query fields
fr	Champs de requête

en-us	Queue
fr	File d'attente

en-us	Queue details
fr	Détails de la file d'attente

en-us	Queue overview
fr	Aperçu de la file d'attente

en-us	Queue overview by proxy
fr	Aperçu de la file d'attente par proxy

en-us	radians() - Converts a value from degrees to radians
fr	radians() - Convertit une valeur de degrés en radians

en-us	rand() - A random integer value
fr	rand() - Une valeur entière aléatoire

en-us	Rank
fr	Rang

en-us	rate() - Returns per-second average rate for monotonically increasing counters
fr	rate() - Retourne le taux moyen par seconde pour les compteurs croissants de manière monotone

en-us	Raw data
fr	Données brutes

en-us	Raw post
fr	POST brut

en-us	Read
fr	Lecture

en-us	Read only
fr	Lecture seule

en-us	Read-only
fr	Lecture seule

en-us	Read-only access to services
fr	Accès en lecture seule aux services

en-us	Read-only access to services with tag
fr	Accès en lecture seule aux services avec tag

en-us	Reads modbus data. Returns various types
fr	Lit les données modbus. Retourne différents types

en-us	Read-write
fr	Lecture-écriture

en-us	Read-write access to services
fr	Accès en lecture-écriture aux services

en-us	Read-write access to services with tag
fr	Accès en lecture-écriture aux services avec tag

en-us	read-write access to the child service "%1$s" is required
fr	un accès en lecture-écriture au service enfant "%1$s" est requis

en-us	read-write access to the child service "%1$s" must be retained
fr	l'accès en lecture-écriture au service enfant "%1$s" doit être conservé

en-us	read-write access to the service is required
fr	un accès en lecture-écriture au service est requis

en-us	read-write access to the service must be retained
fr	l'accès en lecture-écriture au service doit être conservé

en-us	Received value
fr	Valeur reçue

en-us	Recent problems
fr	Problèmes récents

en-us	Recipient
fr	Destinataire

en-us	Recipient
fr	Destinataire

en-us	Recipient already exists.
fr	Le destinataire existe déjà.

en-us	Recipients
fr	Destinataires

en-us	Recipient's name
fr	Nom du destinataire

en-us	Recipient's surname
fr	Nom de famille du destinataire

en-us	Recipient's Zabbix username
fr	Nom d'utilisateur Zabbix du destinataire

en-us	Recordset ID
fr	ID de l'enregistrement

en-us	Recovering
fr	Récupération

en-us	Recovery
fr	Récupération

en-us	Recovery expression
fr	Expression de récupération

en-us	Recovery operations
fr	Opérations de récupération

en-us	Recovery time
fr	Moment de la récupération

en-us	Recovery time
fr	Moment de la récupération

en-us	Rectangle
fr	Rectangle

en-us	Reference attribute
fr	Attribut de référence

en-us	reference to a non-existent tree element
fr	référence à un élément de l'arbre inexistant

en-us	referred object does not exist
fr	l'objet référencé n'existe pas

en-us	Referred widget became unavailable. Please update configuration.
fr	Le widget référencé est devenu indisponible. Veuillez mettre à jour la configuration.

en-us	referred widget is unavailable
fr	le widget référencé n'est pas disponible

en-us	Referred widget is unavailable
fr	Le widget référencé n'est pas disponible

en-us	Refresh
fr	Rafraîchir

en-us	Refresh configuration
fr	Actualiser la configuration

en-us	Refresh configuration of the selected proxies?
fr	Actualiser la configuration des proxys sélectionnés ?

en-us	Refresh configuration of the selected proxy?
fr	Actualiser la configuration du proxy sélectionné ?

en-us	refreshed every %1$s sec.
fr	rafraîchi toutes les %1$s sec.

en-us	Refresh interval
fr	Intervalle de rafraîchissement

en-us	Regenerate
fr	Régénérer

en-us	Regenerate selected API token? Previously generated token will become invalid.
fr	Régénérer le Token API sélectionné ? Le Token généré précédemment deviendra invalide.

en-us	regexp
fr	expression régulière

en-us	Regular
fr	Normal

en-us	regular expression
fr	expression régulière

en-us	Regular expression
fr	Expression régulière

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
fr	L'expression régulière "%1$s" existe déjà.

en-us	Regular expression added
fr	Expression régulière ajoutée

en-us	Regular expression deleted
fr	Expression régulière supprimée

en-us	Regular expression deleted
fr	Expressions régulière supprimées

en-us	Regular expression must be a string
fr	L'expression régulière doit être une chaîne de caractères

en-us	Regular expressions
fr	Expressions régulières

en-us	Regular expression updated
fr	Expression régulière modifiée

en-us	Related reports
fr	Rapports associés

en-us	Release notes
fr	Notes de sortie

en-us	Release to create a widget.
fr	Relâchez pour créer un nouveau widget.

en-us	Remember me for 30 days
fr	Me rappeler toutes les 30 jours

en-us	Remote command
fr	Commande à distance

en-us	Remove
fr	Supprimer

en-us	Remove
fr	Supprimer

en-us	Remove, %1$s
fr	Supprimer, %1$s

en-us	Remove all
fr	Supprimer tout

en-us	Removed
fr	Supprimé

en-us	Removed, %1$s
fr	Supprimé, %1$s

en-us	Remove domain name
fr	Supprimer le nom de domaine

en-us	Remove from favorites
fr	Retirer des favoris

en-us	Remove from host group
fr	Retirer du groupe d'hôtes

en-us	Remove from host groups
fr	Retirer du groupe d'hôte

en-us	Remove host
fr	Supprimer l'hôte

en-us	Remove host tags
fr	Supprimer les tags d'hôte

en-us	Rename
fr	Renommer

en-us	Repeat on
fr	Répéter les

en-us	repeat() - Returns a string composed of value repeated count times
fr	repeat() - Retourne une chaîne de caractères composée de valeurs répétées N fois

en-us	Repeats
fr	Répétitions

en-us	Replace
fr	Remplacer

en-us	Replace dependencies
fr	Remplacer les dépendances

en-us	replacement
fr	remplacement

en-us	Replacement
fr	Remplacement

en-us	replace() - Search value for occurrences of pattern, and replace with replacement
fr	replace() - Recherche les occurrences du pattern et les remplace par replacement

en-us	Report "%1$s" already exists.
fr	Le rapport "%1$s" existe déjà.

en-us	Report generated by other users will be changed to the current user.
fr	Le rapport généré par d'autres utilisateurs sera remplacé par celui de l'utilisateur actuel.

en-us	Report generating test failed.
fr	Le test de génération de rapport a échoué.

en-us	Report generating test successful.
fr	Test de génération de rapport réussi.

en-us	Reporting period
fr	Période de rapport

en-us	Report is currently generated by "%1$s".
fr	Le rapport est actuellement généré par "%1$s".

en-us	Reports
fr	Rapports

en-us	Report sending failed for: %1$s.
fr	Échec de l'envoi du rapport pour : %1$s.

en-us	Report was successfully sent to: %1$s.
fr	Le rapport a été envoyé avec succès à : %1$s.

en-us	represents one of the available subdomains;
fr	représente l'un des sous-domaines disponibles ;

en-us	represents zoom level parameter in the URL;
fr	représente le paramètre de niveau de zoom dans l'URL ;

en-us	represent tile coordinates;
fr	représente les coordonnées des tuiles ;

en-us	Request body
fr	Corps de la requête

en-us	Request body type
fr	Type du corps de la requête

en-us	Request created successfully
fr	Requête créée avec succès

en-us	Request sent successfully
fr	Requête envoyée avec succès

en-us	Request sent successfully. Some items are filtered due to access permissions or type.
fr	Requête envoyée avec succès. Certains éléments sont filtrés en raison des autorisations d'accès ou du type.

en-us	Request type
fr	Type de requête

en-us	Required
fr	Requis

en-us	Required host permissions
fr	Permissions d'hôte requises

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
fr	Performance du serveur Zabbix requise, en nouvelles valeurs par seconde attendues.

en-us	Required server performance, new values per second
fr	Performance serveur requise, nouvelles valeurs par seconde

en-us	Required status codes
fr	Code d'état requis

en-us	Required string
fr	Chaîne de caractères requise

en-us	Required vps
fr	Vps requis

en-us	Reset
fr	Réinitialiser

en-us	Reset all fields to default values?
fr	Réinitialiser tous les champs à leur valeur par défaut ?

en-us	Reset confirmation
fr	Confirmation de la réinitialisation

en-us	Reset defaults
fr	Réinitialiser aux valeurs par défaut

en-us	Reset to initial view
fr	Réinitialiser à la vue initiale

en-us	Reset TOTP secret
fr	Réinitialiser le secret TOTP

en-us	Resolved
fr	Résolu

en-us	RESOLVED
fr	RÉSOLU

en-us	Resolved by
fr	Résolu par

en-us	Resolved by event correlation rule.
fr	Résolu par la règle de corrélation d'événement.

en-us	Resolved by event correlation rule "%1$s".
fr	Résolu par la règle de corrélation d'événement "%1$s".

en-us	Resolved by inaccessible user.
fr	Résolu par un utilisateur inaccessible.

en-us	Resolved by user "%1$s".
fr	Résolu par l'utilisateur "%1$s".

en-us	Resource
fr	Ressource

en-us	Resource ID
fr	ID de ressource

en-us	Response
fr	Réponse

en-us	Response code
fr	Code de réponse

en-us	Response time
fr	Temps de réponse

en-us	Response type: JSON
fr	Type de réponse : JSON

en-us	Response type: String
fr	Type de réponse : chaîne de caractères

en-us	Result
fr	Résultat

en-us	Result converted to %1$s
fr	Résultat converti en %1$s

en-us	Result is FALSE
fr	Le résultat est FAUX

en-us	Result is TRUE
fr	Le résultat est VRAI

en-us	Result is truncated due to its size (%1$s).
fr	Le résultat est tronqué en raison de sa taille (%1$s).

en-us	Result type
fr	Type de résultat

en-us	Result with value map applied
fr	Résultat avec la table de correspondance appliquée

en-us	Retrieve mode
fr	Mode de récupération

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
fr	Récupère le contenu d'un fichier. Retourne du texte

en-us	Retry
fr	Réessayer

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
fr	Retourne un tableau JSON avec les macros LDD décrivant les objets MBean ou leurs attributs. Peut être utilisé pour la découverte bas niveau.

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
fr	Retourne un tableau JSON avec des objets MBean ou leurs attributs. Comparé à jmx.discovery, il ne définit pas les macros LLD. Peut être utilisé pour la découverte bas niveau.

