en-us	Number of values stored in table HISTORY_UINT.
ja	テーブルHISTORY_UINT内の値保存数。

en-us	Number of values stored in table TRENDS.
ja	テーブルTRENDS内の値保存数。

en-us	Number of values stored in table TRENDS_UINT.
ja	テーブルTRENDS_UINT内の値保存数。

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザー上の仮想マシン数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
ja	iノードの数値またはパーセンテージ。数値であれば整数値を返し、パーセンテージであれば浮動小数点値を返す。

en-us	Numeral systems
ja	数値変換

en-us	Numeric (float)
ja	数値 (浮動小数)

en-us	Numeric (integer)
ja	数値 (整数)

en-us	Numeric (unsigned)
ja	数値 (整数)

en-us	Oct
ja	10月

en-us	Octal to decimal
ja	8進数から10進数

en-us	October
ja	10月

en-us	OEM
ja	OEM

en-us	of
ja	of

en-us	off
ja	off

en-us	Off
ja	OFF

en-us	Ok
ja	正常

en-us	OK
ja	正常

en-us	OK event closes
ja	正常時のイベントクローズ

en-us	OK event generation
ja	正常イベントの生成

en-us	old event tag name
ja	古いイベントタグ名

en-us	Old event tag name
ja	古いイベントタグ名

en-us	Old event tag value
ja	古いイベントタグの値

en-us	on
ja	on

en-us	On
ja	ON

en-us	Once
ja	一度だけ

en-us	One
ja	1つ

en-us	One of the objects is left without a host group.
ja	ホストグループが設定されていないオブジェクトが残っています

en-us	One-time downtime
ja	一時的なダウンタイム

en-us	One time only
ja	一度限り

en-us	Only administrators can set map owner.
ja	管理者だけがマップの所有者を設定できます。

en-us	Only administrators can set screen owner.
ja	管理者だけがスクリーンの所有者を設定できます。

en-us	Only administrators can set slide show owner.
ja	管理者だけがスライドショーの所有者を設定できます。

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
ja	有効なホストのアイテムのみカウント

en-us	Only one change step is allowed.
ja	変更できるのは1つのステップだけです。

en-us	Only one check can be unique.
ja	ユニークかどうかだけチェックします。

en-us	Only selected problem
ja	選択した障害のみ

en-us	Only super admins can create correlations.
ja	特権管理者のみが相関関係を作成できます。

en-us	(Only super admins can create groups)
ja	(特権管理者のみがグループを作成できます)

en-us	Only Super Admins can create host groups.
ja	特権管理者のみがホストグループを作成できます。

en-us	Only Super Admins can create media types.
ja	特権管理者のみがメディアタイプを作成できます。

en-us	Only Super Admins can create user groups.
ja	特権管理者のみがユーザーグループを作成できます。

en-us	Only super admins can create value maps.
ja	特権管理者のみが値のマッピングを作成できます。

en-us	Only Super Admins can delete media types.
ja	特権管理者のみがメディアタイプを削除できます。

en-us	Only Super Admins can delete user groups.
ja	特権管理者のみがユーザーグループを削除できます。

en-us	Only super admins can delete value maps.
ja	特権管理者のみが値のマッピングを削除できます。

en-us	Only Super Admins can edit media types.
ja	特権管理者のみがメディアタイプを修正できます。

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
ja	特権管理者のみがダッシュボードのオーナーを設定できます。

en-us	Only super admins can update correlations.
ja	特権管理者のみが相関関係を更新できます。

en-us	Only Super Admins can update user groups.
ja	特権管理者のみがユーザーグループを更新できます。

en-us	Only super admins can update value maps.
ja	特権管理者のみが値のマッピングを更新できます。

en-us	Only the last 20%% of the indicator is displayed.
ja	上位20%%の領域が表示されています。

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
ja	有効なホストとアイテムのトリガーのみカウント

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
ja	Zabbixエージェント、SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3がユニークかどうかだけチェックします。

en-us	On status change triggers blink for
ja	ステータスが変化したイベントの点滅期間

en-us	OOB IP address
ja	OOB IPアドレス

en-us	OOB router
ja	OOBルータ

en-us	OOB subnet mask
ja	OOBサブネットマスク

en-us	Opera
ja	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
ja	OS情報。文字列値を返す。

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
ja	認証されていないリクエストのため操作を実行できません。

en-us	Operation condition
ja	アクションの実行条件

en-us	Operation details
ja	実行内容の詳細

en-us	Operation has no group to operate.
ja	操作対象のグループがありません。

en-us	Operation has no template to operate.
ja	操作対象のテンプレートがありません。

en-us	Operations
ja	実行内容

en-us	Operation "%s" already exists.
ja	実行するアクション"%s"はすでに存在します。

en-us	Operation type
ja	実行内容のタイプ

en-us	Operator
ja	オペレータ

en-us	Options
ja	オプション

en-us	Or
ja	Or

en-us	OR
ja	OR

en-us	Original
ja	変更なし

en-us	OS
ja	OS

en-us	OS (Full details)
ja	OS (詳細)

en-us	OS (Short)
ja	OS (簡易説明)

en-us	other
ja	その他

en-us	Other
ja	その他

en-us	Other configuration parameters
ja	その他の設定パラメータ

en-us	Other parameters
ja	その他のパラメータ

en-us	Others
ja	その他

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
ja	ネットワークインターフェースの送信統計。整数値を返す。

en-us	output
ja	出力

en-us	Overridden by
ja	次で上書き

en-us	Override item history period
ja	アイテムのヒストリの保存期間設定を上書き

en-us	Override item trend period
ja	アイテムのトレンドの保存期間設定を上書き

en-us	Overrides
ja	オーバーライド

en-us	Overview
ja	概要

en-us	Overview by proxy
ja	プロキシごとの概要

en-us	Owner
ja	所有者

en-us	Page received incorrect data
ja	誤ったデータを受信しました

en-us	Parameter
ja	パラメータ

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
ja	パラメータ"%1$s"は廃止予定です。

en-us	Parameters
ja	パラメータ

en-us	Parent discovery rules
ja	親ディスカバリルール

en-us	Parent graphs
ja	親グラフ

en-us	Parent items
ja	親アイテム

en-us	Parent service
ja	親サービス

en-us	Parent triggers
ja	親トリガー

en-us	Parent web scenarios
ja	親Webシナリオ

en-us	Parse
ja	URL解析

en-us	Parse error
ja	パースエラー

en-us	Parse SQL error [%1$s] in [%2$s].
ja	SQLパースエラー [%2$s]内の[%1$s]。

en-us	Passive
ja	パッシブ

en-us	Password
ja	パスワード

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
ja	パスワードは内部認証タイプ以外には必須ではありません。

en-us	Password (once again)
ja	パスワード(確認)

en-us	Password should not be empty
ja	パスワードを設定してください

en-us	Paste
ja	貼り付け

en-us	Paste without external links
ja	リンクなしで貼り付け

en-us	path
ja	パス

en-us	pattern
ja	パターン

en-us	Pause operations for suppressed problems
ja	メンテナンス中の場合に実行を保留

en-us	Peak memory usage: %1$s
ja	ピーク時のメモリ使用量: %1$s

en-us	Percentage
ja	パーセンテージ

en-us	Percentile line (left)
ja	パーセンタイルライン (左)

en-us	Percentile line (right)
ja	パーセンタイルライン (右)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
ja	percentile() - 期間TでのパーセンタイルP

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
ja	DNSクエリの実行。要求した情報のタイプの文字列を返す。

en-us	Period
ja	期間

en-us	Periods
ja	監視対象のメンテナンス期間

en-us	Period type
ja	期間のタイプ

en-us	Permissions
ja	権限

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
ja	権限はユーザーグループにのみ割り当てることができます。

en-us	Persian (fa_IR)
ja	ペルシャ語 (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
ja	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
ja	PHP bcmathモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-bcmath)。

en-us	PHP ctype
ja	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
ja	PHP ctypeモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-ctype)。

en-us	PHP databases support
ja	PHPデータベースサポート

en-us	PHP gd
ja	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
ja	PHP GDモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --with-gd)。

en-us	PHP gd FreeType support
ja	PHP gd FreeTypeのサポート

en-us	PHP gd FreeType support missing.
ja	PHP gd FreeTypeがサポートされていません。

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
ja	PHP gd JPEGイメージがサポートされていません。

en-us	PHP gd JPEG support
ja	PHP gd JPEGのサポート

en-us	PHP gd PNG image support missing.
ja	PHP gd PNGイメージがサポートされていません。

en-us	PHP gd PNG support
ja	PHP gd PNGのサポート

en-us	PHP gettext
ja	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
ja	PHP gettextモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --with-gettext)。翻訳が使用できません。

en-us	PHP LDAP
ja	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
ja	PHP LDAPモジュールが存在しません。

en-us	PHP libxml
ja	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
ja	PHP libxmlモジュールが存在しません。

en-us	PHP mbstring
ja	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
ja	PHP mbstringモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-mbstring)。

en-us	PHP option "%1$s"
ja	PHPの"%1$s"オプション

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
ja	PHPの"%1$s"オプションは"%2$s"に設定する必要があります

en-us	PHP session
ja	PHP session

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
ja	PHP session auto startは無効に設定する必要があります (PHPのパラメータ"session.auto_start")。

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
ja	PHP sessionモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-session)。

en-us	PHP sockets
ja	PHP sockets

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
ja	PHP socketsモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-sockets)。

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
ja	PHP文字列関数のオーバーロードは無効に設定する必要があります。

en-us	PHP version
ja	PHPバージョン

en-us	PHP xmlreader
ja	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
ja	PHP xmlreaderモジュールが存在しません。

en-us	PHP xmlwriter
ja	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
ja	PHP xmlwriterモジュールが存在しません。

en-us	Pie
ja	円グラフ

en-us	Placing algorithm
ja	配置アルゴリズム

en-us	Plain text
ja	プレーンテキスト

en-us	Play
ja	再生

en-us	Play sound
ja	サウンド再生

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
ja	設定値を確認してください。正しければ"%1$s"ボタンを押してください。もしくは、"%2$s"ボタンを押して設定値を修正してください。

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
ja	データベースを手動で作成してください。そしてデータベースに接続するための設定値を設定してください。終了したら"%1$s"ボタンを押してください。

en-us	Please enter the host name or host IP address and port number of the Zabbix server, as well as the name of the installation (optional).
ja	Zabbixサーバーのホスト名かホストのIPアドレスとポート番号をを入力してください。必要に応じて名前も入力してください。

en-us	Please select two elements
ja	2つの要素を選択してください

en-us	Points
ja	ポイント

en-us	Point size
ja	ポイントサイズ

en-us	Polish (pl_PL)
ja	ポーランド語 (pl_PL)

en-us	POP
ja	POP

en-us	Populates host inventory field
ja	ホストインベントリフィールドの自動設定

en-us	Port
ja	ポート

en-us	Port cannot be empty for host interface.
ja	ホストインターフェースのポートは必須項目です。

en-us	Port range
ja	ポートの範囲

en-us	Portuguese (pt_BR)
ja	ポルトガル語 (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
ja	ポルトガル語 (pt_PT)

en-us	Post fields
ja	POSTフィールド

en-us	Post type
ja	POSTデータの形式

en-us	Pre-installation summary
ja	インストール事前準備概要

en-us	Preprocessing
ja	保存前処理

en-us	Preprocessing steps
ja	保存前処理の設定

en-us	Preview
ja	プレビュー

en-us	Previous month
ja	先月

en-us	Previous week
ja	先週

en-us	Previous year
ja	去年

en-us	prev() - Previous value
ja	prev() - 前回値

en-us	Primary POC cell
ja	プライマリPOCセル

en-us	Primary POC email
ja	プライマリPOCメール

en-us	Primary POC name
ja	プライマリPOC名

en-us	Primary POC notes
ja	プライマリPOCノート

en-us	Primary POC phone A
ja	プライマリPOC電話番号A

en-us	Primary POC phone B
ja	プライマリPOC電話番号B

en-us	Primary POC screen name
ja	プライマリPOCスクリーン名

en-us	Privacy passphrase
ja	プライバシーパスフレーズ

en-us	Privacy protocol
ja	プライバシープロトコル

en-us	Private
ja	非公開

en-us	Private key file
ja	秘密鍵ファイル

en-us	Privilege level
ja	特権レベル

en-us	Problem
ja	障害

en-us	PROBLEM
ja	障害

en-us	Problem created
ja	障害発生

en-us	Problem display
ja	障害の表示

en-us	PROBLEM event generation mode
ja	障害イベント生成モード

en-us	Problem expression
ja	障害の条件式

en-us	Problem hosts
ja	障害中のホスト

en-us	Problem, if all children have problems
ja	すべての子に障害があった場合に障害として検知

en-us	Problem, if at least one child has a problem
ja	子に一つでも障害があった場合に障害として検知

en-us	Problem is not suppressed
ja	メンテナンス期間外

en-us	Problem is suppressed
ja	メンテナンス期間中

en-us	Problem on
ja	障害

en-us	problem pattern
ja	障害パターン

en-us	Problem resolved
ja	障害解決済

en-us	Problems
ja	障害

en-us	Problems by severity
ja	深刻度ごとの障害数

en-us	Problem time
ja	障害時間

en-us	Process CPU utilisation percentage. Returns float
ja	プロセスごとのCPU使用率。浮動小数点値を返す。

en-us	Properties
ja	プロパティ

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
ja	指定されたURL "%1$s"は正しくありません。

en-us	Proxies
ja	プロキシ

en-us	Proxy
ja	プロキシ

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ja	ホスト"%2$s"のプロキシ"%1$s"は存在しません。

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
ja	プロキシ"%1$s"はアクション"%2$s"で使用されています。

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
ja	プロキシ"%1$s"はディスカバリルール"%2$s"に利用されています。

en-us	Proxy added
ja	プロキシを追加しました

en-us	Proxy address
ja	プロキシのアドレス

en-us	Proxy deleted
ja	プロキシを削除しました

en-us	Proxy interface creation failed.
ja	プロキシのインターフェース作成に失敗しました。

en-us	Proxy interface update failed.
ja	プロキシのインターフェース更新に失敗しました。

en-us	Proxy mode
ja	プロキシモード

en-us	Proxy name
ja	プロキシ名

en-us	Proxy "%s" already exists.
ja	プロキシ"%s"はすでに存在します。

en-us	Proxy updated
ja	プロキシを更新しました

en-us	PSK
ja	PSK

en-us	PSK identity
ja	PSKアイデンティティ

en-us	PSK is too short. Minimum is %1$s hex-digits.
ja	PSKが短すぎます。最低%1$s桁の16進数で設定してください。

en-us	Public
ja	公開

en-us	Public key
ja	公開鍵

en-us	Public key file
ja	公開鍵ファイル

en-us	Query fields
ja	クエリフィールド

en-us	Queue
ja	キュー

en-us	Queue of items to be updated
ja	更新待ちアイテムのキュー

en-us	Raw data
ja	RAWデータ

en-us	Raw post
ja	POSTデータ(RAW)

en-us	Read
ja	表示のみ

en-us	Read only
ja	表示のみ

en-us	Read-only
ja	表示のみ

en-us	Read-write
ja	表示/設定

en-us	Reason
ja	理由

en-us	Received value
ja	受信した値

en-us	Recent problems
ja	最近の障害

en-us	Recipient
ja	送信先

en-us	Recipient (ascending)
ja	受信者 (昇順)

en-us	Recipient (descending)
ja	受信者 (降順)

en-us	Recovery
ja	復旧

en-us	Recovery expression
ja	復旧条件式

en-us	Recovery expression syntax error.
ja	復旧条件式の構文エラー。

en-us	Recovery operations
ja	復旧時の実行内容

en-us	Recovery time
ja	復旧時刻

en-us	Rectangle
ja	長方形

en-us	Refresh
ja	リフレッシュ

en-us	refreshed every %1$s sec.
ja	%1$s秒ごとに更新。

en-us	Refresh interval
ja	リフレッシュ間隔

en-us	Refresh interval multiplier
ja	リフレッシュ間隔の乗数

en-us	Refresh unsupported items
ja	取得不可アイテムの監視間隔

en-us	Refresh unsupported items "%1$s".
ja	取得不可アイテムの監視間隔 "%1$s"。

en-us	regexp() - Regular expression V matching last value in period T (1 - match, 0 - no match)
ja	regexp() - 期間T内の最新値の正規表現Vチェック (1 - 見つかった、0 - それ以外)

en-us	Regular
ja	Regular

en-us	regular expression
ja	正規表現

en-us	Regular expression
ja	正規表現

en-us	Regular expression added
ja	正規表現を追加しました

en-us	Regular expression deleted
ja	正規表現を削除しました

en-us	Regular expression does not exist.
ja	正規表現は存在しません

en-us	Regular expression must be a string
ja	正規表現は文字列で設定してください

en-us	Regular expressions
ja	正規表現

en-us	Regular expression "%s" already exists.
ja	正規表現"%s"はすでに存在します。

en-us	Regular expression updated
ja	正規表現を更新しました

en-us	Regular items
ja	通常アイテム

en-us	Release to create a new widget.
ja	離して新しいウィジェットを作成します。

en-us	Remember me for 30 days
ja	30日間記憶する

en-us	remember selected
ja	選択を記憶

en-us	Remote command
ja	リモートコマンド

en-us	Remove
ja	削除

en-us	Remove, %1$s
ja	%1$sの削除

en-us	Removed, %1$s
ja	%1$sを削除しました

en-us	Remove domain name
ja	ドメイン名の削除

en-us	Remove from favourites
ja	お気に入りから削除

en-us	Remove from host group
ja	ホストグループから削除

en-us	Remove from host groups
ja	ホストグループから削除

en-us	Remove host
ja	ホストを削除

en-us	Remove host groups
ja	ホストグループを削除

en-us	Replace
ja	置換

en-us	Replace applications
ja	アプリケーションを置換

en-us	Replace dependencies
ja	依存関係を置換

en-us	Replace host groups
ja	ホストグループを置換

en-us	Replace tags
ja	タグを置換

en-us	Reports
ja	レポート

en-us	Request body
ja	リクエストボディ

en-us	Request body type
ja	リクエストボディのタイプ

en-us	Request sent successfully
ja	リクエストを送信しました

en-us	Request type
ja	リクエストメソッド

en-us	Required
ja	要求文字列

en-us	Required host permissions
ja	必要なホストへのアクセス権

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
ja	Zabbixサーバーの要求パフォーマンスを1秒ごとに期待される新しい値で取得。

en-us	Required performance (vps)
ja	要求パフォーマンス (vps)

en-us	Required server performance, new values per second
ja	1秒あたりの監視項目数(Zabbixサーバーの要求パフォーマンス)

en-us	Required status codes
ja	要求ステータスコード

en-us	Required string
ja	要求文字列

en-us	Reset
ja	リセット

en-us	Reset all fields to default values?
ja	すべてのフィールドをデフォルト値に戻しますか？

en-us	Reset confirmation
ja	リセットの確認

en-us	Reset defaults
ja	デフォルトにリセット

en-us	Resolved
ja	解決済

en-us	RESOLVED
ja	解決済

en-us	Resolved by
ja	解決理由

en-us	Resolved by correlation rule.
ja	相関関係ルールによって解決済。

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
ja	相関関係ルール"%1$s"によって解決済。

en-us	Resolved by inaccessible user.
ja	アクセスできないユーザーによって解決済。

en-us	Resolved by user "%1$s".
ja	ユーザー"%1$s"によって解決済。

en-us	Resource
ja	リソース

en-us	Response code
ja	レスポンスコード

en-us	Response time
ja	レスポンスタイム

en-us	Result
ja	結果

en-us	Result is FALSE
ja	結果が偽

en-us	Result is TRUE
ja	結果が真

en-us	Result type
ja	結果のタイプ

en-us	Retrieve mode
ja	取得モード

en-us	Retrieve only headers
ja	ヘッダーのみを取得

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
ja	ファイルのコンテンツ取得。テキスト値を返す。

en-us	Retry
ja	再試行

en-us	Return a JSON object describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
ja	MBeanオブジェクトまたはその属性を記述するJSONオブジェクトを返す。LLDに使用可。

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
ja	SQLクエリ実行結果の最初の行の最初の列を返す。

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
ja	Zabbixサーバーまたはプロキシ内の内部メトリクスをJSONオブジェクトで返す。

en-us	Returns a JSON object describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
ja	Zabbixでホストのネットワークインターフェースを記述するJSONオブジェクトを返す。LLDに使用可。

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
ja	ホスト上の特定のチェック種別の稼働状況を返す。このアイテムの値がホストリストの稼働状況アイコンに対応する。有効なtypes： agent, snmp, ipmi, jmx。

en-us	Returns current maintenance status of the host.
ja	ホストの現在のメンテナンス状態を返す。

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
ja	ICMP pingの応答時間を秒で返す。例： 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
ja	関連付けられているZabbix Java Gatewayの情報を返す。有効なオプション：ping, version。

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
ja	ICMP pingパケットのロスト率を返す。

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
ja	MBeanオブジェクトの属性の値を返す。

en-us	right
ja	右

en-us	Right
ja	右

en-us	Right trim
ja	末尾文字列削除

en-us	Right Y
ja	右側Y軸

en-us	RMCP+
ja	RMCP+

en-us	Romanian (ro_RO)
ja	ルーマニア語 (ro_RO)

en-us	root
ja	ルート

en-us	Row added
ja	行を追加しました

en-us	Row deleted
ja	行を削除しました

en-us	Rows
ja	行

en-us	Row span
ja	行の結合

en-us	Rows per page
ja	ページあたりの表示行数

en-us	ruleid of dependent item and master item should match
ja	依存アイテムとマスターアイテムのruleidを一致させてください

en-us	Rules
ja	ルール

en-us	Run commands
ja	コマンドを実行

en-us	Run custom commands on %1$s
ja	%1$s上でカスタムコマンドを実行

en-us	Run global script
ja	グローバルスクリプトを実行

en-us	Run IPMI command
ja	IPMIコマンドを実行

en-us	Run remote commands on current host
ja	現在のホストでリモートコマンドを実行

en-us	Run remote commands on host groups
ja	ホストグループでリモートコマンドを実行

en-us	Run remote commands on hosts
ja	ホストでリモートコマンドを実行

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
ja	ホスト上で指定したコマンドの実行。コマンドの実行結果のテキスト値を返す。モードでnowaitを指定した場合はコマンドの実行結果に関わらず1を返す。

en-us	Run SSH commands
ja	SSHコマンドを実行

en-us	Run TELNET commands
ja	TELNETコマンドを実行

en-us	Russian (ru_RU)
ja	ロシア語 (ru_RU)

en-us	s
ja	s

en-us	S
ja	S

en-us	S
ja	S

en-us	Safari
ja	Safari

en-us	Sans-Serif
ja	Sans-Serif

en-us	Sat
ja	土

en-us	Saturday
ja	土曜

en-us	Save changes
ja	変更を保存

en-us	Save it as "%1$s"
ja	"%1$s"として保存しました

en-us	Scenario
ja	シナリオ

en-us	Schedule
ja	スケジュール

en-us	Scheduled check
ja	スケジュールされたチェック時刻

en-us	Scheduling
ja	定期設定

en-us	Scope
ja	範囲

en-us	Screen
ja	スクリーン

en-us	Screen "%1$s" already exists.
ja	スクリーン"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Screen "%1$s" already exists on template "%2$s".
ja	スクリーン"%1$s"はテンプレート"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Screen "%1$s" cell X - %2$s Y - %3$s is already taken.
ja	スクリーン"%1$s"のセル X - %2$s Y - %3$s はすでに使用されています。

en-us	Screen "%1$s" column span in cell X - %2$s Y - %3$s is incorrect.
ja	スクリーン"%1$s"のセル X - %2$s Y - %3$s 内の列の結合が正しくありません。

en-us	Screen "%1$s" column span in cell X - %2$s Y - %3$s is too big.
ja	スクリーン"%1$s"のセル X - %2$s Y - %3$s の列の幅が大きすぎます。

en-us	Screen "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
ja	スクリーン"%1$s"は公開および読込専用で共有することはできません。

en-us	Screen "%1$s" row span in cell X - %2$s Y - %3$s is incorrect.
ja	スクリーン"%1$s"のセル X - %2$s Y - %3$s の行の結合が正しくありません。

en-us	Screen "%1$s" row span in cell X - %2$s Y - %3$s is too big.
ja	スクリーン"%1$s"のセル X - %2$s Y - %3$s の行の高さが大きすぎます。

en-us	Screen added
ja	スクリーンを追加しました

en-us	Screen deleted
ja	スクリーンを削除しました

en-us	Screen name cannot be empty.
ja	スクリーンの名前は必須項目です。

en-us	Screen owner cannot be empty.
ja	スクリーンの所有者は必須項目です。

en-us	Screens
ja	スクリーン

en-us	Screen updated
ja	スクリーンを更新しました

en-us	Script
ja	スクリプト

en-us	Script "%1$s" already exists.
ja	スクリプト"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Script added
ja	スクリプトを追加しました

en-us	Script deleted
ja	スクリプトを削除しました

en-us	Script menu path "%1$s" already used in script name "%2$s".
ja	スクリプトのメニューパス"%1$s"はスクリプト名"%2$s"にすでに使用されています。

en-us	Script name
ja	スクリプト名

en-us	Script name "%1$s" already used in menu path for script "%2$s".
ja	スクリプト名"%1$s"はスクリプト"%2$s"のメニューパスにすでに使用されています。

en-us	Script parameters
ja	スクリプトパラメータ

en-us	Script parameters "%1$s" are missing the last new line feed for media type "%2$s".
ja	メディアタイプ"%2$s"のためのスクリプトパラメータ"%1$s"に最後の改行がありません。

en-us	Script profiler
ja	スクリプトプロファイラ

en-us	Scripts
ja	スクリプト

en-us	Script updated
ja	スクリプトを更新しました

en-us	Search
ja	検索

en-us	Search attribute
ja	検索の属性

en-us	Search pattern is empty
ja	検索パターンが空白です

en-us	second
ja	第2

en-us	Secondary POC cell
ja	セカンダリPOCセル

en-us	Secondary POC email
ja	セカンダリPOCメール

en-us	Secondary POC name
ja	セカンダリPOC名

en-us	Secondary POC notes
ja	セカンダリPOCノート

en-us	Secondary POC phone A
ja	セカンダリPOC電話番号A

en-us	Secondary POC phone B
ja	セカンダリPOC電話番号B

en-us	Secondary POC screen name
ja	セカンダリPOCスクリーン名

en-us	second parameter is expected
ja	第2引数を指定してください

en-us	Seconds
ja	秒

en-us	Security level
ja	セキュリティレベル

en-us	Security name
ja	セキュリティ名

en-us	Select
ja	選択

en-us	selected
ja	選択

en-us	Selected
ja	選択

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
ja	%3$dの%2$dの位置にある%1$sを選択しました

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
ja	%3$dの%2$dの位置にある読み込み専用の%1$sを選択しました

en-us	Selected actions deleted
ja	選択したアクションを削除しました

en-us	Selected and all other problems of related triggers
ja	選択された障害とトリガーに関係する他のすべての障害

en-us	Selected correlations deleted
ja	選択した相関関係を削除しました

en-us	Selected elements
ja	選択した要素

en-us	Selected items only
ja	選択したアイテムのみ

en-us	Select prototype
ja	プロトタイプの選択

en-us	Select widget
ja	ウィジェットの選択

en-us	Send backward
ja	後面へ

en-us	Send message
ja	メッセージの送信

en-us	Send message to user groups
ja	ユーザーグループにメッセージを送信

en-us	Send message to users
ja	ユーザーにメッセージを送信

en-us	Send only to
ja	次のメディアのみ使用

en-us	Send to
ja	送信先

en-us	Send to back
ja	再後面へ

en-us	Send to User groups
ja	ユーザーグループに送信

en-us	Send to Users
ja	ユーザーに送信

en-us	Sent
ja	送信済

en-us	Sep
ja	9月

en-us	Separated
ja	障害数と未確認数を表示

en-us	September
ja	9月

en-us	Serial number A
ja	シリアル番号A

en-us	Serial number B
ja	シリアル番号B

en-us	Serif
ja	Serif

en-us	Server
ja	サーバー

en-us	Server (proxy)
ja	サーバーまたはプロキシ

en-us	Server time
ja	サーバー時間

en-us	Service
ja	サービス

en-us	Service "%1$s" cannot be deleted, because it is dependent on another service.
ja	サービス"%1$s"は削除できません。他のサービスからの依存関係があります。

en-us	Service "%1$s" cannot be dependent on itself.
ja	サービス"%1$s"は自分自身に依存できません。

en-us	Service "%1$s" cannot be linked to a trigger and have children at the same time.
ja	サービス"%1$s"はトリガーへのリンクと子を持つことを同時にできません。

en-us	Service "%1$s" is already hardlinked to a different service.
ja	サービス"%1$s"はすでに他のサービスにハードリンクされています。

en-us	Service availability report
ja	サービス稼働レポート

en-us	Service cannot be parent and child at the same time.
ja	サービスは同時に親と子になることはできません

en-us	Service created
ja	サービスを作成しました

en-us	Service data storage period
ja	サービスデータの保存期間

en-us	Service data storage period "%1$s".
ja	サービスデータの保存期間 "%1$s"。

en-us	Service deleted
ja	サービスを削除しました

en-us	Service dependencies
ja	サービスの依存関係

en-us	Service parent
ja	サービスの親

en-us	Service port
ja	サービスのポート

en-us	Services
ja	サービス

en-us	Services form a circular dependency.
ja	サービスの依存関係が循環設定されています。

en-us	Service start time must be less than end time.
ja	サービス開始時刻は終了時刻よりも前でなければなりません。

en-us	Service times
ja	サービスタイム

en-us	Service type
ja	サービスのタイプ

en-us	Service updated
ja	サービスを更新しました

en-us	Session terminated, re-login, please.
ja	セッションが切断されました。再度ログインしてください。

en-us	Set custom time period
ja	時間範囲のカスタマイズ

en-us	Set host inventory mode
ja	インベントリモードの設定

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
ja	LDAP逆参照モードの設定に失敗しました。

en-us	Setting LDAP protocol failed.
ja	LDAPプロトコルの設定に失敗しました。

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
ja	LDAPリフェラルを「オフ」に設定できませんでした。

en-us	Severity
ja	深刻度

en-us	Severity changed
ja	深刻度を変更しました

en-us	Severity changes
ja	深刻度変更

en-us	Severity decreased
ja	深刻度を下げました

en-us	Severity (descending)
ja	深刻度(降順)

en-us	Severity increased
ja	深刻度を上げました

en-us	SHA
ja	SHA

en-us	Shape
ja	図形

en-us	Sharing
ja	共有

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"の共有オプション"%1$s"の値がありません。

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"の共有オプション"%1$s"の値がありません。

en-us	short description
ja	説明

en-us	Shortened
ja	短縮

en-us	should be empty
ja	空にしてください

en-us	Show
ja	表示

en-us	Show details
ja	詳細を表示

en-us	Show hosts in maintenance
ja	メンテナンス中のホストを表示

en-us	show icon mappings
ja	アイコンのマッピングを表示

en-us	Show items without data
ja	ヒストリがないアイテムを表示

en-us	Show latest values
ja	最新の値を表示

en-us	Show legend
ja	凡例を表示

en-us	Show lines
ja	表示する行数

en-us	Shown
ja	表示

en-us	Show problems
ja	障害の表示

en-us	Show selected
ja	選択を表示

en-us	Show suppressed problems
ja	メンテナンス中の障害を表示

en-us	Show tags
ja	タグを表示

en-us	Show text as HTML
ja	HTMLとしてテキストを表示

en-us	Show timeline
ja	タイムラインを表示

en-us	Show triggers
ja	トリガーを表示

en-us	Show unacknowledged only
ja	未確認のみ表示

en-us	Show unavailable maps
ja	使用不可なマップの表示

en-us	Show value
ja	値のマッピング

en-us	show value mappings
ja	値のマッピングの表示

en-us	Show warning if Zabbix server is down
ja	Zabbixサーバー停止時にワーニングを表示

en-us	Show working time
ja	ワーキングタイムの表示

en-us	Sign in
ja	サインイン

en-us	Sign in with HTTP
ja	HTTPでサインイン

en-us	Sign out
ja	サインアウト

en-us	Simple
ja	標準

en-us	Simple change
ja	差分

en-us	Simple check
ja	シンプルチェック

en-us	Simple graph
ja	シンプルグラフ

en-us	Simple graph prototype
ja	シンプルグラフのプロトタイプ

en-us	Single
ja	単一

en-us	Site address A
ja	住所A

en-us	Site address B
ja	住所B

en-us	Site address C
ja	住所C

en-us	Site city
ja	市

en-us	Site country
ja	国

en-us	Site notes
ja	ノート

en-us	Site rack location
ja	ラック設置場所

en-us	Site state / province
ja	県

en-us	Site ZIP / postal
ja	郵便番号

en-us	Size
ja	サイズ

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
ja	Zabbixサーバー"%1$s"から受信したデータのサイズが上限値%2$sバイトを超えています。上限値はinclude/defines.inc.phpのZBX_SOCKET_BYTES_LIMITパラメータで変更することが可能です。

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
ja	ホスト"%2$s"へのグラフ"%1$s"のコピーをスキップしました。

en-us	SLA
ja	SLA

en-us	Slide
ja	スライド

en-us	Slides
ja	スライド

en-us	Slide show
ja	スライドショー

en-us	Slide show "%1$s" already exists.
ja	スライドショー"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Slide show "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
ja	スライドショー"%1$s"は公開および読込専用で共有することはできません。

en-us	Slide show added
ja	スライドショーを追加しました

en-us	Slide show deleted
ja	スライドショーを削除しました

en-us	Slide show must contain slides.
ja	スライドショーには必ずスライドを設定してください

en-us	Slide show owner cannot be empty.
ja	スライドショーの所有者は必須項目です。

en-us	Slide shows
ja	スライドショー

en-us	Slide show "%s" already exists.
ja	スライドショー"%s"はすでに存在します。

en-us	Slide show updated
ja	スライドショーを更新しました

en-us	Slovak (sk_SK)
ja	スロバキア語 (sk_SK)

en-us	SMS
ja	SMS

en-us	SMTP
ja	SMTP

en-us	SMTP email
ja	送信元メールアドレス

en-us	SMTP helo
ja	SMTP helo

en-us	SMTP server
ja	SMTPサーバー

en-us	SMTP server port
ja	SMTPサーバーポート番号

en-us	"%s" must be between 1970.01.01 and 2038.01.18.
ja	"%s"は1970.01.01から2038.01.18の間で設定してください。

en-us	SNMP
ja	SNMP

en-us	SNMP community
ja	SNMPコミュニティ

en-us	SNMP interfaces
ja	SNMPインターフェース

en-us	SNMP OID
ja	SNMP OID

en-us	SNMP trap
ja	SNMPトラップ

en-us	SNMP trap key is invalid.
ja	SNMPトラップのキーが正しくありません。

en-us	SNMPv1 agent
ja	SNMPv1エージェント

en-us	SNMPv2 agent
ja	SNMPv2エージェント

en-us	SNMPv3 agent
ja	SNMPv3エージェント

en-us	Snooze
ja	スヌーズ

en-us	Soft
ja	ソフト

en-us	Software
ja	ソフトウェア

en-us	Software application A
ja	ソフトウェアアプリケーションA

en-us	Software application B
ja	ソフトウェアアプリケーションB

en-us	Software application C
ja	ソフトウェアアプリケーションC

en-us	Software application D
ja	ソフトウェアアプリケーションD

en-us	Software application E
ja	ソフトウェアアプリケーションE

en-us	Software architecture information. Returns string
ja	ソフトウェアのアーキテクチャ情報。文字列値を返す。

en-us	Software (Full details)
ja	ソフトウェア(詳細)

en-us	Sort entries by
ja	次による項目のソート

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
ja	フィールド"%1$s"による並べ替えは許可されていません。

en-us	Sort order (0->999)
ja	ソート順(0->999)

en-us	Sort triggers by
ja	次によるトリガーのソート

en-us	Source
ja	ソース

en-us	Source type
ja	ソースの種類

en-us	Spanish (es_ES)
ja	スペイン語(es_ES)