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
fr	Retourne la première colonne de la première ligne du résultat d'une requête SQL.

en-us	Returns 4-digit string containing octal number with Unix permissions
fr	Retourne une chaîne de 4 chiffres contenant un nombre octal avec les autorisations Unix

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
fr	Retourne un tableau JSON décrivant les interfaces réseau de l'hôte configurées dans Zabbix. Peut être utilisé pour de la détection bas niveau.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
fr	Retourne un objet JSON contenant les métriques internes du serveur Zabbix ou du proxy.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.
fr	Retourne la disponibilité d'un type particulier de vérification sur l'hôte. La valeur correspond aux icônes de disponibilité dans la liste d'hôtes. Les types valides sont: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
fr	Retourne l'état de maintenance actuel de l'hôte.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
fr	Retourne le temps de réponse au ping ICMP en secondes. Exemple : 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
fr	Retourne les informations associées avec la passerelle Java de Zabbix. Les params valides sont : ping, version.

en-us	Returns number of state changes from disk/memory mode since start. Frequent state changes indicates that either memory buffer size or age must be increased.
fr	Retourne le nombre de changements à partir du mode disque/mémoire depuis le démarrage. Des changements d'état fréquents indiquent que la taille ou l'âge de la mémoire tampon doit être augmenté.

en-us	Returns number of TCP sockets that match parameters. Returns integer
fr	Retourne le nombre de sockets TCP qui correspondent aux paramètres. Retourne un entier

en-us	Returns number of UDP sockets that match parameters. Returns integer
fr	Retourne le nombre de sockets UDP qui correspondent aux paramètres. Retourne un entier

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
fr	Retourne le pourcentage de paquets ICMP ping perdus.

en-us	Returns total number of history values written to database.
fr	Renvoie le nombre total de valeurs d'historique écrites dans la base de données.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
fr	Retourne la valeur d'un attribut d'un objet MBean.

en-us	Revert
fr	Rétablir

en-us	Revert changes
fr	Rétablir les changements

en-us	right
fr	droite

en-us	Right
fr	Droit

en-us	right() - Returns the rightmost count characters
fr	right() - Retourne le nombre de caractères le plus à droite

en-us	Right trim
fr	Rogner à droite

en-us	Right Y
fr	Y droit

en-us	RMCP+
fr	RMCP+

en-us	Role
fr	Rôle

en-us	Romanian (ro_RO)
fr	Roumain (ro_RO)

en-us	root
fr	racine

en-us	Root cause
fr	Cause première

en-us	round() - Rounds a value to decimal places
fr	round() - Arrondit une valeur aux décimales

en-us	Rows
fr	Lignes

en-us	rows must be unique
fr	les lignes doivent être uniques

en-us	Rows per page
fr	Lignes par page

en-us	rtrim() - Removes specified characters from the end of a string
fr	rtrim() - Supprime les caractères spécifiés à la fin d'une chaîne de caractères

en-us	Rules
fr	Règles

en-us	Run script "%1$s" on current host
fr	Exécuter le script "%1$s" sur l'hôte actuel

en-us	Run script "%1$s" on host groups
fr	Exécutez le script "%1$s" sur les groupes d'hôtes

en-us	Run script "%1$s" on hosts
fr	Exécutez le script "%1$s" sur les hôtes

en-us	Run script "%1$s" on Zabbix server
fr	Exécutez le script "%1$s" sur le serveur Zabbix

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
fr	Exécute la commande spécifiée sur l'hôte. Retourne le résultat textuel de la commande ; 1 - dans le mode nowait (indépendamment du résultat de la commande)

en-us	Russian (ru_RU)
fr	Russe (ru_RU)

en-us	s
fr	s

en-us	S
fr	D

en-us	S
fr	S

en-us	Safari
fr	Safari

en-us	SAML
fr	SAML

en-us	SAML group pattern
fr	Modèle de groupe SAML

en-us	SAML settings
fr	Paramètres SAML

en-us	Sans-Serif
fr	Sans empattement

en-us	Sat
fr	Sam

en-us	Saturday
fr	Samedi

en-us	Save
fr	Enregistrer

en-us	Save as
fr	Enregistrer sous

en-us	Save changes
fr	Sauvegarder les modifications

en-us	Save it as "%1$s"
fr	L'enregistrer sous "%1$s"

en-us	Scale
fr	Echelle

en-us	Scale size
fr	Taille de l'échelle

en-us	Scan directory
fr	Analyser le répertoire

en-us	Scan this QR code
fr	Scannez ce QR code

en-us	Scenario
fr	Scénario

en-us	Scenario tags
fr	Tags de scénario

en-us	Schedule
fr	Planification

en-us	Scheduled check
fr	Vérification planifiée

en-us	Scheduled report
fr	Rapport planifié

en-us	Scheduled report added
fr	Rapport planifié ajouté

en-us	Scheduled report created
fr	Rapport planifié créé

en-us	Scheduled report deleted
fr	Rapport planifié supprimé

en-us	Scheduled report deleted
fr	Rapports planifiés supprimés

en-us	Scheduled report disabled
fr	Rapports planifiés désactivés

en-us	Scheduled report disabled
fr	Rapport planifié désactivé

en-us	Scheduled report enabled
fr	Rapport planifié activé

en-us	Scheduled report enabled
fr	Rapports planifiés activés

en-us	Scheduled reports
fr	Rapports planifiés

en-us	Scheduled report test
fr	Test du rapport planifié

en-us	Scheduled report updated
fr	Rapport planifié mis à jour

en-us	Scheduling
fr	Planification

en-us	Scope
fr	Étendue

en-us	Scope
fr	Étendue

en-us	script
fr	script

en-us	Script
fr	Script

en-us	Script "%1$s" already exists.
fr	Le script "%1$s" existe déjà.

en-us	Script added
fr	Script ajouté

en-us	Script deleted
fr	Script supprimé

en-us	Script deleted
fr	Script supprimé

en-us	Script does not have parameters.
fr	Le script n'a pas de paramètres.

en-us	Script execution
fr	Exécution du script

en-us	Script execution log
fr	Journal d'exécution du script

en-us	Script execution successful.
fr	Exécution du script réussie.

en-us	Script name
fr	Nom du script

en-us	Script parameters
fr	Paramètres du script

en-us	Script profiler
fr	Profileur de script

en-us	Scripts
fr	Scripts

en-us	Script updated
fr	Script modifié

en-us	Search
fr	Recherche

en-us	Search attribute
fr	Attribut recherché

en-us	Search filter
fr	Filtre de recherche

en-us	Search pattern is empty
fr	Expression de recherche vide

en-us	search string
fr	chaîne de caractères de recherche

en-us	Search string
fr	Chaîne de recherche

en-us	Season
fr	Cycle

en-us	Season deviation window
fr	Fenêtre de déviation du cycle

en-us	second
fr	second

en-us	Secondary label
fr	Étiquette secondaire

en-us	Secondary POC cell
fr	Contact Secondaire - Mobile

en-us	Secondary POC email
fr	Contact Secondaire - Courriel

en-us	Secondary POC name
fr	Contact Secondaire - Nom

en-us	Secondary POC notes
fr	Contact Secondaire - Notes

en-us	Secondary POC phone A
fr	Contact Secondaire - Téléphone 1

en-us	Secondary POC phone B
fr	Contact Secondaire - Téléphone 2

en-us	Secondary POC screen name
fr	Contact Secondaire - Identifiant

en-us	seconds
fr	secondes

en-us	Seconds
fr	Secondes

en-us	Secret text
fr	Texte secret

en-us	Security
fr	Sécurité

en-us	Security level
fr	Niveau de sécurité

en-us	Security name
fr	Nom de la sécurité

en-us	Select
fr	Sélectionner

en-us	selected
fr	sélectionné

en-us	Selected
fr	Sélectionné

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
fr	Sélectionné, %1$s en position  %2$d de %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
fr	Sélectionné, %1$s, lecture seule, en position %2$d de %3$d

en-us	Selected and all other problems of related triggers
fr	Sélectionnés et tous les autres problèmes des déclencheurs associés

en-us	Selected elements
fr	Éléments sélectonnés

en-us	Selected items only
fr	Éléments sélectionnés uniquement

en-us	Select prototype
fr	Sélectionner le prototype

en-us	Select SLA to display SLA report.
fr	Sélectionnez le SLA pour afficher le rapport SLA.

en-us	Send backward
fr	Envoyer vers l'arrière

en-us	Send message
fr	Envoi message

en-us	Send message to user groups
fr	Envoyer le message aux groupes d'utilisateurs

en-us	Send message to users
fr	Envoyer le message aux utilisateurs

en-us	Send only to
fr	Envoyer uniquement à

en-us	Send to
fr	Envoyer à

en-us	Send to back
fr	Envoyer à l'arrière

en-us	Send to user groups
fr	Envoyer aux groupes d'utilisateurs

en-us	Send to users
fr	Envoyer aux utilisateurs

en-us	Sent
fr	Envoyé

en-us	Sent/Executed
fr	Envoyé/Exécuté

en-us	Sep
fr	Sep

en-us	Separated
fr	Séparé

en-us	Separately
fr	Séparément

en-us	September
fr	Septembre

en-us	Serial number A
fr	Numéro de série A

en-us	Serial number B
fr	Numéro de série B

en-us	Serif
fr	Avec empattement

en-us	Server
fr	Serveur

en-us	Server (proxy)
fr	Serveur (proxy)

en-us	Servers
fr	Serveurs

en-us	Server time
fr	Heure du serveur

en-us	Service
fr	Service

en-us	Service
fr	Service

en-us	Service "%1$s" cannot have problem tags and children at the same time.
fr	Le service "%1$s" ne peut pas avoir des tags de problème et des enfants en même temps.

en-us	Service actions
fr	Actions des services

en-us	Service created
fr	Service créé

en-us	Service data storage period
fr	Période de stockage des données de service

en-us	Service deleted
fr	Services supprimés

en-us	Service deleted
fr	Service supprimé

en-us	Service list
fr	Liste des services

en-us	Service name
fr	Nom du service

en-us	Service port
fr	Port du service

en-us	Service recovery
fr	Reprise de service

en-us	Services
fr	Services

en-us	Services form a circular dependency.
fr	Les services forment une dépendance circulaire.

en-us	Services updated
fr	Services mis à jour

en-us	Service tag name
fr	Nom du tag du service

en-us	Service tags
fr	Tags du service

en-us	Service tag value
fr	Valeur du tag du service

en-us	Service type
fr	Type de service

en-us	Service update
fr	Mise à jour de service

en-us	Service updated
fr	Service mis à jour

en-us	Service with ID "%1$s" is not available.
fr	Le service avec l'identifiant "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Service with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	Le service avec l'ID "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	service with the same UUID already exists
fr	un service avec le même UUID existe déjà

en-us	Session ID or token is expected.
fr	Un ID de session ou un token est attendu.

en-us	Session initialization error.
fr	Erreur d'initialisation de session.

en-us	Session terminated, re-login, please.
fr	Session terminée, veuillez vous reconnecter.

en-us	Set custom time period
fr	Définir une période personnalisée

en-us	Set error to
fr	Positionner l'erreur à

en-us	Set expiration date and time
fr	Définir la date et l'heure d'expiration

en-us	Set host inventory mode
fr	Configurer le mode d'inventaire d'hôte

en-us	Set new value
fr	Définir une nouvelle valeur

en-us	Set status to
fr	Positionner le statut à

en-us	Set status to OK
fr	Définir l'état à OK

en-us	Set this view as default
fr	Définir cette vue par défaut

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
fr	La définition du mode de déréférencement LDAP a échoué.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
fr	La définition du protocole LDAP a échoué.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
fr	La définition des références LDAP sur "Off" a échoué.

en-us	Settings
fr	Paramètres

en-us	Set value to
fr	Positionner la valeur à

en-us	Severity
fr	Sévérité

en-us	Severity
fr	Sévérité

en-us	Severity changed
fr	La criticité a changé

en-us	Severity changes
fr	Changements de gravité

en-us	Severity decreased
fr	La criticité a diminué

en-us	Severity filter
fr	Filtre de sévérité

en-us	Severity increased
fr	La criticité a augmenté

en-us	Shape
fr	Forme

en-us	Shared
fr	Partagé

en-us	Sharing
fr	Partage

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
fr	La valeur est manquante pour l'option de partage "%1$s" de la carte "%2$s".

en-us	Short
fr	Court

en-us	short description
fr	description courte

en-us	Shortened
fr	Raccourci

en-us	should be empty
fr	doit être vide

en-us	should be less than current time
fr	devrait être inférieur à l'heure actuelle

en-us	Show
fr	Afficher

en-us	Show aggregation function
fr	Afficher la fonction d'agrégation

en-us	Show arc
fr	Afficher l'arc

en-us	Show column header
fr	Afficher l’en-tête de colone

en-us	Show data in maintenance
fr	Afficher les données en maintenance

en-us	Show details
fr	Afficher les détails

en-us	Show header
fr	Afficher l'en-tête

en-us	Show hosts in maintenance
fr	Afficher les hôtes en maintenance

en-us	show icon mappings
fr	afficher les correspondances d'icônes

en-us	Show labels
fr	Afficher les libellés

en-us	Show legend
fr	Afficher la légende

en-us	Show lines
fr	Afficher les lignes

en-us	Shown
fr	Affiché

en-us	Shown as the account name to all MFA users in authenticator apps.
fr	Affiché comme nom de compte pour tous les utilisateurs de l'authentification multi-facteur dans les applications d’authentification.

en-us	Shown as the label to all MFA users in authenticator apps.
fr	Affiché comme étiquette pour tous les utilisateurs MFA dans les applications d’authentification.

en-us	Show number of records
fr	Afficher le nombre d'enregistrements

en-us	Show only totals
fr	Afficher uniquement les totaux

en-us	Show operational data
fr	Afficher les données opérationnelles

en-us	Show periods
fr	Afficher les périodes

en-us	Show problems
fr	Afficher les problèmes

en-us	Show selected
fr	Afficher sélections

en-us	Show sidebar
fr	Afficher la barre latérale

en-us	Show software update check details
fr	Afficher les détails de la vérification des mises à jour logicielles

en-us	Show suppressed problems
fr	Afficher les problèmes supprimés

en-us	Show symptoms
fr	Afficher les symptômes

en-us	Show tags
fr	Voir les tags

en-us	Show technical errors
fr	Afficher les erreurs techniques

en-us	Show text as HTML
fr	Afficher le texte en HTML

en-us	Show thumbnail
fr	Afficher la miniature

en-us	Show timeline
fr	Afficher la chronologie

en-us	Show timestamp
fr	Afficher l'horodatage

en-us	Show total value
fr	Afficher la valeur totale

en-us	Show triggers
fr	Afficher les déclencheurs

en-us	Show unavailable maps
fr	Afficher les cartes indisponibles

en-us	Show units
fr	Afficher les unités

en-us	Show value
fr	Afficher la valeur

en-us	Show warning if Zabbix server is down
fr	Afficher une alerte si le serveur Zabbix est arrêté

en-us	Show working time
fr	Afficher les heures ouvrées

en-us	Sidebar control
fr	Contrôle de la barre latérale

en-us	Sign
fr	Signature

en-us	Sign in
fr	S'enregistrer

en-us	sign in as guest
fr	se connecter en tant qu'invité

en-us	Sign in with HTTP
fr	Connectez-vous avec HTTP

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
fr	Authentification avec Single Sign-On (SAML)

en-us	Sign out
fr	Déconnexion

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
fr	signum() - Retourne -1 si une valeur est négative, 0 si une valeur est nulle, 1 si une valeur est positive

en-us	Simple
fr	Simple

en-us	Simple change
fr	Changement simple

en-us	Simple check
fr	Vérification simple

en-us	Simple graph
fr	Graphique simple

en-us	Simple graph prototype
fr	Prototype de graphique simple

en-us	Simple graphs
fr	Graphiques simples

en-us	Simple triggers
fr	Déclencheurs simples

en-us	Single
fr	Seul

en-us	Single line
fr	Une seule ligne

en-us	Single line - result will be displayed in a single line and truncated to specified length.
fr	Ligne unique: le résultat sera affiché sur une seule ligne et tronqué à la longueur spécifiée.

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
fr	sinh() - Le sinus hyperbolique d'une valeur

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
fr	sin() - Le sinus d'une valeur, où la valeur est un angle exprimé en radians

en-us	Site address A
fr	Site - Adresse 1

en-us	Site address B
fr	Site - Adresse 2

en-us	Site address C
fr	Site - Adresse 3

en-us	Site city
fr	Site - Ville

en-us	Site country
fr	Site - Pays

en-us	Site notes
fr	Site - Notes

en-us	Site rack location
fr	Site - Localisation baie

en-us	Site state / province
fr	Site - État / province

en-us	Site ZIP / postal
fr	Site - Code postal

en-us	Size
fr	Taille

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
fr	La taille de la réponse reçue du serveur Zabbix "%1$s" dépasse la taille autorisée de %2$s octets. Cette valeur peut être augmentée dans la constante ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT dans include/defines.inc.php.

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
fr	skewness() - Mesure l'asymétrie de la distribution de probabilité

en-us	SLA
fr	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
fr	Le SLA "%1$s" existe déjà.

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
fr	SLA "%1$s" SLO ne doit pas comporter plus de 4 chiffres fractionnaires.

en-us	SLA created
fr	SLA créé

en-us	SLA deleted
fr	SLA supprimé

en-us	SLA deleted
fr	SLAs supprimés

en-us	SLA disabled
fr	SLA désactivé

en-us	SLA disabled
fr	SLAs désactivés

en-us	SLA enabled
fr	SLA activé

en-us	SLA enabled
fr	SLAs activés

en-us	SLA is disabled.
fr	Le SLA est désactivé.

en-us	SLA report
fr	Rapport SLA

en-us	SLAs
fr	SLAs

en-us	SLA updated
fr	SLA mis à jour

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
fr	Le SLA avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	SLI
fr	SLI

en-us	SLI
fr	SLI

en-us	SLO
fr	SLO

en-us	SLO
fr	SLO

en-us	SLO service URL
fr	URL du service SLO

en-us	Slovak (sk_SK)
fr	Slovaque (sk_SK)

en-us	SMS
fr	SMS

en-us	SMTP
fr	SMTP

en-us	SMTP helo
fr	SMTP helo

en-us	SMTP server
fr	serveur SMTP

en-us	SMTP server port
fr	Port du serveur SMTP

en-us	SNMP
fr	SNMP

en-us	SNMP agent
fr	Agent SNMP

en-us	SNMP community
fr	Communauté SNMP

en-us	SNMP get value
fr	Valeur de SNMP get

en-us	SNMP interfaces
fr	Interfaces SNMP

en-us	SNMP OID
fr	OID SNMP

en-us	SNMP trap
fr	Trap SNMP

en-us	SNMPv1
fr	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
fr	agent SNMPv1

en-us	SNMPv%1$d
fr	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
fr	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
fr	agent SNMPv2

en-us	SNMPv3
fr	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
fr	agent SNMPv3

en-us	SNMP version
fr	Version SNMP

en-us	SNMP walk to JSON
fr	SNMP walk vers JSON

en-us	SNMP walk value
fr	Valeur de SNMP walk

en-us	Snooze
fr	Reporter

en-us	Snooze for %1$s
fr	Répéter pendant %1$s

en-us	Software
fr	Logiciel

en-us	Software application A
fr	Application logicielle A

en-us	Software application B
fr	Application logicielle B

en-us	Software application C
fr	Application logicielle C

en-us	Software application D
fr	Application logicielle D

en-us	Software application E
fr	Application logicielle E

en-us	Software architecture information. Returns string
fr	Information sur l'architecture logicielle. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Software (Full details)
fr	Logiciel (détails complets)

en-us	Software update last checked
fr	Mise à jour du logiciel vérifiée pour la dernière fois

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
fr	Une partie de l'historique de cet élément peut être compressée, la suppression n'est pas disponible.

en-us	Sort entries by
fr	Classer les entrées par

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
fr	Tri par le champ "%1$s" non autorisé.

en-us	Sort order (0->999)
fr	Ordre de tri (0->999)

en-us	Source
fr	Source

en-us	Space between sectors
fr	Espace entre secteurs

en-us	Spanish (es_ES)
fr	Espagnol (es_ES)

en-us	Specified role was not found.
fr	Le rôle spécifié est introuvable.

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
fr	Le script spécifié n'existe pas ou vous n'avez pas les droits dessis pour une commande d'opération d'action.

en-us	Specify host to see the graphs.
fr	Spécifiez l'hôte pour voir les graphiques.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
fr	Spécifier des conditions de filtre pour voir les valeurs.

en-us	Speed
fr	Vitesse

en-us	SP entity ID
fr	ID d'entité du SP

en-us	SP name ID format
fr	Format d'ID du nom du SP

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
fr	Compte SQL : %1$s (selects: %2$s | executes : %3$s)

en-us	SQL query
fr	Requête SQL

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
fr	L'exécution de l'instruction SQL a échoué "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
fr	L'exécution de l'instruction SQL a échoué"%1$s".

en-us	sqrt() - Square root of a value
fr	sqrt() - Racine carrée d'une valeur

en-us	SSH
fr	SSH

en-us	SSH agent
fr	Agent SSH

en-us	SSL certificate file
fr	Fichier de certificat SSL

en-us	SSL key file
fr	Fichier de clé SSL

en-us	SSL key password
fr	Mot de passe de la clé SSL

en-us	SSL/TLS
fr	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
fr	Vérifier l'hôte SSL

en-us	SSL verify peer
fr	Vérifier le pair SSL

en-us	SSO service URL
fr	URL du service SSO

en-us	Stacked
fr	Empilé

en-us	Staircase
fr	Escalier

en-us	Standard items
fr	Éléments standards

en-us	Standby
fr	Veille

en-us	Start
fr	Démarrer

en-us	Start date
fr	Date de début

en-us	Start in
fr	Démarrer dans

en-us	Starting TLS failed.
fr	Le démarrage de TLS a échoué.

en-us	Start slideshow
fr	Lancer le diaporama

en-us	Start slideshow automatically
fr	Démarrer le diaporama automatiquement

en-us	Start time
fr	Heure de début

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
fr	L'heure de début doit être inférieure à l'heure de fin pour l'exclusion des temps d'arrêt "%2$s" du SLA "%1$s".

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
fr	L'heure de début doit être antérieure à l'heure de fin pour le SLA "%1$s".

en-us	StartTLS
fr	StartTLS

en-us	STARTTLS
fr	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
fr	Moment du démarrage du serveur Zabbix, timestamp Unix.

en-us	State
fr	État

en-us	State of proxy group. Returns integer: 0 - unknown; 1 - offline; 2 - recovering; 3 - online; 4 - degrading.
fr	État du groupe de proxy. Renvoie un entier : 0 - inconnu ; 1 - hors ligne ; 2 - récupération ; 3 - en ligne ; 4 - dégradé.

en-us	State of proxy memory buffer.
fr	État de la mémoire tampon du proxy.

en-us	Static
fr	Statique

en-us	Statistics and availability of proxy memory buffer. Mode (modes: pfree, free, total, used, pused).
fr	Statistiques et disponibilité de la mémoire tampon du proxy. Mode (modes : pfree, free, total, used, pused).

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
fr	Statistiques et disponibilité du cache en écriture Zabbix. Cache - une des valeurs (modes : all, float, uint, str, log, text, not supported), historique (modes : pfree, free, total, used, pused), index (modes : pfree, free, total, used , pused), tendance (modes : pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
fr	État

en-us	Status
fr	État

en-us	Status calculation rule
fr	Règle de calcul de l'état

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
fr	La règle de calcul du statut et les règles supplémentaires ne s'appliquent que si des services enfants existent.

en-us	Status codes
fr	Codes d'état

en-us	Status disabled
fr	Statut désactivé

en-us	Status maintenance
fr	Statut maintenance

en-us	Status of discovery
fr	État de la découverte

en-us	Status ok
fr	Statut ok

en-us	Status only
fr	État seulement

en-us	Status problem
fr	Statut problème

en-us	Status propagation rule
fr	Règle de propagation de l'état

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
fr	stddevpop() - Écart-type de la population

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
fr	stddevsamp() - Écart type de l'échantillon

en-us	Step
fr	Étape

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
fr	Étape "%1$s" [%2$s sur %3$s] échouée : %4$s

en-us	Step duration
fr	Durée de l'étape

en-us	Step of web scenario
fr	Étape du scénario web

en-us	Steps
fr	Étapes

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
fr	L'étape nommée "%1$s" existe déjà.

en-us	Stop
fr	Stop

en-us	Stopped
fr	Arrêté

en-us	Stop processing
fr	Arrêter le traitement

en-us	Stop slideshow
fr	Arrêter le diaporama

en-us	Storage of secrets
fr	Stockage des secrets

en-us	Store credentials in
fr	Stocker les informations d'identification dans

en-us	Stored in Vault secret
fr	Stocké dans le coffre secret

en-us	Store up to
fr	Stockez jusqu'à

en-us	Straight
fr	Littéral

en-us	String
fr	Chaîne de caractères

en-us	String functions
fr	Fonctions de chaîne de caractères

en-us	Stroke width
fr	Largeur du trait

en-us	Structured data
fr	Données structurées

en-us	Subfilter
fr	Sous-filtre

en-us	Subject
fr	Sujet

en-us	Subject
fr	Sujet

en-us	subject or body text
fr	sujet ou corps du texte

en-us	Submap
fr	Sous-carte

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
fr	<sous-menu/sous-menu/...>

en-us	Submit
fr	Soumettre

en-us	Subscription
fr	Abonnement

en-us	Subscriptions
fr	Abonnements

en-us	Success Audit
fr	Succès Audit

en-us	Success message
fr	Message de succès

en-us	sum
fr	somme

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
fr	Somme des statistiques de trafic entrant et sortant sur l'interface réseau. Retourne un entier