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
ja	実行するアクションのコマンドで指定されたスクリプトが存在しないか、権限がありません。

en-us	Specify some filter condition to see the items.
ja	アイテムを表示するにはいくつかのフィルター条件を指定してください。

en-us	Specify some filter condition to see the values.
ja	値を表示するにはいくつかのフィルター条件を指定してください。

en-us	Speed
ja	スピード

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
ja	SQL数: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)

en-us	SQL query
ja	SQLクエリ

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
ja	SQLの実行に失敗しました"%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
ja	SQLの実行に失敗しました"%1$s"。

en-us	SSH
ja	SSH

en-us	SSH agent
ja	SSHエージェント

en-us	SSL certificate file
ja	SSL証明書ファイル

en-us	SSL key file
ja	SSL秘密鍵ファイル

en-us	SSL key password
ja	SSL秘密鍵パスワード

en-us	SSL/TLS
ja	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
ja	SSLホスト検証

en-us	SSL verify peer
ja	SSLピア検証

en-us	Stacked
ja	積算グラフ

en-us	Staircase
ja	棒グラフ

en-us	Standard items
ja	標準のアイテム

en-us	Start in
ja	開始時刻

en-us	Starting TLS failed.
ja	TLS接続の開始に失敗しました。

en-us	STARTTLS
ja	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
ja	Zabbixサーバーの起動時刻、UNIXタイムスタンプ。

en-us	State
ja	状態

en-us	Static
ja	固定

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
ja	Zabbixの書き込みキャッシュの統計。cacheがvaluesならmodesは(all, float, uint, str, log, text, not supported)から、casheがhistoryならmodesは(pfree, free, total, used, pused)から、cacheがindexならmodesは(pfree, free, total, used, pused)から、cacheがtrendならmodesは(pfree, free, total, used, pused)から選択。

en-us	Status
ja	ステータス

en-us	Status (ascending)
ja	ステータス (昇順)

en-us	Status calculation
ja	ステータスの計算

en-us	Status calculation algorithm
ja	ステータスの計算方法

en-us	Status codes
ja	ステータスコード

en-us	Status (descending)
ja	ステータス (降順)

en-us	Status disabled
ja	無効

en-us	Status maintenance
ja	メンテナンス中

en-us	Status of discovery
ja	ディスカバリのステータス

en-us	Status ok
ja	正常

en-us	Status only
ja	ステータスのみ

en-us	Status problem
ja	障害

en-us	Step
ja	ステップ

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
ja	ステップ"%1$s" [%3$sの%2$s] 失敗: %4$s

en-us	Step duration
ja	ステップの間隔

en-us	Step of web scenario
ja	Webシナリオのステップ

en-us	Steps
ja	ステップ

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
ja	"%1$s"の名前を持つステップがすでに存在します。

en-us	Stop
ja	停止

en-us	Storage period
ja	保存期間

en-us	Straight
ja	Straight

en-us	str() - Find string V in last (most recent) value (1 - found, 0 - not found)
ja	str() - 最新値からの文字列V検索 (1 - 見つかった、0 - それ以外)

en-us	strlen() - Length of last (most recent) T value in characters
ja	strlen() - 最新値の文字数での文字列の長さ

en-us	Structured data
ja	構造化データ

en-us	Style
ja	スタイル

en-us	Subfilter
ja	サブフィルター

en-us	Subject
ja	サブジェクト

en-us	Subject
ja	件名

en-us	Submap
ja	サブマップ

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>script
ja	<サブメニュー/サブメニュー/...>スクリプト

en-us	Sub navigation
ja	サブナビゲーション

en-us	Success Audit
ja	成功の監査

en-us	Success message
ja	成功メッセージ

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
ja	ネットワークインターフェースの送受信合計値。整数値を返す。

en-us	sum() - Sum of values of a period T
ja	sum() - 期間Tでの合計値

en-us	Sun
ja	日

en-us	Sunday
ja	日曜

en-us	supplied credentials are not unique
ja	指定された資格情報はユニークではありません

en-us	Support
ja	サポート

en-us	Suppressed till: %1$s
ja	メンテナンス終了: %1$s

en-us	Surname
ja	姓

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
ja	スワップイン（デバイスからメモリへ）の統計。整数値を返す。

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
ja	スワップアウト（メモリからデバイスへ）の統計。 整数値を返す。

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ja	スワップ容量のサイズ。バイト単位であれば整数値を返し、パーセンテージであれば浮動小数点値を返す。

en-us	Swedish (sv_SE)
ja	スウェーデン語 (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
ja	認証方式の変更を行うと現在のセッション以外はリセットされます実行しますか？

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
ja	システムのブート時刻。UNIXのタイムスタンプで整数値を返す。

en-us	System default
ja	システムデフォルト

en-us	System error.
ja	システムエラー。

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
ja	システムエラーが発生しました。Zabbix管理者に連絡してください。

en-us	System host name. Returns string
ja	システムのホスト名。文字列値を返す。

en-us	System information
ja	システム情報

en-us	System statistics. Returns integer or float
ja	システム統計値。整数値または浮動小数点値を返す。

en-us	System time. Returns integer with type as utc; string - with type as local
ja	システム時間。typeがutcであった場合は整数値を返し、typeがlocalであった場合は文字列値を返す。

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
ja	システムの稼働秒数。整数値を返す。

en-us	T
ja	T

en-us	T
ja	T

en-us	Table "%1$s" does not exist.
ja	テーブル"%1$s"は存在しません。

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
ja	テーブル"%1$s"にフィールド名"%2$s"が存在しません。

en-us	tag
ja	タグ

en-us	Tag
ja	タグ

en-us	Tag display priority
ja	タグ表示優先度

en-us	Tag filter
ja	タグフィルター

en-us	Tag for matching
ja	クローズに利用するタグ名

en-us	Tag name
ja	タグ名

en-us	Tags
ja	タグ

en-us	Tag value
ja	タグの値

en-us	Target
ja	ターゲット

en-us	Target list
ja	ターゲットリスト

en-us	Target type
ja	ターゲットタイプ

en-us	TCP
ja	TCP

en-us	Telnet
ja	Telnet

en-us	TELNET agent
ja	TELNETエージェント

en-us	Template
ja	テンプレート

en-us	Template "%1$s" already exists.
ja	テンプレート"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
ja	テンプレート"%1$s"にホストグループを設定してください。

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ja	ホスト"%2$s"のテンプレート"%1$s"は存在しません。

en-us	Template added
ja	テンプレートを追加しました

en-us	Template and host properties that are inherited through template linkage will be unlinked and cleared.
ja	テンプレートにリンクされて継承されているテンプレートおよびホストのプロパティは、リンクが解除されてクリアされます。

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
ja	他のテンプレートを介しても同じテンプレートを複数回リンクすることはできません。

en-us	Template deleted
ja	テンプレートを削除しました

en-us	Templated items
ja	テンプレートのアイテム

en-us	Template group
ja	テンプレートグループ

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
ja	テンプレートID"%1$s"が%2$s回使用されています

en-us	Template linkage
ja	テンプレートのリンク

en-us	Template macros
ja	テンプレートのマクロ

en-us	Template name
ja	テンプレート名

en-us	Templates
ja	テンプレート

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
ja	テンプレート"%1$s"とホスト"%2$s"のリンクを削除しました。

en-us	Template screen "%1$s" already exists.
ja	テンプレートスクリーン"%1$s"がすでに存在します。

en-us	Template screens
ja	テンプレートスクリーン

en-us	Template trigger
ja	テンプレートトリガー

en-us	Template updated
ja	テンプレートを更新しました

en-us	Template value
ja	テンプレート値

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
ja	同じ名前"%1$s"を持つテンプレートがすでに存在します。

en-us	Template with the same name "%s" already exists.
ja	同じ名前"%s"を持つテンプレートがすでに存在します。

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
ja	同じ表示名"%1$s"を持つテンプレートがすでに存在します。

en-us	Template with the same visible name "%s" already exists.
ja	同じ表示名"%s"を持つテンプレートがすでに存在します

en-us	Test
ja	テスト

en-us	Test authentication
ja	認証のテスト

en-us	Test confirmation
ja	テストの確認

en-us	Test data
ja	テストデータ

en-us	Test expressions
ja	条件式のテスト

en-us	Test string
ja	テスト文字列

en-us	Text
ja	テキスト

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
ja	メソッド"%1$s.%2$s"は"auth"パラメータなしで呼び出してください。

en-us	The application is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ja	アプリケーションがディスカバリされなくなったため%1$sに削除されます。(日時 %2$s at %3$s)

en-us	The application is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ja	ディスカバリされたアプリケーションが見つかりませんでした。次のディスカバリルールの処理時に削除されます。

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ja	ホストグループがディスカバリされなくなったため%1$sに削除されます。 (日時 %2$s at %3$s)

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ja	ディスカバリされたホストグループが見つかりませんでした。次のディスカバリルールの処理時に削除されます。

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ja	ホストがディスカバリされなくなったため%1$sに削除されます。 (日時 %2$s at %3$s)

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ja	ディスカバリされたホストが見つかりませんでした。次のディスカバリルールの処理時に削除されます。

en-us	The image is used in icon map %1$s.
ja	イメージはアイコンのマッピング%1$sに使用されています。

en-us	The image is used in map %1$s.
ja	イメージはマップ%1$sに使用されています。

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ja	アイテムがディスカバリされなくなったため%1$sに削除されます。(日時 %2$s %3$s)

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ja	ディスカバリされたアイテムが見つかりませんでした。次のディスカバリルールの処理時に削除されます。

en-us	Theme
ja	テーマ

en-us	The number of processes. Returns integer
ja	プロセス数。整数値を返す。

en-us	the parameter "%1$s" is missing
ja	パラメータ "%1$s"が指定されていません

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC Request.
ja	受信したJSONは正しくないJSON-RPCリクエストです。

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
ja	受信したリモートプロシージャーは存在しないか利用することができません。

en-us	the table "%1$s" was not found
ja	テーブル"%1$s"が存在しません

en-us	the tag "%1$s" is missing
ja	タグ"%1$s"が設定されていません

en-us	The web scenario application belongs to a different host than the web scenario host.
ja	Webシナリオが設定されているホストと異なるホストに所属するアプリケーションが利用されています。

en-us	The X coordinate of screen element located at X - %1$s and Y - %2$s of screen "%3$s" is too big.
ja	スクリーン"%3$s"のX - %1$s Y - %2$sにあるスクリーンの要素のX座標が大きすぎます。

en-us	The Y coordinate of screen element located at X - %1$s and Y - %2$s of screen "%3$s" is too big.
ja	スクリーン"%3$s"のX - %1$s Y - %2$sにあるスクリーンの要素のY座標が大きすぎます。

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
ja	Zabbix用データベースのバージョンが必要なバージョンと一致しません。あなたのデータベースのバージョンは%1$sで、必要なデータベースのバージョンは%2$sです。システム管理者に連絡してください。

en-us	third
ja	第3

en-us	This day last week
ja	先週の今日

en-us	This field is automatically populated by item "%s".
ja	このフィールドはアイテム"%s"によって自動的に設定されます。

en-us	This month
ja	今月

en-us	This month so far
ja	今月(現在まで)

en-us	This screen column is not empty. Delete it?
ja	スクリーンの列は空ではありません。削除しますか？

en-us	This screen row is not empty. Delete it?
ja	スクリーンの行は空ではありません。削除しますか？

en-us	This week
ja	今週

en-us	This week so far
ja	今週(現在まで)

en-us	This year
ja	今年

en-us	This year so far
ja	今年(現在まで)

en-us	Threshold
ja	閾値

en-us	Thu
ja	木

en-us	Thursday
ja	木曜

en-us	Till
ja	終了

en-us	Time
ja	時間

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
ja	特定のZabbixのプロセスもしくはプロセスグループ(<type>や<mode>で特定できるもの)が<state>で消費している時間のパーセンテージ。

en-us	Time (ascending)
ja	時間 (昇順)

en-us	time() - Current time
ja	time() - 現在時刻

en-us	Time (descending)
ja	時間 (降順)

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
ja	timeleft() - 期間Tに基づく閾値に達するまでの時間

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Param - lastaccess. Unix timestamp.
ja	プロキシへの最終アクセス時刻。name - プロキシ名、param - lastaccess。UNIXタイムスタンプ。

en-us	Timeout
ja	タイムアウト

en-us	Time period
ja	期間

en-us	time shift
ja	タイムシフト

en-us	Time shift
ja	タイムシフト

en-us	Timestamp
ja	タイムスタンプ

en-us	Time type
ja	時間の形式

en-us	Time zone for PHP is not set (configuration parameter "date.timezone").
ja	PHPのタイムゾーンが設定されていません ("date.timezone"設定パラメータ)。

en-us	To
ja	終了

en-us	Today
ja	今日

en-us	Today so far
ja	今日(現在まで)

en-us	too many decimal places
ja	小数点以下の桁数が多すぎます

en-us	Top
ja	上

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
ja	すべてのアイテムのため1つのホストインターフェースを選択する必要があります

en-us	Total
ja	合計

en-us	TOTAL
ja	合計

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
ja	トータルElasticsearch時間: %1$s

en-us	Total SQL time: %1$s
ja	トータルSQL時間: %1$s

en-us	Total time: %1$s
ja	トータル時間: %1$s

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
ja	トランザクションがクローズされていません。終了します...

en-us	Transform SQL query result into a JSON object for low-level discovery.
ja	変換したSQLクエリの実行結果をローレベルディスカバリのJSONオプジェクトに挿入。

en-us	Transparency
ja	透明度

en-us	Transport error.
ja	転送エラー。

en-us	Treat as 0
ja	0とみなす

en-us	Trend data storage period
ja	トレンドデータ保存期間

en-us	Trend data storage period "%1$s".
ja	トレンドデータ保存期間 "%1$s"。

en-us	Trends
ja	トレンド

en-us	Trend storage period
ja	トレンドの保存期間

en-us	trigger
ja	トリガー

en-us	Trigger
ja	トリガー

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	トリガー"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
ja	トリガー"%1$s"はリンクされている他のテンプレートに含まれています。

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
ja	トリガー"%1$s"は存在しないトリガー"%2$s"に依存しています。

en-us	Trigger added
ja	トリガーを追加しました

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
ja	トリガーは自身を継承したトリガーと依存関係を持つことはできません。

en-us	Trigger copied
ja	トリガーをコピーしました

en-us	Trigger data storage period
ja	トリガーによるイベントの保存期間

en-us	Trigger deleted
ja	トリガーを削除しました

en-us	Trigger description
ja	トリガーの説明

en-us	Trigger details
ja	トリガーの詳細

en-us	Trigger disabled
ja	トリガーを無効にしました

en-us	Trigger displaying options
ja	イベントのステータス

en-us	trigger does not allow manual closing
ja	トリガーは手動クローズを許可されていません

en-us	Trigger enabled
ja	トリガーを有効にしました

en-us	Trigger event and alert data storage period
ja	トリガーによるイベントとアラートのデータ保存期間

en-us	Trigger event and alert data storage period "%1$s".
ja	トリガーによるイベントとアラートのデータ保存期間 "%1$s"。

en-us	trigger expression must contain at least one host:key reference
ja	トリガー条件式は少なくとも1つのhost:keyの参照が必要です

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
ja	トリガーはホストにリンクされていないテンプレート"%1$s"に含まれるアイテムを利用しています。

en-us	Trigger info
ja	トリガーの情報

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
ja	テンプレート"%1$s"のトリガーはテンプレート"%2$s"のトリガーと依存関係が設定されています。

en-us	Trigger in "unknown" state
ja	トリガーが"不明"の状態

en-us	Trigger label type
ja	トリガーラベルタイプ

en-us	Trigger name
ja	トリガー名

en-us	Trigger overview
ja	トリガーの概要

en-us	Trigger prototype
ja	トリガーのプロトタイプ

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	トリガーのプロトタイプ"%1$s"はすでに"%2$s"に存在します。

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
ja	トリガーのプロトタイプ"%1$s"はリンクされている他のテンプレートに含まれています。

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
ja	トリガーのプロトタイプ"%1$s"に複数のディスカバリルールからのアイテムのプロトタイプが含まれています。

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
ja	トリガーのプロトタイプ"%1$s"はトリガー"%2$s"に依存しますが存在しません。

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
ja	トリガーのプロトタイプ"%1$s"は少なくとも1つ以上のアイテムのプロトタイプを設定する必要があります。

en-us	Trigger prototype added
ja	トリガーのプロトタイプを追加しました

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
ja	トリガーのプロトタイプは自身から継承したトリガーに依存することができません。

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
ja	トリガーのプロトタイプは他のテンプレートやホストに移動できません

en-us	Trigger prototype deleted
ja	トリガーのプロトタイプを削除しました

en-us	Trigger prototypes
ja	トリガーのプロトタイプ

en-us	Trigger prototypes deleted
ja	トリガーのプロトタイプを削除しました

en-us	Trigger prototypes updated
ja	トリガーのプロトタイプを更新しました

en-us	Trigger prototype updated
ja	トリガーのプロトタイプを更新しました

en-us	Triggers
ja	トリガー

en-us	Triggers deleted
ja	トリガーを削除しました

en-us	Trigger severities
ja	トリガーの深刻度

en-us	Trigger severity
ja	トリガーの深刻度

en-us	Trigger status "OK"
ja	トリガーのステータス "正常"

en-us	Trigger status "Problem"
ja	トリガーのステータス "障害"

en-us	Triggers top 100
ja	障害発生数上位100項目

en-us	Trigger updated
ja	トリガーを更新しました

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
ja	リンクのあるトリガーは他のテンプレートやホストに移動できません

en-us	Trim
ja	前後文字列削除

en-us	TRUE
ja	真

en-us	Try to read inaccessible property "%s".
ja	アクセスできないプロパティ"%s"を参照しようとしています。

en-us	Tue
ja	火

en-us	Tuesday
ja	火曜

en-us	Turkish (tr_TR)
ja	トルコ語 (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
ja	2つのアイテム("%1$s"と"%2$s")から1つのホストのインベントリフィールド"%3$s"を自動的に設定することはできません。

en-us	Two map elements should be selected
ja	2つのマップ要素を選択する必要があります

en-us	Type
ja	タイプ

en-us	Type (ascending)
ja	タイプ (昇順)

en-us	Type (descending)
ja	タイプ (降順)

en-us	Type (Full details)
ja	タイプ(詳細)

en-us	type here to search
ja	検索文字列を入力

en-us	Type of calculation
ja	計算のタイプ

en-us	Type of information
ja	データ型

en-us	Type of information must be "Numeric (unsigned)" or "Numeric (float)" for aggregate items.
ja	Zabbixアグリゲートを利用する場合はデータ型を"数値(整数)"か"数値(浮動小数)"に設定してください。

en-us	Type (OK)
ja	タイプ (正常)

en-us	Types
ja	タイプ

en-us	Ukrainian (uk_UA)
ja	ウクライナ語 (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
ja	設定ファイルのパーミッションを0600に変更できません。

en-us	Unable to create the configuration file.
ja	設定ファイルが作成できません。

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
ja	現在のZabbixデータベースのバージョン：%1$sを判断できません。

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
ja	設定ファイルが上書きできません。

en-us	Unable to select configuration.
ja	選択した設定は行えません

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
ja	"file_uploads"が無効のためファイルをアップロードできません。

en-us	unacceptable URL
ja	許容できないURLです

en-us	Unacknowledged
ja	未確認

en-us	Unacknowledged only
ja	未確認のみ

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
ja	未確認の障害イベント

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
ja	未確認の解決済イベント

en-us	Unblock
ja	ブロックを解除

en-us	Unblock selected users?
ja	選択したユーザーのブロックを解除しますか？

en-us	unexpected end of key
ja	キーの末尾が間違っています

en-us	unexpected end of macro
ja	マクロの末尾が間違っています

en-us	unexpected parameter "%1$s"
ja	パラメータ "%1$s"が間違っています

en-us	unexpected tag "%1$s"
ja	タグ"%1$s"が間違っています

en-us	unexpected text "%1$s"
ja	テキスト"%1$s"が間違っています

en-us	unexpected value "%1$s"
ja	値"%1$s"が間違っています。

en-us	Units
ja	単位

en-us	unknown
ja	不明

en-us	Unknown
ja	不明

en-us	UNKNOWN
ja	不明

en-us	Unknown action
ja	不明なアクション

en-us	Unknown error
ja	不明なエラー

en-us	Unknown function.
ja	不明な関数。

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
ja	不明なアイテム。選択したホストにそのようなアイテムは存在しません

en-us	Unknown host, no such host present in system
ja	不明なホスト。そのようなホストは存在しません

en-us	Unknown interface type.
ja	不明なインターフェースのタイプ。

en-us	Unknown resource
ja	不明なリソース

en-us	Unknown step failed: %1$s
ja	不明なステップ失敗: %1$s

en-us	Unknown value type
ja	不明な値のタイプ

en-us	Unlimited
ja	無制限

en-us	Unlink
ja	リンクを削除

en-us	Unlink and clear
ja	リンクと保存データを削除

en-us	Unlinked: Application "%1$s" on "%2$s".
ja	リンク削除: "%2$s"のアプリケーション"%1$s"。

en-us	Unlinked: Discovery rule "%1$s" on "%2$s".
ja	リンク削除: "%2$s"のディスカバリルール"%1$s"。

en-us	Unlinked: Host prototype "%1$s" on "%2$s".
ja	リンク削除: "%2$s"のホストのプロトタイプ"%1$s"。

en-us	Unlinked: Item "%1$s" on "%2$s".
ja	リンク削除: "%2$s"のアイテム"%1$s"。

en-us	Unlinked: Item prototype "%1$s" on "%2$s".
ja	リンク削除: "%2$s"のアイテムのプロトタイプ"%1$s"。

en-us	Unlinked: Web scenario "%1$s" on "%2$s".
ja	リンク削除: "%2$s"のWebシナリオ"%1$s"。

en-us	Unlink from template
ja	テンプレートとのリンクを解除

en-us	Unlink from templates
ja	テンプレートとのリンクを解除

en-us	Unmute
ja	ミュートを解除

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
ja	テーブル%1$sがサポートしていない文字コードか照合順序です。

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
ja	インポートファイルの拡張子"%1$s"はサポートされていません。

en-us	Unsupported import format "%1$s".
ja	インポートフォーマット"%1$s"はサポートされていません。

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"のフィルター条件ではパラメータ"%2$s"は使用できません。

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルター条件ではパラメータ"%2$s"はサポートされていません。

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"のフィルターではパラメータ"%2$s"は使用できません。

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルターではパラメータ"%2$s"はサポートされていません。

en-us	unsupported version number
ja	サポートされていないバージョン番号です

en-us	Up
ja	Up

en-us	Up
ja	Up

en-us	Update
ja	更新

en-us	Updated
ja	更新

en-us	Updated: %s
ja	更新時刻: %s

en-us	Updated status of host "%1$s".
ja	ホスト"%1$s"のステータスを更新しました。

en-us	Update existing
ja	既存の設定を上書

en-us	Update interval
ja	監視間隔

en-us	Update operations
ja	更新時の実行内容

en-us	Update problem
ja	障害更新

en-us	Upload
ja	アップロード

en-us	Upper level maps
ja	上位レベルのマップ

en-us	Uptime
ja	アップタイム

en-us	Uptime/Downtime
ja	アップタイム/ダウンタイム

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
ja	Zabbixサーバープロセスの稼働秒数。

en-us	URL
ja	URL

en-us	URL A
ja	URL A

en-us	URL (after login)
ja	ログイン後のURL

en-us	URL B
ja	URL B

en-us	URL C
ja	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
ja	URLが正しくエンコードされていません。

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
ja	マップ"%1$s"のURLの名前は重複できません。

en-us	URL parameter cannot be array.
ja	URLパラメータに配列は使用できません。

en-us	URL parameter name is empty.
ja	URLパラメータが設定されていません。

en-us	URLs
ja	URL

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
ja	マップ"%1$s"のURLには"name"と"url"の両方のフィールドが必要です。

en-us	USA (160 characters)
ja	USA (160文字)

en-us	Use bulk requests
ja	bulkリクエストを使用

en-us	Use custom event status colours
ja	イベントのステータスの文字色を変更

en-us	Used in actions
ja	アクションで使用

en-us	Used in items
ja	アイテムで使用

en-us	Use if severity
ja	指定した深刻度のときに使用

en-us	User
ja	ユーザー

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
ja	ユーザー"%1$s"にユーザーグループを設定してください。

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
ja	ユーザー"%1$s"はダッシュボード"%2$s"の所有者です。

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
ja	ユーザー"%1$s"はマップ"%2$s"の所有者です。

en-us	User "%1$s" is screen "%2$s" owner.
ja	ユーザー"%1$s"はスクリーン"%2$s"の所有者です。

en-us	User "%1$s" is slide show "%2$s" owner.
ja	ユーザー"%1$s"はスライドショー"%2$s"の所有者です。

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
ja	ユーザー"%1$s"は"%2$s"アクション内で使用されています。

en-us	User action
ja	ユーザーの操作

en-us	User added
ja	ユーザーを追加しました

en-us	User agent string
ja	ユーザーエージェント文字列

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
ja	ユーザーは無効のグループやGUIアクセスが無効のグループに自分自身を追加できません。

en-us	User cannot change their user type.
ja	ユーザーはユーザーの種類を変更できません。

en-us	User can't change type for himself
ja	ユーザーは自身のユーザータイプを変更できません

en-us	User deleted
ja	ユーザーを削除しました

en-us	User group
ja	ユーザーグループ

en-us	User group "%1$s" already exists.
ja	ユーザーグループ"%1$s"はすでに存在します。

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
ja	ユーザーグループ"%1$s"は"%2$s"アクション内で使用されています。

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
ja	ユーザーグループ"%1$s"はデータベース停止メッセージの設定に利用されています。

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
ja	ユーザーグループ"%1$s"はスクリプト"%2$s"に利用されています。

en-us	User group disabled
ja	ユーザーグループを無効にしました

en-us	User group enabled
ja	ユーザーグループを有効にしました

en-us	User group for database down message
ja	データベース停止メッセージの送信先グループ

en-us	User group for database down message "%1$s".
ja	データベース停止メッセージ"%1$s"の送信先グループ。

en-us	User groups
ja	ユーザーグループ

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のユーザーグループでの共有にはパラメータ:%1$s が必要です。

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"のユーザーグループでの共有にはパラメータ:%1$s が必要です。

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のユーザーグループは使用できません。

en-us	User is not allowed to delete himself.
ja	自身のユーザーアカウントは削除できません。

en-us	User macro missing parameters: %1$s
ja	ユーザーマクロがパラメータに設定されていません: %1$s

en-us	User menu
ja	ユーザーメニュー

en-us	Username
ja	ユーザー名

en-us	User name
ja	ユーザー名

en-us	Username and password
ja	ユーザー名とパスワード

en-us	User password
ja	ユーザーのパスワード

en-us	User profile
ja	ユーザープロファイル

en-us	User/Recipient
ja	ユーザー/送信先

en-us	Users
ja	ユーザー

en-us	User session data storage period
ja	ユーザーセッションの保存期間

en-us	User session data storage period "%1$s".
ja	ユーザーセッションの保存期間 "%1$s"。

en-us	User sessions
ja	ユーザーセッション

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のユーザーでの共有にはパラメータ:%1$s が必要です。

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"のユーザーでの共有にはパラメータ:%1$s が必要です。

en-us	Users unblocked
ja	ユーザーのブロックを解除しました

en-us	User type
ja	ユーザーの種類

en-us	User updated
ja	ユーザーを更新しました

en-us	User with alias "%s" already exists.
ja	アカウント名"%s"を持つユーザーがすでに存在します。

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のユーザーは使用できません。

en-us	value
ja	値

en-us	Value
ja	値

en-us	value %1$s already exists
ja	値%1$sはすでにあります

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
ja	パラメータ"grid_align"の値"%1$s"が正しくありません。"%2$s"または"%3$s"を設定してください。

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
ja	パラメータ"grid_show"の値"%1$s"が正しくありません。"%2$s"を設定してください。

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
ja	パラメータ"grid_show"の値"%1$s"が正しくありません。"%2$s"または"%3$s"を設定してください。

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
ja	フィールド"%2$s"の値"%1$s"が長過ぎます - %3$d文字。%4$d文字以内で設定してください。

en-us	value "%1$s" not found
ja	値"%1$s"が存在しません

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" has incorrect decimal format.
ja	"%1$s"の値"%2$s"は10進数のフォーマットではありません。

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" has too many digits after the decimal point: it cannot have more than %3$s digits.
ja	"%1$s"の値"%2$s"は小数点以下の桁数が多すぎます: %3$s桁を超える値は設定できません。

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" has too many digits before the decimal point: it cannot have more than %3$s digits.
ja	"%1$s"の値"%2$s"は小数点より前の桁数が多すぎます: %3$s桁を超える値は設定できません。

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" is too long: it cannot have more than %3$s digits before the decimal point and more than %4$s digits after the decimal point.
ja	"%1$s"の値"%2$s"は長すぎます: 小数点より前は%3$s桁までで小数点以下は%4$sまでです。

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
ja	値キャッシュの効果。有効なパラメータ：requests, hits, misses。

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
ja	値キャッシュ統計。有効なパラメータ：total, free, pfree, used, pused。

en-us	value is too long
ja	値が長すぎます

en-us	Value map
ja	値のマッピング

en-us	Value map "%1$s" already exists.
ja	値のマッピング"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Value map added
ja	値のマッピングを追加しました

en-us	Value map deleted
ja	値のマッピングを削除しました

en-us	Value mapping
ja	値のマッピング

en-us	Value mappings
ja	値のマッピング

en-us	Value mappings for value maps will be updated!
ja	値のマッピングを更新しました！

en-us	Value map updated
ja	値のマッピングを更新しました

en-us	value must be one of %1$s
ja	値は%1$sから指定してください

en-us	Value: no data
ja	値: データなし

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ja	英語でWindowsパフォーマンスカウンターの値。数値、文字列値、テキスト値で返す(リクエストに依存)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ja	任意のパフォーマンスカウンター値。リクエストに応じて、整数値、浮動小数点値、文字列値、テキスト値を返す。

en-us	value of new event tag
ja	新しいイベントタグの値

en-us	Value of new event tag
ja	新しいイベントタグの値

en-us	Value of old event tag
ja	古いイベントタグの値

en-us	Value of tag
ja	タグの値

en-us	Values
ja	値

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
ja	フォームフィールドでは名前を必ず指定してください。

en-us	Variables
ja	変数

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
ja	特定のプロセスに関する様々な情報。浮動小数点値を返す

en-us	Vendor
ja	ベンダー

en-us	Verbose
ja	Verbose

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
ja	Zabbixエージェントのバージョン。文字列値を返す。

en-us	Vertical
ja	縦

en-us	Vertical align
ja	縦位置

en-us	via
ja	via

en-us	Vietnamese (vi_VN)
ja	ベトナム語 (vi_VN)

en-us	View as
ja	表示形式

en-us	View is not rendered.
ja	ビューは描画されませんでした。

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ja	バイト単位もしくはトータルからのパーセンテージでの仮想メモリサイズ。バイト単位であれば整数値を返し、パーセンテージであれば浮動小数点値を返す。

en-us	Visible name
ja	表示名

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
ja	ホスト名を設定しない場合、表示名は必須項目です。

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
ja	VMwareのキャッシュ統計。利用可能なモード：total, free, pfree, used, pused。

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
ja	VMwareクラスターの状態、<url> - VMwareサービスURL、<name> - VMwareクラスター名

en-us	VMware datacenters and their IDs. Returns JSON
ja	VMwareデータセンターとそのID。JSONを返す

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ja	VMwareデータストアのバイト単位かトータルからのパーセンテージによる容量の統計値。バイト単位なら整数、パーセンテージなら浮動小数で返す。

en-us	VMware datastore hypervisors list, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name
ja	VMwareデータストアのハイパーバイザーのリスト、<url> - VMwareサービスURL、<datastore> - データストア名

en-us	VMware datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
ja	VMwareのデータストアの読み込み、<url> - VMwareサービスURL、<datastore> - データストア名、<mode> - latency/maxlatency - 平均値または最大値

en-us	VMware datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
ja	VMwareのデータストアの書き込み、<url> - VMwareサービスURL、<datastore> - データストア名、<mode> - latency/maxlatency - 平均値または最大値

en-us	VMware event log, <url> - VMware service URL, <mode> - all (default), skip - skip processing of older data
ja	VMwareイベントログ、<url> - VMwareサービスURL、<mode> - all (デフォルト)、skip - 古いデータの処理をスキップ

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのバルーニングされたメモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor BIOS uuid, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのBIOS uuid、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのクラスター名、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns string
ja	VMwareハイパーバイザーデータセンターの名前、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名。文字列値を返す

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
ja	VMwareハイパーバイザーのデータストア読み込み統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、<datastore> - データストア名、<mode> - latency

en-us	VMware hypervisor datastores list, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのデータストアのリスト、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
ja	VMwareハイパーバイザーのデータストア書き込み統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、<datastore> - データストア名、<mode> - latency

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
ja	VMwareハイパーバイザーの稼働状態ロールアップセンサー、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名。0 - 灰; 1 - 緑; 2 - 黄; 3 - 赤を返す

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのモデル、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザー名、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
ja	VMwareハイパーバイザーネットワーク入力統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、<mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
ja	VMwareハイパーバイザーネットワーク出力統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、<mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
ja	VMwareハイパーバイザーのパフォーマンスカウンター、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、<path> - パフォーマンスカウンターのパス、<instance> - パフォーマンスカウンターのインスタンス

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのプロセッサー周波数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのプロセッサーモデル、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのプロセッサー利用量(Hz)、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのステータス、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのトータルメモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーの稼働秒数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーの利用済メモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーベンダー名、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーバージョン、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
ja	VMwareサービスフルネーム、<url> - VMwareサービスURL

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
ja	VMwareサービスバージョン、<url> - VMwareサービスURL

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMwareバーチャルマシンのバルーニングされたメモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのコミットされたストレージ容量、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンの圧縮されたメモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns string
ja	VMware仮想マシンデータセンターの名前、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名。文字列値を返す

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
ja	VMware仮想マシンのディスクデバイスの読み込み統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<instance> - ディスクデバイスインスタンス、<mode> - bps/ops - 毎秒のバイト/オペレーション

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
ja	VMware仮想マシンのディスクデバイスの書き込み統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<instance> - ディスクデバイスインスタンス、<mode> - bps/ops - 毎秒のバイト/オペレーション

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
ja	VMware仮想マシンのファイルシステム統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<fsname> - ファイルシステム名、<mode> - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのゲストのメモリ利用量、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのホストのメモリ利用量、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンハイパーバイザー名、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシン名、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
ja	VMware仮想マシンネットワークインターフェース入力統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<instance> - ネットワークインターフェースインスタンス、<mode> - bps/pps - 毎秒バイト/パケット

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
ja	VMware仮想マシンネットワークインターフェース出力統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<instance> - ネットワークインターフェースインスタンス、<mode> - bps/pps - 毎秒バイト/パケット

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
ja	VMware仮想マシンのパフォーマンスカウンター、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<path> - パフォーマンスカウンターのパス、<instance> - パフォーマンスカウンターのインスタンス

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシン電源状態、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンプライベートメモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのプロセッサ有効時間(ms)、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのプロセッサ利用量(Hz)、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンの共有メモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのスワップされたメモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのトータルメモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのコミットされていないストレージ容量、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンの共有していないストレージの容量、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンの稼働秒数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	W
ja	W

en-us	Warning
ja	警告

en-us	Warning
ja	警告

en-us	Warning message
ja	警告メッセージ

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
ja	要素を保存できる最大値に達しました

en-us	Web
ja	Web

en-us	Web monitoring
ja	Web監視

en-us	Web scenario
ja	Webシナリオ

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
ja	Webシナリオ"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
ja	Webシナリオ"%1$s"はホスト"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Web scenario "%1$s" on "%2$s": application "%3$s" does not exist.
ja	"%2$s"上のWebシナリオ"%1$s": アプリケーション"%3$s"が存在しません。

en-us	Web scenario added
ja	Webシナリオを追加しました

en-us	Web scenario deleted
ja	Webシナリオを削除しました

en-us	Web scenario disabled
ja	Webシナリオを無効にしました

en-us	Web scenario enabled
ja	Webシナリオを有効にしました

en-us	Web scenarios
ja	Webシナリオ

en-us	Web scenario updated
ja	Webシナリオを更新しました

en-us	Wed
ja	水

en-us	Wednesday
ja	水曜

en-us	Weekly
ja	毎週

en-us	Welcome
ja	ようこそ

en-us	Welcome to
ja	ようこそ

en-us	When active
ja	有効な時間帯

en-us	Width
ja	幅

en-us	With data collection
ja	データ収集あり

en-us	Without problems
ja	障害なし

en-us	Without triggers
ja	トリガーなし

en-us	With problems
ja	障害あり

en-us	With triggers
ja	トリガーあり

en-us	Wizard
ja	ウィザード

en-us	Working time
ja	ワーキングタイム

en-us	Working time "%1$s".
ja	ワーキングタイム"%1$s"。

en-us	Write
ja	表示/設定

en-us	wrong discovery rule type
ja	ディスカバリルールのタイプが間違っている

en-us	Wrong fields for dependency for service "%1$s".
ja	サービス"%1$s"の依存関係のフィールドが正しくありません。