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
fr	sumofsquares() - La somme des carrés

en-us	sum() - Sum of values of a period T
fr	sum () - Somme des valeurs d'une période T

en-us	Sun
fr	Dim

en-us	Sunday
fr	Dimanche

en-us	Super admin
fr	Super administrateur

en-us	supplied credentials are not unique
fr	les informations d'identification fournies ne sont pas uniques

en-us	Support
fr	Support

en-us	Supported formats:
fr	Formats supportés :

en-us	Supported macros:
fr	Macros supportées :

en-us	Support for Oracle DB is deprecated since Zabbix 7.0 and will be removed in future versions.
fr	La prise en charge d'Oracle DB est obsolète depuis Zabbix 7.0 et sera supprimée dans les futures versions.

en-us	Suppress
fr	Suppression

en-us	Suppressed
fr	Supprimé

en-us	Suppressed till: %1$s
fr	Supprimé jusqu'à : %1$s

en-us	Suppress problems
fr	Supprimer les problèmes

en-us	Suppress until
fr	Supprimer jusqu'à

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
fr	Statistiques d'entrée de la swap (du périphérique à la mémoire). Retourne un entier

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
fr	Statistiques de sortie de la swap (de la mémoire au périphérique). Retourne un entier

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Taille de l'espace de swap en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	Swedish (sv_SE)
fr	Suédois (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
fr	Changer de méthode d'authentification va réinitialiser toutes les sessions sauf celle-ci ! Continuer ?

en-us	Symptom
fr	Symptôme

en-us	System
fr	Système

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
fr	Moment du démarrage du système. Retourne un entier (timestamp Unix)

en-us	System default
fr	Valeur système par défaut

en-us	System error.
fr	Erreur système.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
fr	Une erreur système est survenue. Merci de contacter un administrateur Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
fr	Nom d'hôte du système. Retourne une chaîne de caractères

en-us	System information
fr	Information système

en-us	System locale
fr	Paramètres régionaux du système

en-us	System statistics. Returns integer or float
fr	Statistiques du système. Retourne un entier ou un flottant

en-us	System stats
fr	Statistiques système

en-us	System time. Returns integer with type as UTC; string - with type as local
fr	Horloge système. Retourne un entier de type UTC; une chaîne de caractères avec le type local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
fr	Uptime du système en secondes. Retourne un entier

en-us	T
fr	M

en-us	T
fr	J

en-us	Table "%1$s" does not exist.
fr	La table "%1$s" n'existe pas.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
fr	La table "%1$s" n'a pas de champ nommé "%2$s".

en-us	tag
fr	tag

en-us	Tag
fr	Étiquette

en-us	tag cannot be empty
fr	le tag ne peut pas être vide

en-us	Tag display priority
fr	Priorité d'affichage des tags

en-us	Tag filter
fr	Filtre de tag

en-us	Tag for matching
fr	Tag pour la concordance

en-us	Tag list
fr	Liste des tags

en-us	Tag name
fr	Nom de tag

en-us	Tags
fr	Tags

en-us	Tags
fr	Tags

en-us	Tag value
fr	Valeur du tag

en-us	Tag values
fr	Valeurs du tag

en-us	tan() - The tangent of a value
fr	tan() - La tangente d'une valeur

en-us	Target
fr	Cible

en-us	Target list
fr	Liste des cibles

en-us	Target type
fr	Type de cible

en-us	TCP
fr	TCP

en-us	Telnet
fr	Telnet

en-us	TELNET agent
fr	agent TELNET

en-us	Template
fr	Modèle

en-us	Template "%1$s" already exists.
fr	Le modèle "%1$s" existe déjà.

en-us	Template "%1$s" cannot be without template group.
fr	Le modèle "%1$s" ne peut pas être sans groupe de modèles.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
fr	Le modèle "%1$s" pour l'hôte "%2$s" n'existe pas.

en-us	Template added
fr	Modèle ajouté

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
fr	Un modèle ne peut pas être lié à un autre modèle plus d'une fois, même à travers d'autres modèles.

en-us	Template dashboard
fr	Modèle de tableau de bord

en-us	Template dashboards
fr	Modèles de tableaux de bord

en-us	template dashboard with the same UUID already exists
fr	un modèle de tableau de bord avec le même UUID existe déjà

en-us	Template deleted
fr	Modèle supprimé

en-us	Template deleted
fr	Modèles supprimés

en-us	Template group
fr	Groupe de modèles

en-us	Template group "%1$s" already exists.
fr	Le groupe de modèles "%1$s" existe déjà.

en-us	Template group added
fr	Groupe de modèles ajouté

en-us	Template group deleted
fr	Groupes de modèles supprimés

en-us	Template group deleted
fr	Groupe de modèles supprimé

en-us	Template groups
fr	Groupes de modèles

en-us	Template group updated
fr	Groupe de modèles mis à jour

en-us	Template group with ID "%1$s" is not available.
fr	Le groupe de modèles avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	template group with the same UUID already exists
fr	un modèle de groupe avec le même UUID existe déjà

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
fr	ID du modèle "%1$s" passé %2$s fois

en-us	Template linkage
fr	Lien entre modèles

en-us	Template macros
fr	Macros du modèle

en-us	Template name
fr	Nom du modèle

en-us	Template permissions
fr	Autorisations du modèle

en-us	Templates
fr	Modèles

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
fr	Les modèles "%1$s" sont déliés de l'hôte "%2$s".

en-us	Templates linked by host discovery cannot be unlinked.
fr	Les modèles liés par la découverte d'hôte ne peuvent pas être dissociés.

en-us	Template trigger
fr	Déclencheurs du modèle

en-us	Template updated
fr	Modèle mis à jour

en-us	Template updated
fr	Modèles mis à jour

en-us	Template value
fr	Valeur du modèle

en-us	Template with host name "%1$s" already exists.
fr	Le modèle avec le nom d'hôte "%1$s" existe déjà.

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
fr	Un modèle avec le même nom "%1$s" existe déjà.

en-us	template with the same UUID already exists
fr	un modèle avec le même UUID existe déjà

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
fr	Un modèle avec le même nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Template with visible name "%1$s" already exists.
fr	Le modèle avec le nom visible "%1$s" existe déjà.

en-us	Test
fr	Test

en-us	Test all steps
fr	Tester toutes les étapes

en-us	Test authentication
fr	Tester l'authentification

en-us	Test confirmation
fr	Test de la confirmation

en-us	Test data
fr	Données de test

en-us	Test expressions
fr	Tester les expressions

en-us	Test item
fr	Tester l'élément

en-us	Test media type "%1$s"
fr	Tester le type de média "%1$s"

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
fr	Le test des éléments "%1$s" n'est pas pris en charge.

en-us	Test report generating
fr	Génération d'un rapport de test

en-us	Test string
fr	Chaîne de caractères de test

en-us	Test subject
fr	Tester le sujet

en-us	Test user input
fr	Tester la saisie de l'utilisateur

en-us	Test with
fr	Testez avec

en-us	Text
fr	Texte

en-us	Text, supports {INVENTORY.*}, {HOST.*} macros
fr	Texte, prend en charge les macros {INVENTORY.*}, {HOST.*}

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without authorization header.
fr	La méthode "%1$s.%2$s" doit être appelée sans en-tête d'autorisation.

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
fr	La méthode "%1$s.%2$s" doit être appelée sans le paramètre "auth".

en-us	The %1$s is not discovered anymore and %2$s.
fr	Le %1$s n'est plus découvert et %2$s.

en-us	The %1$s is not discovered anymore and %2$s, %3$s.
fr	Le %1$s n'est plus découvert et %2$s, %3$s.

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Durée moyenne d'une lecture à partir du disque virtuel, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
fr	Durée moyenne d'une écriture sur le disque virtuel, "url" - URL du service VMware, "uuid" - identificateur unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	L'hôte cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	Le prototype d'hôte cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
fr	Le modèle cloné contient des macros définies par l'utilisateur avec le type "Texte secret". La valeur et le type de ces macros ont été réinitialisés.

en-us	The following placeholders are supported:
fr	Les paramètres suivants sont pris en charge :

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le graphique n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le graphique n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	The host being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new host.
fr	L'hôte cloné appartient à un groupe d'hôtes sur lequel vous n'avez pas d'autorisations d'écriture. Le groupe non accessible en écriture a été supprimé du nouvel hôte.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le groupe d'hôte n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le groupe d'hôte n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	the host interface ID is expected
fr	l'ID de l'interface d'hôte est attendu

en-us	the host interface ID of type "%1$s" is expected
fr	l'ID d'interface d'hôte de type "%1$s" est attendu

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	L'hôte n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	L'hôte n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans les icônes de carte %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans l'icône de carte %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans la carte %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
fr	L'image est utilisée dans les cartes %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	L'élément n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	L'élément n'est plus découvert et sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte est traitée.

en-us	the last new line feed is missing
fr	le dernier saut de ligne est manquant

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
fr	Le niveau de zoom maximum est "%1$s".

en-us	Theme
fr	Thème

en-us	The number of processes. Returns integer
fr	Le nombre de processus. Retourne un entier

en-us	the parameter "%1$s" is missing
fr	le paramètre "%1$s" est manquant

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
fr	Le paramètre "%1$s" est absent des attributs de l'utilisateur.

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
fr	Le JSON reçu n'est pas une requête JSON-RPC valide.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
fr	La remote-procedure demandée n'existe pas / n'est pas disponible

en-us	These parameters will be passed to the script as command-line arguments in the specified order.
fr	Ces paramètres seront transmis au script en tant qu'arguments de ligne de commande dans l'ordre spécifié.

en-us	the table "%1$s" was not found
fr	la table "%1$s" est introuvable

en-us	the tag "%1$s" is missing
fr	le tag "%1$s" est manquante

en-us	The template being cloned belongs to a template group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new template.
fr	Le modèle cloné appartient à un groupe de modèles pour lequel vous n'avez pas d'autorisation d'écriture. Le groupe non accessible en écriture a été supprimé du nouveau modèle.

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
fr	Le Token a expiré. Veuillez mettre à jour la date d'expiration pour utiliser le jeton.

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
fr	Le déclencheur n'est plus découvert et sera supprimé dans %1$s (le %2$s à %3$s).

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
fr	Le déclencheur n'est plus découvert et sera supprimé lors du prochain traitement de la règle de découverte.

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
fr	Le modèle d'URL est utilisé pour charger et afficher la couche de tuiles sur les cartes géographiques.

en-us	The value should be greater than LLD rule update interval.
fr	La valeur doit être supérieure à l'intervalle de mise à jour de la règle LLD.

en-us	The verification code was incorrect, please try again.
fr	Le code de vérification est incorrect, veuillez réessayer.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
fr	La version de la base de données Zabbix ne correspond pas aux exigences actuelles. Version de votre base de données : %1$s. Version requise : %2$s. Veuillez contacter votre administrateur système.

en-us	third
fr	troisième

en-us	This day last week
fr	Ce jour la semaine dernière

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
fr	Ce champ est automatiquement rempli par l'élément "%1$s".

en-us	This is the test message from Zabbix
fr	Ceci est un message de test de Zabbix

en-us	This month
fr	Ce mois-ci

en-us	This month so far
fr	Ce mois-ci jusqu'à présent

en-us	This setting applies only to numeric data.
fr	Ce paramètre s'applique uniquement aux données numériques.

en-us	This setting applies only to numeric data. Non-numeric data will always be taken from history.
fr	Ce paramètre s'applique uniquement aux données numériques. Les données non numériques seront toujours extraites de l'historique.

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
fr	Ce paramètre doit être activé, car les tables d'historique contiennent des blocs compressés.