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
ja	ホスト"%1$s"のフィールドが正しくありません。

en-us	Wrong fields for macro "%1$s".
ja	マクロ"%1$s"の設定が正しくありません。

en-us	Wrong fields for map link.
ja	マップリンクの設定が正しくありません。

en-us	Wrong fields for service "%1$s".
ja	サービス"%1$s"の設定が正しくありません。

en-us	Wrong fields for time for service "%1$s".
ja	サービス"%1$s"のための時間の設定が正しくありません。

en-us	wrong item type
ja	アイテムのタイプが間違っている

en-us	[Wrong value for day: "%s" ]
ja	[日の値が正しくありません: "%s" ]

en-us	[Wrong value for month: "%s" ]
ja	[月の値が正しくありません: "%s" ]

en-us	Wrong value for url field.
ja	URLフィールドの値が正しくありません。

en-us	X
ja	X

en-us	X1
ja	X1

en-us	X2
ja	X2

en-us	X-Axis
ja	X軸

en-us	XML data
ja	XMLデータ

en-us	XML is empty
ja	XMLが空です

en-us	XML is expected
ja	XMLで指定してください

en-us	XML XPath
ja	XML XPath

en-us	y
ja	y

en-us	Y
ja	Y

en-us	Y1
ja	Y1

en-us	Y2
ja	Y2

en-us	Y-axis
ja	Y軸

en-us	Y axis MAX value
ja	Y軸の最大値

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
ja	Y軸の最大値はY軸の最小値よりも大きな値を設定してください

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
ja	Y軸の最大値はY軸の最小値よりも大きな値を設定してください。

en-us	Y axis MIN value
ja	Y軸の最小値

en-us	Y axis side
ja	Y軸

en-us	Year
ja	年

en-us	Yearly
ja	毎年

en-us	Yes
ja	はい

en-us	Yesterday
ja	昨日

en-us	Y-m-d
ja	Y/m/d

en-us	Y-m-d H:i
ja	Y/m/d H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
ja	Y/m/d H:i:s

en-us	Y-n-d
ja	Y-n-d

en-us	You are logged in as "%1$s".
ja	"%1$s"としてログインしています。

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
ja	Webサーバーにロケールがインストールされていないため、いくつかの言語は利用できません。

en-us	You are not logged in
ja	あなたはログインしていません

en-us	You can not switch hosts for current selection.
ja	現在選択しているホストに切り替えることができません。

en-us	You did not specify host for operation.
ja	操作を行うホストが指定されていません。

en-us	You did not specify host group for operation.
ja	操作を行うホストグループが指定されていません。

en-us	You did not specify targets for action operation command "%s".
ja	アクションのコマンド実行"%s"のターゲットが指定されていません。

en-us	You did not specify targets for action operation global script "%s".
ja	アクションのグローバルスクリプト"%s"のターゲットが指定されていません。

en-us	You do not have permissions to create users.
ja	ユーザーを作成する権限がありません。

en-us	You do not have permissions to edit dashboard
ja	ダッシュボードを編集する権限がありません

en-us	You do not have permission to perform this operation.
ja	操作に対する権限がありません。

en-us	You have no permissions to access this page.
ja	このページを表示する権限がありません。

en-us	You have unsaved changes.
ja	保存していない変更があります。

en-us	You must login to view this page.
ja	このページを表示するためにはログインする必要があります

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
ja	データベースが正常に動作していません。数分待ってからリトライを行ってください。それでも問題が解決しない場合は、システム管理者に連絡してください。この問題は、長時間かかっているトランザクションやDBMSによる行レベルロックによって発生する可能性があります。

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
ja	YYYY-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
ja	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
ja	Zabbix

en-us	ZABBIX
ja	Zabbix

en-us	Zabbix Admin
ja	管理者

en-us	Zabbix agent
ja	Zabbixエージェント

en-us	Zabbix agent (active)
ja	Zabbixエージェント(アクティブ)

en-us	Zabbix aggregate
ja	Zabbixアグリゲート

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
ja	不正なURLパラメータ

en-us	Zabbix internal
ja	Zabbixインターナル

en-us	Zabbix internal authentication
ja	Zabbix内部データベースのユーザー情報による認証

en-us	Zabbix login form
ja	Zabbixのログイン画面

en-us	Zabbix server
ja	Zabbixサーバー

en-us	Zabbix server details
ja	Zabbixサーバーの詳細

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
ja	Zabbixサーバーが動作していません (画面のリフレッシュを行ってステータスを再確認してください)

en-us	Zabbix server is running
ja	Zabbixサーバーの起動

en-us	Zabbix server is running check interval "%1$s".
ja	Zabbixサーバーの動作チェック間隔"%1$s"

en-us	Zabbix server name
ja	Zabbixサーバー名

en-us	Zabbix server port
ja	Zabbixサーバーのポート

en-us	Zabbix server (proxy)
ja	Zabbixサーバーまたはプロキシ

en-us	Zabbix server "%s" can not be reached. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
ja	Zabbixサーバー "%s" に到達できません。考えられる理由: 1. "zabbix.conf.php"に設定されたサーバーのIPまたはDNSが正しくない; 2. ネットワークの設定が正しくありません。 

en-us	Zabbix Share
ja	Zabbix Share

en-us	Zabbix Super Admin
ja	特権管理者

en-us	Zabbix Technical Support
ja	Zabbix技術サポート

en-us	Zabbix trapper
ja	Zabbixトラッパー

en-us	Zabbix User
ja	ユーザー

en-us	Zoom out
ja	ズームアウト

en-us	(0 - infinitely)
ja	(0 - 無限)

en-us	0 or 1
ja	0または1

en-us	(0 - use action default)
ja	(0 - アクションのデフォルトを使用)

en-us	0 - use default port
ja	0 - デフォルトのポート番号を使用

en-us	100 busiest triggers
ja	障害発生数上位100項目

en-us	10 seconds
ja	10秒

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
ja	文字数%1$dが最大長の%2$d文字を超えています

en-us	%1$d day
ja	%1$d 日

en-us	%1$d matches for %2$s found
ja	%2$sの%1$d件が見つかりました

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
ja	%3$d%2$s件中%1$d件の障害が表示されています

en-us	%1$d problems selected.
ja	%1$d件の障害が選択されています。

en-us	1 minute
ja	1分

en-us	(%1$s %2$s)
ja	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s action
ja	アクション%1$s件

en-us	%1$s characters
ja	%1$s文字

en-us	%1$s characters remaining
ja	あと%1$s文字

en-us	%1$s event
ja	%1$sイベント

en-us	%1$s host in maintenance
ja	%1$s ホストがメンテナンス中

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
ja	"%2$s"ではなく"%1$s"が設定されています

en-us	"%1$s" is expected
ja	"%1$s" で指定してください

en-us	%1$s item
ja	%1$sアイテム

en-us	%1$s Item
ja	%1$sアイテム

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
ja	%1$s [行: %2$s | 列: %3$s]

en-us	%1$s message
ja	メッセージ%1$s件

en-us	%1$s minute
ja	%1$s分

en-us	"%1$s" must be between 1970.01.01 and 2038.01.18.
ja	"%1$s"は1970.01.01から2038.01.18の間で設定してください。

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
ja	%2$s台中%1$s台の要素で障害発生中

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
ja	%1$s件が選択されています、上下矢印キーとエンターキーで選択できます

en-us	%1$s problem in total
ja	計%1$s件の障害

en-us	%1$s, read only
ja	%1$sは読み込み専用です

en-us	%1$s retry left
ja	リトライ残り%1$s回

en-us	%1$s second
ja	%1$s秒

en-us	%1$s, selected
ja	%1$s件選択済

en-us	%1$s, Severity, %2$s
ja	%1$sの深刻度は%2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
ja	%1$s - %2$sにあるモジュールで発生しました。

en-us	%1$s unacknowledged problem
ja	%1$s 件の未確認の障害

en-us	"%1$s" value must be less than or equal to "%2$s" value
ja	"%1$s"の値は"%2$s"の値以下にしてください

en-us	%1$s widget
ja	%1$sウィジェット

en-us	%1$s (year %2$s)
ja	%1$s (%2$s年)

en-us	30 seconds
ja	30秒

en-us	3D view
ja	3D表示

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
ja	%4$s回のログイン失敗がログに記録されています。最後のログイン失敗はホスト%1$sから%2$sの%3$sに行われています。

en-us	500 latest values
ja	最新500個の値

en-us	5 minutes
ja	5分

en-us	5 seconds
ja	5秒

en-us	a boolean is expected
ja	論理値で指定してください

en-us	abschange() - Absolute difference between last and previous value
ja	abschange() - 最新値と前回値との絶対的な差分

en-us	Acceptable SLA
ja	SLAの許容値

en-us	Access denied
ja	アクセスは拒否されました

en-us	Access denied!
ja	アクセスは拒否されました！

en-us	a character string is expected
ja	文字列で指定してください

en-us	Ack
ja	確認済

en-us	Acknowledge
ja	障害確認

en-us	Acknowledged
ja	確認済

en-us	Acknowledged PROBLEM events
ja	確認済障害イベント

en-us	Acknowledged RESOLVED events
ja	確認済の解決済イベント

en-us	Action
ja	アクション

en-us	Action "%1$s" already exists.
ja	アクション"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Action "%1$s" no operations defined.
ja	アクション"%1$s"に実行内容が設定されていません。

en-us	Action added
ja	アクションを追加しました

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
ja	アクションクラス%1$sは%2$sクラスを拡張してください。

en-us	Action deleted
ja	アクションを削除しました

en-us	Action disabled
ja	アクションを無効にしました

en-us	Action enabled
ja	アクションを有効にしました

en-us	Action log
ja	アクションログ

en-us	Actions
ja	アクション

en-us	Action updated
ja	アクションを更新しました

en-us	Active
ja	アクティブ

en-us	Active
ja	有効

en-us	Active since
ja	設定有効期間の開始日時

en-us	Active till
ja	設定有効期間の終了日時

en-us	Add
ja	追加

en-us	Add a new widget
ja	新しいウィジェットを追加

en-us	Add child
ja	子を追加

en-us	Add child element
ja	子の要素を追加

en-us	Added, %1$s
ja	%1$sを追加しました

en-us	Add host
ja	ホストを追加

en-us	Add (message type limit reached)
ja	追加 (メッセージタイプのリミットに到達)

en-us	Add missing
ja	未設定時に追加

en-us	Add multiple maps
ja	複数のマップを追加

en-us	Add new data set
ja	新しいデータセットの追加

en-us	Add new interface
ja	新しいインターフェースの追加

en-us	Add new override
ja	新しい上書きの追加

en-us	ADD OVERRIDE
ja	上書きの追加

en-us	Add prototype
ja	プロトタイプを追加

en-us	Add submaps
ja	サブマップを追加

en-us	Add to favourites
ja	お気に入りに追加

en-us	Add to host group
ja	ホストグループに追加

en-us	Add to host groups
ja	ホストグループに追加

en-us	Add widget
ja	ウィジェットの追加

en-us	Admin
ja	Admin

en-us	Administration
ja	管理

en-us	Advanced labels
ja	拡張ラベル

en-us	AES
ja	AES

en-us	affects only filtered data
ja	フィルターしたデータにのみ影響があります

en-us	a floating point value is expected
ja	浮動小数点の値で指定してください

en-us	Age
ja	経過時間

en-us	Age less than
ja	表示期間

en-us	Age less than %1$s
ja	表示期間 %1$s

en-us	agent
ja	エージェント

en-us	Agent
ja	エージェント

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
ja	エージェントの状態チェック。エージェントが使用可能な場合は「1」を返し、使用不可なら何も返さない。

en-us	Agent encryption
ja	エージェント暗号化

en-us	Agent host name. Returns string
ja	エージェントのホスト名。文字列値を返す。

en-us	Agent interfaces
ja	エージェントのインターフェース

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
ja	エージェント種別チェック。返却値は1 - Zabbixエージェント；2 - Zabbixエージェント2

en-us	Aggregate
ja	アグリゲート

en-us	Aggregation function
ja	アグリゲーション関数

en-us	Aggregation interval
ja	アグリゲーション間隔

en-us	a hexadecimal colour code (6 symbols) is expected
ja	16進数のカラーコード（6桁）を指定してください

en-us	Alert message
ja	通知メッセージ

en-us	Alias
ja	エイリアス

en-us	Align map elements
ja	グリッドに揃える

en-us	all
ja	すべて

en-us	All
ja	すべて

en-us	All dashboards
ja	すべてのダッシュボード

en-us	All groups
ja	すべてのグループ

en-us	All hosts
ja	すべてのホスト

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
ja	すべてのリンクに"名前"と"URL"を設定する必要があります

en-us	All maps
ja	すべてのマップ

en-us	all media
ja	すべてのメディア

en-us	Allowed hosts
ja	許可されたホスト

en-us	Allow manual close
ja	手動クローズを許可

en-us	All problems
ja	すべての障害

en-us	All problems if tag values match
ja	タグの値が一致したすべての障害

en-us	All screens
ja	すべてのスクリーン

en-us	All slide shows
ja	すべてのスライドショー

en-us	All tags
ja	すべてのタグ

en-us	All templates
ja	すべてのテンプレート

en-us	a low-level discovery macro is expected
ja	LLDマクロを指定してください

en-us	Alternatively, you can install it manually:
ja	代わりに、手動でインストールすることができます:

en-us	an array is expected
ja	配列で指定してください

en-us	an array or a character string is expected
ja	配列か文字列で指定してください

en-us	an array or object is expected
ja	配列かオブジェクトで指定してください

en-us	And
ja	And

en-us	AND
ja	AND

en-us	And/Or
ja	And/Or

en-us	an empty string is expected
ja	空の文字列で指定してください

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
ja	16進文字列で指定してください

en-us	an explicit time is expected
ja	具体的な時間を指定してください

en-us	an integer is expected
ja	整数で指定してください

en-us	a number has too many fractional digits
ja	数値の小数の桁が多すぎます

en-us	a number is expected
ja	数字で指定してください

en-us	a number is too large
ja	数字が大きすぎます

en-us	a numeric value is expected
ja	数値で指定してください

en-us	an unsigned integer is expected
ja	符号なし整数で指定してください

en-us	Any
ja	すべて

en-us	Any character string included
ja	いずれかの文字列が含まれる

en-us	Application
ja	アプリケーション

en-us	Application "%1$s" already exists.
ja	アプリケーション"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Application added
ja	アプリケーションを追加しました

en-us	Application deleted
ja	アプリケーションを削除しました

en-us	Application error.
ja	アプリケーションエラー。

en-us	Application prototypes
ja	アプリケーションプロトタイプ

en-us	Applications
ja	アプリケーション

en-us	Application updated
ja	アプリケーションを更新しました

en-us	Application with applicationid "%1$s" does not exist.
ja	applicationid "%1$s"のアプリケーションが存在しません。

en-us	Application with ID "%1$s" is not available on "%2$s".
ja	"%2$s"にID"%1$s"を持つアプリケーションは使用できません。

en-us	Apply
ja	適用

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
ja	すべてのサブグループに権限とタグフィルターを適用

en-us	Approaching
ja	メンテナンス待ち

en-us	Apr
ja	4月

en-us	April
ja	4月

en-us	Area size
ja	エリアサイズ

en-us	Area type
ja	エリアタイプ

en-us	a relative time is expected
ja	相対的な時間で指定してください

en-us	Are you sure you want perform this action?
ja	この操作を実行しても良いですか？

en-us	Are you sure you want to delete
ja	次の件数のマクロを削除します

en-us	Are you sure, you want to leave this page?
ja	本当にこのページから遷移しますか？

en-us	Arithmetic
ja	計算

en-us	as Blue
ja	青

en-us	ascending
ja	昇順

en-us	as Green
ja	緑

en-us	As is
ja	なし

en-us	As plain text
ja	プレーンテキスト

en-us	as Red
ja	赤

en-us	Assertions
ja	アサーション

en-us	Asset tag
ja	資産タグ

en-us	a string, number or null value is expected
ja	文字列か数字か空文字列で指定してください

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
ja	%4$s週毎 %3$s %1$s:%2$s

en-us	At %1$s:%2$s every day
ja	%3$s日毎 %1$s:%2$s

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
ja	毎%5$s %3$s %4$s %1$s:%2$s

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
ja	毎%4$s %3$s日 %1$s:%2$s

en-us	At (hour:minute)
ja	開始時刻 (時:分)

en-us	a time is expected
ja	時間で指定してください

en-us	a time period is expected
ja	期間を指定してください

en-us	a time range is expected
ja	時間範囲を指定してください

en-us	a time unit is expected
ja	時間の単位を指定してください

en-us	At least one action is mandatory.
ja	少なくとも1つのアクションが必要です。

en-us	At least one host group or host must be selected.
ja	少なくとも1つのホストグループまたはホストが選択されている必要があります。

en-us	At least one maintenance period must be created.
ja	少なくとも1つ以上のメンテナンス期間を作成する必要があります。

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
ja	少なくともMySQL、PostgreSQL、Oracleのうち1つ以上をサポートする必要があります。

en-us	At least one operation must be selected.
ja	少なくとも1つ以上の実行内容が選択されている必要があります。

en-us	At least one operation must exist.
ja	少なくとも1つ以上の実行内容が設定されている必要があります。

en-us	at least one override option must be specified
ja	少なくとも1つの上書きオプションを指定する必要があります

en-us	At least one update operation or message is mandatory
ja	少なくとも1つ以上の更新時の実行内容かメッセージが必要です

en-us	At least one update operation or message must exist.
ja	少なくとも1つ以上の更新時の実行内容かメッセージが必要です。

en-us	At least one user or user group must be selected.
ja	少なくとも1つ以上のユーザーまたはユーザーグループを選択する必要があります。

en-us	Attempt interval
ja	試行間隔

en-us	Attempts
ja	試行回数

en-us	Audit
ja	監査

en-us	Audit data storage period "%1$s".
ja	監査データ保存期間 "%1$s"。

en-us	Audit log
ja	監査ログ

en-us	Aug
ja	8月

en-us	August
ja	8月

en-us	a user macro is expected
ja	ユーザーマクロを指定してください

en-us	Authentication
ja	認証

en-us	Authentication algorithm
ja	認証アルゴリズム

en-us	Authentication failed: %1$s.
ja	認証に失敗しました：%1$s。

en-us	Authentication method
ja	認証方式

en-us	Authentication method changed
ja	認証方式を更新しました

en-us	Authentication passphrase
ja	認証パスフレーズ

en-us	Authentication protocol
ja	認証プロトコル

en-us	Authentication settings updated
ja	認証の設定を更新しました

en-us	AuthN requests
ja	AuthNリクエスト

en-us	Author
ja	作成者

en-us	Auto
ja	自動

en-us	Auto-login
ja	自動ログイン (1ヶ月)

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
ja	自動ログインと自動ログアウトを同時に有効にすることはできません。

en-us	Auto-logout
ja	自動ログアウト

en-us	Automatic
ja	自動

en-us	Automatic icon mapping
ja	アイコンの自動マッピング

en-us	Automatic icon selection
ja	アイコンの自動選択

en-us	autoregistered host
ja	自動登録されたホスト

en-us	autoregistration
ja	自動登録

en-us	Autoregistration
ja	自動登録

en-us	Autoregistration actions
ja	自動登録アクション

en-us	Autoregistration data storage period
ja	自動登録データの保存期間

en-us	Autoregistration event and alert data storage period "%1$s".
ja	自動登録イベントとアラートのデータ保存期間 "%1$s"。

en-us	Availability
ja	エージェントの状態

en-us	Availability report
ja	稼働レポート

en-us	Available
ja	利用可能

en-us	Average
ja	軽度の障害

en-us	avg
ja	平均

en-us	avg() - Average value of a period T
ja	avg() - 期間Tの値の平均値

en-us	Axes
ja	軸

en-us	Back
ja	戻る

en-us	Background
ja	背景

en-us	Background colour
ja	背景色

en-us	Background image
ja	背景のイメージ

en-us	band() - Bitwise AND of last (most recent) T value and mask
ja	band() - 最新または直近の値とマスクとのビットでのANDの値

en-us	Bar
ja	棒

en-us	Base colour
ja	基本色

en-us	Base DN
ja	Base DN

en-us	Basic
ja	Basic

en-us	Bind DN
ja	Bind DN

en-us	Bind password
ja	Bind password

en-us	blinking
ja	点滅

en-us	Blocked
ja	ブロックしました

en-us	Blue
ja	Blue

en-us	Body
ja	ボディ

en-us	Body and headers
ja	ボディとヘッダー

en-us	Bold line
ja	太線

en-us	Boolean to decimal
ja	論理値から10進数

en-us	Border
ja	境界

en-us	Border colour
ja	境界色

en-us	Border type
ja	境界タイプ

en-us	Border width
ja	境界幅

en-us	Both passwords must be equal.
ja	両方のパスワードが一致している必要があります。

en-us	both username and password should be either present or empty
ja	ユーザー名とパスワードの両方を指定するか空である必要があります

en-us	Bottom
ja	下

en-us	Bring forward
ja	前面へ

en-us	Bring to front
ja	最前面へ

en-us	Bulgarian (bg_BG)
ja	ブルガリア語 (bg_BG)

en-us	By host
ja	ホストごと

en-us	By trigger template
ja	トリガーテンプレートごと

en-us	calculated
ja	計算

en-us	Calculated
ja	計算

en-us	Calculate SLA, acceptable SLA (in %)
ja	SLAの計算、SLAの許容値(%)

en-us	Calculates the average value, based on the various parameters supplied. Zabbix server collects aggregate information by doing direct database queries.
ja	引数に基づいて平均値を計算。Zabbixサーバーは直接データベースクエリを実行して情報を収集する。

en-us	Calculates the maximum value, based on the various parameters supplied. Zabbix server collects aggregate information by doing direct database queries.
ja	引数に基づいて最大値を計算。Zabbixサーバーは直接データベースクエリを実行して情報を収集する。

en-us	Calculates the minimum value, based on the various parameters supplied. Zabbix server collects aggregate information by doing direct database queries.
ja	引数に基づいて最小値を計算。Zabbixサーバーは直接データベースクエリを実行して情報を収集する。

en-us	Calculates the sum of values, based on the various parameters supplied. Zabbix server collects aggregate information by doing direct database queries.
ja	引数に基づいて合計値を計算。Zabbixサーバーは直接データベースクエリを実行して情報を収集する。

en-us	Calendar
ja	カレンダー

en-us	Callback
ja	コールバック

en-us	Cancel
ja	キャンセル

en-us	Cannot add action
ja	アクションを追加できません

en-us	Cannot add a discovered application "%1$s" to a web scenario.
ja	ディスカバリされたアプリケーション"%1$s"をWebシナリオに追加できません。

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
ja	数値型ではないアイテム"%1$s"はグラフ"%2$s"に追加できません。

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
ja	数値型ではないアイテム"%1$s"はグラフのプロトタイプ"%2$s"に追加できません。

en-us	Cannot add application
ja	アプリケーションを追加できません

en-us	Cannot add correlation
ja	相関関係を追加できません

en-us	Cannot add correlation condition
ja	相関関係の条件を追加できません

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
ja	ホストからテンプレートへの依存関係は作成できません。

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
ja	トリガー"%1$s:%2$s"から存在しないトリガー"%3$s:%4$s"への依存関係を追加できません。

en-us	Cannot add discovery rule
ja	ディスカバリのルールを追加できません

en-us	Cannot add graph
ja	グラフを追加できません

en-us	Cannot add graph prototype
ja	グラフのプロトタイプを追加できません

en-us	Cannot add group
ja	グループを追加できません

en-us	Cannot add host
ja	ホストを追加できません

en-us	Cannot add host prototype
ja	ホストのプロトタイプを追加できません

en-us	Cannot add image
ja	イメージを追加できません

en-us	Cannot add item
ja	アイテムを追加できません

en-us	Cannot add item "%1$s" from "%2$s" to application "%3$s" from "%4$s".
ja	"%2$s"のアイテム"%1$s"を"%4$s"のアプリケーション"%3$s"に追加できません。

en-us	Cannot add item prototype
ja	アイテムのプロトタイプが追加できません

en-us	Cannot add items.
ja	アイテムを追加できません。

en-us	Cannot add maintenance
ja	メンテナンスを追加できません

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
ja	循環参照のためマップ"%1$s"のマップの要素を追加できません。

en-us	Cannot add media type
ja	メディアタイプを追加できません

en-us	Cannot add module: %1$s.
ja	モジュールを追加できません: %1$s。

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
ja	グラフ"%1$s"にグラフの合計値は2つ以上設定できません。

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
ja	グラフのプロトタイプ"%1$s"にグラフの合計値は2つ以上設定できません。

en-us	Cannot add network map
ja	ネットワークマップを追加できません

en-us	Cannot add new application "%1$s".
ja	新規アプリケーション"%1$s"を追加できません。

en-us	Cannot add proxy
ja	プロキシを追加できません

en-us	Cannot add regular expression
ja	正規表現を追加できません

en-us	Cannot add screen
ja	スクリーンを追加できません

en-us	Cannot add script
ja	スクリプトを追加できません

en-us	Cannot add service
ja	サービスを追加できません

en-us	Cannot add slide show
ja	スライドショーを追加できません

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
ja	サブマップを追加できません。最大の階層に到達しました。

en-us	Cannot add template
ja	テンプレートを追加できません

en-us	Cannot add trigger
ja	トリガーを追加できません

en-us	Cannot add trigger prototype
ja	トリガーのプロトタイプを追加できません

en-us	Cannot add user
ja	ユーザーを追加できません

en-us	Cannot add user group
ja	ユーザーグループを追加できません

en-us	Cannot add value map
ja	値のマッピングを追加できません

en-us	Cannot add web scenario
ja	Webシナリオを追加できません

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
ja	ウィジェットが追加できません: ダッシュボードの空き領域が足りません。

en-us	Cannot add widgets in kiosk mode
ja	閲覧モードではウィジェットを追加できません

en-us	cannot be changed
ja	変更できません

en-us	cannot be empty
ja	空白は指定できません

en-us	Can not be removed
ja	削除できません

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
ja	匿名ではLDAPサーバーにバインドできません。

en-us	Cannot bind to LDAP server.
ja	LDAPサーバーにバインドできません。

en-us	Cannot clear history
ja	ヒストリを削除できません

en-us	Cannot clear history: at least one of the selected items doesn't belong to any monitored host
ja	ヒストリを削除できません：選択したアイテムの少なくとも1つが監視対象ホストに属していません

en-us	Cannot clone graph prototypes.
ja	グラフのプロトタイプを複製できません。

en-us	Cannot clone host prototypes.
ja	ホストのプロトタイプを複製できません。

en-us	Cannot clone item prototypes.
ja	アイテムのプロトタイプを複製できません。

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
ja	トリガーのプロトタイプを複製できません。

en-us	Cannot close problem: %1$s.
ja	障害をクローズできません: %1$s。

en-us	Cannot connect to LDAP server.
ja	LDAPサーバーに接続できません。

en-us	Cannot connect to the database.
ja	データベースに接続できません。

en-us	Cannot convert POST data:
ja	POSTデータを変換できません:

en-us	cannot convert to JSON, result value too long
ja	JSONに変換できません、結果の値が長すぎます

en-us	Cannot copy graph
ja	グラフをコピーできません

en-us	Cannot copy item
ja	アイテムをコピーできません

en-us	Cannot copy trigger
ja	トリガーをコピーできません

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
ja	条件式に複数のホストが使用されているため、トリガー"%1$s:%2$s"をコピーできません。

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
ja	ディスカバリされたホスト"%1$s"にホストのプロトタイプは作成できません。

en-us	Cannot create another database connection.
ja	データベースへのコネクションを作成できません。

en-us	Cannot create circular dependencies.
ja	循環する依存関係は作成できません。

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
ja	自身に対する依存関係は作成できません。

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
ja	トリガーのプロトタイプ自身に対する依存関係は作成できません。

en-us	Cannot create discovery rule
ja	ディスカバリルールを作成できません

en-us	Cannot create icon map
ja	アイコンのマッピングを作成できません

en-us	Cannot create new application, web scenario is already assigned to application.
ja	新規アプリケーションを作成できません。Webシナリオがアプリケーションに割り当てられています。

en-us	Cannot create the configuration file.
ja	設定ファイルが作成できません。

en-us	Cannot create widget: %1$s.
ja	ウィジェットを作成できません：%1$s。

en-us	Cannot delete action
ja	アクションを削除できません

en-us	Cannot delete application
ja	アプリケーションを削除できません

en-us	Cannot delete correlation
ja	相関関係を削除できません

en-us	Cannot delete dashboard
ja	ダッシュボードを削除できません

en-us	Cannot delete dependency
ja	依存関係を削除できません

en-us	Cannot delete discovered application "%1$s".
ja	ディスカバリされたアプリケーション"%1$s"は削除できません。

en-us	Cannot delete discovery rule
ja	ディスカバリルールを削除できません

en-us	Cannot delete discovery rules
ja	ディスカバリルールを削除できません

en-us	Cannot delete graph
ja	グラフを削除できません

en-us	Cannot delete graph prototype
ja	グラフのプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete graph prototypes
ja	グラフのプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete graphs
ja	グラフを削除できません

en-us	Cannot delete group
ja	グループを削除できません

en-us	Cannot delete host
ja	ホストを削除できません

en-us	Cannot delete host because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
ja	メンテナンス"%1$s"は少なくとも1つのホストかホストグループが必要なのでホストを削除できません。

en-us	Cannot delete host group because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
ja	メンテナンス"%1$s"は少なくとも1つのホストかホストグループが必要なのでホストグループを削除できません。

en-us	Cannot delete host prototypes
ja	ホストのプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete icon map
ja	アイコンのマッピングを削除できません

en-us	Cannot delete image
ja	イメージを削除できません

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
ja	ディスカバリされたホスト"%1$s"のインターフェースを削除できません。

en-us	Cannot delete inventory.
ja	インベントリを削除できません。

en-us	Cannot delete item
ja	アイテムを削除できません

en-us	Cannot delete item prototype
ja	アイテムのプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete item prototypes
ja	アイテムのプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete items
ja	アイテムを削除できません

en-us	Cannot delete maintenance
ja	メンテナンスを削除できません

en-us	Cannot delete media type
ja	メディアタイプを削除できません

en-us	Cannot delete module: %1$s.
ja	モジュールを削除できません: %1$s。

en-us	Cannot delete network map
ja	ネットワークマップを削除できません

en-us	Cannot delete proxy
ja	プロキシを削除できません

en-us	Cannot delete regular expression
ja	正規表現を削除できません

en-us	Cannot delete screen
ja	スクリーンを削除できません

en-us	Cannot delete script
ja	スクリプトを削除できません

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
ja	スクリプトを削除できません。スクリプト"%1$s"は実行するアクション"%2$s"に使用されています。

en-us	Cannot delete selected actions
ja	選択したアクションを削除できません。

en-us	Cannot delete selected correlations
ja	選択した相関関係を削除できません

en-us	Cannot delete service
ja	サービスを削除できません

en-us	Cannot delete slide show
ja	スライドショーを削除できません

en-us	Cannot delete template
ja	テンプレートを削除できません

en-us	Cannot delete templated application.
ja	テンプレートのアプリケーションを削除できません。

en-us	Cannot delete templated graph.
ja	テンプレートのグラフを削除できません。

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
ja	テンプレートのグラフのプロトタイプを削除できません。

en-us	Cannot delete templated host prototype.
ja	テンプレートのホストのプロトタイプを削除できません。

en-us	Cannot delete templated item.
ja	テンプレートのアイテムを削除できません。

en-us	Cannot delete templated item prototype.
ja	テンプレートのアイテムのプロトタイプを削除できません。

en-us	Cannot delete templated items.
ja	テンプレートのアイテムを削除できません。

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
ja	テンプレートのトリガー"%1$s:%2$s"を削除できません。

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
ja	テンプレートのトリガーのプロトタイプ"%1$s:%2$s"を削除できません。

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
ja	テンプレートのWebシナリオ"%1$s"を削除できません。

en-us	Cannot delete trigger
ja	トリガーを削除できません

en-us	Cannot delete trigger prototype
ja	トリガーのプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete trigger prototypes
ja	トリガーのプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete triggers
ja	トリガーを削除できません

en-us	Cannot delete user
ja	ユーザーを削除できません

en-us	Cannot delete user group
ja	ユーザーグループを削除できません

en-us	Cannot delete value map
ja	値のマッピングを削除できません

en-us	Cannot delete web scenario
ja	Webシナリオを削除できません

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
ja	Zabbixユーザー"%1$s"を削除できません。ユーザーを無効に設定してください。

en-us	Cannot disable action
ja	アクションを無効にできません

en-us	Cannot disable correlation
ja	相関関係を無効にできません

en-us	Cannot disable discovery rule
ja	ディスカバリルールを無効にできません

en-us	Cannot disable host
ja	ホストを無効にできません

en-us	Cannot disable item
ja	アイテムを無効にできません

en-us	Cannot disable media type
ja	メディアタイプを無効にできません

en-us	Cannot disable module: %1$s.
ja	モジュールを無効にできません: %1$s。

en-us	Cannot disable trigger
ja	トリガーを無効にできません

en-us	Cannot disable web scenario
ja	Webシナリオを無効にできません

en-us	Cannot display item queue.
ja	アイテムのキューを表示できません。

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
ja	グラフの合計値は2つ以上表示できません。

en-us	Cannot enable action
ja	アクションを有効にできません

en-us	Cannot enable correlation
ja	相関関係を有効にできません

en-us	Cannot enable discovery rule
ja	ディスカバリルールを有効にできません

en-us	Cannot enable host
ja	ホストを有効にできません

en-us	Cannot enable item
ja	アイテムを有効にできません

en-us	Cannot enable media type
ja	メディアタイプを有効にできません

en-us	Cannot enable module: %1$s.
ja	モジュールを有効にできません: %1$s。

en-us	Cannot enable trigger
ja	トリガーを有効にできません

en-us	Cannot enable web scenario
ja	Webシナリオを有効にできません

en-us	Cannot evaluate expression
ja	条件式を評価できません

en-us	Cannot execute script
ja	スクリプトを実行できません

en-us	Cannot expand macros.
ja	マクロを展開できません。

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"で使用されている背景画像"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"で使用されているグラフ"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"で使用されているグループ"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find group "%1$s" used in screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"で使用されているグループ"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"で使用されているホスト"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find host "%1$s" used in screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"で使用されているホスト"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ja	"%4$s"上のディスカバリルール"%3$s"のホストのプロトタイプ"%2$s"のためのホストグループ"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
ja	アイテムのキー"%2$s"のインターフェースは"%1$s"に存在しません。

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"で使用されているアイコン"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"で使用されているアイコンのマッピング"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
ja	"%3$s"上のディスカバリルール"%2$s"で使用されているインターフェース"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
ja	"%3$s"上のアイテム"%2$s"で使用されているインターフェース"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ja	"%4$s"上のディスカバリルール"%3$s"のアイテムプロトタイプ"%2$s"で使用されているインターフェース"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
ja	グラフ"%3$s"のY軸の最大値として利用されている"%2$s"上のアイテム"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
ja	"%5$s"上のディスカバリルール"%4$s"のグラフのプロトタイプ"%3$s"でY軸の最大値として利用されている"%2$s"上のアイテム"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
ja	グラフ"%3$s"のY軸の最小値として利用されている"%2$s"上のアイテム"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
ja	"%5$s"上のディスカバリルール"%4$s"のグラフのプロトタイプ"%3$s"でY軸の最小値として利用されている"%2$s"上のアイテム"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
ja	グラフ"%3$s"内で使用されている"%2$s"上のアイテム"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
ja	"%5$s"上のディスカバリルール"%4$s"のグラフのプロトタイプ"%3$s"で使用されている"%2$s"上のアイテム"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find item "%1$s" used in screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"で使用されているアイテム"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"で使用されているマップ"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find map "%1$s" used in screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"で使用されているマップ"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ja	"%4$s"上のディスカバリルール"%3$s"のホストのプロトタイプ"%2$s"のためのテンプレート"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find template "%1$s" for override "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ja	"%4$s"上のディスカバリルール"%3$s"の"%2$s"を上書きするためのテンプレート"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"で使用されているトリガー"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
ja	"%3$s"上のアイテム"%2$s"で使用されている値のマッピング"%1$s"がみつかりません。

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ja	"%4$s"上のディスカバリルール"%3$s"のアイテムのプロトタイプ"%2$s"で使用されている値のマッピング"%1$s"がみつかりません。

en-us	Cannot format tree.
ja	ツリーをフォーマットできません。

en-us	Cannot format Tree. Check logic structure in service links.
ja	ツリーをフォーマットできません。サービスのリンクのロジック構造を確認してください。

en-us	Cannot have empty visible template name.
ja	テンプレート表示名に空白は設定できません。

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
ja	テンプレート"%1$s"をインポートできません。リンクされているテンプレート"%2$s"が存在しません。

en-us	Cannot insert trigger expression
ja	トリガー条件式を追加できません

en-us	Cannot link template
ja	テンプレートをリンクできません

en-us	Cannot link template.
ja	テンプレートをリンクできません。

en-us	Cannot load module at: %1$s.
ja	%1$sにあるモジュールをロードできません。

en-us	Cannot logout.
ja	ログアウトできません。

en-us	Cannot mass update host name.
ja	ホスト名を一括更新できません。

en-us	Cannot mass update template name.
ja	テンプレート名を一括更新できません。

en-us	Cannot mass update visible host name.
ja	ホストの表示名を一括更新できません。

en-us	Cannot mass update visible template name.
ja	テンプレートの表示名を一括更新できません。

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %1$s.
ja	テンプレートIDの重複のためリンク%1$sを作成できません。

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
ja	where句がないため"%1$s"テーブルにdelete文を実行できません。

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
ja	スクロールAPIリクエストを実行できません。データは切り捨てられます

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
ja	値がないため"%1$s"テーブルにupdate文を実行できません。

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
ja	where句がないため"%1$s"テーブルにupdate文を実行できません。

en-us	Cannot process applications from different hosts or templates.
ja	異なるホストまたはテンプレートのアプリケーションを処理できません。

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
ja	JSON: %1$sが読み込めません。

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
ja	レスポンスを読めません。Zabbixサーバー"%1$s"との接続を確認してください。

en-us	Cannot read XML: %1$s.
ja	XML: %1$sが読み込めません。

en-us	Cannot rename guest user.
ja	ゲストユーザーの名前は変更できません。

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
ja	ディスカバリルールにはチェックの設定が必須です。

en-us	Cannot save widget "%1$s".
ja	ウィジェットを保存できません "%1$s"。

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
ja	コマンドを送信できません。Zabbixサーバー"%1$s"との接続を確認してください。

en-us	Cannot send request
ja	リクエストが送信できません

en-us	Cannot send request: %1$s.
ja	リクエストが送信できません: %1$s。

en-us	Cannot set "%1$s" for action "%2$s".
ja	アクション"%2$s"に"%1$s"を設定できません。

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
ja	グラフ"%2$s"に"%1$s"を設定できません。

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
ja	グラフのプロトタイプ"%2$s"に"%1$s"を設定できません。

en-us	Cannot set "%1$s" for item "%2$s".
ja	アイテム"%2$s"に"%1$s"を設定できません。

en-us	Cannot set "%1$s" for template screen "%2$s".
ja	テンプレートスクリーン"%2$s"に"%1$s"を設定できません。

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
ja	無効の状態のインベントリのフィールドは設定できません。

en-us	Cannot set resource ID for screen element.
ja	スクリーンの要素のリソースIDが設定できません。

en-us	Cannot set "templateid" field for application prototype in item prototype "%1$s".
ja	アイテムプロトタイプ"%1$s"内のアプリケーションプロトタイプのための"templateid"フィールドを設定できません。

en-us	Cannot set "templateid" for screen "%1$s".
ja	スクリーン"%1$s"に"templateid"を設定できません。

en-us	Cannot support notification audio for this device.
ja	このデバイスでは音声通知をサポートしません。

en-us	Cannot switch host for interface.
ja	インターフェースのためのホストを切り替えできません。

en-us	Cannot test disabled media type.
ja	無効なメディアタイプはテストできません。

en-us	Cannot unblock user
ja	ユーザーのブロック解除ができません

en-us	Cannot unlink and clear applications.
ja	アプリケーションのリンク削除と削除が行えません。

en-us	Cannot unlink and clear Web scenarios.
ja	Webシナリオのリンク削除と削除が行えません。

en-us	Cannot unlink template
ja	テンプレートのリンクを削除できません

en-us	Cannot unlink template.
ja	テンプレートのリンクを削除できません。

en-us	Cannot unlink trigger "%1$s", it has items from template that is left linked to host.
ja	トリガー"%1$s"のリンクを削除できません。ホストにリンクされたテンプレートのアイテムを使用しています。

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
ja	アクション"%2$s"の"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
ja	グラフ"%2$s"の"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
ja	グラフのプロトタイプ"%2$s"の"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%1$s" for item "%2$s".
ja	アイテム"%2$s"の"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
ja	テンプレートのトリガー"%2$s"の"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
ja	テンプレートのトリガーのプロトタイプ"%2$s"の"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
ja	ディスカバリされたホスト"%1$s"の"%2$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered item "%1$s".
ja	ディスカバリされたアイテム"%1$s"の"%2$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
ja	ディスカバリされたトリガー"%1$s"の"%2$s"を更新できません。

en-us	Cannot update action
ja	アクションを更新できません

en-us	Cannot update a discovered graph.
ja	ディスカバリされたグラフを更新できません。

en-us	Cannot update a discovered host group.
ja	ディスカバリされたホストグループを更新できません。

en-us	Cannot update application
ja	アプリケーションを更新できません

en-us	Cannot update a templated graph "%1$s".
ja	テンプレートのグラフ"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
ja	テンプレート化されたWebシナリオ"%1$s"が更新できません:%2$s。

en-us	Cannot update authentication
ja	認証の設定を更新できません

en-us	Cannot update configuration
ja	設定を更新できません

en-us	Cannot update correlation
ja	相関関係を更新できません

en-us	Cannot update discovered application "%1$s".
ja	ディスカバリされたアプリケーション"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update discovery rule
ja	ディスカバリのルールを更新できません

en-us	Cannot update event
ja	イベントを更新できません

en-us	Cannot update graph
ja	グラフを更新できません

en-us	Cannot update graph prototype
ja	グラフのプロトタイプを更新できません

en-us	Cannot update group
ja	グループを更新できません

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
ja	ディスカバリされたホスト"%1$s"のグループを更新できません。

en-us	Cannot update host
ja	ホストを更新できません

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
ja	ホストの暗号化設定が更新できません。両方向の接続設定を指定する必要があります。

en-us	Cannot update host prototype
ja	ホストのプロトタイプを更新できません

en-us	Cannot update hosts
ja	ホストを更新できません

en-us	Cannot update icon map
ja	アイコンのマッピングを更新できません

en-us	Cannot update image
ja	イメージを更新できません

en-us	Cannot update "imagetype" for image "%1$s".
ja	イメージ"%1$s"の"imagetype"を更新できません。

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
ja	ディスカバリされたホスト"%1$s"のインターフェースを更新できません。

en-us	Cannot update item
ja	アイテムを更新できません

en-us	Cannot update item prototype
ja	アイテムのプロトタイプを更新できません

en-us	Cannot update item prototypes
ja	アイテムのプロトタイプを更新できません

en-us	Cannot update items
ja	アイテムを更新できません

en-us	Cannot update macros
ja	マクロを更新できません

en-us	Cannot update maintenance
ja	メンテナンスを更新できません

en-us	Cannot update media type
ja	メディアタイプを更新できません

en-us	Cannot update module
ja	モジュールを更新できません

en-us	Cannot update module: %1$s.
ja	モジュールを更新できません： %1$s。

en-us	Cannot update network map
ja	ネットワークマップを更新できません

en-us	cannot update property for templated discovery rule
ja	テンプレートのディスカバリルールのプロパティを更新できません

en-us	Cannot update proxy
ja	プロキシを更新できません

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
ja	ディスカバリされたホスト"%1$s"のプロキシを更新できません。

en-us	Cannot update regular expression
ja	正規表現を更新できません

en-us	Cannot update screen
ja	スクリーンを更新できません

en-us	Cannot update script
ja	スクリプトを更新できません

en-us	Cannot update service
ja	サービスを更新できません

en-us	Cannot update slide show
ja	スライドショーを更新できません

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
ja	テンプレート化されたWebシナリオ"%1$s"のステップが更新できません:%2$s。

en-us	Cannot update template
ja	テンプレートを更新できません

en-us	Cannot update templated applications.
ja	テンプレートのアプリケーションを更新できません。

en-us	Cannot update "templateid" for screen "%1$s".
ja	スクリーン"%1$s"の"templateid"を更新できません。

en-us	Cannot update "templateid" for template screen "%1$s".
ja	テンプレートスクリーン"%1$s"の"templateid"を更新できません。

en-us	Cannot update templates
ja	テンプレートを更新できません

en-us	Cannot update templates on discovered host "%1$s".
ja	ディスカバリされたホスト"%1$s"のテンプレートを更新できません。

en-us	Cannot update trigger
ja	トリガーを更新できません

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
ja	トリガー"%1$s"を更新できません: %2$s。

en-us	Cannot update trigger prototype
ja	トリガーのプロトタイプを更新できません

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
ja	トリガーのプロトタイプ"%1$s"を更新できません: %2$s。

en-us	Cannot update trigger prototypes
ja	トリガーのプロトタイプを更新できません

en-us	Cannot update user
ja	ユーザーを更新できません

en-us	Cannot update user group
ja	ユーザーグループを更新できません

en-us	Cannot update value map
ja	値のマッピングを更新できません

en-us	Cannot update web scenario
ja	Webシナリオを更新できません

en-us	Case sensitive
ja	大文字小文字を区別

en-us	Case sensitive login
ja	ログイン時に大文字小文字を区別

en-us	Catalan (ca_ES)
ja	カタロニア語 (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
ja	正規表現に一致するすべてのSNMPトラップをキャッチする。正規表現が指定されない場合は、すべてのトラップをキャッチする。

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
ja	snmptrap[]アイテムでキャッチされていないすべてのSNMPトラップをキャッチする。

en-us	Centre
ja	中央

en-us	CERT
ja	証明書

en-us	Certificate
ja	証明書

en-us	Change
ja	変化

en-us	Change
ja	変更

en-us	change() - Difference between last and previous value
ja	change() - 最新値と前回値との差分

en-us	Change password
ja	パスワード変更

en-us	Change per second
ja	1秒あたりの差分

en-us	Change PSK
ja	PSK変更

en-us	Change severity
ja	深刻度の変更

en-us	Change type
ja	形式の変更

en-us	Character
ja	文字列

en-us	Character string included
ja	文字列が含まれる

en-us	Character string not included
ja	文字列が含まれない

en-us	Chassis
ja	シャーシ

en-us	Chassis information. Returns string
ja	シャーシ情報。文字列値を返す。

en-us	Check already exists.
ja	すでに存在します。

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
ja	条件式の"%1$s"から始まる部分を確認してください。

en-us	check expression starting from "%1$s"
ja	"%1$s"から始まる条件式を確認してください

en-us	Check for error in JSON
ja	JSON内のエラーチェック

en-us	Check for error in XML
ja	XML内のエラーチェック

en-us	Check for error using regular expression
ja	正規表現使用時のエラーチェック

en-us	Check of pre-requisites
ja	前提条件のチェック

en-us	Checks
ja	チェック

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
ja	DNSサービス起動チェック。DNSがダウン(サーバーが応答しないかDNSの名前解決に失敗)している場合は「0」を返し、DNSが起動している場合は「1」を返す。

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - file of the specified type exists
ja	ファイル存在チェック。ファイルが存在しない場合は「0」を返し、指定したタイプのファイルが存在すれば「1」を返す。

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
ja	ホストがICMP pingでアクセス可能かチェック。ICMP pingに失敗した場合は「0」を返し、ICMP pingに成功した場合は「1」を返す。

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
ja	指定されたポートでのTCP接続性チェック。接続できない場合は「0」を返し、接続できる場合は「1」を返す。

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
ja	サービス起動とTCP接続性チェック。サービスが停止している場合は「0」を返し、サービスが起動している場合は「1」を返す。

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
ja	サービス起動とUDP応答性チェック。サービスが停止している場合は「0」を返し、サービスが起動している場合は「1」を返す。

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
ja	指定したTCPのポート番号が待ち受け状態になっているかチェック。待ち受け状態ではない場合は「0」を返し、待ち受け状態である場合は「1」を返す。

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
ja	指定したUDPのポート番号が待ち受け状態になっているかチェック。待ち受け状態ではない場合は「0」を返し、待ち受け状態である場合は「1」を返す。

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
ja	TCPサービスのパフォーマンスをチェック。サービスがダウンしている場合は「0」を返し、秒数を返す場合はサービスへの接続にかかった秒数を返す。

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
ja	UDPサービスのパフォーマンスをチェック。サービスがダウンしている場合は「0」を返し、秒数を返す場合はサービスからの応答が返るまでの秒数を返す。

en-us	Checks should be unique.
ja	チェックは重複できません

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
ja	キーを確認してください。デフォルトの例は使用できました。

en-us	Check type
ja	チェックのタイプ

en-us	Chinese (zh_CN)
ja	中国語 (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
ja	中国語 (zh_TW)

en-us	circular dependency is not allowed
ja	循環する依存関係は許可されていません

en-us	circular item dependency is not allowed
ja	循環するアイテムの依存関係は許可されていません

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
ja	テンプレート%1$sに循環参照が存在します。

en-us	Circular template linkage is not allowed.
ja	テンプレートの循環リンクは行えません。

en-us	Class %1$s not found for action %2$s.
ja	アクション%2$sのためのクラス%1$sが見つかりません。

en-us	Clear history
ja	ヒストリを削除

en-us	Clear history and trends
ja	ヒストリとトレンドを削除

en-us	Clear when unlinking
ja	リンク削除時にクリア

en-us	Click and drag to desired size.
ja	希望のサイズにクリックしてドラッグします。

en-us	Click to view or edit
ja	クリックして表示または変更

en-us	Clock
ja	時刻

en-us	Clone
ja	複製

en-us	Close
ja	閉じる

en-us	Close expression constructor
ja	条件式ビルダーを閉じる

en-us	Close new event
ja	新しいイベントのクローズ

en-us	Close old events
ja	古いイベントのクローズ

en-us	Close problem
ja	障害のクローズ

en-us	CLOSING
ja	クローズ処理中

en-us	Collapse
ja	縮小

en-us	Collapse sidebar
ja	サイドバーの縮小

en-us	colour
ja	色

en-us	Colour
ja	色

en-us	Colour "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal colour code (6 symbols).
ja	色"%1$s"の設定が正しくありません: 16進数のカラーコードを指定してください(6文字)。

en-us	Colour (OK)
ja	色 (正常)

en-us	Column added
ja	列を追加しました

en-us	Column deleted
ja	列を削除しました

en-us	Columns
ja	列

en-us	Column span
ja	列の結合

en-us	Combined result
ja	最終結果

en-us	Command
ja	コマンド

en-us	Commands
ja	コマンド

en-us	comma-separated list
ja	カンマ区切りのリスト

en-us	Community
ja	コミュニティ

en-us	Compact view
ja	コンパクト表示

en-us	Comparing several triggers with "and" is not allowed.
ja	いくつかのトリガーを"and"で比較することはできません。

en-us	Component %1$s already registered.
ja	コンポーネント%1$sは既に登録されています。

en-us	Component %1$s is not registered.
ja	コンポーネント%1$sは登録されていません。

en-us	Compression
ja	圧縮

en-us	Compression is not available due to incompatible DB version
ja	互換性のないDBバージョンなので圧縮は利用できません

en-us	Compress records older than
ja	次よりも古いものはレコードを圧縮

en-us	Concurrent sessions
ja	並列実行数

en-us	Condition
ja	トリガー条件式

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"の条件"%2$s"は式"%3$s"内で使用されていません。

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for correlation "%1$s".
ja	相関関係"%1$s"の条件"%2$s"は式"%3$s"内で使用されていません。

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"の条件"%2$s"は式"%3$s"内で使用されていません。

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for override "%1$s".
ja	"%1$s"を上書きするための条件"%2$s"が式"%3$s"内で使用されていません。

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for action "%1$s" is not defined.
ja	アクション"%1$s"の式"%3$s"内で使用されている条件"%2$s"は設定されていません。

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for correlation "%1$s" is not defined.
ja	相関関係"%1$s"の式"%3$s"で使用されている条件"%2$s"は設定されていません。

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s" is not defined.
ja	ディスカバリルール"%1$s"の式"%3$s"内で使用されている条件"%2$s"は設定されていません。

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for override "%1$s" is not defined.
ja	"%1$s"を上書きするための式"%3$s"内の条件"%2$s"は定義されていません。

en-us	Conditions
ja	実行条件

en-us	Conditions duplicates for correlation "%1$s".
ja	相関関係"%1$s"の実行条件が重複しています。

en-us	Configuration
ja	設定

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
ja	設定したキャッシュの統計。cache - buffer (mode: pfree, total, used, free)。

en-us	Configuration file "%1$s" created.
ja	設定ファイル"%1$s"を作成しました。

en-us	Configuration import
ja	設定のインポート

en-us	Configuration of actions
ja	アクションの設定

en-us	Configuration of applications
ja	アプリケーションの設定

en-us	Configuration of authentication
ja	認証の設定

en-us	Configuration of discovery rules
ja	ディスカバリルールの設定

en-us	Configuration of graph prototypes
ja	グラフのプロトタイプの設定

en-us	Configuration of graphs
ja	グラフの設定

en-us	Configuration of GUI
ja	GUIの設定

en-us	Configuration of host groups
ja	ホストグループの設定

en-us	Configuration of host prototypes
ja	ホストのプロトタイプの設定

en-us	Configuration of hosts
ja	ホストの設定

en-us	Configuration of housekeeping
ja	データの保存期間設定

en-us	Configuration of icon mapping
ja	アイコンのマッピングの設定

en-us	Configuration of images
ja	イメージの設定

en-us	Configuration of item prototypes
ja	アイテムのプロトタイプの設定

en-us	Configuration of items
ja	アイテムの設定

en-us	Configuration of macros
ja	マクロの設定

en-us	Configuration of maintenance periods
ja	メンテナンス期間の設定

en-us	Configuration of media types
ja	メディアタイプの設定

en-us	Configuration of network maps
ja	ネットワークマップの設定

en-us	Configuration of proxies
ja	プロキシの設定

en-us	Configuration of regular expressions
ja	正規表現の設定

en-us	Configuration of screens
ja	スクリーンの設定

en-us	Configuration of scripts
ja	スクリプトの設定

en-us	Configuration of services
ja	サービスの設定

en-us	Configuration of slide shows
ja	スライドショーの設定

en-us	Configuration of templates
ja	テンプレートの設定

en-us	Configuration of trigger displaying options
ja	トリガー表示オプションの設定

en-us	Configuration of trigger prototypes
ja	トリガーのプロトタイプの設定

en-us	Configuration of triggers
ja	トリガーの設定

en-us	Configuration of trigger severities
ja	トリガー深刻度の設定

en-us	Configuration of user groups
ja	ユーザーグループの設定

en-us	Configuration of users
ja	ユーザーの設定

en-us	Configuration of value mapping
ja	値のマッピングの設定

en-us	Configuration of web monitoring
ja	Web監視の設定

en-us	Configuration of working time
ja	ワーキングタイムの設定

en-us	Configuration of Zabbix
ja	Zabbixの設定

en-us	Configuration updated
ja	設定を更新しました

en-us	configure
ja	グローバルマクロ設定

en-us	Configure DB connection
ja	データベース接続設定

en-us	Confirmation text
ja	確認テキスト

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
ja	おめでとうございます！Webインターフェースのインストールが終了しました。

en-us	Connected
ja	接続する

en-us	Connections
ja	接続

en-us	Connection security
ja	接続セキュリティ

en-us	Connections from host
ja	ホストからの接続

en-us	Connections from proxy
ja	プロキシからの接続

en-us	Connections to host
ja	ホストへの接続

en-us	Connections to proxy
ja	プロキシへの接続

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
ja	Zabbixサーバー"%2$s"への接続中に%1$s秒を超える接続タイムアウトが発生しました。

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
ja	Zabbixサーバー"%1$s"への接続に失敗しました。以下の原因が考えられます： 1. "zabbix.conf.php"に設定されたサーバーのIP/DNSが正しくない。 2. DNSサーバーの設定が正しくない。 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
ja	Zabbixサーバー"%1$s"への接続が拒否されました。以下の原因が考えられます： 1. "zabbix.conf.php"に設定されたサーバーのIP/DNSが正しくない。 2. SELinuxなどのセキュリティ関連の設定で接続がブロックされている。 3. Zabbixサーバーのプロセスが起動していない。 4. FirewallによってTCPでの接続がブロックされている。 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
ja	Zabbixサーバー"%1$s"への接続でタイムアウトが発生しました。以下の原因が考えられます： 1. "zabbix.conf.php"に設定されたIP/DNSが正しくない。 2. FirewallによってTCPでの接続がブロックされている。 

en-us	Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).
ja	ソケットファイル(UNIX系OS上)や共有メモリ(Windows上)が使用されるので接続は暗号化されません。

en-us	Connect to
ja	接続方法

en-us	Constructor
ja	変更

en-us	Contact
ja	連絡先

en-us	contains
ja	含む

en-us	Contains
ja	含む

en-us	Content controls
ja	コンテンツコントロール

en-us	Content controls: header
ja	コンテンツコントロール: ヘッダー

en-us	Content menu
ja	コンテンツメニュー

en-us	Context name
ja	コンテキスト名

en-us	Continue overrides
ja	上書きを続行

en-us	Contract number
ja	契約番号

en-us	Convert to JSON
ja	JSONへの変換

en-us	Coordinates
ja	座標

en-us	Copy
ja	コピー

en-us	Correlation
ja	相関関係

en-us	Correlation "%1$s" already exists.
ja	相関関係"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Correlation added
ja	相関関係を追加しました

en-us	Correlation deleted
ja	相関関係を削除しました

en-us	Correlation disabled
ja	相関関係を無効にしました

en-us	Correlation enabled
ja	相関関係を有効にしました

en-us	Correlation is missing parameters: %1$s
ja	相関関係がパラメータに設定されていません: %1$s

en-us	Correlation name cannot be empty.
ja	相関関係名は必須項目です。

en-us	Correlation rule
ja	相関関係ルール

en-us	Correlation updated
ja	相関関係を更新しました

en-us	Could not save image!
ja	イメージを保存できませんでした!

en-us	count
ja	個数

en-us	Count
ja	カウント

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
ja	count() - 期間Tで収集された値V(オペレータOを満たす)の数

en-us	Count of context switches. Returns integer
ja	コンテキストスイッチの回数。整数値を返す。

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
ja	再帰的なディレクトリエントリの数。整数値を返す。

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
ja	ログの一致行数。整数値を返す。

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
ja	ログローテーションに対応したログの一致行数。整数値を返す。

en-us	Count of values enqueued in the low-level discovery processing queue.
ja	ローレベルディスカバリ処理キュー内にキューイングされた値の数。

en-us	Count of values enqueued in the preprocessing queue.
ja	保存前処理キュー内にキューイングされた値の数。

en-us	CPU information. Returns string or integer
ja	CPU情報。文字列値または整数値を返す。

en-us	CPU load. Returns float
ja	CPUの負荷。浮動小数点値を返す。

en-us	CPU utilisation percentage. Returns float
ja	CPU使用率。浮動小数点値を返す。

en-us	Create action
ja	アクションの作成

en-us	Create application
ja	アプリケーションの作成

en-us	Create application (select host first)
ja	アプリケーションの作成 (先にホストを選択)

en-us	Create background
ja	背景の作成

en-us	Create correlation
ja	相関関係の作成

en-us	Create dashboard
ja	ダッシュボードの作成

en-us	Create dependent discovery rule
ja	依存するディスカバリルールの作成

en-us	Create dependent item
ja	依存アイテムの作成

en-us	Create disabled
ja	自動生成無効

en-us	Create discovery rule
ja	ディスカバリルールの作成

en-us	Create discovery rule (select host first)
ja	ディスカバリルールの作成(先にホストを選択)

en-us	Create enabled
ja	自動生成時のステータス有効

en-us	Create graph
ja	グラフの作成

en-us	Create graph prototype
ja	グラフのプロトタイプの作成

en-us	Create graph (select host first)
ja	グラフの作成 (先にホストを選択)

en-us	Create host
ja	ホストの作成

en-us	Create host group
ja	ホストグループの作成

en-us	Create host prototype
ja	ホストのプロトタイプの作成

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
ja	選択したプロトタイプからホストを無効にして作成しますか？

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
ja	選択したプロトタイプからホストを有効にして作成しますか？

en-us	Create icon
ja	アイコンの作成

en-us	Create icon map
ja	アイコンのマッピングの作成

en-us	Create item
ja	アイテムの作成

en-us	Create item prototype
ja	アイテムのプロトタイプの作成

en-us	Create item (select host first)
ja	アイテムの作成 (先にホストを選択)

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
ja	選択したプロトタイプからアイテムを無効にして作成しますか？

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
ja	選択したプロトタイプからアイテムを有効にして作成しますか？

en-us	Create maintenance period
ja	メンテナンス期間の作成

en-us	Create map
ja	マップの作成

en-us	Create media type
ja	メディアタイプの作成

en-us	Create new
ja	新規作成

en-us	Create proxy
ja	プロキシの作成

en-us	Create screen
ja	スクリーンの作成

en-us	Create script
ja	スクリプトの作成

en-us	Create slide show
ja	スライドショーの作成

en-us	Create template
ja	テンプレートの作成

en-us	Create trigger
ja	トリガーの作成

en-us	Create trigger prototype
ja	トリガーのプロトタイプの作成

en-us	Create trigger (select host first)
ja	トリガーの作成 (先にホストを選択)

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
ja	選択したプロトタイプからトリガーを無効にして作成しますか？

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
ja	選択したプロトタイプからトリガーを有効にして作成しますか？

en-us	Create user
ja	ユーザーの作成

en-us	Create user group
ja	ユーザーグループの作成

en-us	Create value map
ja	値のマッピングの作成

en-us	Create web scenario
ja	Webシナリオの作成

en-us	Create web scenario (select host first)
ja	Webシナリオの作成(最初にホストを選択)

en-us	Critical
ja	クリティカル

en-us	CRLF
ja	CRLF

en-us	CSV to JSON
ja	CSVからJSON

en-us	Current host
ja	現在のホスト

en-us	Current value
ja	現在の値

en-us	Custom
ja	カスタム

en-us	Custom expression
ja	カスタム条件式

en-us	Custom graphs
ja	カスタムグラフ

en-us	Custom intervals
ja	監視間隔のカスタマイズ

en-us	Custom label
ja	カスタムラベル

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
ja	マップ"%2$s"のカスタムラベルのタイプ要素"%1$s"を設定してください。

en-us	Custom message
ja	メッセージのカスタマイズ

en-us	Custom multiplier
ja	乗数

en-us	Custom on fail
ja	失敗時のカスタマイズ

en-us	Custom screens
ja	カスタムスクリーン

en-us	Custom script
ja	カスタムスクリプト

en-us	Custom scripts
ja	カスタムスクリプト

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
ja	カスタム深刻度の名前はすべての言語に影響するため、複数言語を使用している場合は手動で翻訳を行ってください！

en-us	Custom size
ja	カスタムサイズ

en-us	Custom slides
ja	カスタムスライド

en-us	Czech (cs_CZ)
ja	チェコ語 (cs_CZ)

en-us	d
ja	d

en-us	Daily
ja	毎日

en-us	Dark
ja	Dark

en-us	Dashboard
ja	ダッシュボード

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
ja	ダッシュボード"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Dashboard "%1$s" cell X - %2$s Y - %3$s is already taken.
ja	ダッシュボード "%1$s"のセル X - %2$s Y - %3$s は使用中です。

en-us	Dashboard "%1$s" widget in cell X - %2$s Y - %3$s is out of bounds.
ja	ダッシュボード "%1$s"のセル X - %2$s Y - %3$s のウィジェットは範囲外です。

en-us	Dashboard created
ja	ダッシュボードを作成しました

en-us	Dashboard deleted
ja	ダッシュボードを削除しました

en-us	Dashboard properties
ja	ダッシュボードのプロパティ

en-us	Dashboards
ja	ダッシュボード

en-us	Dashboard sharing
ja	ダッシュボードの共有

en-us	Dashboard updated
ja	ダッシュボードを更新しました

en-us	Dashed line
ja	破線

en-us	Database history tables upgraded
ja	データベースのヒストリテーブルをアップグレードしました

en-us	Database host
ja	データベースホスト

en-us	Database host verification
ja	データベースのホスト検証

en-us	Database monitor
ja	データベースモニタ

en-us	Database name
ja	データベース名

en-us	Database password
ja	データベースパスワード

en-us	Database port
ja	データベースポート

en-us	Database schema
ja	データベーススキーマ

en-us	Database server
ja	データベースサーバー

en-us	Database TLS CA file
ja	データベースのTLS CAファイル

en-us	Database TLS certificate file
ja	データベースのTLS証明書ファイル

en-us	Database TLS certificate files must be read-only
ja	データベースのTLS証明書ファイルは読み込み専用にしてください

en-us	Database TLS cipher list
ja	データベースのTLS暗号化方式リスト

en-us	Database TLS encryption
ja	データベースのTLS暗号化

en-us	Database TLS key file
ja	データベースのTLSキーファイル

en-us	Database type
ja	データベースタイプ

en-us	Database user
ja	データベースユーザー

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
ja	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.

en-us	Data is not properly encoded.
ja	データが正しくエンコードされていません。

en-us	Data overview
ja	データの概要

en-us	Data set
ja	データセット

en-us	Data storage period
ja	データ保存期間

en-us	Date
ja	日付

en-us	date() - Current date
ja	date() - 現在の日付

en-us	Date HW decommissioned
ja	ハードウェアの使用期限

en-us	Date HW installed
ja	ハードウェア設置日

en-us	Date HW maintenance expires
ja	ハードウェアメンテナンス終了日

en-us	Date HW purchased
ja	ハードウェア購入日

en-us	Day
ja	日

en-us	Day before yesterday
ja	一昨日

en-us	Day of month
ja	日

en-us	dayofmonth() - Day of month
ja	dayofmonth() - 月内の日付

en-us	Day of week
ja	曜日

en-us	dayofweek() - Day of week
ja	dayofweek() - 曜日(月曜 - 1、日曜 - 7)

en-us	days
ja	日

en-us	Days
ja	日

en-us	%d device
ja	%dデバイス

en-us	DD.MM.YY
ja	DD.MM.YY

en-us	Debug
ja	デバッグ

en-us	Debug mode
ja	デバッグモード

en-us	Dec
ja	12月

en-us	December
ja	12月

en-us	default
ja	デフォルト

en-us	Default
ja	標準

en-us	Default authentication
ja	デフォルトの認証

en-us	Default delay
ja	デフォルトのリフレッシュ間隔

en-us	Default host inventory mode
ja	デフォルトのホストインベントリモード

en-us	Default login form
ja	デフォルトのログイン画面

en-us	Default media type
ja	デフォルトのメディア

en-us	Default operation step duration
ja	デフォルトのアクション実行ステップの間隔

en-us	Default theme
ja	デフォルトのテーマ

en-us	Default theme "%1$s".
ja	デフォルトのテーマ"%1$s"。

en-us	Delay
ja	間隔

en-us	Delayed by
ja	遅延時間

en-us	Delete
ja	削除

en-us	Delete all elements that are not present in the XML file?
ja	XMLファイル内に存在しないすべての要素を削除しますか？

en-us	Delete and clear
ja	削除とクリア

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
ja	選択したテンプレートとデータを削除しますか？(警告: リンクしているすべてのホストからデータが削除されます！)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
ja	テンプレートとデータを削除しますか？(警告: リンクしているすべてのホストからデータが削除されます！)

en-us	Delete application?
ja	アプリケーションを削除しますか？

en-us	Delete current action?
ja	現在のアクションを削除しますか？

en-us	Delete current correlation?
ja	現在の相関関係を削除しますか？

en-us	Delete dashboard?
ja	ダッシュボードを削除しますか？

en-us	Deleted: Host "%1$s".
ja	削除: ホスト"%1$s"。

en-us	Deleted: Host prototype "%1$s" on "%2$s".
ja	削除: "%2$s"のホストのプロトタイプ"%1$s"。

en-us	Delete discovery rule?
ja	ディスカバリルールを削除しますか？

en-us	Deleted: Template "%1$s".
ja	削除: テンプレート"%1$s"。

en-us	Delete expression?
ja	条件式を削除しますか？

en-us	Delete graph?
ja	グラフを削除しますか？

en-us	Delete graph prototype?
ja	グラフのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete history of selected items?
ja	選択したアイテムのヒストリを削除しますか？

en-us	Delete history of selected web scenarios?
ja	選択したWebシナリオのヒストリを削除しますか？

en-us	Delete icon map?
ja	アイコンのマッピングを削除しますか？

en-us	Delete item?
ja	アイテムを削除しますか？

en-us	Delete item prototype?
ja	アイテムのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete links between selected elements?
ja	選択した要素間のリンクを削除しますか？

en-us	Delete maintenance period?
ja	メンテナンス期間を削除しますか？

en-us	Delete media type?
ja	メディアタイプを削除しますか？

en-us	Delete missing
ja	存在しない場合に削除

en-us	Delete proxy?
ja	プロキシを削除しますか？

en-us	Delete regular expression?
ja	正規表現を削除しますか？

en-us	Delete screen?
ja	スクリーンを削除しますか？

en-us	Delete script?
ja	スクリプトを削除しますか？

en-us	Delete selected actions?
ja	選択したアクションを削除しますか？

en-us	Delete selected applications?
ja	選択したアプリケーションを削除しますか？

en-us	Delete selected correlations?
ja	選択した相関関係を削除しますか？

en-us	Delete selected dashboards?
ja	選択したダッシュボードを削除しますか？

en-us	Delete selected discovery rules?
ja	選択したディスカバリルールを削除しますか？

en-us	Delete selected elements?
ja	選択した要素を削除しますか？

en-us	Delete selected graph prototypes?
ja	選択したグラフのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete selected graphs?
ja	選択したグラフを削除しますか？

en-us	Delete selected group?
ja	選択したグループを削除しますか？

en-us	Delete selected groups?
ja	選択したグループを削除しますか？

en-us	Delete selected host?
ja	選択したホストを削除しますか？

en-us	Delete selected host groups?
ja	選択したホストグループを削除しますか？

en-us	Delete selected host prototype?
ja	選択したホストのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete selected host prototypes?
ja	選択したホストのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete selected hosts?
ja	選択したホストを削除しますか？

en-us	Delete selected image?
ja	選択したイメージを削除しますか？

en-us	Delete selected item prototypes?
ja	選択したアイテムのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete selected items?
ja	選択したアイテムを削除しますか？

en-us	Delete selected maintenance periods?
ja	選択したメンテナンス期間を削除しますか？

en-us	Delete selected map?
ja	選択したマップを削除しますか？

en-us	Delete selected maps?
ja	選択したマップを削除しますか？

en-us	Delete selected media types?
ja	選択したメディアタイプを削除しますか？

en-us	Delete selected proxies?
ja	選択したプロキシを削除しますか？

en-us	Delete selected regular expressions?
ja	選択した正規表現を削除しますか？

en-us	Delete selected screens?
ja	選択したスクリーンを削除しますか？

en-us	Delete selected scripts?
ja	選択したスクリプトを削除しますか？

en-us	Delete selected shapes?
ja	選択した図形を削除しますか？

en-us	Delete selected slide shows?
ja	選択したスライドショーを削除しますか？

en-us	Delete selected templates?
ja	選択したテンプレートを削除しますか？

en-us	Delete selected trigger prototypes?
ja	選択したトリガーのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete selected triggers?
ja	選択したトリガーを削除しますか？

en-us	Delete selected user?
ja	選択したユーザーを削除しますか？

en-us	Delete selected users?
ja	選択したユーザーを削除しますか？

en-us	Delete selected value mapping?
ja	選択した値のマッピングを削除しますか？

en-us	Delete selected value mapping? It is used for %d item!
ja	選択した値のマッピングを削除しますか？この設定はアイテム"%d"に使用されています！

en-us	Delete selected value maps?
ja	選択した値のマッピングを削除しますか？

en-us	Delete selected web scenarios?
ja	選択したWebシナリオを削除しますか？

en-us	Delete service "%1$s"?
ja	サービス"%1$s"を削除しますか？

en-us	Delete slide show?
ja	スライドショーを削除しますか？

en-us	Delete template?
ja	テンプレートを削除しますか？

en-us	Delete trigger?
ja	トリガーを削除しますか？

en-us	Delete trigger prototype?
ja	トリガーのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete web scenario?
ja	Webシナリオを削除しますか？

en-us	Delimiter
ja	区切り文字

en-us	delta() - Difference between MAX and MIN value of a period T
ja	delta() - 期間Tでの最大値と最小値の差分

en-us	Deny
ja	拒否

en-us	Dependencies
ja	依存関係

en-us	Dependent
ja	依存先

en-us	Dependent item
ja	依存アイテム

en-us	Depends on
ja	依存先

en-us	Deployment status
ja	配布ステータス

en-us	DES
ja	DES

en-us	descending
ja	降順

en-us	description
ja	説明

en-us	Description
ja	説明

en-us	Details
ja	詳細

en-us	Details of web scenario
ja	Webシナリオの詳細

en-us	Device
ja	デバイス

en-us	Device interrupts. Returns integer
ja	デバイスの割り込み回数。整数値を返す。

en-us	Device uniqueness criteria
ja	デバイスの固有性を特定する基準

en-us	diff() - Difference between last and preceding values (1 - true, 0 - false)
ja	diff() - 最新値と前回値の差の有無 (1 - 有、0 - 無)

en-us	Dimension (cols x rows)
ja	大きさ (列 x 行)

en-us	Directory
ja	ディレクトリ

en-us	directory or script name cannot be empty
ja	ディレクトリ名かスクリプト名を指定してください

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
ja	ディレクトリのサイズ(バイト単位)。整数値を返す

en-us	Disable
ja	無効

en-us	Disabled
ja	無効

en-us	Disable debug mode
ja	デバッグモードを無効

en-us	Disable debug mode in selected groups?
ja	選択したグループのデバッグモードを無効にしますか？

en-us	Disable host
ja	ホストを無効

en-us	Disable host?
ja	ホストを無効にしますか？

en-us	Disable hosts
ja	ホストを無効

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
ja	選択したホストグループのホストを無効にしますか？