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
fr	Ce paramètre doit être activé, car les tableaux de tendance contiennent des blocs compressés.

en-us	This setting will display local time instead of the timestamp. "Show timestamp" must also be checked in the advanced configuration.
fr	Ce paramètre affichera l'heure locale au lieu de l'horodatage. "Afficher l'horodatage" doit également être coché dans la configuration avancée.

en-us	This type of information may not match the key.
fr	Ce type d'information peut ne pas correspondre à la clé.

en-us	This user is IdP provisioned. Manual changes for provisioned fields are not allowed.
fr	Cet utilisateur est provisionné par IdP. Les modifications manuelles des champs provisionnés ne sont pas autorisées.

en-us	This week
fr	Cette semaine

en-us	This week so far
fr	Cette semaine jusqu'à présent

en-us	This year
fr	Cette année

en-us	This year so far
fr	Cette année jusqu'à présent

en-us	Threshold
fr	Seuil

en-us	Thresholds
fr	Seuils

en-us	Throttling
fr	Étranglement

en-us	Thu
fr	Jeu

en-us	Thursday
fr	Jeudi

en-us	Tile provider
fr	Fournisseur de cartes

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
fr	Les données du fournisseur de tuiles sont affichées dans une petite zone de texte sur la carte.

en-us	Tile URL
fr	URL des tuiles

en-us	Till
fr	À

en-us	Time
fr	Temps

en-us	Time
fr	Temps

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
fr	Durée d'un processus Zabbix particulier ou d'un groupe de processus (identifié par <type> et <mode>) passé en pourcentage dans <state>.

en-us	time() - Current time
fr	time () - Heure actuelle

en-us	Time elapsed:
fr	Temps écoulé :

en-us	Time filter default period
fr	Période par défaut du filtre horaire

en-us	time filter default period exceeds the max period
fr	la période par défaut du filtre temporel dépasse la période maximale

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
fr	timeleft () - Temps nécessaire pour atteindre le seuil estimé en fonction de la période T

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
fr	Moment du dernier accès au proxy. Name - nom du proxy. Les paramètres valides sont : lastaccess - horodatage Unix, delay - secondes.

en-us	Timeout
fr	Expiration

en-us	Timeouts
fr	Délais d'attente

en-us	timeouts are disabled because the proxy and server versions do not match
fr	les délais d'attente sont désactivés car les versions du proxy et du serveur ne correspondent pas

en-us	Timeouts are disabled because the proxy and server versions do not match.
fr	Les délais d'attente sont désactivés car les versions du proxy et du serveur ne correspondent pas.

en-us	Timeouts for item types
fr	Délais d'expiration pour les types d'éléments

en-us	Time period
fr	Période de temps

en-us	time shift
fr	décalage horaire

en-us	Time shift
fr	Décalage temporel

en-us	Timestamp
fr	Horodateur

en-us	Timestamp
fr	Horodateur

en-us	Time type
fr	Type d'heure

en-us	Timezone
fr	Fuseau horaire

en-us	Time zone
fr	Fuseau horaire

en-us	To
fr	À

en-us	Today
fr	Aujourd'hui

en-us	Today so far
fr	Aujourd'hui jusqu'à présent

en-us	Top
fr	Haut

en-us	Top 100 triggers
fr	Top 100 des déclencheurs

en-us	Top hosts
fr	Top des hôtes

en-us	Top N
fr	Top N

en-us	Top triggers
fr	Top des déclencheurs

en-us	to retrieve a single value
fr	pour récupérer une seule valeur

en-us	to retrieve a subtree
fr	pour récupérer un sous-arbre

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
fr	Pour configurer une interface d'hôte, sélectionner un type d'élément pour tous les éléments

en-us	Total
fr	Total

en-us	Total
fr	Total

en-us	TOTAL
fr	TOTAL

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
fr	Temps total Elasticsearch: %1$s

en-us	Total Hosts
fr	Nombre total d'hôtes

en-us	Totals
fr	Totaux

en-us	Total SQL time: %1$s
fr	Temps SQL total : %1$s

en-us	Total time: %1$s
fr	Temps total: %1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Temps total écoulé, en secondes, depuis le dernier démarrage du système d'exploitation, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	TOTP
fr	TOTP

en-us	TOTP secret for user "%1$s" has been reset.
fr	Le secret TOTP pour l'utilisateur "%1$s" a été réinitialisé.

en-us	TOTP secret reset successful.
fr	Réinitialisation du secret TOTP réussie.

en-us	Trace
fr	Trace

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
fr	La transaction n'a pas été fermée. Abandon...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
fr	Transformez le résultat de la requête SQL en un tableau JSON.

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
fr	Transforme le résultat de la requête SQL en un tableau JSON pour une découverte de bas niveau.

en-us	Transparency
fr	Transparence

en-us	Transport error.
fr	Erreur de transport.

en-us	Treat as 0
fr	Traitée comme 0

en-us	trendavg() - Average value of a period T with exact period shift
fr	trendavg() - Valeur moyenne pour la période T avec décalage de période exact

en-us	trendcount() - Number of successfully retrieved values for period T
fr	trendcount() - Nombre de valeurs récupérées avec succès pour la période T

en-us	Trend function cache statistics. Valid parameters are: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems and requests.
fr	Statistiques du cache de la fonction de tendance. Les paramètres valides sont : all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems et requests.

en-us	trendmax() - Maximum value for period T with exact period shift
fr	trendmax() - Valeur maximale pour la période T avec décalage de période exact

en-us	trendmin() - Minimum value for period T with exact period shift
fr	trendmin() - Valeur minimale pour la période T avec décalage de période exact

en-us	Trends
fr	Tendances

en-us	trendstl() - Anomaly detection for period T
fr	trendstl() - Détection d'anomalies pour la période T

en-us	trendsum() - Sum of values of a period T with exact period shift
fr	trendsum() - Somme des valeurs pour la période T avec décalage de période exact

en-us	trigger
fr	déclencheur

en-us	Trigger
fr	Déclencheur

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
fr	Le déclencheur "%1$s" appartient à des modèles avec des liens différents.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour le modèle "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car les dépendances des déclencheurs hôtes sur les déclencheurs d'un modèle ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié à l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié au modèle "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" de l'hôte "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
fr	Le déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs du modèle parent ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
fr	Le déclencheur "%1$s" dépend du déclencheur "%2$s", qui n'existe pas.

en-us	Trigger actions
fr	Actions de déclencheur

en-us	Trigger added
fr	Déclencheur ajouté

en-us	Trigger copied
fr	Déclencheur copié

en-us	Trigger copied
fr	Déclencheurs copiés

en-us	Trigger count
fr	Nombre de déclencheurs

en-us	Trigger data storage period
fr	Période de stockage des données de déclencheurs

en-us	Trigger deleted
fr	Déclencheurs supprimés

en-us	Trigger deleted
fr	Déclencheur supprimé

en-us	Trigger details
fr	Détails du déclencheur

en-us	Trigger disabled
fr	Déclencheurs désactivés

en-us	Trigger disabled
fr	Déclencheur désactivé

en-us	Trigger displaying options
fr	Options d'affichage des déclencheurs

en-us	trigger does not allow manual closing
fr	le déclencheur ne permet pas une fermeture manuelle

en-us	Trigger enabled
fr	Déclencheurs désactivés

en-us	Trigger enabled
fr	Déclencheur activé

en-us	trigger expression must contain at least one /host/key reference
fr	l'expression de déclencheur doit contenir au moins une référence /host/key

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
fr	Le déclencheur a des éléments du modèle "%1$s" qui n'est pas lié à l'hôte.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
fr	Le déclencheur du modèle "%1$s" a une dépendance au déclencheur du modèle "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
fr	Déclencheur dans l'état "inconnu"

en-us	Trigger is not selected.
fr	Le déclencheur n’est pas sélectionné.

en-us	Trigger label type
fr	Type d'étiquette de déclencheur

en-us	Trigger limit
fr	Limite du déclencheur

en-us	Trigger overview
fr	Aperçu des déclencheurs

en-us	Trigger prototype
fr	Prototype du déclencheur

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" existe déjà sur "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" appartient à des modèles avec des liens différents.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre d'un déclencheur inexistant "%2$s" sur l'hôte "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre d'un déclencheur inexistant "%2$s" sur le modèle "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car les dépendances des déclencheurs hôtes sur les déclencheurs d'un modèle ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié à l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s", car le modèle "%3$s" n'est pas lié au modèle "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" de l'hôte "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs d'un modèle enfant ou d'un hôte ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du déclencheur "%2$s" du modèle "%3$s", car les dépendances sur les déclencheurs du modèle parent ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour l'hôte "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car une dépendance circulaire (%3$s) se produirait pour le modèle "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because dependencies on trigger prototypes from another LLD rule are not allowed.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" ne peut pas dépendre du prototype de déclencheur "%2$s", car les dépendances sur les prototypes de déclencheur d'une autre règle LLD ne sont pas autorisées.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" contient des prototypes d'éléments de règles de découverte multiples.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" dépend du déclencheur "%2$s", qui n'existe pas.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
fr	Le prototype de déclencheur "%1$s" doit contenir au moins un prototype d'élément.

en-us	Trigger prototype added
fr	Prototype de déclencheur ajouté

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
fr	un prototype de déclencheur ne peut pas être déplacé vers un autre modèle ou hôte

en-us	Trigger prototype deleted
fr	Prototype de déclencheur supprimé

en-us	Trigger prototype deleted
fr	Prototypes de déclencheur supprimés

en-us	Trigger prototypes
fr	Prototypes de déclencheurs

en-us	Trigger prototype updated
fr	Prototypes de déclencheurs mis à jour

en-us	Trigger prototype updated
fr	Prototype de déclencheur mis à jour

en-us	trigger prototype with the same UUID already exists
fr	un prototype de déclencheur avec le même UUID existe déjà

en-us	Triggers
fr	Déclencheurs

en-us	Trigger severity
fr	Sévérité du déclencheur

en-us	Trigger source
fr	Source du déclencheur

en-us	Trigger status "OK"
fr	État du déclencheur "OK"

en-us	Trigger status "Problem"
fr	État du déclencheur "Problème"

en-us	Trigger tags
fr	Tags de déclencheur

en-us	Trigger updated
fr	Déclencheurs mis à jour

en-us	Trigger updated
fr	Déclencheur mis à jour

en-us	Trigger URL
fr	URL du déclencheur

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
fr	un déclencheur avec liens ne peut pas être déplacé vers un autre modèle ou hôte

en-us	trigger with the same UUID already exists
fr	un déclencheur avec le même UUID existe déjà

en-us	Trim
fr	Rogner

en-us	trim() - Remove specified characters from the beginning and the end of a string
fr	trim() - Supprime les caractères spécifiés du début et de la fin d'une chaîne de caractères

en-us	TRUE
fr	VRAI

en-us	truncate() - Truncates a value to decimal places
fr	truncate() - Tronque une valeur aux décimales

en-us	Tue
fr	Mar

en-us	Tuesday
fr	Mardi

en-us	Turkish (tr_TR)
fr	Turc (tr_TR)

en-us	Two map elements should be selected
fr	Deux éléments de carte devraient être sélectionnés

en-us	Two or more fields cannot occupy same space.
fr	Deux champs ou plus ne peuvent pas occuper le même espace.

en-us	Type
fr	Type

en-us	Type (Full details)
fr	Type (détails complets)

en-us	type here to search
fr	taper ici pour rechercher

en-us	Type of calculation
fr	Type de calcul

en-us	Type of information
fr	Type d'information

en-us	Type (OK)
fr	Type (OK)

en-us	Types
fr	Types

en-us	UI element "%2$s" is not available for user role "%1$s".
fr	L'élément d'interface utilisateur "%2$s" n'est pas disponible pour le rôle utilisateur "%1$s".

en-us	Ukrainian (uk_UA)
fr	Ukrainien (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
fr	Impossible de modifier les autorisations du fichier de configuration vers 0600.

en-us	Unable to create the configuration file.
fr	Impossible de créer le fichier de configuration.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
fr	Impossible de déterminer la version actuelle de la base de données Zabbix : %1$s.

en-us	Unable to find SAML userdirectory.
fr	Impossible de trouver le répertoire utilisateur SAML.

en-us	Unable to load authentication API parameters.
fr	Impossible de charger les paramètres de l'API authentification.

en-us	Unable to load database credentials from Vault.
fr	Impossible de charger les informations d'identification de la base de données depuis le coffre.

en-us	Unable to load housekeeping API parameters.
fr	Impossible de charger les paramètres de l'API de maintenance.

en-us	Unable to load settings API parameters.
fr	Impossible de charger les paramètres de l'API de configuration.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
fr	Impossible d'écrire par-dessus le fichier de configuration existant.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB compression support status.
fr	Impossible de récupérer l'état de prise en charge de la compression de TimescaleDB.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB version.
fr	Impossible de récupérer la version de TimescaleDB.

en-us	Unable to scan? You can use %1$s secret key to manually configure your authenticator app:
fr	Impossible de vérifier ? Vous pouvez utiliser la clé secrète %1$s pour configurer manuellement votre application d'authentification :

en-us	Unable to select configuration.
fr	Impossible de sélectionner la configuration.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
fr	Impossible de téléverser un fichier car "file_uploads" est désactivé.