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
ja	選択したプロキシによるホストの監視を無効にしますか？

en-us	Disable selected actions?
ja	選択したアクションを無効にしますか？

en-us	Disable selected applications?
ja	選択したアプリケーションを無効にしますか？

en-us	Disable selected correlations?
ja	選択した相関関係を無効にしますか？

en-us	Disable selected discovery rules?
ja	選択したディスカバリルールを無効にしますか？

en-us	Disable selected groups?
ja	選択したグループを無効にしますか？

en-us	Disable selected hosts?
ja	選択したホストを無効にしますか？

en-us	Disable selected items?
ja	選択したアイテムを無効にしますか？

en-us	Disable selected media types?
ja	選択したメディアタイプを無効にしますか？

en-us	Disable selected modules?
ja	選択したモジュールを無効にしますか？

en-us	Disable selected triggers?
ja	選択したトリガーを無効にしますか？

en-us	Disable selected web scenarios?
ja	選択したWebシナリオを無効にしますか？

en-us	Disaster
ja	致命的な障害

en-us	Discard unchanged
ja	変化がなければ破棄

en-us	Discard unchanged with heartbeat
ja	指定秒内に変化がなければ破棄

en-us	Discard value
ja	値を破棄

en-us	Discover
ja	ディスカバリ

en-us	Discovered
ja	Discovered

en-us	Discovered by
ja	Discovered by

en-us	Discovered device
ja	発見されたデバイス

en-us	discovered host
ja	ディスカバリされたホスト

en-us	Discovered items
ja	ディスカバリされたアイテム

en-us	discovered service
ja	ディスカバリされたサービス

en-us	discovery
ja	ディスカバリ

en-us	Discovery
ja	ディスカバリ

en-us	Discovery actions
ja	ディスカバリアクション

en-us	Discovery by proxy
ja	プロキシによるディスカバリ

en-us	Discovery check
ja	ディスカバリチェック

en-us	Discovery checks
ja	ディスカバリチェック

en-us	Discovery list
ja	ディスカバリリスト

en-us	Discovery object
ja	ディスカバリオブジェクト

en-us	Discovery of VMware clusters, <url> - VMware service URL. Returns JSON
ja	VMwareクラスターのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL。JSONで返す

en-us	Discovery of VMware clusters, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ja	VMwareクラスターの検出、"url" - VMwareサービスURL。JSONを返す。

en-us	Discovery of VMware datastores, <url> - VMware service URL. Returns JSON
ja	VMwareデータストアのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL。JSONで返す

en-us	Discovery of VMware datastores, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ja	VMwareデータストアのディスカバリ、"url" - VMwareサービスURL。JSONを返す

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
ja	VMwareハイパーバイザーのデータストアのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名。JSONで返す

en-us	Discovery of VMware hypervisors, <url> - VMware service URL. Returns JSON
ja	VMwareハイパーバイザーのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL。JSONで返す

en-us	Discovery of VMware hypervisors, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ja	VMwareハイパーバイザーのディスカバリー、"url" - VMwareサービスURL。JSONを返す

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
ja	VMware仮想マシンのディスクデバイスのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名。JSONで返す

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
ja	VMware仮想マシンのファイルシステムのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名。JSONで返す

en-us	Discovery of VMware virtual machines, <url> - VMware service URL. Returns JSON
ja	VMware仮想マシンのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL。JSONで返す

en-us	Discovery rule
ja	ディスカバリルール

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
ja	ディスカバリルール"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
ja	ディスカバリルール"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します (他のテンプレートからの継承)。

en-us	Discovery rule "%1$s" cannot be copied without its master item.
ja	ディスカバリルール"%1$s"はマスターアイテムがないとコピーできません。

en-us	Discovery rule "%1$s" is used in "%2$s" action.
ja	ディスカバリルール"%1$s"は"%2$s"アクション内で使用されています。

en-us	discovery rule "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
ja	ホスト"%2$s"上のディスカバリルール"%1$s"は監視されていません

en-us	Discovery rule created
ja	ディスカバリルールを作成しました

en-us	Discovery rule deleted
ja	ディスカバリのルールを削除しました

en-us	Discovery rule disabled
ja	ディスカバリルールを無効にしました

en-us	Discovery rule enabled
ja	ディスカバリルールを有効にしました

en-us	Discovery rules
ja	ディスカバリルール

en-us	Discovery rules deleted
ja	ディスカバリのルールを削除しました

en-us	Discovery rule updated
ja	ディスカバリのルールを更新しました

en-us	Discovery status
ja	ディスカバリのステータス

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
ja	ディスク読み込み統計。typeがsectors、operations、bytesの場合は整数値を返す。typeがsps、ops、bpsの場合は浮動小数点値を返す。

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ja	ディスク容量。バイト単位であれば整数値で返し、パーセンテージであれば浮動小数点値を返す。

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
ja	ディスク書き込み統計。typeがsectors、operations、bytesの場合は整数値を返す。typeがsps、ops、bpsの場合は浮動小数点値を返す。

en-us	Display graph
ja	グラフ表示

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
ja	%2$s件のうち%1$s件を表示しています

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
ja	%3$s件のうち%1$sから%2$s件までを表示しています

en-us	displaying %1$s to %2$s of %3$s Items
ja	%3$sアイテムのうち%1$sから%2$sまで表示しています

en-us	Displaying options
ja	表示オプション

en-us	Display OK triggers for
ja	正常イベントの表示期間

en-us	Display problems
ja	障害数の表示

en-us	Display stacked graph
ja	積算グラフ表示

en-us	d.M
ja	m/d

en-us	DNS
ja	DNS

en-us	DNS name
ja	DNS名

en-us	does not contain
ja	含まない

en-us	does not equal
ja	等しくない

en-us	does not match
ja	一致しない

en-us	Does not match regular expression
ja	正規表現と一致しない

en-us	Do not calculate
ja	計算しない

en-us	Do not keep history
ja	ヒストリを保存しない

en-us	Do not keep trends
ja	トレンドを保存しない

en-us	Dot
ja	点線

en-us	Down
ja	Down

en-us	Down
ja	Down

en-us	Download image
ja	イメージのダウンロード

en-us	Download the configuration file
ja	設定ファイルのダウンロード

en-us	Downtime
ja	ダウンタイム

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
ja	条件式を置き換えますか？

en-us	Draw
ja	グラフの形式

en-us	Draw style
ja	グラフの形式

en-us	Duplicate "%1$s" value "%2$s" for correlation.
ja	相関関係の"%1$s"の値"%2$s"が重複しています。

en-us	Duplicate "%1$s" value "%2$s" for correlation "%3$s".
ja	相関関係"%3$s"の"%1$s"の値"%2$s"が重複しています。

en-us	Duplicate dependencies in trigger "%1$s".
ja	トリガー"%1$s"の依存関係が重複しています。

en-us	Duplicate dependencies in trigger prototype "%1$s".
ja	トリガープロトタイプ"%1$s"の依存関係が重複しています。

en-us	Duplicate host. Host with the same host name "%1$s" already exists in data.
ja	ホストが重複しています。同じホスト名"%1$s"を持つホスト設定がすでに存在しています。

en-us	Duplicate host. Host with the same visible name "%1$s" already exists in data.
ja	ホストが重複しています。同じホストの表示名"%1$s"を持つホストがすでに存在しています。

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for application prototype in item prototype "%2$s".
ja	アイテムプロトタイプ"%2$s"内のアプリケーションプロトタイプのための"name"の値"%1$s"が重複しています。

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
ja	マップのための"name"の値"%1$s"が重複しています。

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for screen.
ja	スクリーンのための"name"の値"%1$s"が重複しています。

en-us	Duplicate severity name "%1$s".
ja	重要度名"%1$s"が重複しています。

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のためのユーザー内のuserid "%1$s"が重複しています。

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"のためのユーザー内のuserid "%1$s"が重複しています。

en-us	Duplicate usrgrpid "%1$s" in user groups for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のためのユーザーグループ内のusrgrpid "%1$s"が重複しています。

en-us	Duplicate usrgrpid "%1$s" in user groups for screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"のためのユーザーグループ内のusrgrpid "%1$s"が重複しています。

en-us	Duration
ja	継続期間

en-us	Dutch (nl_NL)
ja	オランダ語 (nl_NL)

en-us	Dynamic item
ja	ダイナミックアイテム

en-us	Dynamic items
ja	ダイナミックアイテム

en-us	Each item
ja	アイテムごと

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
ja	各URLの名前は重複できません。同じURL名が使用されていないか確認してください

en-us	Edit
ja	変更

en-us	Edit dashboard
ja	ダッシュボードの変更

en-us	Edit map
ja	マップの変更

en-us	Edit operation
ja	実行内容の変更

en-us	Edit screen
ja	スクリーンの変更

en-us	Edit slide show
ja	スライドショーの変更

en-us	Edit tree element
ja	ツリー要素の変更

en-us	Edit trigger
ja	トリガーの変更

en-us	Edit widget
ja	ウィジェットの変更

en-us	Effective value
ja	実効値

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
ja	Elasticsearchエラー: %1$s。

en-us	Elasticsearch url is not set for type: %1$s.
ja	次の型のためのElasticsearchのURLが設定されていません: %1$s。

en-us	Element
ja	項目

en-us	Element name
ja	アイコン名

en-us	Ellipse
ja	楕円

en-us	Email
ja	メール

en-us	Empty
ja	空白

en-us	Empty application prototype name in item prototype "%1$s".
ja	アイテムプロトタイプ"%1$s"内のアプリケーションプロトタイプの名前が空白です。

en-us	Empty colour.
ja	色の設定が空白です。

en-us	Empty correlation ID.
ja	相関関係IDが空白です。

en-us	Empty filter condition formula ID for action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"のフィルター条件式IDが空白です。

en-us	Empty filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルター条件式IDが空白です。

en-us	Empty filter condition macro for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルター条件マクロが空白です。

en-us	Empty filter condition operator for action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"のフィルター条件演算子が空白です。

en-us	Empty filter condition type for action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"のフィルター条件タイプが空白です。

en-us	Empty input parameter.
ja	入力パラメータが空白です

en-us	Empty input parameters.
ja	入力パラメータが空白です。

en-us	Empty map ID.
ja	マップIDが空白です。

en-us	Empty media type ID.
ja	メディアタイプIDが空白です。

en-us	Empty name.
ja	名前が空白です。

en-us	Empty parameters
ja	パラメータが空白です

en-us	Empty screen ID.
ja	スクリーンIDが空白です。

en-us	Empty screen ID for screen.
ja	スクリーンのスクリーンIDが空白です。

en-us	Empty screen ID for template screen.
ja	プンプレートスクリーンのスクリーンIDが空白です。

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
ja	Webシナリオ"%1$s"のためのSSL証明書ファイルが空白です。

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
ja	Webシナリオ"%1$s"のためのSSL秘密鍵ファイルが空白です。

en-us	<empty string>
ja	<空文字列>

en-us	Enable
ja	有効

en-us	Enable compression
ja	圧縮の有効化

en-us	Enable confirmation
ja	確認を有効

en-us	Enabled
ja	有効

en-us	Enable debug mode
ja	デバッグモードを有効

en-us	Enable debug mode in selected groups?
ja	選択したグループのデバッグモードを有効にしますか？

en-us	Enable host
ja	ホストを有効

en-us	Enable host?
ja	ホストを有効にしますか？

en-us	Enable hosts
ja	ホストを有効

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
ja	選択したプロキシによるホストの監視を有効にしますか？

en-us	Enable HTTP authentication
ja	HTTP認証の有効化

en-us	Enable internal housekeeping
ja	削除処理を有効

en-us	Enable LDAP authentication
ja	LDAP認証の有効化

en-us	Enable SAML authentication
ja	SAML認証の有効化

en-us	Enable selected actions?
ja	選択したアクションを有効にしますか？

en-us	Enable selected applications?
ja	選択したアプリケーションを有効にしますか？

en-us	Enable selected correlations?
ja	選択した相関関係を有効にしますか？

en-us	Enable selected discovery rules?
ja	選択したディスカバリルールを有効にしますか？

en-us	Enable selected groups?
ja	選択したグループを有効にしますか？

en-us	Enable selected hosts?
ja	選択したホストを有効にしますか？

en-us	Enable selected items?
ja	選択したアイテムを有効にしますか？

en-us	Enable selected media types?
ja	選択したメディアタイプを有効にしますか？

en-us	Enable selected modules?
ja	選択したモジュールを有効にしますか？

en-us	Enable selected triggers?
ja	選択したトリガーを有効にしますか？

en-us	Enable selected web scenarios?
ja	選択したWebシナリオを有効にしますか？

en-us	Enable trapping
ja	トラッピングの有効化

en-us	Encrypt
ja	暗号化

en-us	Encryption
ja	暗号化

en-us	Encryption level
ja	暗号化レベル

en-us	End of line sequence
ja	改行コード

en-us	English (en_GB)
ja	英語 (en_GB)

en-us	English (en_US)
ja	英語 (en_US)

en-us	equals
ja	等しい

en-us	Equals
ja	等しい

en-us	Error
ja	エラー

en-us	Error: %1$s
ja	エラー: %1$s

en-us	Error in search request for table "%1$s".
ja	テーブル"%1$s"の検索リクエストに失敗しました。

en-us	error message
ja	エラーメッセージ

en-us	Error message
ja	エラーメッセージ

en-us	esc_step_from and esc_step_to must be set together.
ja	esc_step_fromとesc_step_toは両方設定する必要があります。

en-us	Event
ja	イベント

en-us	Event acknowledged
ja	障害確認のステータス

en-us	Event correlation
ja	イベント相関関係

en-us	Event correlation rules
ja	イベント相関関係ルール

en-us	Event details
ja	イベント詳細

en-us	Event generation
ja	イベント生成

en-us	Event ID
ja	イベントID

en-us	Event is acknowledged
ja	イベント確認済

en-us	Event is not acknowledged
ja	イベント未確認

en-us	Event list [previous 20]
ja	イベントリスト [直近20]

en-us	Event log monitoring. Returns log
ja	イベントログの監視。ログ値を返す。

en-us	Events and alerts
ja	イベントとアラート

en-us	Event tag pair
ja	イベントタグのペア

en-us	Event type
ja	イベントタイプ

en-us	Event updated
ja	イベントを更新しました

en-us	Every day(s)
ja	繰返し間隔(日)

en-us	Every week(s)
ja	繰返し間隔(週)

en-us	Except selected
ja	選択したものを除く

en-us	Exclude
ja	含めない

en-us	Exclude host groups
ja	除外するホストグループ

en-us	Execute
ja	実行

en-us	Executed
ja	実行

en-us	Executed script
ja	実行するスクリプト

en-us	Execute now
ja	監視データ取得

en-us	Execute on
ja	次で実行

en-us	Execute SQL error [%1$s] in [%2$s].
ja	SQL実行エラー [%2$s]内の[%1$s]。

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ja	WMIクエリを実行して最初の検索結果を返す。リクエストに応じて整数値、浮動小数点値、文字列値、テキスト値を返す。

en-us	Execute WMI query and return the JSON document with all selected objects
ja	WMIクエリを実行して選択したすべてのオブジェクトをJSONドキュメントで返す

en-us	Execution confirmation
ja	実行の確認

en-us	Expand
ja	展開

en-us	Expand macros
ja	マクロの展開

en-us	Expand sidebar
ja	サイドバーの展開

en-us	Expand single problem
ja	障害が1件のときにトリガー名を表示

en-us	Expired
ja	メンテナンス期間の終了

en-us	Exploded
ja	分解円グラフ

en-us	Export
ja	エクスポート

en-us	Export to CSV
ja	CSVエクスポート

en-us	Expression
ja	条件式

en-us	Expression cannot be empty
ja	条件式は必須のパラメータです

en-us	Expression constructor
ja	条件式ビルダー

en-us	expression is empty
ja	条件式が指定されていません

en-us	Expressions
ja	条件式

en-us	Expression syntax error.
ja	条件式の構文エラー。

en-us	Expression type
ja	条件式の形式

en-us	Expression Variable Elements
ja	条件式の変数要素

en-us	External check
ja	外部チェック

en-us	F
ja	F

en-us	Fail
ja	失敗

en-us	Failed
ja	失敗

en-us	Failed to create dashboard
ja	ダッシュボードの作成に失敗しました

en-us	failed to parse JSON
ja	JSONの解析に失敗しました

en-us	Failed to parse URL.
ja	URLを解析できませんでした。

en-us	Failed to update dashboard
ja	ダッシュボードの更新に失敗しました

en-us	Failed to update template.
ja	テンプレートの更新の失敗。

en-us	Failure Audit
ja	失敗の監査

en-us	FALSE
ja	偽

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
ja	致命的なエラーが発生しました。Zabbixチームに報告してください。

en-us	Favourite graphs
ja	お気に入りのグラフ

en-us	Favourite maps
ja	お気に入りのマップ

en-us	Favourite screens
ja	お気に入りのスクリーン

en-us	Feb
ja	2月

en-us	February
ja	2月

en-us	Field
ja	フィールド

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
ja	フィールド"%1$s"はNULLに設定できません。

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
ja	フィールド"%1$s"は必須です。

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のためのフィールド"%1$s"が設定されていません。

en-us	Field "%1$s" is missing a value for media type "%2$s".
ja	メディアタイプ"%2$s"のためのフィールド"%1$s"が設定されていません。

en-us	Field "%1$s" is missing a value for screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"のためのフィールド"%1$s"が設定されていません。

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
ja	フィールド"%1$s"の設定が正しくありません: %2$s

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s.
ja	フィールド"%1$s"の設定が正しくありません: %2$s

en-us	Field "%1$s" is not integer.
ja	フィールド"%1$s"は整数値ではありません。

en-us	Field "%1$s" is not string.
ja	フィールド"%1$s"は文字列ではありません。

en-us	Field "%1$s" is required for media type "%2$s".
ja	メディアタイプ"%2$s"のためのフィールド"%1$s"を指定してください。

en-us	Field "%1$s" must be missing.
ja	フィールド"%1$s"が入力されていません。

en-us	Field "host" is mandatory.
ja	フィールド"host"は必須です。

en-us	File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Returns integer
ja	ファイルのチェックサム計算。UNIXのcksumアルゴリズムで計算する。整数値を返す。

en-us	File format is unsupported.
ja	ファイルフォーマットがサポートされていません。

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
ja	ファイルサイズが大きすぎます。アップロードファイルサイズの最大値は%1$sバイトです。

en-us	File size (in bytes). Returns integer
ja	バイト単位のファイルサイズ。整数値を返す。

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
ja	ファイルの時刻情報。UNIXのタイムスタンプで整数値を返す。

en-us	Fill
ja	塗りつぶし

en-us	Filled region
ja	面

en-us	Filter
ja	フィルター

en-us	Filters
ja	フィルター

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
ja	ファイル内の文字列検索。存在しない場合は「0」を返し、存在する場合は「1」を返す。

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
ja	ファイル内の文字列検索。一致する文字列を含む行かoutputパラメータで指定したものを返す。

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
ja	Webページ上の文字列検索。一致する文字列かoutputパラメータで指定したものを返す。

en-us	Finish
ja	終了

en-us	Finnish (fi_FI)
ja	フィンランド語 (fi_FI)

en-us	first
ja	第1

en-us	First
ja	最初

en-us	first parameter is expected
ja	最初のパラメータを指定してください

en-us	Fit
ja	近似関数

en-us	Fit to map
ja	マップに合わせる

en-us	Fixed
ja	固定

en-us	Flexible
ja	例外設定

en-us	Follow redirects
ja	リダイレクトをたどる

en-us	Font
ja	フォント

en-us	Font colour
ja	フォント色

en-us	Font size
ja	フォントサイズ

en-us	forecast() - Forecast for next t seconds based on period T
ja	forecast() - 期間Tに基づく次のt秒の予測値

en-us	Form data
ja	フォームデータ

en-us	Formula
ja	式

en-us	Formula missing for action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"の式が設定されていません。

en-us	Formula missing for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"の式が設定されていません。

en-us	Formula missing for override "%1$s".
ja	上書き"%1$s"の式が設定されていません。

en-us	fourth
ja	第4

en-us	French (fr_FR)
ja	フランス語 (fr_FR)

en-us	Fri
ja	金

en-us	Friday
ja	金曜

en-us	From
ja	開始

en-us	Frontend access
ja	Webインターフェースへのアクセス

en-us	Frontend messaging
ja	Webインターフェースのアラート表示

en-us	FTP
ja	FTP

en-us	Full
ja	すべて

en-us	Full clone
ja	すべて複製

en-us	Function
ja	関数

en-us	fuzzytime() - Difference between item value (as timestamp) and Zabbix server timestamp is less than or equal to T seconds (1 - true, 0 - false)
ja	fuzzytime() - アイテムの値(タイムスタンプとして)とZabbixサーバーのタイムスタンプとの差がT秒以下か (1 - T秒以下、0 - それ以外)

en-us	General
ja	一般設定

en-us	Generated in %1$s sec
ja	Generated in %1$s sec

en-us	Georgian (ka_GE)
ja	グルジア語 (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
ja	ドイツ語 (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
ja	Webページコンテンツ取得。テキストとしてWebページのソースを返す。

en-us	Get value
ja	値の取得

en-us	Get value and test
ja	値の取得とテスト

en-us	Get value from host
ja	ホストから値を取得

en-us	Given expression is not a macro
ja	設定した条件式はマクロではありません

en-us	global housekeeping settings
ja	データの保存期間設定(全体設定)

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
ja	グローバルな正規表現"%1$s"は存在しません。

en-us	Global script
ja	グローバルスクリプト

en-us	Global scripts
ja	グローバルスクリプト

en-us	Global value
ja	グローバル値

en-us	GMT%1$s
ja	GMT%1$s

en-us	Go back to %1$s
ja	%1$sに戻る

en-us	Google Chrome
ja	Google Chrome

en-us	Go to
ja	次のページへ移動

en-us	Go to dashboard
ja	ダッシュボードへ移動

en-us	Go to first page
ja	最初のページへ

en-us	Go to last page, %1$s
ja	最後のページ%1$sへ

en-us	Go to next page, %1$s
ja	次のページ%1$sへ

en-us	Go to page %1$s
ja	ページ%1$sへ

en-us	Go to page %1$s, current page
ja	ページ%1$sへ、現在のページです

en-us	Go to previous page, %1$s
ja	前のページ%1$sへ

en-us	Gradient line
ja	グラデーションライン

en-us	Graph
ja	グラフ

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	グラフ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
ja	グラフ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します (他のテンプレートからの継承)。

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
ja	グラフ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します (アイテムは同一ではありません)。

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s".
ja	グラフ"%1$s"は継承できません。指定されたアイテムは"%2$s"に存在しません。

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s" (Ymax value item).
ja	グラフ"%1$s"は継承できません。指定されたアイテムは"%2$s"に存在しません (Y軸の最大値用のアイテム)。

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s" (Ymin value item).
ja	グラフ"%1$s"は継承できません。指定されたアイテムは"%2$s"に存在しません (Y軸の最小値用のアイテム)。

en-us	Graph "%1$s" does not exist on template "%2$s".
ja	グラフ"%1$s"はテンプレート"%2$s"に存在しません。

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
ja	テンプレートのアイテムを含むグラフ"%1$s"には他のホストのアイテムを設定できません。

en-us	Graph added
ja	グラフを追加しました

en-us	Graph (classic)
ja	グラフ (クラシック)

en-us	Graph copied
ja	グラフをコピーしました

en-us	Graph deleted
ja	グラフを削除しました

en-us	Graph element
ja	グラフの要素

en-us	graph pattern
ja	グラフのパターン

en-us	Graph prototype
ja	グラフのプロトタイプ

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
ja	グラフのプロトタイプ"%1$s"に複数のディスカバリルールからのアイテムのプロトタイプが含まれています。

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
ja	グラフのプロトタイプ"%1$s"は少なくとも1つ以上のアイテムのプロトタイプを設定する必要があります。

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
ja	テンプレートのアイテムを含むグラフのプロトタイプ"%1$s"には他のホストのアイテムを設定できません。

en-us	Graph prototype added
ja	グラフのプロトタイプを追加しました

en-us	Graph prototype deleted
ja	グラフのプロトタイプを削除しました

en-us	Graph prototype not found.
ja	グラフのプロトタイプが見つかりません。

en-us	Graph prototypes
ja	グラフのプロトタイプ

en-us	Graph prototypes deleted
ja	グラフのプロトタイプを削除しました

en-us	Graph prototype updated
ja	グラフのプロトタイプを更新しました

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のグラフのプロトタイプは使用できません。

en-us	Graphs
ja	グラフ

en-us	Graphs deleted
ja	グラフを削除しました

en-us	Graph sum
ja	グラフの合計値

en-us	Graph type
ja	グラフのタイプ

en-us	Graph updated
ja	グラフを更新しました

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のグラフは使用できません。

en-us	Graph with name "%1$s" already exists in graphs or graph prototypes.
ja	"%1$s"の名前を持つグラフはグラフもしくはグラフのプロトタイプにすでに存在します。

en-us	Graph with same name but other type exist.
ja	同じ名前で異なるタイプのグラフが存在します。

en-us	Greek (el_GR)
ja	ギリシャ語 (el_GR)

en-us	Grid
ja	グリッド

en-us	Group
ja	グループ

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
ja	ホストのプロトタイプで使用されているためグループ"%1$s"は削除できません。

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
ja	相関関係の条件で使用されているためグループ"%1$s"は削除できません。

en-us	Group "%1$s" does not exist.
ja	グループ"%1$s"は存在しません。

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ja	ホスト"%2$s"のグループ"%1$s"は存在しません。

en-us	Group added
ja	グループを追加しました

en-us	Group deleted
ja	グループを削除しました

en-us	Group for discovered hosts
ja	ディスカバリで発見されたホストのグループ

en-us	Group for discovered hosts "%1$s".
ja	ディスカバリで発見されたホスト"%1$s"のグループ。

en-us	Grouping by
ja	次によるグルーピング

en-us	Group name
ja	グループ名

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
ja	グループのプロトタイプにディスカバリされたホスト用のグループ"%1$s"を使用することはできません。

en-us	Group prototypes
ja	グループのプロトタイプ

en-us	Groups
ja	グループ

en-us	Group updated
ja	グループを更新しました

en-us	GSM modem
ja	GSMモデム

en-us	Guest user
ja	Guestユーザー

en-us	GUI
ja	表示設定

en-us	GUI access disabled.
ja	GUIアクセスを無効にしました

en-us	h
ja	h

en-us	Hardware
ja	ハードウェア

en-us	Hardware (Full details)
ja	ハードウェア (詳細)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
ja	ハードウェアセンサーの読み込み。 浮動小数点値を返す。

en-us	Headers
ja	ヘッダー

en-us	Hebrew (he_IL)
ja	ヘブライ語 (he_IL)

en-us	Height
ja	高さ

en-us	Help
ja	ヘルプ

en-us	Hexadecimal to decimal
ja	16進数から10進数

en-us	hh
ja	hh

en-us	hh.mm
ja	hh.mm

en-us	H:i
ja	H:i

en-us	Hidden
ja	非表示

en-us	Hide debug
ja	デバッグを隠す

en-us	Hide groups without problems
ja	障害の無いグループを隠す

en-us	Hide selected
ja	選択を非表示

en-us	Hide sidebar
ja	サイドバーを隠す

en-us	Hierarchy
ja	階層

en-us	High
ja	重度の障害

en-us	High-contrast dark
ja	High-contrast dark

en-us	High-contrast light
ja	High-contrast light

en-us	Highlight whole row
ja	行を強調表示

en-us	H:i:s
ja	H:i:s

en-us	History
ja	ヒストリ

en-us	History and trends compression
ja	ヒストリとトレンドの圧縮

en-us	History cleanup is not supported if compression is enabled
ja	圧縮が有効になっているのでヒストリのクリーンアップはサポートされません

en-us	History cleared
ja	ヒストリを削除しました

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
ja	ヒストリの削除には時間を要します。実行しますか？

en-us	History data selection
ja	履歴データの選択

en-us	History data storage period "%1$s".
ja	ヒストリデータ保存期間 "%1$s"。

en-us	History of events
ja	イベントの履歴

en-us	History storage period
ja	ヒストリの保存期間

en-us	Homepage
ja	ホームページ

en-us	Horizontal
ja	横

en-us	Horizontal align
ja	横位置

en-us	host
ja	ホスト

en-us	Host
ja	ホスト

en-us	Host "%1$s" already exists.
ja	ホスト"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
ja	ホスト"%1$s"にホストグループを設定してください。

en-us	Host "%1$s" is monitored with proxy "%2$s".
ja	ホスト"%1$s"はプロキシ"%2$s"経由で監視されています。

en-us	Host access
ja	ホストアクセス

en-us	Host added
ja	ホストを追加しました

en-us	Host address
ja	ホストのアドレス

en-us	Host (ascending)
ja	ホスト(昇順)

en-us	Host availability
ja	ホスト稼働状況

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
ja	ホストに同じタイプのデフォルトインターフェースは2つ以上設定できません。

en-us	Host count
ja	ホスト数

en-us	Host deleted
ja	ホストを削除しました

en-us	Host disabled
ja	ホストを無効にしました

en-us	Host enabled
ja	ホストを有効にしました

en-us	host group
ja	ホストグループ

en-us	Host group
ja	ホストグループ

en-us	Host group "%1$s" already exists.
ja	ホストグループ"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
ja	グローバルスクリプトに使用されているためホストグループ"%1$s"を削除できません。

en-us	Host group "%1$s" is internal and can not be deleted.
ja	ホストグループ"%1$s"は内部的に使用されているため削除できません。

en-us	Host group elements
ja	ホストグループ内のホスト

en-us	Host group issues
ja	ホストグループの障害

en-us	Host group label type
ja	ホストグループのラベルタイプ

en-us	Host groups
ja	ホストグループ

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のホストグループは使用できません。

en-us	hostid of dependent item and master item should match
ja	依存アイテムとマスターアイテムのhostidを一致させてください

en-us	Host info
ja	ホスト情報

en-us	Host interface
ja	ホストインターフェース

en-us	Host inventory
ja	ホストインベントリ

en-us	Host inventory overview
ja	ホストインベントリの概要

en-us	Host IP
ja	ホストのIPアドレス

en-us	Host issues
ja	ホストの障害

en-us	"host:key" pair is expected
ja	"host:key"のペアで指定してください

en-us	Host label type
ja	ホストのラベルタイプ

en-us	Host macros
ja	ホストマクロ

en-us	Host metadata
ja	ホストメタデータ

en-us	Host name
ja	ホスト名

en-us	Host networks
ja	ホストネットワーク

en-us	host pattern
ja	ホストパターン

en-us	Host prototype
ja	ホストプロトタイプ

en-us	Host prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	ホストのプロトタイプ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在しています。

en-us	Host prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
ja	ホストのプロトタイプ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在しています(他のテンプレートからの継承)。

en-us	Host prototype added
ja	ホストのプロトタイプを追加しました

en-us	Host prototype deleted
ja	ホストのプロトタイプを削除しました

en-us	Host prototype macros
ja	ホストのプロトタイプのマクロ

en-us	Host prototypes
ja	ホストのプロトタイプ

en-us	Host prototypes deleted
ja	ホストのプロトタイプを削除しました

en-us	Host prototype updated
ja	ホストのプロトタイプを更新しました

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
ja	ホスト名"%1$s"を持つホストのプロトタイプはディスカバリルール"%2$s"にすでに存在しています。

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
ja	ホストの表示名"%1$s"を持つホストのプロトタイプはディスカバリルール"%2$s"にすでに存在しています。

en-us	Host router
ja	ホストルータ

en-us	Hosts
ja	ホスト

en-us	Hosts and groups
ja	ホストとホストグループ

en-us	Host screens
ja	ホストスクリーン

en-us	Hosts location
ja	ホストの位置

en-us	Host subnet mask
ja	ホストのサブネットマスク

en-us	Hosts updated
ja	ホストを更新しました

en-us	Host time
ja	ホスト時間

en-us	Host updated
ja	ホストを更新しました

en-us	Host update failed.
ja	ホストの更新に失敗しました

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のホストは使用できません。

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
ja	同じホスト名"%1$s"を持つホストがすでに存在します。

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
ja	同じホストの表示名"%1$s"を持つホストがすでに存在します。

en-us	Hours
ja	時間

en-us	Housekeeping
ja	データの保存期間

en-us	HTML
ja	HTML

en-us	HTTP
ja	HTTP

en-us	HTTP agent
ja	HTTPエージェント

en-us	HTTP authentication
ja	HTTP認証

en-us	HTTP login form
ja	HTTPのログイン画面

en-us	HTTP proxy
ja	HTTPプロキシ

en-us	HTTPS
ja	HTTPS

en-us	HTTP settings
ja	HTTP認証の設定

en-us	Hungarian (hu_HU)
ja	ハンガリー語 (hu_HU)

en-us	HW architecture
ja	ハードウェアアーキテクチャ

en-us	ICMP ping
ja	ICMP ping

en-us	icon
ja	アイコン

en-us	Icon
ja	アイコン

en-us	Icon (default)
ja	アイコン (デフォルト)

en-us	Icon (disabled)
ja	アイコン (無効)

en-us	I confirm to remove all macros
ja	すべてのマクロを削除することを確認

en-us	Icon highlight
ja	アイコンのハイライト

en-us	Icon (maintenance)
ja	アイコン (メンテナンス)

en-us	Icon map
ja	アイコンのマッピング

en-us	Icon map "%1$s" already exists.
ja	アイコンのマッピング"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
ja	アイコンのマッピング"%1$s"を削除できません。マップ"%2$s"に使用されています。

en-us	Icon map created
ja	アイコンのマッピングを作成しました

en-us	Icon map deleted
ja	アイコンのマッピングを削除しました

en-us	Icon mapping
ja	アイコンのマッピング

en-us	Icon map updated
ja	アイコンのマッピングを更新しました

en-us	Icon (problem)
ja	アイコン (障害)

en-us	Icons
ja	アイコン

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のアイコンは使用できません。

en-us	ID
ja	ID

en-us	Identical actions are used by modules located at %1$s.
ja	同一のアクションは%1$sにあるモジュールで使用されています。

en-us	Identical ID (%1$s) is used by modules located at %2$s.
ja	同一のID(%1$s)は%2$sにあるモジュールで使用されています。

en-us	Identical namespace (%1$s) is used by modules located at %2$s.
ja	同一のネームスペース(%1$s)は%2$sにあるモジュールで使用されています。

en-us	Identification of the system. Returns string
ja	システムの識別文字列。文字列値を返す。

en-us	IdP entity ID
ja	IdPエンティティID

en-us	If filter matches
ja	フィルターが一致した場合

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
ja	このメッセージが間違っている場合は、必要な権限を得るために管理者に問い合わせてください

en-us	image
ja	イメージ

en-us	Image
ja	イメージ

en-us	Image "%1$s" already exists.
ja	イメージ"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Image added
ja	イメージを追加しました

en-us	Image deleted
ja	イメージを削除しました

en-us	Image label type
ja	イメージラベルのタイプ

en-us	Image load error [%1$s] in [%2$s].
ja	[%2$s]内の[%1$s]のイメージの読み込みエラー。

en-us	Images
ja	イメージ

en-us	Images for all maps will be updated!
ja	すべてのマップのイメージがアップデートされます！

en-us	Image size must be less than %1$s.
ja	イメージのサイズは%1$s未満にしてください。

en-us	Image updated
ja	イメージを更新しました

en-us	IMAP
ja	IMAP

en-us	Immediately
ja	すぐに

en-us	Import
ja	インポート

en-us	Imported successfully
ja	インポートに成功しました

en-us	Import failed
ja	インポートに失敗しました

en-us	Import file
ja	インポートするファイル

en-us	Impossible to filter by inventory field "%1$s", which does not exist.
ja	インベントリフィールド"%1$s"が存在しないためフィルタリングが行えません。

en-us	in
ja	期間中

en-us	Inaccessible discovery rule
ja	アクセスできないディスカバリルール

en-us	Inaccessible graph
ja	アクセスできないグラフ

en-us	Inaccessible graph prototype
ja	アクセスできないグラフのプロトタイプ

en-us	Inaccessible group
ja	アクセスできないグループ

en-us	Inaccessible host
ja	アクセスできないホスト

en-us	Inaccessible item
ja	アクセスできないアイテム

en-us	Inaccessible item prototype
ja	アクセスできないアイテムのプロトタイプ

en-us	Inaccessible maintenance
ja	アクセスできないメンテナンス

en-us	Inaccessible map
ja	アクセスできないマップ

en-us	Inaccessible template
ja	アクセスできないテンプレート

en-us	Inaccessible trigger
ja	アクセスできないトリガー

en-us	Inaccessible user
ja	アクセスできないユーザー

en-us	Include
ja	含める

en-us	Include event menu entry
ja	イベントメニュー項目を含める

en-us	Include subgroups
ja	サブグループを含める

en-us	including subgroups
ja	サブグループを含む

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
ja	ネットワークインターフェースの受信統計。整数値を返す。