en-us	unacceptable URL
fr	URL inacceptable

en-us	Unacknowledge
fr	Dés-acquitter

en-us	Unacknowledged
fr	Non acquitté

en-us	Unacknowledged only
fr	Non acquittés uniquement

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
fr	Événements PROBLÈME non acquittés

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
fr	Evénements RÉSOLUS non acquitté

en-us	Unavailable
fr	Indisponible

en-us	Unavailable widget
fr	Widget indisponible

en-us	Unblock
fr	Débloquer

en-us	Unblock selected user?
fr	Débloquer l'utilisateur sélectionné ?

en-us	Unblock selected users?
fr	Débloquer les utilisateurs sélectionnés ?

en-us	Uncategorized
fr	Non classé

en-us	Unchanged
fr	Inchangé

en-us	Undo problem acknowledgement.
fr	Annuler l'acquittement du problème.

en-us	unexpected constant "%1$s"
fr	constante "%1$s" inattendue

en-us	unexpected constant value "%1$s"
fr	valeur constante inattendue "%1$s"

en-us	unexpected end of expression macro
fr	fin d'expression de la macro inattendue

en-us	unexpected end of key
fr	fin de clé inattendue

en-us	unexpected end of macro
fr	fin de macro inattendue

en-us	unexpected parameter "%1$s"
fr	paramètre inattendu "%1$s"

en-us	Unexpected response for action %1$s.
fr	Réponse inattendue pour l'action %1$s.

en-us	Unexpected server error.
fr	Erreur de serveur inattendue.

en-us	unexpected tag "%1$s"
fr	tag "%1$s" inattendue

en-us	unexpected text "%1$s"
fr	texte "%1$s" inattendu

en-us	unexpected value "%1$s"
fr	valeur "%1$s" inattendue

en-us	Units
fr	Unités

en-us	Units size
fr	Taille des unités

en-us	unknown
fr	inconnu

en-us	Unknown
fr	Inconnu

en-us	Unknown
fr	Inconnu

en-us	UNKNOWN
fr	INCONNU

en-us	Unknown action
fr	Action inconnue

en-us	Unknown error
fr	Erreur inconnue

en-us	unknown function "%1$s"
fr	fonction "%1$s" inconnue

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
fr	Élément inconnu, cet élément n'existe pas dans l'hôte sélectionné

en-us	Unknown host, no such host present in system
fr	Hôte inconnu, cet hôte n'est pas défini

en-us	Unknown interface type.
fr	Type d'interface inconnu.

en-us	Unknown resource
fr	Ressource inconnue

en-us	Unknown step failed: %1$s
fr	Une étape inconnue a échoué : %1$s

en-us	Unknown value type
fr	Type de valeur inconnu

en-us	Unlimited
fr	Illimité

en-us	Unlink
fr	Supprimer lien

en-us	Unlink and clear
fr	Supprimer lien et nettoyer

en-us	Unlink template
fr	Délier le modèle

en-us	Unlink templates
fr	Délier les modèles

en-us	Unmute
fr	Enlever la sourdine

en-us	Unmute for %1$s
fr	Réactiver pendant %1$s

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
fr	Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins %2$s.

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
fr	Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins %2$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
fr	Jeu de caractères ou classement non pris en charge pour les tables : %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
fr	Jeu de caractères ou classement non pris en charge pour la table : %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
fr	Extension de fichier "%1$s" non supportée.

en-us	Unsupported import format "%1$s".
fr	Format d'import "%1$s" non supporté.

en-us	Unsupported operation.
fr	Opération non prise en charge.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
fr	Version de TimescaleDB non prise en charge. Doit être au moins %1$s.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
fr	Version de TimescaleDB non prise en charge. Ne doit pas être supérieur à %1$s.

en-us	unsupported time suffix
fr	suffixe de temps non supporté

en-us	unsupported version number
fr	numéro de version non supporté

en-us	Unsuppress
fr	Restauration

en-us	Unsuppressed
fr	Restauré

en-us	Unsuppressed by: %1$s
fr	Restauré par : %1$s

en-us	Until
fr	Jusqu'à

en-us	Untitled
fr	Sans titre

en-us	Up
fr	Fonctionne

en-us	Up
fr	Fonctionne

en-us	Update
fr	Actualiser

en-us	Update column
fr	Mettre à jour la colonne

en-us	Updated
fr	Mis à jour

en-us	Updated status of host "%1$s".
fr	État de l'hôte "%1$s" mis à jour.

en-us	Update existing
fr	Actualiser l'existant

en-us	Update interval
fr	Intervalle d'actualisation

en-us	update interval "%1$s" is longer than period "%2$s"
fr	l'intervalle de mise à jour "%1$s" est plus long que la période "%2$s"

en-us	Update operations
fr	Opérations de mise à jour

en-us	Update problem
fr	Mise à jour du problème

en-us	Updating
fr	Mise à jour

en-us	UPDATING
fr	MISE À JOUR

en-us	Upload
fr	Télécharger

en-us	uppercase identifier expected
fr	identifiant en majuscule attendu

en-us	Upper level maps
fr	Cartes de niveau supérieur

en-us	Uptime
fr	Temps de fonctionnement

en-us	Uptime
fr	Temps de fonctionnement

en-us	Uptime/Downtime
fr	Fonctionnement/Arrêt

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
fr	Uptime du processus du serveur Zabbix en secondes.

en-us	Up to date
fr	À jour

en-us	URL
fr	URL

en-us	URL A
fr	URL A

en-us	URL (after login)
fr	URL (après connexion)

en-us	URL B
fr	URL B

en-us	URL C
fr	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
fr	L'URL n'est pas correctement encodée.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
fr	Le nom d'URL doit être unique pour la carte "%1$s".

en-us	URL opening confirmation
fr	Confirmation d'ouverture d'URL

en-us	URL parameter cannot be array.
fr	Le paramètre de l'URL ne peut pas être un tableau.

en-us	URL parameter name is empty.
fr	Le paramètre de l'URL ne peut pas être vide.

en-us	URLs
fr	URLs

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
fr	Les URLS doivent avoir les champs "name" et "url" pour la carte "%1$s".

en-us	Use combined requests
fr	Utiliser des requêtes combinées

en-us	Use custom event status colors
fr	Utiliser des couleurs de statut d'événement personnalisées

en-us	Use default
fr	Valeur par défaut

en-us	Used in actions
fr	Utilisé dans les actions

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
fr	Utilisez le formulaire de configuration du prototype d'hôte pour supprimer automatiquement les modèles liés lors de la découverte à venir.

en-us	Use iframe sandboxing
fr	Utiliser l'attribut sandbox des iframe

en-us	Use if severity
fr	Utiliser si sévérité

en-us	Use monospace font
fr	Utiliser une police à espacement fixe

en-us	User
fr	Utilisateur

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
fr	L'utilisateur "%1$s" ne peut pas ne pas avoir de groupe d'utilisateurs.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire du tableau de bord "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire de la carte "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
fr	L'utilisateur "%1$s" est le propriétaire du rapport "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
fr	L'utilisateurs "%1$s" est le destinataire du rapport "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	L'utilisateur "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
fr	L'utilisateur "%1$s" est l'utilisateur pour le compte duquel le rapport "%2$s" est créé.

en-us	User "%1$s" must have a password, because internal authentication is in effect.
fr	L'utilisateur "%1$s" doit avoir un mot de passe, car l'authentification interne est en vigueur.

en-us	User "%1$s" provisioned.
fr	Utilisateur "%1$s" provisionné.

en-us	User "%1$s" unblocked.
fr	Utilisateur "%1$s" débloqué.

en-us	User action
fr	Action utilisateur

en-us	User added
fr	Utilisateur ajouté

en-us	User agent string
fr	Chaîne de caractères du "user agent"

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
fr	Un utilisateur ne peut pas s'ajouter à un groupe désactivé ou à un groupe sans accès GUI.

en-us	User cannot change own role.
fr	L'utilisateur ne peut pas modifier son propre rôle.

en-us	User cannot change the user type of own role.
fr	L'utilisateur ne peut pas modifier le type d'utilisateur de son propre rôle.

en-us	User deleted
fr	Utilisateurs supprimés

en-us	User deleted
fr	Utilisateur supprimé

en-us	User directory
fr	Répertoire de l'utilisateur

en-us	User directory "%1$s" already exists.
fr	Le répertoire utilisateur "%1$s" existe déjà.

en-us	User directory with ID "%1$s" is not available.
fr	Le répertoire utilisateur avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	User does not have user groups.
fr	L'utilisateur n'a pas de groupes d'utilisateurs.

en-us	User does not have user role.
fr	L'utilisateur n'a pas de rôle d'utilisateur.

en-us	Use %{ref} in group filter to reference value of this user attribute.
fr	Utilisez %{ref} dans le filtre de groupe pour référencer la valeur de l'attribut de cet utilisateur.

en-us	User group
fr	Groupe d'utilisateurs

en-us	User group "%1$s" already exists.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" existe déjà.

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est le destinataire du rapport "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans l'action "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans la configuration pour les messages envoyés lorsque la base de données est arrêtée.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
fr	Le groupe d'utilisateurs "%1$s" est utilisé dans le script "%2$s".

en-us	User group added
fr	Groupe d'utilisateurs ajouté

en-us	User group deleted
fr	Groupe d'utilisateurs supprimé

en-us	User group deleted
fr	Groupes d'utilisateurs supprimés

en-us	User group for database down message
fr	Groupe d'utilisateurs destinataire du message d'arrêt de la base de données

en-us	User group mapping
fr	Correspondance des groupes d'utilisateurs

en-us	User group membership attribute
fr	Attribut d'appartenance au groupe d'utilisateurs

en-us	User groups
fr	Groupes d'utilisateurs

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
fr	Le paramètre %1$s manque pour le partage de groupe d'utilisateurs pour la carte "%2$s".

en-us	User group updated
fr	Groupe d'utilisateurs mis à jour

en-us	User group updated
fr	Groupes d'utilisateurs mis à jour

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
fr	Le groupe d'utilisateurs avec l'IS "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	User input has been successfully tested.
fr	La saisie de l'utilisateur a été testée avec succès.

en-us	User is not allowed to delete himself.
fr	Un utilisateur n'est pas autorisé à s'effacer lui-même.

en-us	User last name attribute
fr	Attribut du nom de famille de l'utilisateur

en-us	User macros
fr	Macros utilisateur

en-us	User media
fr	Média utilisateur

en-us	User menu
fr	Menu utilisateur

en-us	Username
fr	Nom d'utilisateur

en-us	User name
fr	Nom d'utilisateur

en-us	Username and password
fr	Nom d'utilisateur et mot de passe

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "UserName" and "Content".
fr	Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être stockés dans les clés "UserName" et "Content" du coffre secret.

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
fr	Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être stockés dans les clés "username" et "password" du coffre secret.

en-us	User name attribute
fr	Attribut du nom d'utilisateur

en-us	Username attribute
fr	Attribut du nom d'utilisateur

en-us	User password
fr	Mot de passe de l'utilisateur

en-us	User profile
fr	Profil utilisateur

en-us	User/Recipient
fr	Utilisateur/Destinataire

en-us	User role
fr	Rôle utilisateur

en-us	User role "%1$s" already exists.
fr	Le rôle utilisateur "%1$s" existe déjà.

en-us	User role created
fr	Rôle utilisateur créé

en-us	User role deleted
fr	Rôles utilisateur supprimés

en-us	User role deleted
fr	Rôle utilisateur supprimé

en-us	User roles
fr	Rôles utilisateur

en-us	User role updated
fr	Rôle utilisateur mis à jour

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
fr	Le rôle utilisateur avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	Users
fr	Utilisateurs

en-us	User sessions
fr	Sessions utilisateurs

en-us	User settings
fr	Paramètres utilisateur

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
fr	Le paramètre %1$s manque pour le partage d'utilisateur pour la carte "%2$s".

en-us	User type
fr	Type d'utilisateur

en-us	User unblocked
fr	Utilisateur débloqué

en-us	User unblocked
fr	Utilisateurs débloqués

en-us	User updated
fr	Utilisateur mis à jour

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
fr	L'utilisateur avec l'ID "%1$s" n'est pas disponible.

en-us	User with username "%1$s" already exists.
fr	L'utilisateur avec le nom d'utilisateur "%1$s" existe déjà.

en-us	Use the filter to display results
fr	Utilisez le filtre pour afficher les résultats

en-us	Use X-Frame-Options HTTP header
fr	Utiliser l'en-tête HTTP X-Frame-Options

en-us	UTF-8 from Hex-STRING
fr	UTF-8 de Hex-STRING

en-us	UUIDv4 is expected
fr	Un UUIDv4 est attendu

en-us	Validate URI schemes
fr	Valider les schémas d'URI

en-us	Validation
fr	Validation

en-us	Valid URI schemes
fr	Schémas d'URI valides

en-us	value
fr	valeur

en-us	Value
fr	Valeur

en-us	Value
fr	Valeur

en-us	value "%1$s" already exists
fr	la valeur "%1$s" existe déjà

en-us	value %1$s already exists
fr	la valeur %1$s existe déjà

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_align". Les choix sont : "%2$s" et "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_show". Les choix sont : "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
fr	La valeur "%1$s" est invalide pour le paramètre "grid_show". Les choix sont : "%2$s" et "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
fr	La valeur "%1$s" est trop longue pour le champ "%2$s" - %3$d caractères. La longueur autorisée est de %4$d caractères.

en-us	value "%1$s" not found
fr	valeur "%1$s" non trouvée

en-us	Value arc
fr	Arc de valeur

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
fr	Efficacité du cache de valeurs. Les paramètres valides sont : requests, hits et misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
fr	Statistiques du cache de valeurs. Les modes valides sont : total, free, pfree, used et pused.

en-us	value contains unescaped character at position %1$d
fr	la valeur contient un caractère non échappé à la position %1$d

en-us	Value data for value name in Windows Registry key.
fr	Valeur pour le nom de la clé dans le registre Windows.

en-us	value is too long
fr	la valeur est trop longue

en-us	Value map
fr	Table de correspondance

en-us	Value map "%1$s" already exists.
fr	La table de correspondance "%1$s" existe déjà.

en-us	Value mapping
fr	Table de correspondance

en-us	Value mappings
fr	Tables de correspondance

en-us	value map with the same UUID already exists
fr	une carte avec le même UUID existe déjà

en-us	value must be %1$s
fr	la valeur doit être l'une des %1$s

en-us	value must be %1$s
fr	la valeur doit être %1$s

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
fr	la valeur doit être comprise entre "%1$s" et "%2$s"

en-us	value must be empty
fr	la valeur doit être vide

en-us	value must be empty or %1$s
fr	la valeur doit être vide ou %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
fr	la valeur doit être vide ou une des valeurs %1$s

en-us	value must be greater than "%1$s"
fr	la valeur doit être supérieure à "%1$s"

en-us	value must be no greater than "%1$s"
fr	la valeur ne doit pas être supérieure à "%1$s"

en-us	value must be no less than "%1$s"
fr	la valeur ne doit pas être inférieure à "%1$s"

en-us	value must be one of %1$s
fr	la valeur doit être l'un de %1$s

en-us	value must be within the range of %1$s
fr	la valeur doit être dans la plage de %1$s

en-us	Value: no data
fr	Valeur : pas de donnée

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Valeur de n'importe quel compteur de performances Windows en Anglais. Retourne un entier, un flottant, une chaîne de caractères ou un texte (selon la requête)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
fr	Valeur de n'importe quel compteur de performances Windows. Retourne un entier, un flottant, une chaîne de caractères ou un texte (selon la requête)

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
fr	Valeur du sujet MQTT. Le format des données renvoyées dépend du contenu du sujet. Si des caractères génériques sont utilisés, retourne les valeurs du sujet au format JSON

en-us	value of new event tag
fr	valeur du nouveau tag d'événement

en-us	Value of new event tag
fr	Valeur du nouveau tag d'événement

en-us	Value of old event tag
fr	Valeur de l'ancien tag d'événement

en-us	Value of tag
fr	Valeur du tag

en-us	Values
fr	Valeurs

en-us	Value size
fr	Taille de la valeur

en-us	values must be unique
fr	les valeurs doivent être uniques

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
fr	Des valeurs sans nom ne sont pas autorisées dans les champs de formulaire.

en-us	Variable
fr	Variable

en-us	Variables
fr	Variables

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
fr	Diverses informations sur le(s) processus spécifique(s). Retourne un nombre flottant

en-us	varpop() - Population variance
fr	varpop() - Variance de la population

en-us	varsamp() - Sample variance
fr	varsamp() - Variance de l'échantillon

en-us	Vault API endpoint
fr	Point d'accès de l'API du coffre

en-us	Vault authentication token
fr	Token d'authentification au coffre

en-us	Vault certificates
fr	Certificats de coffre

en-us	Vault connection failed.
fr	Échec de la connexion au coffre.

en-us	Vault prefix
fr	Préfixe du coffre

en-us	Vault provider
fr	Fournisseur du coffre

en-us	Vault secret
fr	Coffre secret

en-us	Vault secret path
fr	Chemin du coffre secret

en-us	Vault secret query string
fr	Chaîne de requête du coffre secrète

en-us	Vendor
fr	Fabricant

en-us	Vendor and version
fr	Fournisseur et version

en-us	Verbose
fr	Verbeux

en-us	Verification code
fr	Code de vérification

en-us	Verify database certificate
fr	Vérifier le certificat de la base de données

en-us	Version
fr	Version

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
fr	Version de l'agent Zabbix. Retourne une chaîne de caractères

en-us	Version of Zabbix server or proxy
fr	Version du serveur ou du proxy Zabbix

en-us	Vertical
fr	Vertical

en-us	Vertical align
fr	Alignement vertical

en-us	Vertical position
fr	Position verticale

en-us	via
fr	via

en-us	Vietnamese (vi_VN)
fr	Vietnamien (vi_VN)

en-us	View
fr	Vue

en-us	View as
fr	Afficher comme

en-us	View related reports
fr	Afficher les rapports associés

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Taille de l'espace virtuel en octets ou en pourcentage du toutal. Retourne un entier pour les octets; un flottant pour les pourcentages

en-us	Visible name
fr	Nom visible

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
fr	Le nom visible ne peut pas être vide si le nom d'hôte est manquant.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
fr	statistiques du cache VMware. Les modes valides sont : total, free, pfree, used et pused.

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
fr	Données d'alarmes du cluster VMware, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du cluster VMware

en-us	VMware cluster performance counter, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
fr	Compteur de performances du cluster VMware, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du cluster VMware, "path" - chemin du compteur de performances, "instance" - instance du compteur de performances

en-us	VMware cluster property, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "prop" - property path
fr	Propriété du cluster VMware, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du cluster VMware, "prop" - chemin de la propriété

en-us	VMware cluster status, "url" - VMware service URL, "name" - VMware cluster name
fr	État du cluster VMware, "url" - URL du service VMware, "name" - nom du cluster VMware

en-us	VMware cluster tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
fr	Tableau de balises de cluster VMware, "url" - URL du service VMware, "id" - ID de cluster VMware

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id
fr	Données d'alarmes du datacenter VMware, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du datacenter VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Datacenters VMware et leurs identifiants, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datacenter tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id. Returns JSON
fr	Tableau de tags du datacenter VMware, "url" - URL du service VMware, "id" - ID du datacenter VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier
fr	Données d'alarmes de la banque de données VMware, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global du datastore VMware

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Statistiques de capacité du datastore VMware en octets ou en pourcentage du total. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - total(default)/free/pfree/uncommitted. Returns integer for bytes; float for percentage
fr	Statistiques de capacité du datastore VMware en octets ou en pourcentage du total, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "datastore" - nom de la banque de données, "mode" - total (par défaut)/free/pfree/uncommitted. Retourne un entier pour les octets ; un flottant pour le pourcentage

en-us	VMware datastore hypervisors list, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name
fr	Liste des hyperviseurs du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "datastore" - nom du datastore

en-us	VMware datastore performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - datastore perfcounter instance from vmware.hv.diskinfo.get
fr	Compteur de performances du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la banque de données VMware, "path" - chemin du compteur de performances, "instance" - instance de perfcounter de la banque de données de vmware.hv.diskinfo.get

en-us	VMware datastore property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "prop" - property path
fr	Propriété du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la banque de données VMware, "prop" - chemin de la propriété

en-us	VMware datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques de lecture du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "datastore" - nom du datastore , "mode" - latency/maxlatency - latence moyenne ou maximale

en-us	VMware datastore tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier. Returns JSON
fr	Tableau de tags du datacenter VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la banque de données VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
fr	Statistiques d'écriture du datastore VMware, "url" - URL du service VMware, "datastore" - nom du datastore , "mode" - latency/maxlatency - latence moyenne ou maximale

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, "url" - VMware service URL. Returns JSON
fr	Switch virtuel distribué VMware, "url" - URL du service VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default) or skip - skip processing of older data, "severity" - filtering is disabled by default or "error,warning,info,user" in any combination
fr	Journal des événements VMware, "url" - URL du service VMware, "mode" - all (par défaut) ou skip - ignorer le traitement des données anciennes, "severity" - le filtrage est désactivé par défaut ou "error, warning, info, user" dans n'importe quel combinaison

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default), skip - skip processing of older data
fr	Journal des événements VMware, "url" - URL du service VMware, "mode" - all (tout - par défaut), skip - ignorer le traitement des données plus anciennes

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware DVSwitch global unique identifier, "filter" - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode"- state(default)/full. Returns JSON
fr	Wrapper VMware FetchDVPorts, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global VMware DVSwitch, "filter" - objet de données vmware DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode" - état (par défaut)/complet. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Données d'alarmes de l'hyperviseur VMware, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Taille de mémoire gonflée de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	UUID du BIOS de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nom du cluster de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor connection state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	État de connexion de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns string
fr	Nom du centre de données de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
fr	Statistiques de lecture du datastore de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "datastore" - nom du datastore, "mode" - latency

en-us	VMware hypervisor datastores list, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Liste des datastore de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
fr	Statistiques d'écriture du datastore de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "datastore" - nom du datastore, "mode" - latency

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
fr	Capteur cumulatif de l'état de santé de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Renvoie 0 - gris ; 1 - vert; 2 - jaune; 3 - rouge

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Capteurs d'état du fournisseur matériel de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Modèle d'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nom de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
fr	Statistiques d'entrée du réseau de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "mode" - bps

en-us	VMware hypervisor network interface speed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, <ifname> - interface name
fr	Vitesse de l'interface réseau de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, <ifname> - nom de l'interface

en-us	VMware hypervisor network output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
fr	Statistiques de sortie du réseau de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "mode" - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
fr	Compteur de performances de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "path" - chemin du compteur de performances, "instance" - instance du compteur de performances

en-us	VMware hypervisor processor frequency, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Fréquence du processeur de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Modèle de processeur de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Utilisation du processeur de l'hyperviseur VMware en Hz, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor property , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "prop" - property path
fr	Propriété de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware, "prop" - chemin de la propriété

en-us	VMware hypervisor sensors value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Valeur des capteurs de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identificateur global unique de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor serialnumber, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Numéro de série de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	État de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
fr	Tableau de balises de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware hypervisor total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Taille totale de la mémoire de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Disponibilité de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Taille de la mémoire utilisée par l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Nom du fournisseur de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware hypervisor version, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
fr	Version de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware

en-us	VMware service full name, "url" - VMware service URL
fr	Nom complet du service VMware, "url" - URL du service VMware

en-us	VMware service version, "url" - VMware service URL
fr	Version du service VMware, "url" - URL du service VMware

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL
fr	Données d'alarmes du vCenter VMware alerte les données, retourne un JSON, "url" - URL du service VMware

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Données d'alarmes de la machine virtuelle VMware, renvoie JSON, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire gonflée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Espace de stockage dédié de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire compressée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "name" - custom attribute name
fr	Valeur d'attribut personnalisé de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "name" - nom de l'attribut personnalisé

en-us	VMware virtual machine datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns string
fr	Nom du centre de données de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne une chaîne de caractères

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques de lecture de périphérique de disque de machine virtuelle VMware, "url" - URL de service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque, "mode" - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
fr	Statistiques d'écriture de périphérique de disque de machine virtuelle VMware, "url" - URL de service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de machine virtuelle VMware, "instance" - instance de périphérique de disque, "mode" - bps/ops - octets/opérations par seconde