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のラベルタイプの値%1$sが正しくありません。

en-us	Incorrect acceptable SLA for service "%1$s".
ja	サービス"%1$s"のSLAの許容値が正しくありません。

en-us	Incorrect acknowledgement action operationid.
ja	更新時の実行内容のoperationidが正しくありません。

en-us	Incorrect action condition discovery check.
ja	アクションの実行条件のディスカバリチェックの値が正しくありません。

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
ja	アクションの実行条件のディスカバリチェックの値が正しくありません。ディスカバリチェックが存在しないか、権限がありません。

en-us	Incorrect action condition discovery object.
ja	アクションの実行条件のディスカバリオブジェクトが正しくありません。

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
ja	アクションの実行条件のディスカバリルールが正しくありません。ディスカバリルールが存在しないか、権限がありません

en-us	Incorrect action condition discovery status.
ja	アクションの実行条件のディスカバリのステータスの値が正しくありません。

en-us	Incorrect action condition event type.
ja	アクションの実行条件のイベントタイプが正しくありません。

en-us	Incorrect action condition host group. Host group does not exist or you have no access to it.
ja	アクションの実行条件のホストグループの値が正しくありません。ホストグループが存在しないか、アクセス権がありません。

en-us	Incorrect action condition host. Host does not exist or you have no access to it.
ja	アクションの実行条件のホストの値が正しくありません。ホストが存在しないか、アクセス権がありません。

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
ja	アクションの実行条件のポート"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
ja	アクションの実行条件のプロキシ設定が正しくありません。プロキシが存在しないか、アクセス権がありません。

en-us	Incorrect action condition template. Template does not exist or you have no access to it.
ja	アクションの実行条件のテンプレートの値が正しくありません。テンプレートが存在しないか、アクセス権がありません。

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
ja	アクションの実行条件のトリガーの深刻度が正しくありません。

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
ja	アクションの実行条件のトリガーの値が正しくありません。トリガーが存在しないか、アクセス権がありません。

en-us	Incorrect action condition type.
ja	アクションの実行条件のタイプの値が正しくありません

en-us	Incorrect action operation command type.
ja	実行するアクションのコマンドタイプの値が正しくありません。

en-us	Incorrect action operation condition acknowledge type.
ja	アクションの実行内容の障害確認状態のタイプが正しくありません。

en-us	Incorrect action operation condition type.
ja	実行するアクションの実行条件のタイプが正しくありません。

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
ja	実行するアクションのエスカレーションステップの値が正しくありません。

en-us	Incorrect action operation host group. Host group does not exist or you have no access to this host group.
ja	実行するアクションのホストグループの値が正しくありません。ホストグループが存在しないか、アクセス権限がありません。

en-us	Incorrect action operation host. Host does not exist or you have no access to this host.
ja	実行するアクションのホストの値が正しくありません。ホストが存在しないか、アクセス権限がありません。

en-us	Incorrect action operationid.
ja	実行するアクションの設定が正しくありません。

en-us	Incorrect action operation port "%1$s".
ja	実行するアクションのポート"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect action operation template. Template does not exist or you have no access to this template.
ja	実行するアクションのテンプレートが正しくありません。テンプレートが存在しないかこのテンプレートにアクセスできません。

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
ja	イベントのソース"%2$s"のために実行するアクションのタイプ"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect action operation user group. User group does not exist or you have no access to this user group.
ja	実行するアクションのユーザーグループの値が正しくありません。グループが存在しないか、アクセス権がありません。

en-us	Incorrect action operation user. User does not exist or you have no access to this user.
ja	実行するアクションのユーザーの値が正しくありません。ユーザーが存在しないか、アクセス権がありません。

en-us	Incorrect algorithm for service "%1$s".
ja	サービス"%1$s"のアルゴリズムが正しくありません。

en-us	Incorrect API "%1$s".
ja	API"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect arguments passed to function
ja	設定項目が間違っています

en-us	Incorrect arguments passed to function.
ja	不正な引数が関数に渡されました。

en-us	Incorrect bulk value for interface.
ja	インターフェースのbulkの値が正しくありません。

en-us	incorrect calculated item formula
ja	計算アイテムの計算式が正しくありません

en-us	incorrect calculated item formula starting from "%1$s"
ja	"%1$s"から始まる計算アイテムの計算式が正しくありません

en-us	Incorrect calculate SLA value for service "%1$s".
ja	サービス"%1$s"のSLAの値の計算が正しくありません。

en-us	Incorrect characters used for host name "%1$s".
ja	ホスト名"%1$s"に不正な文字列が使用されています。

en-us	Incorrect characters used for proxy name "%1$s".
ja	プロキシ名"%1$s"に使用されている文字列が正しくありません。

en-us	Incorrect characters used for template name "%1$s".
ja	テンプレート名"%1$s"に使用されている文字列が正しくありません。

en-us	Incorrect conditions for action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"の条件式が正しくありません。

en-us	Incorrect conditions for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"の条件式が正しくありません。

en-us	incorrect condition type
ja	条件タイプが正しくありません

en-us	Incorrect correlation ID.
ja	相関関係IDが正しくありません。

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for action "%1$s": %3$s.
ja	アクション"%1$s"のカスタム条件式"%2$s"が正しくありません： %3$s。

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for correlation "%1$s": %3$s.
ja	相関関係"%1$s"のカスタム条件式"%2$s"が正しくありません: %3$s。

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for discovery rule "%1$s": %3$s.
ja	ディスカバリルール"%1$s"のカスタム条件式"%2$s"が正しくありません: %3$s。

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for override "%1$s": %3$s.
ja	"%1$s"を上書きするためのカスタム条件式"%2$s"が正しくありません: %3$s。

en-us	Incorrect data.
ja	データが正しくありません。

en-us	Incorrect default charset for Zabbix database: %1$s.
ja	Zabbixデータベースのデフォルト文字コードが正しくありません: %1$s。

en-us	incorrect element count
ja	要素の数が正しくありません

en-us	Incorrect evaltype value.
ja	評価タイプの値が正しくありません。

en-us	Incorrect event object "%1$s" (%2$s) for event source "%3$s" (%4$s), only the following objects are supported: %5$s.
ja	イベントソース"%3$s" (%4$s)に対するイベントオブジェクト"%1$s" (%2$s)が正しくありません次のオブジェクトのみサポートされています: %5$s。

en-us	Incorrect eventobject value.
ja	イベントオブジェクトの値が正しくありません。

en-us	Incorrect eventsource value.
ja	イベントソースの値が正しくありません。

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
ja	テーブル"%2$s"へのwhereステートメントのフィールド"%1$s"の名前または値が正しくありません。

en-us	Incorrect fields for sysmap.
ja	マップの設定が正しくありません。

en-us	Incorrect file path for "%1$s": %2$s.
ja	"%1$s": %2$sのファイルパスが正しくありません。

en-us	Incorrect file upload.
ja	アップロードされたファイルが正しくありません。

en-us	Incorrect filter condition formula ID for action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"のフィルター条件式IDが正しくありません。

en-us	Incorrect filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルター条件式IDが正しくありません。

en-us	Incorrect filter condition formula ID given for correlation "%1$s".
ja	相関関係"%1$s"のフィルター条件式IDが正しくありません。

en-us	Incorrect filter condition macro for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルター条件マクロが正しくありません。

en-us	Incorrect filter condition macro for override "%1$s".
ja	"%1$s"を上書きするためのフィルター条件マクロが正しくありません。

en-us	Incorrect filter condition operator for action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"のフィルター条件演算子が正しくありません。

en-us	Incorrect filter condition operator for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルター条件演算子が正しくありません。

en-us	Incorrect filter condition type for action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"のフィルター条件タイプが正しくありません。

en-us	Incorrect function is used
ja	間違った関数が使用されています

en-us	Incorrect graph ID "%1$s" provided for screen element.
ja	スクリーンの要素のグラフID"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect graph prototype ID "%1$s" provided for screen element.
ja	スクリーンの要素のグラフのプロトタイプID"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
ja	マップ"%1$s"の"height"の値が正しくありません。

en-us	Incorrect host group.
ja	ホストグループが正しくありません。

en-us	Incorrect host group ID "%1$s" provided for screen element.
ja	スクリーンの要素のホストグループID"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect host ID "%1$s" provided for screen element.
ja	スクリーンの要素のホストID"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect image index.
ja	イメージのインデックスが正しくありません。

en-us	Incorrect input parameters.
ja	入力されたパラメータが正しくありません。

en-us	Incorrect interface DNS parameter "%1$s" provided.
ja	インターフェースのDNSパラメータ"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect interface port "%1$s" provided.
ja	インターフェースのポート"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect inventory field "%1$s".
ja	インベントリのフィールド"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
ja	実行するアクション内のインベントリモードが正しくありません。

en-us	Incorrect item for axis value.
ja	軸に設定されたアイテムが正しくありません。

en-us	Incorrect item ID "%1$s" provided for screen element.
ja	スクリーンの要素のアイテムID"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
ja	トリガー条件式"%2$s"に正しくないアイテムキー"%1$s"が使用されています。

en-us	Incorrect item prototype ID "%1$s" provided for screen element.
ja	スクリーンの要素のアイテムのプロトタイプID"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect item value type
ja	アイテムのデータ型が正しくありません

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
ja	トリガー関数"%2$s"に正しくないアイテムのデータ型"%1$s" が使用されています。

en-us	Incorrect list of items.
ja	アイテムのリストの誤り

en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
ja	メンテナンス期間が正しくありません - 日時は1970.01.01から2038.01.18の間で設定してください

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
ja	メンテナンス期間が正しくありません (最小5分)

en-us	Incorrect map ID.
ja	マップIDが正しくありません。

en-us	Incorrect map ID "%1$s" provided for screen element.
ja	スクリーンの要素のマップID"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect max columns provided for screen element.
ja	スクリーンの要素の最大列数が正しくありません。

en-us	Incorrect media type ID.
ja	メディアタイプIDが正しくありません。

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
ja	メソッド"%1$s.%2$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect object value.
ja	オブジェクトの値が正しくありません。

en-us	Incorrect parameter "%1$s" value: %2$s.
ja	パラメータ"%1$s"の値:%2$sが正しくありません。

en-us	Incorrect parameter for action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"のパラメータが正しくありません。

en-us	Incorrect parameter for operations.
ja	実行するアクションのパラメータが正しくありません。

en-us	Incorrect parameters for action update method "%1$s".
ja	アクション更新メソッド"%1$s"のパラメータが正しくありません。

en-us	Incorrect parameters for condition.
ja	アクションの実行条件のパラメータが正しくありません。

en-us	Incorrect parameters for maintenance.
ja	メンテナンスのパラメータが正しくありません。

en-us	Incorrect parent for service "%1$s".
ja	サービス"%1$s"の親が正しくありません。

en-us	Incorrect parent service.
ja	親サービスが正しくありません。

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のユーザーグループ内の"permission"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"のユーザーグループ内の"permission"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のユーザー内の"permission"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"のユーザー内の"permission"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect port range.
ja	ポートの範囲が正しくありません。

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"の"private"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"の"private"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
ja	正規表現"%1$s"が正しくありません： "%2$s"

en-us	Incorrect resource type provided for screen item.
ja	スクリーンのリソースタイプが正しくありません。

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
ja	Zabbixサーバー"%1$s"から正しくない値を受信しました。

en-us	Incorrect screen ID.
ja	スクリーンIDが正しくありません。

en-us	Incorrect screen ID "%1$s" provided for screen element.
ja	スクリーンの要素のグラフID"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect screen provided for slide show.
ja	スライドショーに設定されているスクリーンが正しくありません。

en-us	Incorrect service end time.
ja	サービス終了時刻が正しくありません。

en-us	Incorrect service start time.
ja	サービス開始時刻が正しくありません。

en-us	Incorrect service time type.
ja	サービスタイムの種別が正しくありません。

en-us	Incorrect SNMP community.
ja	SNMPコミュニティの値が正しくありません。

en-us	Incorrect SNMP OID.
ja	SNMP OIDの値が正しくありません。

en-us	Incorrect "soft" field value for dependency for service "%1$s".
ja	サービス"%1$s"依存関係のフィールド"soft"の値が正しくありません。

en-us	Incorrect sort order for service "%1$s".
ja	サービス"%1$s"のソート順序が正しくありません。

en-us	Incorrect source value.
ja	ソースの値が正しくありません。

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
ja	ホスト"%1$s"のステータスが正しくありません。

en-us	Incorrect status for service "%1$s".
ja	サービス"%1$s"のステータスが正しくありません。

en-us	Incorrect style provided for screen element.
ja	スクリーンの要素のスタイルが正しくありません。

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
ja	間違った書式が"%1$s"付近に見つかりました

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
ja	テンプレートのWebシナリオのステップ数が正しくありません。

en-us	Incorrect template screen ID.
ja	テンプレートスクリーンIDが正しくありません。

en-us	incorrect trigger expression
ja	トリガー条件式が正しくありません

en-us	Incorrect trigger expression
ja	間違ったトリガーの条件式

en-us	Incorrect trigger expression.
ja	トリガー条件式が正しくありません。

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
ja	トリガー条件式が正しくありません。ホスト"%1$s"が存在しないか、ホストへのアクセス権がありません。

en-us	incorrect trigger expression starting from "%1$s"
ja	"%1$s"で始まるトリガー条件式が正しくありません

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
ja	トリガー条件式が正しくありません。トリガー条件式のはテンプレートとホストの両方に属することはできません。

en-us	Incorrect trigger function "%1$s" provided in expression.
ja	条件式のトリガー関数"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect trigger ID for service "%1$s".
ja	サービス"%1$s"のトリガーIDが正しくありません。

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
ja	トリガーのプロトタイプの条件式が正しくありません。ホスト"%1$s"が存在しないかアクセス権限がありません。

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
ja	トリガーのプロトタイプの条件式が正しくありません。トリガーのプロトタイプの条件式はテンプレートと同時にホストに属していなければなりません。

en-us	Incorrect type of calculation for action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"の計算のタイプが正しくありません。

en-us	Incorrect type of calculation for correlation "%1$s".
ja	相関関係"%1$s"の計算タイプが正しくありません。

en-us	Incorrect type of calculation for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"の計算のタイプが正しくありません。

en-us	Incorrect user group.
ja	ユーザーグループが正しくありません。

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
ja	マップ"%1$s"の指定されたユーザーグループIDが正しくありません。

en-us	Incorrect user group ID specified for screen "%1$s".
ja	スクリーン"%1$s"の指定されたユーザーグループIDが正しくありません。

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
ja	マップ"%1$s"の指定されたユーザーIDが正しくありません。

en-us	Incorrect user ID specified for screen "%1$s".
ja	スクリーン"%1$s"の指定されたユーザーIDが正しくありません。

en-us	Incorrect user name or password or account is temporarily blocked.
ja	不正なユーザー名やパスワードまたはアカウントは一時的にブロックされます。

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
ja	"%2$s"フィールドの値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
ja	"%2$s"フィールドの値"%1$s"が正しくありません: %3$sから%4$sの間で設定してください。

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s, and have no more than %5$s digits after the decimal point.
ja	"%2$s"フィールドの値"%1$s"が正しくありません：%3$sから%4$sの間で、小数点以下は%5$s桁以下で設定してください。

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
ja	浮動小数フィールド"%2$s"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
ja	整数フィールド"%2$s"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
ja	符号なし整数フィールド"%2$s"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect value "%1$s" in field "%2$s" for correlation "%3$s".
ja	相関関係"%3$s"のフィールド"%2$s"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect value "%1$s" in field "%2$s" for media type "%3$s".
ja	メディアタイプ"%3$s"のためのフィールド"%2$s"内の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
ja	"%1$s"フィールドのための値が正しくありません。

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
ja	フィールド"%1$s": %2$sの値が正しくありません。

en-us	Incorrect value used for proxy status "%1$s".
ja	プロキシのステータス"%1$s"に使用されている値が正しくありません。

en-us	Incorrect value used for PSK field. It should consist of an even number of hexadecimal characters.
ja	PSKフィールドに利用された値が正しくありません。16進文字列で構成されていません。

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
ja	マップ"%1$s"の"width"の値が正しくありません。

en-us	Indonesian (id_ID)
ja	インドネシア語 (id_ID)

en-us	Infinity
ja	無限大

en-us	Info
ja	情報

en-us	Information
ja	情報

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
ja	サービス情報の取得。引数がstateやstartupなら整数値を返す。引数がdisplayname、path、userなら文字列値を返す。引数がdescriptionならテキスト値を返す。具体的には引数がstateで状態が開始なら「0」、一時停止なら「１」、開始中なら「2」、一時停止中なら「3」、再開中なら「4」、停止中なら「5」、停止なら「6」、不明なら「7」、該当サービスなしなら「255」を返す。また、引数がstartupでスタートアップの種類が自動なら「0」、自動(遅延開始)なら「1」、手動なら「2」、無効なら「3」、不明なら「4」を返す。

en-us	Inherited
ja	継承したもの

en-us	Inherited and host macros
ja	継承したマクロとホストマクロ

en-us	Inherited and host prototype macros
ja	継承したマクロとホストのプロトタイプのマクロ

en-us	Inherited and template macros
ja	継承したマクロとテンプレートマクロ

en-us	Inherited and trigger tags
ja	継承したタグとトリガータグ

en-us	Inherited items
ja	継承したアイテム

en-us	In maintenance
ja	メンテナンス中

en-us	In progress
ja	実行中

en-us	In range
ja	値の範囲

en-us	Insert
ja	挿入

en-us	Insert expression
ja	条件式の挿入

en-us	Install
ja	インストール

en-us	Installation
ja	インストール

en-us	Installer name
ja	インストーラ名

en-us	Interface
ja	インターフェース

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
ja	インターフェースは"%2$s"のアイテム"%1$s"にリンクされています。

en-us	Interfaces
ja	インターフェース

en-us	Interface type
ja	インターフェースタイプ

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
ja	DNS "%1$s"が設定されたインターフェースにIPアドレスを設定してください。

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
ja	IPアドレス"%1$s"が設定されたインターフェースにDNS名を設定してください。

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
ja	"%2$s"の"DNSを使用"にチェックが入っている場合、IPアドレス"%1$s"のインターフェースのDNS名は必須項目です。

en-us	internal
ja	内部イベント

en-us	Internal
ja	Zabbixデータベース内のユーザー情報

en-us	Internal
ja	Zabbixデータベース内のユーザー情報

en-us	Internal actions
ja	内部イベントアクション

en-us	Internal data storage period
ja	内部イベントの保存期間

en-us	Internal error.
ja	内部エラー。

en-us	Internal event and alert data storage period "%1$s".
ja	内部イベントとアラートのデータ保存期間 "%1$s"。

en-us	Internal JSON-RPC error.
ja	JSON-RPC内部エラー。

en-us	Internal problem
ja	内部イベント発生

en-us	Internal problem recovery
ja	内部イベント復旧

en-us	Internet Explorer
ja	Internet Explorer

en-us	Interval
ja	監視間隔

en-us	Invalid action condition: %1$s.
ja	アクションの実行条件が正しくありません：%1$s。

en-us	invalid address range "%1$s"
ja	アドレスの範囲 "%1$s"が正しくありません

en-us	Invalid audit data storage period: %1$s.
ja	監査データの保存期間が正しくありません：%1$s。

en-us	Invalid autoregistration data storage period: %1$s.
ja	自動登録データの保存期間が正しくありません：%1$s。

en-us	Invalid blinking on trigger status change: %1$s.
ja	ステータスが変化したイベントの点滅期間が正しくありません：%1$s。

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
ja	UTF-8のバイトシーケンスが正しくありません

en-us	Invalid data storage period for services: %1$s.
ja	サービスのデータ保存期間が正しくありません：%1$s。

en-us	invalid data type
ja	データタイプが正しくありません

en-us	Invalid date.
ja	日付が正しくありません。

en-us	invalid delay
ja	監視間隔が正しくありません

en-us	Invalid displaying of OK triggers: %1$s.
ja	正常イベントの表示期間が正しくありません：%1$s。

en-us	Invalid email address "%1$s".
ja	メールアドレス"%1$s"が正しくありません。

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
ja	ID "%1$s"のメディアタイプのメールアドレスが正しくありません。

en-us	Invalid fifth parameter.
ja	5番目のパラメータが正しくありません。

en-us	Invalid first parameter.
ja	1つ目のパラメータが正しくありません。

en-us	Invalid fourth parameter.
ja	4つ目のパラメータが正しくありません。

en-us	Invalid history data storage period: %1$s.
ja	ヒストリデータの保存期間が正しくありません：%1$s。

en-us	invalid history storage period
ja	ヒストリの保存期間が正しくありません

en-us	invalid host group name
ja	ホストグループ名が正しくありません

en-us	Invalid hostid for macro "%1$s".
ja	マクロ"%1$s"のhostidが正しくありません。

en-us	invalid host name
ja	ホスト名が正しくありません

en-us	Invalid internal data storage period: %1$s.
ja	内部イベントの保存期間が正しくありません：%1$s。

en-us	Invalid interval "%1$s".
ja	監視間隔"%1$s"が正しくありません。

en-us	Invalid IP address "%1$s".
ja	IPアドレス"%1$s"が正しくありません。

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
ja	JSONデータが正しくありません。JSONテキストのパース中にサーバーでエラーが発生しました。

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
ja	キー"%1$s": %2$sが正しくありません。

en-us	Invalid key "%1$s" for discovery rule "%2$s" on "%3$s": %4$s.
ja	"%3$s": %4$sのディスカバリルール"%2$s"のアイテムキー"%1$s"が正しくありません。

en-us	Invalid key "%1$s" for item "%2$s" on "%3$s": %4$s.
ja	"%3$s": %4$sのアイテム"%2$s"のキー"%1$s"が正しくありません。

en-us	Invalid key "%1$s" for item prototype "%2$s" on "%3$s": %4$s.
ja	"%3$s": %4$sのアイテムプロトタイプ"%2$s"のキー"%1$s"が正しくありません。

en-us	Invalid macro "%1$s": %2$s.
ja	マクロ"%1$s": %2$sが正しくありません。

en-us	Invalid method parameters.
ja	メソッドのパラメータが正しくありません。

en-us	Invalid network discovery data storage period: %1$s.
ja	ネットワークディスカバリデータの保存期間が正しくありません：%1$s。

en-us	Invalid number of parameters.
ja	パラメータの数が正しくありません。

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
ja	パラメータ "%1$s"が正しくありません：%2$s。

en-us	Invalid params.
ja	パラメータが正しくありません。

en-us	invalid Prometheus output
ja	Prometheusの出力が正しくありません

en-us	invalid Prometheus pattern
ja	Prometheusパターンが正しくありません

en-us	Invalid refresh of unsupported items: %1$s
ja	取得不可アイテムの監視間隔が正しくありません：%1$s

en-us	invalid regular expression
ja	正規表現が正しくありません

en-us	Invalid Request.
ja	リクエストが正しくありません。

en-us	Invalid response code "%1$s".
ja	レスポンスコード"%1$s"が正しくありません。

en-us	Invalid second parameter.
ja	2つ目のパラメータが正しくありません。

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
ja	タグ"%1$s"が正しくありません: %2$s。

en-us	Invalid third parameter.
ja	3つ目のパラメータが正しくありません。

en-us	Invalid time period.
ja	期間が正しくありません。

en-us	Invalid trends data storage period: %1$s.
ja	トレンドデータの保存期間が正しくありません：%1$s。

en-us	invalid trend storage period
ja	トレンドデータの保存期間が正しくありません

en-us	Invalid trigger data storage period: %1$s.
ja	トリガーデータの保存期間が正しくありません：%1$s。

en-us	Invalid type for macro "%1$s".
ja	マクロ"%1$s"のタイプが正しくありません。

en-us	Invalid user sessions data storage period: %1$s.
ja	ユーザーセッションの保存期間が正しくありません：%1$s。

en-us	Inventory
ja	インベントリ

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
ja	ホスト"%1$s"のインベントリを無効にしました。

en-us	Inventory field
ja	インベントリフィールド

en-us	Inventory mode
ja	インベントリモード

en-us	IP
ja	IP

en-us	IP address
ja	IPアドレス

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
ja	ホストインターフェースのIPとDNSは必須項目です

en-us	IPMI
ja	IPMI

en-us	IPMI agent
ja	IPMIエージェント

en-us	IPMI interfaces
ja	IPMIインターフェース

en-us	IPMI scripts can be executed only by server.
ja	IPMIスクリプトはサーバーでのみ実行できます。

en-us	IPMI sensor
ja	IPMIセンサー

en-us	IPMI sensor IDs and other sensor-related parameters. Returns JSON.
ja	IPMIセンサーのIDとその他のセンサーに関連したパラメーターを取得。JSONで返す。

en-us	IP range
ja	IPアドレスの範囲

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
ja	IPアドレスの範囲"%1$s"がアドレスの制限"%2$s"を超えています。

en-us	iregexp() - Regular expression V matching last value in period T (non case-sensitive; 1 - match, 0 - no match)
ja	iregexp() - 期間T内の最新値の正規表現Vチェック (大文字小文字区別なし; 1 - 見つかった、0 - それ以外)

en-us	is greater than or equals
ja	以上

en-us	is less than or equals
ja	以下

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
ja	{}で括られていないか不正な値です

en-us	Is online?
ja	ログイン状態

en-us	Issue
ja	問題

en-us	Issuer
ja	発行者

en-us	Italian (it_IT)
ja	イタリア語 (it_IT)

en-us	item
ja	アイテム

en-us	Item
ja	アイテム

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	アイテム"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
ja	アイテム"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します (他のテンプレートからの継承)。

en-us	Item "%1$s" cannot be copied without its master item.
ja	アイテム"%1$s"はマスターアイテムがないとコピーできません。

en-us	Item "%1$s" cannot populate a missing host inventory field number "%2$d". Choices are: from 0 (do not populate) to %3$d.
ja	アイテム"%1$s"はフィールド番号が存在しないホストインベントリ"%2$d"を自動設定することができません。0 (自動設定しない)から%3$dの間で設定してください。

en-us	Item "%1$s" does not exist on template "%2$s".
ja	アイテム"%1$s"はテンプレート"%2$s"に存在しません。

en-us	Item "%1$s" does not exist or you have no access to this item
ja	アイテム"%1$s"が存在しないかアクセス権限がありません

en-us	Item "%1$s" on "%2$s": application "%3$s" does not exist.
ja	"%2$s"上のアイテム"%1$s": アプリケーション"%3$s"は存在しません。

en-us	item "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
ja	ホスト"%2$s"上のアイテム"%1$s"は監視されていません

en-us	Item added
ja	アイテムを追加しました

en-us	Item contains user defined macros with type "Secret text". Values of these macros should be entered manually.
ja	アイテムに"隠しテキスト"形式のユーザーマクロが含まれています。これらのマクロの値は手動で入力してください。

en-us	Item copied
ja	アイテムをコピーしました

en-us	Item count
ja	アイテム数

en-us	Item deleted
ja	アイテムを削除しました

en-us	Item disabled
ja	アイテムを無効にしました

en-us	Item enabled
ja	アイテムを有効にしました

en-us	Item in "not supported" state
ja	アイテムが"取得不可"の状態

en-us	Item not selected
ja	アイテムが選択されていません

en-us	item pattern
ja	アイテムパターン

en-us	Item pre-processing is missing parameters: %1$s
ja	アイテムの保存前処理の引数が設定されていません：%1$s

en-us	Item prototype
ja	アイテムのプロトタイプ

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	アイテムのプロトタイプ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
ja	アイテムのプロトタイプ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します(他のテンプレートからの継承)。

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", linked to another rule.
ja	アイテムのプロトタイプ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します(別のルールでリンク済)。

en-us	Item prototype added
ja	アイテムのプロトタイプを追加しました

en-us	Item prototype deleted
ja	アイテムのプロトタイプを削除しました

en-us	Item prototypes
ja	アイテムのプロトタイプ

en-us	Item prototypes deleted
ja	アイテムのプロトタイプを削除しました

en-us	Item prototypes updated
ja	アイテムのプロトタイプを更新しました

en-us	Item prototype updated
ja	アイテムのプロトタイプを更新しました

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のアイテムのプロトタイプは使用できません。

en-us	Items
ja	アイテム

en-us	Items deleted
ja	アイテムを削除しました

en-us	Items list
ja	アイテムのリスト

en-us	Items location
ja	アイテム名の位置

en-us	Items updated
ja	アイテムを更新しました

en-us	Item type does not use interface
ja	アイテムタイプはインターフェースを使用しません

en-us	Item updated
ja	アイテムを更新しました

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
ja	アイテムが親ホストのものではないホストインターフェースを使用しています。

en-us	Item uses incorrect interface type.
ja	アイテムに正しくないインターフェースタイプが設定されています。

en-us	Item values
ja	アイテムの値

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
ja	アイテムは更新されません。正しい監視間隔を設定してください。

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
ja	アイテムは監視データを取得しません。監視間隔として少なくとも1つの例外設定か定期設定を行ってください。

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
ja	アイテムは監視データを取得しません。監視間隔は1sから1dで設定してください。定期設定や例外設定の監視間隔も利用できます。

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のアイテムは使用できません。

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	キー"%1$s"が設定されたアイテムは指定したホスト"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
ja	キー"%1$s"が設定されたアイテムは"%2$s"にディスカバリルールとしてすでに存在します。

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
ja	キー"%1$s"が設定されたアイテムはホスト"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
ja	キー"%1$s"が設定されたアイテムはホスト"%2$s"にプロトタイプから生成されたアイテムとしてすでに存在します。

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
ja	キー"%1$s"が設定されたアイテムはホスト"%2$s"にプロトタイプとしてすでに存在します。

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
ja	キー"%1$s"が設定されたアイテムはホスト"%2$s"に不明なアイテムとしてすでに存在します。

en-us	It is not possible to filter by user password.
ja	ユーザーのパスワードによるフィルターは行えません。

en-us	It is not possible to search by user password.
ja	ユーザーのパスワードによる検索は行えません。

en-us	Jan
ja	1月

en-us	January
ja	1月

en-us	Japanese (ja_JP)
ja	日本語 (ja_JP)

en-us	JavaScript
ja	JavaScript

en-us	JMX
ja	JMX

en-us	JMX agent
ja	JMXエージェント

en-us	JMX endpoint
ja	JMXエンドポイント

en-us	JMX interfaces
ja	JMXインターフェース

en-us	JSON data
ja	JSONデータ

en-us	JSON is expected
ja	JSONで指定してください

en-us	JSONPath
ja	JSONPath

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
ja	JSON-RPCエラーの生成に失敗しました。"%1$s"というようなエラーはありません。

en-us	JSON string is expected
ja	JSON文字列で指定してください

en-us	Jul
ja	7月

en-us	July
ja	7月

en-us	Jun
ja	6月

en-us	June
ja	6月

en-us	Keep lost resources period
ja	存在しなくなったリソースの保持期間

en-us	Kerberos
ja	Kerberos

en-us	Key
ja	キー

en-us	Key "%1$s" does not match <grpmax|grpmin|grpsum|grpavg>["Host group(s)", "Item key", "<last|min|max|avg|sum|count>", "parameter"].
ja	キー"%1$s"が<grpmax|grpmin|grpsum|grpavg>["Host group(s)", "Item key", "<last|min|max|avg|sum|count>", "parameter"]とマッチしません。

en-us	key is empty
ja	キーが設定されていません

en-us	Key passphrase
ja	キーのパスフレーズ

en-us	Keyword
ja	キーワード

en-us	Kiosk mode
ja	閲覧モード

en-us	Korean (ko_KR)
ja	韓国語 (ko_KR)

en-us	Label
ja	ラベル

en-us	Label location
ja	ラベルの位置

en-us	<label name>
ja	<ラベル名>

en-us	Language
ja	言語

en-us	Language "%1$s" is not supported.
ja	言語"%1$s"はサポートしていません。

en-us	last
ja	最終

en-us	last
ja	最新値

en-us	Last
ja	最後

en-us	Last %1$d day
ja	最新の%1$d日間

en-us	Last %1$d hour
ja	最新の%1$d時間

en-us	Last %1$d minute
ja	最新の%1$d分間

en-us	Last %1$d month
ja	最新の%1$dヶ月間

en-us	Last %1$d second
ja	最新の%1$d秒間

en-us	Last %1$d year
ja	最新の%1$d年間

en-us	Last 24 hours
ja	最新24時間

en-us	Last 30 days
ja	最新30日

en-us	Last 365 days
ja	最新365日

en-us	Last 7 days
ja	最新7日

en-us	Last change
ja	最新の変更

en-us	Last change (descending)
ja	最新の変更 (降順)

en-us	Last check
ja	最新のチェック時刻

en-us	Last hour graph
ja	最新1時間のグラフ

en-us	last() - Last (most recent) T value
ja	last() - 最新値

en-us	Last month graph
ja	最新1ヶ月のグラフ

en-us	Last of
ja	最新の

en-us	Last seen (age)
ja	最新データ受信時刻 (経過時間)

en-us	Last value
ja	最新の値

en-us	Last week graph
ja	最新1週間のグラフ

en-us	Latest data
ja	最新データ

en-us	Latest values
ja	最新の値

en-us	Latvian (lv_LV)
ja	ラトビア語 (lv_LV)

en-us	Layout
ja	レイアウト

en-us	LDAP
ja	LDAP

en-us	LDAP authentication
ja	LDAP認証

en-us	LDAP host
ja	LDAPホスト

en-us	LDAP is not configured
ja	LDAPは設定されていません

en-us	LDAP login successful
ja	LDAPによるログインが成功しました

en-us	LDAP settings
ja	LDAP認証の設定

en-us	left
ja	左

en-us	Left
ja	左

en-us	Left trim
ja	先頭文字列削除

en-us	Left Y
ja	左側Y軸

en-us	Legend
ja	凡例

en-us	LF
ja	LF

en-us	Limit for search and filter results
ja	検索/フィルターの項目の上限値

en-us	Line
ja	線

en-us	Line colour
ja	線色

en-us	Line type
ja	線タイプ

en-us	Line width
ja	線幅

en-us	Link
ja	リンク

en-us	Linked map
ja	リンクされたマップ

en-us	Linked templates
ja	テンプレートとのリンク

en-us	Linked to templates
ja	テンプレートへのリンク

en-us	Link indicators
ja	障害発生時の条件設定

en-us	Link new templates
ja	新規テンプレートをリンク

en-us	Links
ja	リンク

en-us	Link selementid1 field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のselementid1項目は、存在しないマップのselement ID "%1$s"を指しています。

en-us	Link selementid2 field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のselementid2項目は、存在しないマップのselement ID "%1$s"を指しています。

en-us	Link templates
ja	テンプレートをリンク

en-us	Link to template
ja	テンプレートとのリンクを作成

en-us	Link to templates
ja	テンプレートとリンク

en-us	Listing of installed packages. Returns text
ja	インストールされたパッケージリスト。テキスト値を返す。

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
ja	MACアドレスのリスト。文字列値を返す。

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
ja	PCIまたはUSBのデバイスリスト。テキスト値を返す。

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
ja	サービスのリスト。空であれば「0」を返し、存在する場合はサービスのリストを改行で区切られたテキスト値を返す。

en-us	List is empty
ja	リストがありません

en-us	List of block devices and their type. Returns JSON
ja	ブロックデバイスとそのタイプのリスト。JSONで返す

en-us	list of characters
ja	文字列のリスト

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
ja	検出されたCPUコアのリスト。JSONで返す

en-us	List of mounted filesystems and their types. Returns JSON
ja	マウントされたファイルシステムとそのタイプのリスト。JSONで返す

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
ja	マウントされたファイルシステムのリスト、それらのタイプ、ディスクスペースとiノードの統計のリスト。JSONで返す

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
ja	ネットワークインターフェースのリスト。JSONで返す

en-us	List of object instances of Windows performance counters, discovered using object names in English. Returns JSON
ja	Windowsパフォーマンスカウンターのオブジェクトインスタンスの英語でのリスト。JSONで返す

en-us	List of object instances of Windows performance counters. Returns JSON
ja	Windowsパフォーマンスカウンターのオブジェクトインスタンスのリスト。JSONで返す

en-us	List of user group shares
ja	共有するユーザーグループ

en-us	List of user shares
ja	共有するユーザー

en-us	Lithuanian (lt_LT)
ja	リトアニア語 (lt_LT)

en-us	LLD macro
ja	LLDマクロ

en-us	LLD macros
ja	LLDマクロ

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
ja	Webページ全体の秒単位での読み込み時間。浮動小数点値を返す。

en-us	Local
ja	ローカル

en-us	Local time
ja	ローカル時間

en-us	Location
ja	場所

en-us	Location latitude
ja	緯度

en-us	Location longitude
ja	経度

en-us	Log
ja	ログ

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression T (1 - match, 0 - no match)
ja	logeventid() - 最新ログのイベントIDの正規表現Tとのマッチング (1 - 一致する、0 - 一致しない)

en-us	Log file monitoring. Returns log
ja	ログファイル監視。ログ値を返す。

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
ja	ログローテーションに対応したログファイル監視。ログ値を返す。

en-us	Login
ja	ログイン

en-us	Login failed.
ja	ログイン失敗。

en-us	Login name or password is incorrect.
ja	ログイン名かパスワードが間違っています。

en-us	Logout
ja	ログアウト

en-us	Logout requests
ja	ログアウトリクエスト

en-us	Logout responses
ja	ログアウトレスポンス

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry
ja	logseverity() - 最新ログの深刻度

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter T (1 - match, 0 - no match)
ja	logsource() - 最新ログのソースのパラメーターTとのマッチング (1 - 一致する、0 - 一致しない)

en-us	Log time format
ja	ログの時間の形式

en-us	Log unmatched SNMP traps
ja	マッチしないSNMPトラップをログに記録

en-us	Lost
ja	Lost

en-us	low-level discovery rule
ja	ローレベルディスカバリルール

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
ja	ローレベルディスカバリが"取得不可"の状態

en-us	m
ja	m

en-us	m
ja	m

en-us	M
ja	M

en-us	M
ja	M

en-us	M
ja	M

en-us	MAC address A
ja	MACアドレスA

en-us	MAC address B
ja	MACアドレスB

en-us	Macro
ja	マクロ

en-us	Macro "%1$s" already exists.
ja	マクロ"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	マクロ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Macro "%1$s" is not unique.
ja	マクロ"%1$s"がユニークではありません。

en-us	macro is empty
ja	マクロが設定されていません

en-us	macro(s)
ja	マクロ

en-us	Macros
ja	マクロ

en-us	Macros updated
ja	マクロを更新しました

en-us	Macro with hostmacroid "%1$s" does not exist.
ja	hostmacroid "%1$s"を持つマクロは存在しません。

en-us	Main filter
ja	メインフィルター

en-us	Main navigation
ja	メインナビゲーション

en-us	Maintenance
ja	メンテナンス

en-us	Maintenance: %1$s
ja	メンテナンス：%1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
ja	メンテナンス"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Maintenance "%1$s" value cannot be bigger than "%2$s".
ja	メンテナンス期間"%1$s"の値は"%2$s"よりも大きい値を指定できません。

en-us	Maintenance "Active since" value cannot be bigger than "Active till".
ja	メンテナンス期間の開始時刻は終了時刻よりも大きい値を指定できません。

en-us	Maintenance added
ja	メンテナンスを追加しました

en-us	Maintenance deleted
ja	メンテナンスを削除しました

en-us	Maintenance period
ja	メンテナンス期間

en-us	Maintenance period length
ja	メンテナンス期間

en-us	Maintenance periods
ja	メンテナンス期間

en-us	Maintenance type
ja	メンテナンスタイプ

en-us	Maintenance updated
ja	メンテナンスを更新しました

en-us	Maintenance with data collection
ja	データ収集ありのメンテナンス

en-us	Maintenance without data collection
ja	データ収集なしのメンテナンス

en-us	Mandatory parameter is missing.
ja	必須のパラメータが設定されていません。

en-us	<manual>
ja	<マニュアル>

en-us	Manual
ja	マニュアル

en-us	Manually closed
ja	手動クローズ済

en-us	map
ja	マップ

en-us	Map
ja	マップ

en-us	Map "%1$s" already exists.
ja	マップ"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
ja	マップ"%1$s"は公開および読込専用で共有することはできません。

en-us	Map element
ja	アイコン

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
ja	アイコンにパラメータが設定されていません：%1$s

en-us	Map element label location
ja	アイコンのラベルの位置

en-us	Map element label type
ja	アイコンのラベルのタイプ

en-us	Map is updated! Return to map list?
ja	マップを更新しました！ マップ一覧に戻りますか？

en-us	Map label type
ja	マップラベルのタイプ

en-us	Map name cannot be empty.
ja	マップの名前は必須項目です。

en-us	Map navigation tree
ja	マップナビゲーション

en-us	Map owner cannot be empty.
ja	マップの所有者は必須項目です。

en-us	Mapped to
ja	マッピング文字列

en-us	Mappings
ja	マッピング

en-us	Maps
ja	マップ

en-us	Map shape
ja	マップ図形

en-us	Map update failed.
ja	マップの更新に失敗しました。

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のマップは使用できません。

en-us	Mar
ja	3月

en-us	March
ja	3月

en-us	Mark elements on trigger status change
ja	トリガーの状態が変化した要素をマーク

en-us	Mark others
ja	その他をマーク

en-us	Mark selected
ja	選択をマーク

en-us	Mask
ja	マスク

en-us	Mass update
ja	一括更新

en-us	Mass update elements
ja	要素の一括更新

en-us	Mass update shapes
ja	図形の一括更新

en-us	Master item
ja	マスターアイテム

en-us	matches
ja	一致する

en-us	Matches regular expression
ja	正規表現と一致する

en-us	max
ja	最大

en-us	Max
ja	最大値

en-us	Max columns
ja	最大列数

en-us	Max count of elements to show inside table cell
ja	テーブルセル内のリストの最大項目数

en-us	Max count of elements to show inside table cell "%1$s".
ja	テーブルセル内のリストの最大項目数 "%1$s"。

en-us	maximum dependent items count reached
ja	依存アイテムの数が最大数に達しました

en-us	maximum number of dependency levels reached
ja	依存レベルの数が最大数に達しました"

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
ja	OSがサポートしている最大ファイルオープン数。整数値を返す。

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
ja	OSがサポートしている最大プロセス数。整数値を返す。

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
ja	表示できる最大の期間は%1$s日です。

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
ja	ID "%1$s"のメディアタイプのメールアドレスが最大長を超えています。

en-us	max() - Maximum value for period T
ja	max() - 期間Tでの最大値

en-us	May
ja	5月

en-us	May
ja	5月

en-us	m-d
ja	m/d

en-us	MD2
ja	MD2

en-us	MD5
ja	MD5

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
ja	ファイルのMD5チェックサム。ファイルのMD5ハッシュ値を文字列値で返す。

en-us	m-d H:i
ja	m/d H:i

en-us	Media
ja	メディア

en-us	Media type
ja	メディアタイプ

en-us	Media type "%1$s" already exists.
ja	メディアタイプ"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Media type added
ja	メディアタイプを追加しました

en-us	Media type deleted
ja	メディアタイプを削除しました

en-us	Media type disabled
ja	メディアタイプを無効にしました

en-us	Media type enabled
ja	メディアタイプを有効にしました

en-us	Media type is missing parameters: %1$s
ja	メディアタイプがパラメータに設定されていません: %1$s

en-us	Media types
ja	メディアタイプ

en-us	Media types used by action "%1$s".
ja	メディアタイプはアクション"%1$s"に利用されています。

en-us	Media type test failed.
ja	メディアタイプのテストに失敗しました。

en-us	Media type test log
ja	メディアタイプのテストログ

en-us	Media type test successful.
ja	メディアタイプのテストに成功しました。

en-us	Media type updated
ja	メディアタイプを更新しました

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のメディアタイプは使用できません。

en-us	Members
ja	メンバー

en-us	Memory limit: %1$s
ja	メモリ上限: %1$s

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ja	バイト単位もしくはトータルからのパーセンテージでのメモリサイズ。バイト単位であれば整数値を返し、パーセンテージであれば浮動小数点値を返す。

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
ja	バイト単位でのプロセスの使用メモリ。整数値を返す。

en-us	Menu entry name
ja	メニュー項目名

en-us	Menu entry URL
ja	メニュー項目URL

en-us	Message
ja	メッセージ

en-us	Message/Command
ja	メッセージ/コマンド

en-us	Message format
ja	メッセージフォーマット

en-us	Messages
ja	メッセージ

en-us	Message template
ja	メッセージテンプレート

en-us	Message templates
ja	メッセージテンプレート

en-us	Message timeout
ja	表示期間

en-us	Message type
ja	メッセージタイプ

en-us	Messaging
ja	アラート表示

en-us	Method not found.
ja	メソッドが見つかりません。

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
ja	<メトリクス名>{<ラベル名>=\"<ラベル値>\", ...} == <値>

en-us	Microsoft Edge
ja	Microsoft Edge

en-us	Middle
ja	中央

en-us	min
ja	最小

en-us	Min
ja	最小値

en-us	minimum length is %1$s characters
ja	%1$s文字以上で指定してください

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
ja	PHPスクリプトの実行時間の最小値は%1$sです ("max_execution_time"設定オプション)。

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
ja	PHPスクリプトの入力パース時間の最小値は%1$sです("max_input_time"設定オプション)。

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
ja	PHPメモリ上限の最小値は%1$sです ("memory_limit"設定オプション)。

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
ja	PHPアップロードファイルサイズの最小値は%1$sです ("upload_max_filesize"設定オプション)。

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
ja	最低限必要なPHPのバージョンは%1$sです。

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
ja	PHPのpostサイズの最小値は%1$sです("post_max_size"設定オプション)。

en-us	Minimum severity
ja	最小の深刻度

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
ja	表示できる最小の期間は%1$s分です。

en-us	min() - Minimum value for period T
ja	min() - 期間Tでの最小値

en-us	Minutes
ja	分

en-us	Missing data
ja	欠損データ

en-us	Missing "gitemid" field for item.
ja	アイテムの"gitemid"フィールドが存在しません。

en-us	Missing "itemid" field for item.
ja	アイテムの"itemid"フィールドが存在しません。

en-us	Missing items for graph "%1$s".
ja	グラフ"%1$s"のアイテムが存在しません。

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
ja	グラフのプロトタイプ"%1$s"のアイテムが存在しません。

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
ja	ホスト"%2$s"にはキー"%1$s"が設定されていません。

en-us	Missing "name" field for application prototype in item prototype "%1$s".
ja	アイテムプロトタイプ"%1$s"内のアプリケーションプロトタイプのための"name"フィールドが存在しません。

en-us	Missing "name" field for graph.
ja	グラフの"name"フィールドが存在しません。

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
ja	グラフのプロトタイプの"name"フィールドが存在しません。

en-us	mm
ja	mm

en-us	Mode
ja	モード

en-us	Model
ja	モデル

en-us	Module
ja	モジュール

en-us	Module added: %1$s.
ja	モジュールを追加しました: %1$s。

en-us	Module deleted: %1$s.
ja	モジュールを削除しました: %1$s。

en-us	Module disabled: %1$s.
ja	モジュールを無効にしました: %1$s。

en-us	Module enabled: %1$s.
ja	モジュールを有効にしました: %1$s。

en-us	Module.php class must extend %1$s for module located at %2$s.
ja	%2$sにあるモジュールのためのModule.phpクラスは%1$sを拡張してください。

en-us	Modules
ja	モジュール

en-us	Modules updated
ja	モジュールを更新しました

en-us	Module updated
ja	モジュールを更新しました

en-us	Module updated: %1$s.
ja	モジュールを更新しました： %1$s。

en-us	Mon
ja	月

en-us	Monday
ja	月曜

en-us	Monitored by
ja	監視するもの

en-us	Monitored by proxy
ja	プロキシによる監視

en-us	Monitored host
ja	監視中のホスト

en-us	Monitoring
ja	監視データ

en-us	Monospace
ja	Monospace

en-us	Month
ja	月

en-us	Monthly
ja	毎月

en-us	More matches found...
ja	条件に一致するデータがさらに存在します...

en-us	More than 10 minutes
ja	10分以上

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
ja	%2$sの%1$d件以上合致するものが見つかりました

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
ja	ホストに"%1$s"の名前を持つグラフが1つ以上存在します。

en-us	Mozilla Firefox
ja	Mozilla Firefox

en-us	ms
ja	ms

en-us	Multiple
ja	複数

en-us	Multiple PROBLEM events
ja	障害イベントを継続して生成

en-us	must be a valid LDAP user
ja	有効なLDAPユーザーが必要です

en-us	must be between "%1$s" and "%2$s"
ja	"%1$s"から"%2$s"の値で設定してください

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
ja	少なくとも1つのLLDマクロを含めることが必要です

en-us	Mute
ja	ミュート

en-us	name
ja	名前

en-us	Name
ja	名

en-us	Name
ja	名前

en-us	Name ID
ja	NameID

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
ja	フォームフィールドの名前の長さは255文字までです。

en-us	Namespace
ja	ネームスペース

en-us	n-d
ja	n-d

en-us	n-d H:i
ja	n-d H:i

en-us	Network discovery data storage period
ja	ネットワークディスカバリによるイベントの保存期間

en-us	Network discovery event and alert data storage period "%1$s".
ja	ネットワークディスカバリによるイベントとアラートのデータ保存期間 "%1$s"。

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
ja	ネットワークインターフェースのリスト(インタフェースの種別や状態、IPv4のアドレスや概要を含む)。テキスト値を返す。

en-us	Network map added
ja	ネットワークマップを追加しました

en-us	Network map deleted
ja	ネットワークマップを削除しました

en-us	Network maps
ja	ネットワークマップ

en-us	Network map updated
ja	ネットワークマップを更新しました

en-us	Never
ja	未監視

en-us	new
ja	新規

en-us	new
ja	新規

en-us	New application
ja	アプリケーションの作成

en-us	New application prototype
ja	アプリケーションプロトタイプの作成

en-us	New condition
ja	新規条件

en-us	New dashboard
ja	新規ダッシュボード

en-us	New element
ja	新規要素

en-us	New event host group
ja	新しいイベントのホストグループ

en-us	New event tag name
ja	新しいイベントタグ名

en-us	New event tag value
ja	新しいイベントタグの値

en-us	New operation
ja	実行内容の作成

en-us	New regular expression
ja	正規表現の作成

en-us	New service time
ja	新規サービスタイム

en-us	New tag name
ja	新しいタグ名

en-us	New triggers
ja	新規トリガー

en-us	Next page
ja	次のページ

en-us	Next step
ja	次のステップ

en-us	NNTP
ja	NNTP

en-us	No
ja	いいえ

en-us	No "%1$s" given for correlation.
ja	相関関係に"%1$s"が定義されていません。

en-us	No "%1$s" given for correlation "%2$s".
ja	相関関係"%2$s"に"%1$s"が定義されていません。

en-us	No "%1$s" given for graph.
ja	グラフに"%1$s"が定義されていません。

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
ja	グラフのプロトタイプに"%1$s"が定義されていません。

en-us	No "%1$s" given for map.
ja	マップに"%1$s"が定義されていません。

en-us	No "%1$s" given for media type.
ja	メディアタイプに"%1$s"が定義されていません。

en-us	No "%1$s" given for screen.
ja	スクリーンに"%1$s"が定義されていません。

en-us	No "%1$s" given for template screen.
ja	テンプレートスクリーンに"%1$s"が定義されていません。

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"のフィルター条件の"%2$s"が定義されていません。

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルター条件の"%2$s"が定義されていません。

en-us	No "%2$s" given for the filter of action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"のフィルターの"%2$s"が定義されていません。

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルターの"%2$s"が定義されていません。

en-us	No applications found.
ja	アプリケーションがありません。

en-us	No authentication type specified for action operation command "%1$s".
ja	実行するアクションのコマンド"%1$s"に認証のタイプが設定されていません。

en-us	No authentication user name specified.
ja	認証ユーザー名が設定されていません。

en-us	No authentication user name specified for action operation command "%1$s".
ja	実行するアクションのコマンド"%1$s"に認証ユーザー名が設定されていません。

en-us	No command specified for action operation.
ja	実行するアクションにコマンドが設定されていません。

en-us	No command type specified for action operation.
ja	実行するアクションにコマンドタイプが設定されていません。

en-us	No conditions defined.
ja	アクションの実行条件が設定されていません。

en-us	No condition type given for correlation "%1$s".
ja	相関関係"%1$s"に条件のタイプが定義されていません。

en-us	no data
ja	データなし

en-us	No data
ja	データがありません

en-us	No data.
ja	データがありません。

en-us	No data collection
ja	データ収集なし

en-us	No data found.
ja	データがありません。

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
ja	nodata() - 期間Tの間取得データなし (1 - 取得データなし、0 - それ以外)、Mode (strict - 送られてきたデータ内のプロキシでの遅延を無視)

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
ja	"%2$s"上の"%1$s"タイプのデフォルトインターフェースが設定されていません。

en-us	No details
ja	詳細がありません

en-us	No discovery rule IDs given.
ja	ディスカバリルールIDが設定されていません。

en-us	No encryption
ja	暗号なし

en-us	No execution target specified for action operation command "%1$s".
ja	実行するアクションのコマンド"%1$s"に実行する対象が設定されていません。

en-us	No file was uploaded.
ja	ファイルがアップロードされていません。

en-us	No graph ID provided for screen element.
ja	スクリーンの要素にグラフIDが設定されていません。

en-us	No graph item with graphid "%1$s".
ja	グラフID"%1$s"のグラフアイテムがありません。

en-us	No graph prototype ID provided for screen element.
ja	スクリーンの要素のグラフのプロトタイプIDが設定されていません。

en-us	No graphs added.
ja	グラフが追加されていません。

en-us	No host given for macro "%1$s".
ja	マクロ"%1$s"のためのホストが設定されていません。

en-us	No host group ID provided for screen element.
ja	スクリーンの要素にホストグループIDが設定されていません。

en-us	No host groups with groupid "%1$s".
ja	グループID"%1$s"を持つホストグループが設定されていません。

en-us	No host IDs given.
ja	ホストIDが存在しません。

en-us	No host selected.
ja	ホストが選択されていません。

en-us	No host with hostid "%1$s".
ja	ホストID"%1$s"を持つホストが設定されていません。

en-us	No icon for map element ""%1$s".
ja	マップの要素"%1$s"にアイコンが存在しません。

en-us	No image
ja	イメージは存在しません

en-us	No interface found
ja	インターフェースが見つかりません。

en-us	No interface found.
ja	インターフェースが見つかりません。

en-us	No interface provided for proxy "%1$s".
ja	プロキシ"%1$s"にインターフェースが設定されていません。

en-us	No interfaces for host "%1$s".
ja	ホスト"%1$s"にインターフェースが設定されていません。

en-us	No inventory mode specified for action operation.
ja	実行するアクションのインベントリモードが設定されていません。

en-us	No item ID provided for screen element.
ja	スクリーンの要素にアイテムIDが設定されていません。

en-us	No item prototype ID provided for screen element.
ja	スクリーンの要素のアイテムのプロトタイプIDが設定されていません。

en-us	No items defined.
ja	アイテムが設定されていません。

en-us	No item with itemid="%1$s".
ja	アイテムID"%1$s"を持つアイテムは存在しません。

en-us	No macros found.
ja	マクロが設定されていません。

en-us	No map ID provided for screen element.
ja	スクリーンの要素にマップIDが設定されていません。

en-us	No maps added.
ja	マップが追加されていません。

en-us	No matches found
ja	条件に一致するデータはありません

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
ja	論理値ではないフラグは廃止予定です。

en-us	none
ja	なし

en-us	None
ja	なし

en-us	nonempty key and value pair expected
ja	空ではないキーと値のペアを指定してください

en-us	No new modules discovered
ja	新しいモジュールは見つかりませんでした

en-us	No operation type given for correlation "%1$s".
ja	相関関係"%1$s"に実行内容のタイプが定義されていません。

en-us	No permissions for system access.
ja	システムへのアクセス権がありません。

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
ja	対象が存在しないか、アクセス権がありません！

en-us	No private key file specified.
ja	秘密鍵ファイルが設定されていません。

en-us	No private key file specified for action operation command "%1$s".
ja	実行するアクションのコマンド"%1$s"に秘密鍵ファイルが設定されていません。

en-us	(no proxy)
ja	(プロキシなし)

en-us	No proxy
ja	プロキシなし

en-us	No public key file specified.
ja	公開鍵ファイルが設定されていません。

en-us	No public key file specified for action operation command "%1$s".
ja	実行するアクションのコマンド"%1$s"に公開鍵ファイルが設定されていません。

en-us	No recipients for action operation message.
ja	実行するアクションのメッセージに送信先が設定されていません。

en-us	No refresh
ja	リフレッシュなし

en-us	Normal
ja	ノーマル

en-us	Normal view
ja	通常表示

en-us	Norwegian (nb_NO)
ja	ノルウェー語 (nb_NO)

en-us	No screens added.
ja	スクリーンが追加されていません。

en-us	No script specified for action operation command.
ja	実行するアクションのコマンドにスクリプトが設定されていません。

en-us	No SNMP OID specified.
ja	SNMP OIDが設定されていません。

en-us	Not Ack
ja	未確認

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
ja	ゲストユーザーはパスワードを設定できません。

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
ja	すべての結果が表示されるわけではありません。 より具体的な検索条件を入力してください。

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
ja	すべてのテンプレートは"%1$s"にリンクされていません。

en-us	No target selected
ja	何も選択されていません

en-us	No target selected.
ja	何も選択されていません。

en-us	Not authorised.
ja	権限がありません。

en-us	Not available
ja	利用不可

en-us	Not classified
ja	未分類

en-us	Note
ja	説明

en-us	Notes
ja	備考

en-us	Nothing
ja	なし

en-us	Nothing to do.
ja	実行するものがありません

en-us	Notification report
ja	通知レポート

en-us	Notifications
ja	通知レポート

en-us	Notify all involved
ja	障害通知送信済のユーザーすべてにメッセージを送信

en-us	not in
ja	期間外

en-us	Not inherited items
ja	継承していないアイテム

en-us	No triggers defined.
ja	トリガーが設定されていません。

en-us	No trigger with triggerid "%1$s".
ja	トリガーID"%1$s"を持つトリガーは存在しません。

en-us	not selected
ja	選択されていません

en-us	Not supported
ja	取得不可

en-us	No URL provided for screen element.
ja	スクリーンの要素にURLが設定されていません。

en-us	Nov
ja	11月

en-us	No value
ja	値なし

en-us	November
ja	11月

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
ja	now() - エポックを基準とした経過秒数

en-us	NTLM
ja	NTLM

en-us	number
ja	数値

en-us	Number of CPUs. Returns integer
ja	CPU数。整数値を返す。

en-us	Number of enabled items on the host.
ja	ホスト上の有効アイテム数。

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
ja	ホスト数 (有効/無効)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
ja	アイテム数 (有効/無効/取得不可)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
ja	サーバーへ未送信のプロキシ内のヒストリアイテム数

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
ja	fromからtoまでの時間遅れているキュー内のアイテム数。

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
ja	Zabbixサーバーまたはプロキシ内で"from"秒から"to"秒まで遅延したキュー内のアイテム数。

en-us	Number of items in Zabbix database.
ja	Zabbixデータベース内のアイテム数。

en-us	Number of monitored hosts
ja	監視ホスト数

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
ja	ネットワークの衝突数。整数値を返す。

en-us	Number of problems
ja	障害の数のみ

en-us	Number of problems and expand most critical one
ja	障害の数と最も深刻度の高いトリガー名を表示

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザー上のプロセッサコア数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシン上のプロセッサ数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザー上のプロセッサスレッド数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	Number of rows
ja	行数

en-us	Number of slides
ja	スライド数

en-us	Number of status changes
ja	ステータス変更の回数

en-us	Number of steps
ja	ステップ数

en-us	Number of templates
ja	テンプレート数

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
ja	トリガー数 (有効/無効 [障害/正常])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
ja	Zabbixデータベース内のトリガー数。

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
ja	Zabbixデータベース内の取得不可アイテム数。

en-us	Number of unsupported items on the host.
ja	ホスト上の取得不可アイテム数。

en-us	Number of users logged in. Returns integer
ja	ログインしているユーザー数。整数値を返す。

en-us	Number of users (online)
ja	ユーザー数 (オンライン)

en-us	Number of values stored in table HISTORY.
ja	テーブルHISTORY内の値保存数。

en-us	Number of values stored in table HISTORY_LOG.
ja	テーブルHISTORY_LOG内の値保存数。

en-us	Number of values stored in table HISTORY_STR.
ja	テーブルHISTORY_STR内の値保存数。

en-us	Number of values stored in table HISTORY_TEXT.
ja	テーブルHISTORY_TEXT内の値保存数。

en-us	Number of values stored in table HISTORY_UINT.
ja	テーブルHISTORY_UINT内の値保存数。

en-us	Number of values stored in table TRENDS.
ja	テーブルTRENDS内の値保存数。

en-us	Number of values stored in table TRENDS_UINT.
ja	テーブルTRENDS_UINT内の値保存数。

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザー上の仮想マシン数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
ja	iノードの数値またはパーセンテージ。数値であれば整数値を返し、パーセンテージであれば浮動小数点値を返す。

en-us	Numeral systems
ja	数値変換

en-us	Numeric (float)
ja	数値 (浮動小数)

en-us	Numeric (integer)
ja	数値 (整数)

en-us	Numeric (unsigned)
ja	数値 (整数)

en-us	Object
ja	オブジェクト

en-us	Oct
ja	10月

en-us	Octal to decimal
ja	8進数から10進数

en-us	October
ja	10月

en-us	OEM
ja	OEM

en-us	of
ja	of

en-us	off
ja	off

en-us	Off
ja	OFF

en-us	Ok
ja	正常

en-us	OK
ja	正常

en-us	OK event closes
ja	正常時のイベントクローズ

en-us	OK event generation
ja	正常イベントの生成

en-us	Old event tag name
ja	古いイベントタグ名

en-us	Old event tag value
ja	古いイベントタグの値

en-us	Old tag name
ja	古いタグ名

en-us	on
ja	on

en-us	On
ja	ON

en-us	Once
ja	一度だけ

en-us	One
ja	1つ

en-us	One of the objects is left without a host group.
ja	ホストグループが設定されていないオブジェクトが残っています

en-us	One-time downtime
ja	一時的なダウンタイム

en-us	One time only
ja	一度限り

en-us	Only administrators can set map owner.
ja	管理者だけがマップの所有者を設定できます。

en-us	Only administrators can set screen owner.
ja	管理者だけがスクリーンの所有者を設定できます。

en-us	Only administrators can set slide show owner.
ja	管理者だけがスライドショーの所有者を設定できます。

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
ja	有効なホストのアイテムのみカウント

en-us	Only one change step is allowed.
ja	変更できるのは1つのステップだけです。

en-us	Only one check can be unique.
ja	ユニークかどうかだけチェックします。

en-us	Only one Prometheus step is allowed.
ja	Prometheusのステップは1つだけ設定できます。

en-us	Only one throttling step is allowed.
ja	1回の絞り込みのみ使用できます。

en-us	only one time unit is allowed
ja	時間の単位は1つだけにしてください

en-us	Only selected problem
ja	選択した障害のみ

en-us	Only super admins can create correlations.
ja	特権管理者のみが相関関係を作成できます。

en-us	(Only super admins can create groups)
ja	(特権管理者のみがグループを作成できます)

en-us	Only Super Admins can create host groups.
ja	特権管理者のみがホストグループを作成できます。

en-us	Only Super Admins can create media types.
ja	特権管理者のみがメディアタイプを作成できます。

en-us	Only Super Admins can create user groups.
ja	特権管理者のみがユーザーグループを作成できます。

en-us	Only super admins can create value maps.
ja	特権管理者のみが値のマッピングを作成できます。

en-us	Only Super Admins can delete media types.
ja	特権管理者のみがメディアタイプを削除できます。

en-us	Only Super Admins can delete user groups.
ja	特権管理者のみがユーザーグループを削除できます。

en-us	Only super admins can delete value maps.
ja	特権管理者のみが値のマッピングを削除できます。

en-us	Only Super Admins can edit media types.
ja	特権管理者のみがメディアタイプを修正できます。

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
ja	特権管理者のみがダッシュボードのオーナーを設定できます。

en-us	Only super admins can update correlations.
ja	特権管理者のみが相関関係を更新できます。

en-us	Only Super Admins can update user groups.
ja	特権管理者のみがユーザーグループを更新できます。

en-us	Only super admins can update value maps.
ja	特権管理者のみが値のマッピングを更新できます。

en-us	Only the last 20%% of the indicator is displayed.
ja	上位20%%の領域が表示されています。

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
ja	有効なホストとアイテムのトリガーのみカウント

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
ja	Zabbixエージェント、SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3がユニークかどうかだけチェックします。

en-us	On status change triggers blink for
ja	ステータスが変化したイベントの点滅期間

en-us	OOB IP address
ja	OOB IPアドレス

en-us	OOB router
ja	OOBルータ

en-us	OOB subnet mask
ja	OOBサブネットマスク

en-us	Open log
ja	ログ表示

en-us	Opera
ja	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
ja	OS情報。文字列値を返す。

en-us	Operation "%1$s" already exists.
ja	実行するアクション"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Operational data
ja	運用データ

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
ja	認証されていないリクエストのため操作を実行できません。

en-us	Operation details
ja	実行内容の詳細

en-us	Operation has no group to operate.
ja	操作対象のグループがありません。

en-us	Operation has no template to operate.
ja	操作対象のテンプレートがありません。

en-us	Operations
ja	実行内容

en-us	Operation type
ja	実行内容のタイプ

en-us	Operator
ja	オペレータ

en-us	Options
ja	オプション

en-us	Or
ja	Or

en-us	OR
ja	OR

en-us	Original
ja	変更なし

en-us	OS
ja	OS

en-us	OS (Full details)
ja	OS (詳細)

en-us	OS (Short)
ja	OS (簡易説明)

en-us	other
ja	その他

en-us	Other
ja	その他

en-us	Other configuration parameters
ja	その他の設定パラメータ

en-us	Other parameters
ja	その他のパラメータ

en-us	Others
ja	その他

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
ja	ネットワークインターフェースの送信統計。整数値を返す。

en-us	output
ja	出力

en-us	Overridden by
ja	次で上書き

en-us	Override
ja	上書き

en-us	Override item history period
ja	アイテムのヒストリの保存期間設定を上書き

en-us	Override item trend period
ja	アイテムのトレンドの保存期間設定を上書き

en-us	Overrides
ja	上書き

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
ja	"%1$s"という名前の上書きはすでに存在します。

en-us	Overview
ja	概要

en-us	Owner
ja	所有者

en-us	Pager
ja	ページャー

en-us	Page received incorrect data
ja	誤ったデータを受信しました

en-us	Parameter
ja	パラメータ

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
ja	パラメータ"%1$s"は廃止予定です。

en-us	Parameters
ja	パラメータ

en-us	Parent discovery rules
ja	親ディスカバリルール

en-us	Parent graphs
ja	親グラフ

en-us	Parent host value
ja	親ホストの値

en-us	Parent items
ja	親アイテム

en-us	Parent service
ja	親サービス

en-us	Parent templates
ja	親テンプレート

en-us	Parent triggers
ja	親トリガー

en-us	Parent web scenarios
ja	親Webシナリオ

en-us	Parse
ja	URL解析

en-us	Parse error
ja	パースエラー

en-us	Parse SQL error [%1$s] in [%2$s].
ja	SQLパースエラー [%2$s]内の[%1$s]。

en-us	Passive
ja	パッシブ

en-us	Password
ja	パスワード

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
ja	パスワードは内部認証タイプ以外には必須ではありません。

en-us	Password (once again)
ja	パスワード(確認)

en-us	Paste
ja	貼り付け

en-us	Paste widget
ja	ウィジェットの貼り付け

en-us	Paste without external links
ja	リンクなしで貼り付け

en-us	$.path.to.node
ja	$.path.to.node

en-us	pattern
ja	パターン

en-us	Pattern
ja	パターン

en-us	Pause operations for suppressed problems
ja	メンテナンス中の場合に実行を保留

en-us	Peak memory usage: %1$s
ja	ピーク時のメモリ使用量: %1$s

en-us	Percentage
ja	パーセンテージ

en-us	Percentile line (left)
ja	パーセンタイルライン (左)

en-us	Percentile line (right)
ja	パーセンタイルライン (右)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
ja	percentile() - 期間TでのパーセンタイルP

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
ja	DNSクエリの実行。要求した情報のタイプの文字列を返す。

en-us	Period
ja	期間

en-us	Periods
ja	監視対象のメンテナンス期間

en-us	Period type
ja	期間のタイプ

en-us	Permissions
ja	権限

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
ja	権限はユーザーグループにのみ割り当てることができます。

en-us	Persian (fa_IR)
ja	ペルシャ語 (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
ja	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
ja	PHP bcmathモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-bcmath)。

en-us	PHP ctype
ja	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
ja	PHP ctypeモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-ctype)。

en-us	PHP databases support
ja	PHPデータベースサポート

en-us	PHP gd
ja	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
ja	PHP GDモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --with-gd)。

en-us	PHP gd FreeType support
ja	PHP gd FreeTypeのサポート

en-us	PHP gd FreeType support missing.
ja	PHP gd FreeTypeがサポートされていません。

en-us	PHP gd GIF image support missing.
ja	PHP gd GIFイメージがサポートされていません。

en-us	PHP gd GIF support
ja	PHP gd GIFのサポート

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
ja	PHP gd JPEGイメージがサポートされていません。

en-us	PHP gd JPEG support
ja	PHP gd JPEGのサポート

en-us	PHP gd PNG image support missing.
ja	PHP gd PNGイメージがサポートされていません。

en-us	PHP gd PNG support
ja	PHP gd PNGのサポート

en-us	PHP gettext
ja	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
ja	PHP gettextモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --with-gettext)。翻訳が使用できません。

en-us	PHP LDAP
ja	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
ja	PHP LDAPモジュールが存在しません。

en-us	PHP libxml
ja	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
ja	PHP libxmlモジュールが存在しません。

en-us	PHP mbstring
ja	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
ja	PHP mbstringモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-mbstring)。

en-us	PHP OpenSSL
ja	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
ja	PHP OpenSSLモジュールが存在しません。

en-us	PHP option "%1$s"
ja	PHPの"%1$s"オプション

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
ja	PHPの"%1$s"オプションは"%2$s"に設定する必要があります

en-us	PHP session
ja	PHP session

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
ja	PHP session auto startは無効に設定する必要があります (PHPのパラメータ"session.auto_start")。

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
ja	PHP sessionモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-session)。

en-us	PHP sockets
ja	PHP sockets

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
ja	PHP socketsモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-sockets)。

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
ja	PHP文字列関数のオーバーロードは無効に設定する必要があります。

en-us	PHP version
ja	PHPバージョン

en-us	PHP xmlreader
ja	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
ja	PHP xmlreaderモジュールが存在しません。

en-us	PHP xmlwriter
ja	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
ja	PHP xmlwriterモジュールが存在しません。

en-us	Pie
ja	円グラフ

en-us	Placing algorithm
ja	配置アルゴリズム

en-us	Plain text
ja	プレーンテキスト

en-us	Play
ja	再生

en-us	Play sound
ja	サウンド再生

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
ja	設定値を確認してください。正しければ"%1$s"ボタンを押してください。もしくは、"%2$s"ボタンを押して設定値を修正してください。

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
ja	すべてのマクロを削除してよいか確認してください。