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Le disque de la machine virtuelle VMware nécessite une consolidation, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine file system statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "fsname" - file system name, "mode"- total/free/used/pfree/pused
fr	Statistiques du système de fichiers de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "fsname" - nom du système de fichiers, "mode" - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Utilisation de la mémoire de l'invité de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Utilisation de la mémoire de l'hôte de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Nom de l'hyperviseur de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Nom de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques d'entrée de l'interface réseau de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de l'interface réseau, "mode" - bps/pps - octets/paquets par seconde

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
fr	Statistiques de sortie de l'interface réseau de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "instance" - instance de l'interface réseau, "mode" - bps/pps - octets/paquets par seconde

en-us	VMware virtual machine performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
fr	Compteur de performances de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "path" - chemin du compteur de performances, "instance" - instance du compteur de performances

en-us	VMware virtual machine power state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	État d'alimentation de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifierr
fr	Taille de la mémoire privée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant global unique de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Temps de disponibilité du processeur de la machine virtuelle VMware ms, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Temps de disponibilité du processeur de la machine virtuelle VMware en Hz, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "prop" - property path
fr	Propriété de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "prop" - chemin de la propriété

en-us	VMware virtual machine shared memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire partagée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine snapshot state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	État de l'instantané de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware virtual machine state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	État de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille de la mémoire permutée de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
fr	Tableau des tags de machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware. Retourne un JSON

en-us	VMware virtual machine tools state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "mode"- version or status
fr	État des outils de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware, "mode" - version ou état

en-us	VMware virtual machine total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Taille totale de la mémoire de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Espace de stockage non engagé de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Espace de stockage non partagé de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
fr	Disponibilité de la machine virtuelle VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de la machine virtuelle VMware

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
fr	État de maintenance de l'hyperviseur VMware, "url" - URL du service VMware, "uuid" - Identifiant unique global de l'hyperviseur VMware. Retourne 0 - pas en maintenance ; 1 - en maintenance

en-us	w
fr	s

en-us	W
fr	A

en-us	W
fr	P

en-us	W
fr	M

en-us	Warning
fr	Avertissement

en-us	Warning
fr	Avertissement

en-us	Warning message
fr	Message d'alerte

en-us	Warning! Support for Oracle DB is deprecated since Zabbix 7.0 and will be removed in future versions.
fr	Attention ! La prise en charge d'Oracle DB est obsolète depuis Zabbix 7.0 et sera supprimée dans les futures versions.

en-us	Warning! Unable to retrieve database version.
fr	Avertissement ! Impossible de récupérer la version de la base de données.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least %2$s.
fr	Avertissement ! Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Doit être d'au moins %2$s.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should not be higher than %2$s.
fr	Avertissement ! Version du serveur de base de données %1$s non supportée. Ne doit pas être supérieur à %2$s.

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
fr	Nous sommes désolés, le nombre maximal d'éléments à mémoriser a été atteint.

en-us	Web
fr	Web

en-us	Webhook
fr	Webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
fr	Webhook n'a pas de paramètres.

en-us	Web monitoring
fr	Supervision Web

en-us	Web scenario
fr	Scénario web

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
fr	Le scénario web "%1$s" existe déjà.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
fr	Le scénario web "%1$s" existe déjà sur l'hôte "%2$s".

en-us	Web scenario added
fr	Scénario web ajouté

en-us	Web scenario deleted
fr	Scénarios web supprimés

en-us	Web scenario deleted
fr	Scénario web supprimé

en-us	Web scenario disabled
fr	Scénario web désactivé

en-us	Web scenario disabled
fr	Scénarios web désactivés

en-us	Web scenario enabled
fr	Scénarion web activé

en-us	Web scenario enabled
fr	Scénarios web activés

en-us	Web scenarios
fr	Scénarios web

en-us	Web scenario updated
fr	Scénario web mis à jour

en-us	web scenario with the same UUID already exists
fr	un scénario avec le même UUID existe déjà

en-us	Wed
fr	Mer

en-us	Wednesday
fr	Mercredi

en-us	Week
fr	Semaine

en-us	Week
fr	Semaine

en-us	Weekly
fr	Hebdomadaire

en-us	Weight
fr	Poids

en-us	Welcome
fr	Bienvenue

en-us	Welcome to
fr	Bienvenue dans

en-us	When active
fr	Lorsque actif

en-us	Widget
fr	Widget

en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
fr	Le widget à X :%3$d, Y :%4$d sur la page #%2$d du tableau de bord "%1$s" est hors limites.

en-us	Widget is deprecated.
fr	Le widget est obsolète.

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
fr	Le widget est trop petit pour le nombre de colonnes et de lignes spécifié.

en-us	Widgets
fr	Widgets

en-us	Width
fr	Largeur

en-us	wildcard patterns with '*' may be used
fr	des caractères génériques avec '*' peuvent être utilisés

en-us	will be deleted in %1$s
fr	sera supprimé dans %1$s

en-us	will be deleted the next time discovery rule is processed
fr	sera supprimé la prochaine fois que la règle de découverte sera traitée

en-us	will be disabled in %1$s
fr	sera désactivé dans %1$s

en-us	will be disabled the next time discovery rule is processed
fr	sera désactivé la prochaine fois que la règle de découverte sera traitée

en-us	will not be deleted
fr	ne sera pas supprimé

en-us	will not be disabled
fr	ne sera pas désactivé

en-us	With data
fr	Avec données

en-us	With data collection
fr	Avec collecte de données

en-us	With dependencies
fr	Avec dépendances

en-us	With header row
fr	Avec ligne d'en-tête

en-us	Without data
fr	Sans données

en-us	Without problems
fr	Sans problème

en-us	Without triggers
fr	Sans déclencheur

en-us	With problem name
fr	Avec le nom du problème

en-us	With problems
fr	Avec problèmes

en-us	With this setting only numeric data will be displayed.
fr	Avec ce paramètre, seules les données numériques seront affichées.

en-us	With this setting only numeric items will be displayed.
fr	Avec ce paramètre, seuls les éléments numériques seront affichés.

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
fr	Avec ce paramètre, seuls les éléments numériques seront affichés dans cette colonne.

en-us	With triggers
fr	Avec déclencheurs

en-us	Working time
fr	Heures ouvrées

en-us	Write
fr	Écriture

en-us	Wrong %1$s.php class name for module located at %2$s.
fr	Mauvais nom de classe %1$s.php pour le module situé à %2$s.

en-us	wrong discovery rule type
fr	mauvais type de règle de découverte

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
fr	Champs incorrects pour l'hôte "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
fr	Champs incorrects pour un lien de carte.

en-us	wrong item type
fr	mauvais type d'élément

en-us	wrong master item type
fr	mauvais type d'élément principal

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
fr	[Mauvaise valeur pour le jour : "%1$s"]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
fr	[Mauvaise valeur pour le mois : "%1$s"]

en-us	Wrong value for "url" field.
fr	Mauvaise valeur pour le champ "url".

en-us	X
fr	X

en-us	X1
fr	X1

en-us	X2
fr	X2

en-us	X-Axis
fr	Axe X

en-us	X-Frame-Options HTTP header
fr	En-tête HTTP X-Frame-Options

en-us	X-Frame-Options HTTP header supported values:
fr	Valeurs prises en charge de l'en-tête HTTP X-Frame-Options :

en-us	XML
fr	XML

en-us	XML data
fr	Données XML

en-us	XML is empty
fr	Le XML est vide

en-us	XML is expected
fr	Un XML est attendu

en-us	XML to JSON
fr	XML vers JSON

en-us	XML XPath
fr	XPath XML

en-us	xmlxpath() - Returns XML XPath result
fr	xmlxpath() - Renvoie le résultat XML XPath

en-us	XPath
fr	XPath

en-us	y
fr	a

en-us	Y
fr	Y

en-us	Y1
fr	Y1

en-us	Y2
fr	Y2

en-us	YAML
fr	YAML

en-us	Y-axis
fr	Axe Y

en-us	Y axis MAX value
fr	Valeur MAX axe Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
fr	La valeur MAX de l'axe Y doit être supérieure à la valeur MIN de l'axe Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
fr	La valeur maximal de l'axe Y doit être supérieure à la valeur minimale de l'axe Y.

en-us	Y axis MIN value
fr	Valeur minimale axe Y

en-us	Y axis side
fr	Coté de l'axe Y

en-us	Year
fr	Année

en-us	Year
fr	Année

en-us	Yearly
fr	Annuel

en-us	Yes
fr	Oui

en-us	Yesterday
fr	Hier

en-us	Y-m-d
fr	d/m/Y

en-us	Y-m-d h:i A
fr	d/m/Y H:i

en-us	Y-m-d h:i:s A
fr	d/m/Y H:i:s

en-us	Y-n-d
fr	d/n/Y

en-us	You are logged in as "%1$s".
fr	Vous êtes connecté en tant que "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
fr	Certaines langues ne peuvent pas être choisi, car elles ne sont pas toutes installées sur le serveur web.

en-us	You are not able to choose some of the MFA methods, because PHP CURL extension is not installed on the web server.
fr	Vous ne pouvez pas choisir certaines méthodes d'authentification multi-facteur, car l'extension PHP CURL n'est pas installée sur le serveur Web.

en-us	You are not logged in
fr	Vous n'êtes pas connecté

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
fr	Vous ne pouvez pas échanger les hôtes pour la sélection actuelle.

en-us	You cannot switch templates for current selection.
fr	Vous ne pouvez pas changer les modèles pour la sélection actuelle.

en-us	You do not have permission to perform this operation.
fr	Vous n'avez pas la permission d'effectuer cette opération.

en-us	You have no permissions to access this page.
fr	Vous n'avez pas la permission d'accéder à cette page.

en-us	You must login to view this page.
fr	Vous devez vous identifier pour accéder à cette page.

en-us	You need to have at least one image uploaded to create map element. Images can be uploaded in Administration->General->Images section.
fr	Vous devez avoir au moins une image téléchargée pour créer un élément de carte. Les images peuvent être téléchargées dans la section Administration->Général->Images.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
fr	Votre base de données ne fonctionne pas correctement. Veuillez patienter quelques minutes et essayez de répéter cette action. Si le problème persiste, contactez l'administrateur système. Le problème peut être causé par une transaction de longue durée ou un verrouillage de niveau de ligne effectué par votre système de gestion de base de données.

en-us	YYYY-MM-DD
fr	AAAA-MM-JJ

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
fr	AAAA-MM-JJ hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
fr	AAAA-MM-JJ hh:mm:ss

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
fr	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
fr	Zabbix

en-us	Zabbix agent
fr	agent Zabbix

en-us	Zabbix agent (active)
fr	agent Zabbix (actif)

en-us	Zabbix agent (active checks)
fr	Agent Zabbix (contrôles actifs)

en-us	Zabbix agent (passive checks)
fr	Agent Zabbix (contrôles passifs)

en-us	Zabbix frontend version
fr	Version du frontend Zabbix

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
fr	Zabbix a reçu une requête incorrecte.

en-us	Zabbix Integrations
fr	Intégrations Zabbix

en-us	Zabbix internal
fr	Zabbix interne

en-us	Zabbix internal authentication
fr	Authentification Zabbix interne

en-us	Zabbix login form
fr	Formulaire de connexion Zabbix

en-us	Zabbix proxy or server
fr	Proxy ou serveur Zabbix

en-us	Zabbix server
fr	Serveur Zabbix

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
fr	Le serveur Zabbix "%1$s" est inaccessible. Raisons possibles: 1. "NodeAddress" ou "ListenPort" incorrect dans "zabbix_server.conf" ou surcharge de IP/DNS du serveur incorrect dans "zabbix.conf.php" ; 2. Configuration réseau incorrecte. 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
fr	Le serveur Zabbix ne fonctionne pas : les informations affichées peuvent ne pas être actuelles.

en-us	Zabbix server is running
fr	Le serveur Zabbix est en cours d'exécution

en-us	Zabbix server name
fr	Nom du serveur Zabbix

en-us	Zabbix server (proxy)
fr	Serveur Zabbix (proxy)

en-us	Zabbix server version
fr	Version du serveur Zabbix

en-us	Zabbix Streaming Protocol v1.0
fr	Protocole de streaming Zabbix v1.0

en-us	Zabbix Technical Support
fr	Support Technique Zabbix

en-us	Zabbix trapper
fr	Zabbix trapper

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
fr	le niveau de zoom doit être compris entre "%1$s" et "%2$s"

en-us	Zoom out
fr	Dézoomer