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
ja	データベースを手動で作成してください。そしてデータベースに接続するための設定値を設定してください。終了したら"%1$s"ボタンを押してください。

en-us	Please enter the host name or host IP address and port number of the Zabbix server, as well as the name of the installation (optional).
ja	Zabbixサーバーのホスト名かホストのIPアドレスとポート番号をを入力してください。必要に応じて名前も入力してください。

en-us	Please select two elements
ja	2つの要素を選択してください

en-us	Points
ja	ポイント

en-us	Point size
ja	ポイントサイズ

en-us	Polish (pl_PL)
ja	ポーランド語 (pl_PL)

en-us	POP
ja	POP

en-us	Populates host inventory field
ja	ホストインベントリフィールドの自動設定

en-us	Port
ja	ポート

en-us	Port cannot be empty for host interface.
ja	ホストインターフェースのポートは必須項目です。

en-us	Port range
ja	ポートの範囲

en-us	Portuguese (pt_BR)
ja	ポルトガル語 (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
ja	ポルトガル語 (pt_PT)

en-us	Post fields
ja	POSTフィールド

en-us	Post type
ja	POSTデータの形式

en-us	Pre-installation summary
ja	インストール事前準備概要

en-us	Preprocessing
ja	保存前処理

en-us	Preprocessing steps
ja	保存前処理の設定

en-us	Preview
ja	プレビュー

en-us	Previous month
ja	先月

en-us	Previous page
ja	前のページ

en-us	Previous value
ja	前の値

en-us	Previous week
ja	先週

en-us	Previous year
ja	去年

en-us	prev() - Previous value
ja	prev() - 前回値

en-us	Prev. time
ja	前の時間

en-us	Primary POC cell
ja	プライマリPOCセル

en-us	Primary POC email
ja	プライマリPOCメール

en-us	Primary POC name
ja	プライマリPOC名

en-us	Primary POC notes
ja	プライマリPOCノート

en-us	Primary POC phone A
ja	プライマリPOC電話番号A

en-us	Primary POC phone B
ja	プライマリPOC電話番号B

en-us	Primary POC screen name
ja	プライマリPOCスクリーン名

en-us	Privacy passphrase
ja	プライバシーパスフレーズ

en-us	Privacy protocol
ja	プライバシープロトコル

en-us	Private
ja	非公開

en-us	Private key file
ja	秘密鍵ファイル

en-us	Privilege level
ja	特権レベル

en-us	Problem
ja	障害

en-us	PROBLEM
ja	障害

en-us	Problem created
ja	障害発生

en-us	Problem display
ja	障害の表示

en-us	PROBLEM event generation mode
ja	障害イベント生成モード

en-us	Problem expression
ja	障害の条件式

en-us	Problem hosts
ja	障害中のホスト

en-us	Problem, if all children have problems
ja	すべての子に障害があった場合に障害として検知

en-us	Problem, if at least one child has a problem
ja	子に一つでも障害があった場合に障害として検知

en-us	Problem is not suppressed
ja	メンテナンス期間外

en-us	Problem is suppressed
ja	メンテナンス期間中

en-us	Problem on
ja	障害

en-us	problem pattern
ja	障害パターン

en-us	Problem recovery
ja	障害復旧

en-us	Problem resolved
ja	障害解決済

en-us	Problems
ja	障害

en-us	Problems by severity
ja	深刻度ごとの障害数

en-us	Problem time
ja	障害時間

en-us	Problem update
ja	障害更新

en-us	Process CPU utilisation percentage. Returns float
ja	プロセスごとのCPU使用率。浮動小数点値を返す。

en-us	Process tags
ja	タグとして処理

en-us	Prometheus
ja	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
ja	Prometheusパターン

en-us	Prometheus to JSON
ja	PrometheusからJSON

en-us	Properties
ja	プロパティ

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
ja	指定されたURL "%1$s"は正しくありません。

en-us	Proxies
ja	プロキシ

en-us	Proxy
ja	プロキシ

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
ja	プロキシ"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ja	ホスト"%2$s"のプロキシ"%1$s"は存在しません。

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
ja	プロキシ"%1$s"はアクション"%2$s"で使用されています。

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
ja	プロキシ"%1$s"はディスカバリルール"%2$s"に利用されています。

en-us	Proxy added
ja	プロキシを追加しました

en-us	Proxy address
ja	プロキシのアドレス

en-us	Proxy deleted
ja	プロキシを削除しました

en-us	Proxy interface creation failed.
ja	プロキシのインターフェース作成に失敗しました。

en-us	Proxy interface update failed.
ja	プロキシのインターフェース更新に失敗しました。

en-us	Proxy mode
ja	プロキシモード

en-us	Proxy name
ja	プロキシ名

en-us	Proxy updated
ja	プロキシを更新しました

en-us	PSK
ja	PSK

en-us	PSK identity
ja	PSKアイデンティティ

en-us	PSK is too short. Minimum is %1$s hex-digits.
ja	PSKが短すぎます。最低%1$s桁の16進数で設定してください。

en-us	Public
ja	公開

en-us	Public key
ja	公開鍵

en-us	Public key file
ja	公開鍵ファイル

en-us	Query fields
ja	クエリフィールド

en-us	Queue
ja	キュー

en-us	Queue details
ja	キュー詳細

en-us	Queue overview
ja	キュー概要

en-us	Queue overview by proxy
ja	プロキシごとのキュー概要

en-us	Raw data
ja	RAWデータ

en-us	Raw post
ja	POSTデータ(RAW)

en-us	Read
ja	表示のみ

en-us	Read only
ja	表示のみ

en-us	Read-only
ja	表示のみ

en-us	Read-write
ja	表示/設定

en-us	Reason
ja	理由

en-us	Received value
ja	受信した値

en-us	Recent problems
ja	最近の障害

en-us	Recipient
ja	送信先

en-us	Recipient (ascending)
ja	受信者 (昇順)

en-us	Recipient (descending)
ja	受信者 (降順)

en-us	Recipients
ja	受信者

en-us	Recovery
ja	復旧

en-us	Recovery expression
ja	復旧条件式

en-us	Recovery expression syntax error.
ja	復旧条件式の構文エラー。

en-us	Recovery operations
ja	復旧時の実行内容

en-us	Recovery time
ja	復旧時刻

en-us	Rectangle
ja	長方形

en-us	reference to a non-existent tree element
ja	存在しないツリー要素への参照です

en-us	Refresh
ja	リフレッシュ

en-us	refreshed every %1$s sec.
ja	%1$s秒ごとに更新。

en-us	Refresh interval
ja	リフレッシュ間隔

en-us	Refresh interval multiplier
ja	リフレッシュ間隔の乗数

en-us	Refresh unsupported items
ja	取得不可アイテムの監視間隔

en-us	Refresh unsupported items "%1$s".
ja	取得不可アイテムの監視間隔 "%1$s"。

en-us	regexp() - Regular expression V matching last value in period T (1 - match, 0 - no match)
ja	regexp() - 期間T内の最新値の正規表現Vチェック (1 - 見つかった、0 - それ以外)

en-us	Regular
ja	Regular

en-us	regular expression
ja	正規表現

en-us	Regular expression
ja	正規表現

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
ja	正規表現"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Regular expression added
ja	正規表現を追加しました

en-us	Regular expression deleted
ja	正規表現を削除しました

en-us	Regular expression does not exist.
ja	正規表現は存在しません

en-us	Regular expression must be a string
ja	正規表現は文字列で設定してください

en-us	Regular expressions
ja	正規表現

en-us	Regular expression updated
ja	正規表現を更新しました

en-us	Regular items
ja	通常アイテム

en-us	Release to create a widget.
ja	作成したウィジェットを離す。

en-us	Remember me for 30 days
ja	30日間記憶する

en-us	Remote command
ja	リモートコマンド

en-us	Remove
ja	削除

en-us	Remove, %1$s
ja	%1$sの削除

en-us	Remove all
ja	すべて削除

en-us	Removed, %1$s
ja	%1$sを削除しました

en-us	Remove domain name
ja	ドメイン名の削除

en-us	Remove from favourites
ja	お気に入りから削除

en-us	Remove from host group
ja	ホストグループから削除

en-us	Remove from host groups
ja	ホストグループから削除

en-us	Remove host
ja	ホストを削除

en-us	Replace
ja	置換

en-us	Replace dependencies
ja	依存関係を置換

en-us	replacement
ja	置換文字列

en-us	Reports
ja	レポート

en-us	Request body
ja	リクエストボディ

en-us	Request body type
ja	リクエストボディのタイプ

en-us	Request sent successfully
ja	リクエストを送信しました

en-us	Request type
ja	リクエストメソッド

en-us	Required
ja	要求文字列

en-us	Required host permissions
ja	必要なホストへのアクセス権

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
ja	Zabbixサーバーの要求パフォーマンスを1秒ごとに期待される新しい値で取得。

en-us	Required performance (vps)
ja	要求パフォーマンス (vps)

en-us	Required server performance, new values per second
ja	1秒あたりの監視項目数(Zabbixサーバーの要求パフォーマンス)

en-us	Required status codes
ja	要求ステータスコード

en-us	Required string
ja	要求文字列

en-us	Reset
ja	リセット

en-us	Reset all fields to default values?
ja	すべてのフィールドをデフォルト値に戻しますか？

en-us	Reset confirmation
ja	リセットの確認

en-us	Reset defaults
ja	デフォルトにリセット

en-us	Resolved
ja	解決済

en-us	RESOLVED
ja	解決済

en-us	Resolved by
ja	解決理由

en-us	Resolved by correlation rule.
ja	相関関係ルールによって解決済。

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
ja	相関関係ルール"%1$s"によって解決済。

en-us	Resolved by inaccessible user.
ja	アクセスできないユーザーによって解決済。

en-us	Resolved by user "%1$s".
ja	ユーザー"%1$s"によって解決済。

en-us	Resource
ja	リソース

en-us	Resource ID
ja	リソースID

en-us	Response
ja	レスポンス

en-us	Response code
ja	レスポンスコード

en-us	Response time
ja	レスポンスタイム

en-us	Response type: JSON
ja	レスポンスタイプ: JSON

en-us	Response type: String
ja	レスポンスタイプ: 文字列

en-us	Result
ja	結果

en-us	Result converted to %1$s
ja	結果を%1$sに変換

en-us	Result is FALSE
ja	結果が偽

en-us	Result is TRUE
ja	結果が真

en-us	Result type
ja	結果のタイプ

en-us	Result with value map applied
ja	値のマッピングを適用した結果

en-us	Retrieve mode
ja	取得モード

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
ja	ファイルのコンテンツ取得。テキスト値を返す。

en-us	Retry
ja	再試行

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
ja	MBeanオブジェクトまたはその属性を記述するLLDマクロを含むJSON配列を返す。LLDに使用できる。

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
ja	MBeanオブジェクトまたはその属性を含むJSON配列を返す。 jmx.discoveryと比較するとLLDマクロは定義されていない。LLDに使用できる。

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
ja	SQLクエリ実行結果の最初の行の最初の列を返す。

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
ja	Zabbixに設定されたホストのネットワークインターフェースの記述をJSON配列で返す。LLDに使用できる。

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
ja	Zabbixサーバーまたはプロキシ内の内部メトリクスをJSONオブジェクトで返す。

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
ja	ホスト上の特定のチェック種別の稼働状況を返す。このアイテムの値がホストリストの稼働状況アイコンに対応する。有効なtypes： agent, snmp, ipmi, jmx。

en-us	Returns current maintenance status of the host.
ja	ホストの現在のメンテナンス状態を返す。

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
ja	ICMP pingの応答時間を秒で返す。例： 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
ja	関連付けられているZabbix Java Gatewayの情報を返す。有効なオプション：ping, version。

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
ja	ICMP pingパケットのロスト率を返す。

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
ja	MBeanオブジェクトの属性の値を返す。

en-us	Revert changes
ja	変更を戻す

en-us	right
ja	右

en-us	Right
ja	右

en-us	Right trim
ja	末尾文字列削除

en-us	Right Y
ja	右側Y軸

en-us	RMCP+
ja	RMCP+

en-us	Romanian (ro_RO)
ja	ルーマニア語 (ro_RO)

en-us	root
ja	ルート

en-us	Row added
ja	行を追加しました

en-us	Row deleted
ja	行を削除しました

en-us	Rows
ja	行

en-us	Row span
ja	行の結合

en-us	Rows per page
ja	ページあたりの表示行数

en-us	ruleid of dependent item and master item should match
ja	依存アイテムとマスターアイテムのruleidを一致させてください

en-us	Rules
ja	ルール

en-us	Run commands
ja	コマンドを実行

en-us	Run custom commands on %1$s
ja	%1$s上でカスタムコマンドを実行

en-us	Run global script
ja	グローバルスクリプトを実行

en-us	Run IPMI command
ja	IPMIコマンドを実行

en-us	Run remote commands on current host
ja	現在のホストでリモートコマンドを実行

en-us	Run remote commands on host groups
ja	ホストグループでリモートコマンドを実行

en-us	Run remote commands on hosts
ja	ホストでリモートコマンドを実行

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
ja	ホスト上で指定したコマンドの実行。コマンドの実行結果のテキスト値を返す。モードでnowaitを指定した場合はコマンドの実行結果に関わらず1を返す。

en-us	Run SSH commands
ja	SSHコマンドを実行

en-us	Run TELNET commands
ja	TELNETコマンドを実行

en-us	Russian (ru_RU)
ja	ロシア語 (ru_RU)

en-us	s
ja	s

en-us	S
ja	S

en-us	S
ja	S

en-us	Safari
ja	Safari

en-us	SAML settings
ja	SAML認証の設定

en-us	Sans-Serif
ja	Sans-Serif

en-us	Sat
ja	土

en-us	Saturday
ja	土曜

en-us	Save changes
ja	変更を保存

en-us	Save it as "%1$s"
ja	"%1$s"として保存しました

en-us	Scan directory
ja	ディレクトリスキャン

en-us	Scenario
ja	シナリオ

en-us	Schedule
ja	スケジュール

en-us	Scheduled check
ja	スケジュールされたチェック時刻

en-us	Scheduling
ja	定期設定

en-us	Scope
ja	範囲

en-us	Screen
ja	スクリーン

en-us	Screen "%1$s" already exists.
ja	スクリーン"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Screen "%1$s" already exists on template "%2$s".
ja	スクリーン"%1$s"はテンプレート"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Screen "%1$s" cell X - %2$s Y - %3$s is already taken.
ja	スクリーン"%1$s"のセル X - %2$s Y - %3$s はすでに使用されています。

en-us	Screen "%1$s" column span in cell X - %2$s Y - %3$s is incorrect.
ja	スクリーン"%1$s"のセル X - %2$s Y - %3$s 内の列の結合が正しくありません。

en-us	Screen "%1$s" column span in cell X - %2$s Y - %3$s is too big.
ja	スクリーン"%1$s"のセル X - %2$s Y - %3$s の列の幅が大きすぎます。

en-us	Screen "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
ja	スクリーン"%1$s"は公開および読込専用で共有することはできません。

en-us	Screen "%1$s" row span in cell X - %2$s Y - %3$s is incorrect.
ja	スクリーン"%1$s"のセル X - %2$s Y - %3$s の行の結合が正しくありません。

en-us	Screen "%1$s" row span in cell X - %2$s Y - %3$s is too big.
ja	スクリーン"%1$s"のセル X - %2$s Y - %3$s の行の高さが大きすぎます。

en-us	Screen added
ja	スクリーンを追加しました

en-us	Screen deleted
ja	スクリーンを削除しました

en-us	Screen name cannot be empty.
ja	スクリーンの名前は必須項目です。

en-us	Screen owner cannot be empty.
ja	スクリーンの所有者は必須項目です。

en-us	Screens
ja	スクリーン

en-us	Screen updated
ja	スクリーンを更新しました

en-us	script
ja	スクリプト

en-us	Script
ja	スクリプト

en-us	Script "%1$s" already exists.
ja	スクリプト"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Script added
ja	スクリプトを追加しました

en-us	Script deleted
ja	スクリプトを削除しました

en-us	Script menu path "%1$s" already used in script name "%2$s".
ja	スクリプトのメニューパス"%1$s"はスクリプト名"%2$s"にすでに使用されています。

en-us	Script name
ja	スクリプト名

en-us	Script name "%1$s" already used in menu path for script "%2$s".
ja	スクリプト名"%1$s"はスクリプト"%2$s"のメニューパスにすでに使用されています。

en-us	Script parameters
ja	スクリプトパラメータ

en-us	Script parameters "%1$s" are missing the last new line feed for media type "%2$s".
ja	メディアタイプ"%2$s"のためのスクリプトパラメータ"%1$s"に最後の改行がありません。

en-us	Script profiler
ja	スクリプトプロファイラ

en-us	Scripts
ja	スクリプト

en-us	Script updated
ja	スクリプトを更新しました

en-us	Search
ja	検索

en-us	Search attribute
ja	検索の属性

en-us	Search pattern is empty
ja	検索パターンが空白です

en-us	search string
ja	検索文字列

en-us	Search type
ja	検索タイプ

en-us	second
ja	第2

en-us	Secondary POC cell
ja	セカンダリPOCセル

en-us	Secondary POC email
ja	セカンダリPOCメール

en-us	Secondary POC name
ja	セカンダリPOC名

en-us	Secondary POC notes
ja	セカンダリPOCノート

en-us	Secondary POC phone A
ja	セカンダリPOC電話番号A

en-us	Secondary POC phone B
ja	セカンダリPOC電話番号B

en-us	Secondary POC screen name
ja	セカンダリPOCスクリーン名

en-us	second parameter is expected
ja	第2引数を指定してください

en-us	seconds
ja	秒

en-us	Secret text
ja	隠しテキスト

en-us	Security level
ja	セキュリティレベル

en-us	Security name
ja	セキュリティ名

en-us	Select
ja	選択

en-us	selected
ja	選択

en-us	Selected
ja	選択

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
ja	%3$dの%2$dの位置にある%1$sを選択しました

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
ja	%3$dの%2$dの位置にある読み込み専用の%1$sを選択しました

en-us	Selected actions deleted
ja	選択したアクションを削除しました

en-us	Selected and all other problems of related triggers
ja	選択された障害とトリガーに関係する他のすべての障害

en-us	Selected correlations deleted
ja	選択した相関関係を削除しました

en-us	Selected elements
ja	選択した要素

en-us	Selected items only
ja	選択したアイテムのみ

en-us	Select prototype
ja	プロトタイプの選択

en-us	Select widget
ja	ウィジェットの選択

en-us	Send backward
ja	後面へ

en-us	Send message
ja	メッセージの送信

en-us	Send message to user groups
ja	ユーザーグループにメッセージを送信

en-us	Send message to users
ja	ユーザーにメッセージを送信

en-us	Send only to
ja	次のメディアのみ使用

en-us	Send to
ja	送信先

en-us	Send to back
ja	再後面へ

en-us	Send to user groups
ja	ユーザーグループに送信

en-us	Send to users
ja	ユーザーに送信

en-us	Sent
ja	送信済

en-us	Sep
ja	9月

en-us	Separated
ja	障害数と未確認数を表示

en-us	Separately
ja	別々に

en-us	September
ja	9月

en-us	Serial number A
ja	シリアル番号A

en-us	Serial number B
ja	シリアル番号B

en-us	Serif
ja	Serif

en-us	Server
ja	サーバー

en-us	Server (proxy)
ja	サーバーまたはプロキシ

en-us	Server time
ja	サーバー時間

en-us	Service
ja	サービス

en-us	Service "%1$s" cannot be deleted, because it is dependent on another service.
ja	サービス"%1$s"は削除できません。他のサービスからの依存関係があります。

en-us	Service "%1$s" cannot be dependent on itself.
ja	サービス"%1$s"は自分自身に依存できません。

en-us	Service "%1$s" cannot be linked to a trigger and have children at the same time.
ja	サービス"%1$s"はトリガーへのリンクと子を持つことを同時にできません。

en-us	Service "%1$s" is already hardlinked to a different service.
ja	サービス"%1$s"はすでに他のサービスにハードリンクされています。

en-us	Service availability report
ja	サービス稼働レポート

en-us	Service cannot be parent and child at the same time.
ja	サービスは同時に親と子になることはできません

en-us	Service created
ja	サービスを作成しました

en-us	Service data storage period "%1$s".
ja	サービスデータの保存期間 "%1$s"。

en-us	Service deleted
ja	サービスを削除しました

en-us	Service dependencies
ja	サービスの依存関係

en-us	Service parent
ja	サービスの親

en-us	Service port
ja	サービスのポート

en-us	Services
ja	サービス

en-us	Services form a circular dependency.
ja	サービスの依存関係が循環設定されています。

en-us	Service start time must be less than end time.
ja	サービス開始時刻は終了時刻よりも前でなければなりません。

en-us	Service times
ja	サービスタイム

en-us	Service type
ja	サービスのタイプ

en-us	Service updated
ja	サービスを更新しました

en-us	Session terminated, re-login, please.
ja	セッションが切断されました。再度ログインしてください。

en-us	Set custom time period
ja	時間範囲のカスタマイズ

en-us	Set error to
ja	エラーを設定

en-us	Set host inventory mode
ja	インベントリモードの設定

en-us	Set new value
ja	新しい値を設定

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
ja	LDAP逆参照モードの設定に失敗しました。

en-us	Setting LDAP protocol failed.
ja	LDAPプロトコルの設定に失敗しました。

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
ja	LDAPリフェラルを「オフ」に設定できませんでした。

en-us	Set value to
ja	値を設定

en-us	Severity
ja	深刻度

en-us	Severity changed
ja	深刻度を変更しました

en-us	Severity changes
ja	深刻度変更

en-us	Severity decreased
ja	深刻度を下げました

en-us	Severity (descending)
ja	深刻度(降順)

en-us	Severity increased
ja	深刻度を上げました

en-us	SHA
ja	SHA

en-us	Shape
ja	図形

en-us	Share
ja	Share

en-us	Sharing
ja	共有

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"の共有オプション"%1$s"の値がありません。

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for screen "%2$s".
ja	スクリーン"%2$s"の共有オプション"%1$s"の値がありません。

en-us	short description
ja	説明

en-us	Shortened
ja	短縮

en-us	should be empty
ja	空にしてください

en-us	should be less than current time
ja	現在時刻より前の時間をを指定してください

en-us	Show
ja	表示

en-us	Show details
ja	詳細を表示

en-us	Show header
ja	ヘッダーを表示

en-us	Show hosts in maintenance
ja	メンテナンス中のホストを表示

en-us	show icon mappings
ja	アイコンのマッピングを表示

en-us	Show items without data
ja	ヒストリがないアイテムを表示

en-us	Show legend
ja	凡例を表示

en-us	Show lines
ja	表示する行数

en-us	Shown
ja	表示

en-us	Show operational data
ja	運用データの表示

en-us	Show problems
ja	障害の表示

en-us	Show selected
ja	選択を表示

en-us	Show sidebar
ja	サイドバーを表示

en-us	Show suppressed problems
ja	メンテナンス中の障害を表示

en-us	Show tags
ja	タグを表示

en-us	Show text as HTML
ja	HTMLとしてテキストを表示

en-us	Show timeline
ja	タイムラインを表示

en-us	Show triggers
ja	トリガーを表示

en-us	Show unacknowledged only
ja	未確認のみ表示

en-us	Show unavailable maps
ja	使用不可なマップの表示

en-us	Show value
ja	値のマッピング

en-us	show value mappings
ja	値のマッピングの表示

en-us	Show warning if Zabbix server is down
ja	Zabbixサーバー停止時にワーニングを表示

en-us	Show working time
ja	ワーキングタイムの表示

en-us	Sidebar control
ja	サイドバー制御

en-us	Sign
ja	サイン

en-us	Sign in
ja	サインイン

en-us	Sign in with HTTP
ja	HTTPでサインイン

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
ja	SSO(SAML)でサインイン

en-us	Sign out
ja	サインアウト

en-us	Simple
ja	標準

en-us	Simple change
ja	差分

en-us	Simple check
ja	シンプルチェック

en-us	Simple graph
ja	シンプルグラフ

en-us	Simple graph prototype
ja	シンプルグラフのプロトタイプ

en-us	Single
ja	単一

en-us	Site address A
ja	住所A

en-us	Site address B
ja	住所B

en-us	Site address C
ja	住所C

en-us	Site city
ja	市

en-us	Site country
ja	国

en-us	Site notes
ja	ノート

en-us	Site rack location
ja	ラック設置場所

en-us	Site state / province
ja	県

en-us	Site ZIP / postal
ja	郵便番号

en-us	Size
ja	サイズ

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
ja	Zabbixサーバー"%1$s"から受信したデータのサイズが上限値%2$sバイトを超えています。上限値はinclude/defines.inc.phpのZBX_SOCKET_BYTES_LIMITパラメータで変更することが可能です。

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
ja	ホスト"%2$s"へのグラフ"%1$s"のコピーをスキップしました。

en-us	SLA
ja	SLA

en-us	Slide
ja	スライド

en-us	Slides
ja	スライド

en-us	Slide show
ja	スライドショー

en-us	Slide show "%1$s" already exists.
ja	スライドショー"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Slide show "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
ja	スライドショー"%1$s"は公開および読込専用で共有することはできません。

en-us	Slide show added
ja	スライドショーを追加しました

en-us	Slide show deleted
ja	スライドショーを削除しました

en-us	Slide show must contain slides.
ja	スライドショーには必ずスライドを設定してください

en-us	Slide show owner cannot be empty.
ja	スライドショーの所有者は必須項目です。

en-us	Slide shows
ja	スライドショー

en-us	Slide show updated
ja	スライドショーを更新しました

en-us	SLO service URL
ja	SLOサービスURL

en-us	Slovak (sk_SK)
ja	スロバキア語 (sk_SK)

en-us	SMS
ja	SMS

en-us	SMTP
ja	SMTP

en-us	SMTP email
ja	送信元メールアドレス

en-us	SMTP helo
ja	SMTP helo

en-us	SMTP server
ja	SMTPサーバー

en-us	SMTP server port
ja	SMTPサーバーポート番号

en-us	SNMP
ja	SNMP

en-us	SNMP agent
ja	SNMPエージェント

en-us	SNMP community
ja	SNMPコミュニティ

en-us	SNMP interfaces
ja	SNMPインターフェース

en-us	SNMP OID
ja	SNMP OID

en-us	SNMP trap
ja	SNMPトラップ

en-us	SNMP trap key is invalid.
ja	SNMPトラップのキーが正しくありません。

en-us	SNMPv1
ja	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
ja	SNMPv1エージェント

en-us	SNMPv2
ja	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
ja	SNMPv2エージェント

en-us	SNMPv3
ja	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
ja	SNMPv3エージェント

en-us	SNMP version
ja	SNMPバージョン

en-us	Snooze
ja	スヌーズ

en-us	Soft
ja	ソフト

en-us	Software
ja	ソフトウェア

en-us	Software application A
ja	ソフトウェアアプリケーションA

en-us	Software application B
ja	ソフトウェアアプリケーションB

en-us	Software application C
ja	ソフトウェアアプリケーションC

en-us	Software application D
ja	ソフトウェアアプリケーションD

en-us	Software application E
ja	ソフトウェアアプリケーションE

en-us	Software architecture information. Returns string
ja	ソフトウェアのアーキテクチャ情報。文字列値を返す。

en-us	Software (Full details)
ja	ソフトウェア(詳細)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
ja	このアイテムのヒストリの一部は圧縮されている可能性があるので削除できません。

en-us	Sort entries by
ja	次による項目のソート

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
ja	フィールド"%1$s"による並べ替えは許可されていません。

en-us	Sort order (0->999)
ja	ソート順(0->999)

en-us	Sort triggers by
ja	次によるトリガーのソート

en-us	Source
ja	ソース

en-us	Source type
ja	ソースの種類

en-us	Spanish (es_ES)
ja	スペイン語(es_ES)

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
ja	実行するアクションのコマンドで指定されたスクリプトが存在しないか、権限がありません。

en-us	Specify host to see the graphs.
ja	グラフを表示するホストを指定してください。

en-us	Specify some filter condition to see the values.
ja	値を表示するにはいくつかのフィルター条件を指定してください。

en-us	Speed
ja	スピード

en-us	SP entity ID
ja	SPのエンティティID

en-us	SP name ID format
ja	SPのNameIDフォーマット

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
ja	SQL数: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)

en-us	SQL query
ja	SQLクエリ

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
ja	SQLの実行に失敗しました"%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
ja	SQLの実行に失敗しました"%1$s"。

en-us	SSH
ja	SSH

en-us	SSH agent
ja	SSHエージェント

en-us	SSL certificate file
ja	SSL証明書ファイル

en-us	SSL key file
ja	SSL秘密鍵ファイル

en-us	SSL key password
ja	SSL秘密鍵パスワード

en-us	SSL/TLS
ja	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
ja	SSLホスト検証

en-us	SSL verify peer
ja	SSLピア検証

en-us	SSO service URL
ja	SSOサービスURL

en-us	Stacked
ja	積算グラフ

en-us	Staircase
ja	階段

en-us	Standard items
ja	標準のアイテム

en-us	Start in
ja	開始時刻

en-us	Starting TLS failed.
ja	TLS接続の開始に失敗しました。

en-us	STARTTLS
ja	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
ja	Zabbixサーバーの起動時刻、UNIXタイムスタンプ。

en-us	State
ja	状態

en-us	Static
ja	固定

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
ja	Zabbixの書き込みキャッシュの統計。cacheがvaluesならmodesは(all, float, uint, str, log, text, not supported)から、casheがhistoryならmodesは(pfree, free, total, used, pused)から、cacheがindexならmodesは(pfree, free, total, used, pused)から、cacheがtrendならmodesは(pfree, free, total, used, pused)から選択。

en-us	Status
ja	ステータス

en-us	Status (ascending)
ja	ステータス (昇順)

en-us	Status calculation
ja	ステータスの計算

en-us	Status calculation algorithm
ja	ステータスの計算方法

en-us	Status codes
ja	ステータスコード

en-us	Status (descending)
ja	ステータス (降順)

en-us	Status disabled
ja	無効

en-us	Status maintenance
ja	メンテナンス中

en-us	Status of discovery
ja	ディスカバリのステータス

en-us	Status ok
ja	正常

en-us	Status only
ja	ステータスのみ

en-us	Status problem
ja	障害

en-us	Step
ja	ステップ

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
ja	ステップ"%1$s" [%3$sの%2$s] 失敗: %4$s

en-us	Step duration
ja	ステップの間隔

en-us	Step of web scenario
ja	Webシナリオのステップ

en-us	Steps
ja	ステップ

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
ja	"%1$s"の名前を持つステップがすでに存在します。

en-us	Stop
ja	停止

en-us	Stop processing
ja	処理の停止

en-us	Storage period
ja	保存期間

en-us	Straight
ja	Straight

en-us	str() - Find string V in last (most recent) value (1 - found, 0 - not found)
ja	str() - 最新値からの文字列V検索 (1 - 見つかった、0 - それ以外)

en-us	Strict
ja	限定

en-us	String
ja	文字列

en-us	strlen() - Length of last (most recent) T value in characters
ja	strlen() - 最新値の文字数での文字列の長さ

en-us	Structured data
ja	構造化データ

en-us	Style
ja	スタイル

en-us	Subfilter
ja	サブフィルター

en-us	Subject
ja	件名

en-us	Subject
ja	サブジェクト

en-us	Submap
ja	サブマップ

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>script
ja	<サブメニュー/サブメニュー/...>スクリプト

en-us	Success Audit
ja	成功の監査

en-us	Success message
ja	成功メッセージ

en-us	sum
ja	合計

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
ja	ネットワークインターフェースの送受信合計値。整数値を返す。

en-us	sum() - Sum of values of a period T
ja	sum() - 期間Tでの合計値

en-us	Sun
ja	日

en-us	Sunday
ja	日曜

en-us	supplied credentials are not unique
ja	指定された資格情報はユニークではありません

en-us	Support
ja	サポート

en-us	Suppressed till: %1$s
ja	メンテナンス終了: %1$s

en-us	Surname
ja	姓

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
ja	スワップイン（デバイスからメモリへ）の統計。整数値を返す。

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
ja	スワップアウト（メモリからデバイスへ）の統計。 整数値を返す。

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ja	スワップ容量のサイズ。バイト単位であれば整数値を返し、パーセンテージであれば浮動小数点値を返す。

en-us	Swedish (sv_SE)
ja	スウェーデン語 (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
ja	認証方式の変更を行うと現在のセッション以外はリセットされます実行しますか？

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
ja	システムのブート時刻。UNIXのタイムスタンプで整数値を返す。

en-us	System default
ja	システムデフォルト

en-us	System error.
ja	システムエラー。

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
ja	システムエラーが発生しました。Zabbix管理者に連絡してください。

en-us	System host name. Returns string
ja	システムのホスト名。文字列値を返す。

en-us	System information
ja	システム情報

en-us	System statistics. Returns integer or float
ja	システム統計値。整数値または浮動小数点値を返す。

en-us	System time. Returns integer with type as utc; string - with type as local
ja	システム時間。typeがutcであった場合は整数値を返し、typeがlocalであった場合は文字列値を返す。

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
ja	システムの稼働秒数。整数値を返す。

en-us	T
ja	T

en-us	T
ja	T

en-us	Table "%1$s" does not exist.
ja	テーブル"%1$s"は存在しません。

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
ja	テーブル"%1$s"にフィールド名"%2$s"が存在しません。

en-us	tag
ja	タグ

en-us	Tag
ja	タグ

en-us	Tag display priority
ja	タグ表示優先度

en-us	Tag filter
ja	タグフィルター

en-us	Tag for matching
ja	クローズに利用するタグ名

en-us	Tag name
ja	タグ名

en-us	Tags
ja	タグ

en-us	Tag value
ja	タグの値

en-us	Target
ja	ターゲット

en-us	Target list
ja	ターゲットリスト

en-us	Target type
ja	ターゲットタイプ

en-us	TCP
ja	TCP

en-us	Telnet
ja	Telnet

en-us	TELNET agent
ja	TELNETエージェント

en-us	Template
ja	テンプレート

en-us	Template "%1$s" already exists.
ja	テンプレート"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
ja	テンプレート"%1$s"にホストグループを設定してください。

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ja	ホスト"%2$s"のテンプレート"%1$s"は存在しません。

en-us	Template added
ja	テンプレートを追加しました

en-us	Template and host properties that are inherited through template linkage will be unlinked and cleared.
ja	テンプレートにリンクされて継承されているテンプレートおよびホストのプロパティは、リンクが解除されてクリアされます。

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
ja	他のテンプレートを介しても同じテンプレートを複数回リンクすることはできません。

en-us	Template deleted
ja	テンプレートを削除しました

en-us	Template group
ja	テンプレートグループ

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
ja	テンプレートID"%1$s"が%2$s回使用されています

en-us	Template linkage
ja	テンプレートのリンク

en-us	Template macros
ja	テンプレートのマクロ

en-us	Template name
ja	テンプレート名

en-us	Templates
ja	テンプレート

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
ja	テンプレート"%1$s"とホスト"%2$s"のリンクを削除しました。

en-us	Template screen "%1$s" already exists.
ja	テンプレートスクリーン"%1$s"がすでに存在します。

en-us	Template screens
ja	テンプレートスクリーン

en-us	Templates updated
ja	テンプレートを更新しました

en-us	Template trigger
ja	テンプレートトリガー

en-us	Template updated
ja	テンプレートを更新しました

en-us	Template value
ja	テンプレート値

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
ja	同じ名前"%1$s"を持つテンプレートがすでに存在します。

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
ja	同じ表示名"%1$s"を持つテンプレートがすでに存在します。

en-us	Test
ja	テスト

en-us	Test all steps
ja	すべてのテスト

en-us	Test authentication
ja	認証のテスト

en-us	Test confirmation
ja	テストの確認

en-us	Test data
ja	テストデータ

en-us	Test expressions
ja	条件式のテスト

en-us	Test item
ja	アイテムのテスト

en-us	Test media type "%1$s"
ja	メディアタイプ"%1$s"のテスト

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
ja	"%1$s"アイテムのテストはサポートしていません。

en-us	Test string
ja	テスト文字列

en-us	Test subject
ja	テスト用の件名

en-us	Text
ja	テキスト

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
ja	メソッド"%1$s.%2$s"は"auth"パラメータなしで呼び出してください。

en-us	The application is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ja	アプリケーションがディスカバリされなくなったため%1$sに削除されます。(日時 %2$s at %3$s)

en-us	The application is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ja	ディスカバリされたアプリケーションが見つかりませんでした。次のディスカバリルールの処理時に削除されます。

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
ja	クローンしたホストは"隠しテキスト"タイプのユーザー定義マクロを含んでいます。それらのマクロの値とタイプはリセットされました。