en-us	unexpected constant value "%1$s"
ja	定数値 "%1$s" が間違っています

en-us	unexpected end of expression macro
ja	条件式のマクロの末尾が間違っています

en-us	unexpected end of key
ja	キーの末尾が間違っています

en-us	unexpected end of macro
ja	マクロの末尾が間違っています

en-us	unexpected parameter "%1$s"
ja	パラメータ "%1$s"が間違っています

en-us	Unexpected response for action %1$s.
ja	アクション%1$sから想定外の応答を受信しました。

en-us	Unexpected server error.
ja	想定しないエラーが発生しました。

en-us	unexpected tag "%1$s"
ja	タグ"%1$s"が間違っています

en-us	unexpected text "%1$s"
ja	テキスト"%1$s"が間違っています

en-us	unexpected value "%1$s"
ja	値"%1$s"が間違っています。

en-us	Units
ja	単位

en-us	unknown
ja	不明

en-us	Unknown
ja	不明

en-us	Unknown
ja	不明

en-us	UNKNOWN
ja	不明

en-us	Unknown action
ja	不明なアクション

en-us	Unknown error
ja	不明なエラー

en-us	unknown function "%1$s"
ja	関数"%1$s"が不明です

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
ja	不明なアイテム。選択したホストにそのようなアイテムは存在しません

en-us	Unknown host, no such host present in system
ja	不明なホスト。そのようなホストは存在しません

en-us	Unknown interface type.
ja	不明なインターフェースのタイプ。

en-us	Unknown resource
ja	不明なリソース

en-us	Unknown step failed: %1$s
ja	不明なステップ失敗: %1$s

en-us	Unknown value type
ja	不明な値のタイプ

en-us	Unlimited
ja	無制限

en-us	Unlink
ja	リンクを削除

en-us	Unlink and clear
ja	リンクと保存データを削除

en-us	Unlink from template
ja	テンプレートとのリンクを解除

en-us	Unlink from templates
ja	テンプレートとのリンクを解除

en-us	Unmute
ja	ミュートを解除

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
ja	データベースサーバーのバージョン%1$sはサポートされていません。%2$s以上が必要です。

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
ja	データベースサーバーのバージョン%1$sはサポートされていません。%2$sより高いバージョンは使用できません。

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
ja	テーブル%1$sがサポートしていない文字コードか照合順序です。

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
ja	インポートファイルの拡張子"%1$s"はサポートされていません。

en-us	Unsupported import format "%1$s".
ja	インポートフォーマット"%1$s"はサポートされていません。

en-us	Unsupported operation.
ja	サポートされていない実行内容です。

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルター条件ではパラメータ"%2$s"はサポートされていません。

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルターではパラメータ"%2$s"はサポートされていません。

en-us	unsupported Prometheus function
ja	サポートされていないPrometheusの関数です

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
ja	サポートされていないTimescaleDBのバージョンです。 %1$s以上が必要です。

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
ja	サポートされていないTimescaleDBのバージョンです。%1$sより高いバージョンは使用できません。

en-us	unsupported time suffix
ja	サポートされていない時間の単位です

en-us	unsupported version number
ja	サポートされていないバージョン番号です

en-us	Unsuppress
ja	抑制解除

en-us	Unsuppressed
ja	抑制解除

en-us	Unsuppressed by: %1$s
ja	抑制解除者：%1$s

en-us	Until
ja	期限

en-us	Untitled
ja	タイトルなし

en-us	Up
ja	Up

en-us	Up
ja	Up

en-us	Update
ja	更新

en-us	Update column
ja	列の変更

en-us	Updated
ja	更新しました

en-us	Updated status of host "%1$s".
ja	ホスト"%1$s"のステータスを更新しました。

en-us	Update existing
ja	既存の設定を上書

en-us	Update interval
ja	監視間隔

en-us	Update operations
ja	更新時の実行内容

en-us	Update problem
ja	障害更新

en-us	Upload
ja	アップロード

en-us	uppercase identifier expected
ja	大文字の識別子が必要です

en-us	Upper level maps
ja	上位レベルのマップ

en-us	Uptime
ja	アップタイム

en-us	Uptime
ja	アップタイム

en-us	Uptime/Downtime
ja	アップタイム/ダウンタイム

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
ja	Zabbixサーバープロセスの稼働秒数。

en-us	URL
ja	URL

en-us	URL A
ja	URL A

en-us	URL (after login)
ja	ログイン後のURL

en-us	URL B
ja	URL B

en-us	URL C
ja	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
ja	URLが正しくエンコードされていません。

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
ja	マップ"%1$s"のURLの名前は重複できません。

en-us	URL parameter cannot be array.
ja	URLパラメータに配列は使用できません。

en-us	URL parameter name is empty.
ja	URLパラメータが設定されていません。

en-us	URLs
ja	URL

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
ja	マップ"%1$s"のURLには"name"と"url"の両方のフィールドが必要です。

en-us	Use bulk requests
ja	bulkリクエストを使用

en-us	Use custom event status colors
ja	イベントのステータスの文字色を変更

en-us	Use default
ja	デフォルトを使用

en-us	Used in actions
ja	アクションで使用

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
ja	ディスカバリ時に自動的にテンプレートのリンクが削除されるよう、ホストのプロトタイプを設定してください。

en-us	Use iframe sandboxing
ja	iframeサンドボックスを使用する

en-us	Use if severity
ja	指定した深刻度のときに使用

en-us	User
ja	ユーザー

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
ja	ユーザー"%1$s"にユーザーグループを設定してください。

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
ja	ユーザー"%1$s"はダッシュボード"%2$s"の所有者です。

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
ja	ユーザー"%1$s"はマップ"%2$s"の所有者です。

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
ja	ユーザー"%1$s"はレポート"%2$s"の所有者です。

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
ja	ユーザー"%1$s"はレポート"%2$s"の受信者です。

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
ja	ユーザー"%1$s"は"%2$s"アクション内で使用されています。

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
ja	ユーザー"%1$s"は代わりにレポート"%2$s"を作成したユーザーです。

en-us	User "%1$s" unblocked.
ja	ユーザー"%1$s"のブロックを解除しました。

en-us	User action
ja	ユーザーの操作

en-us	User added
ja	ユーザーを追加しました

en-us	User agent string
ja	ユーザーエージェント文字列

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
ja	ユーザーは無効のグループやGUIアクセスが無効のグループに自分自身を追加できません。

en-us	User cannot change own role.
ja	ユーザーは自分の役割を変更できません。

en-us	User cannot change the user type of own role.
ja	ユーザーは自分の役割のユーザーの種類を変更できません。

en-us	User deleted
ja	ユーザーを削除しました

en-us	User directory
ja	ユーザーディレクトリ

en-us	User directory "%1$s" already exists.
ja	ユーザーディレクトリ"%1$s"はすでに存在します。

en-us	User group
ja	ユーザーグループ

en-us	User group "%1$s" already exists.
ja	ユーザーグループ"%1$s"はすでに存在します。

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
ja	ユーザーグループ"%1$s"はレポート"%2$s"の受信者です。

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
ja	ユーザーグループ"%1$s"は"%2$s"アクション内で使用されています。

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
ja	ユーザーグループ"%1$s"はデータベース停止メッセージの設定に利用されています。

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
ja	ユーザーグループ"%1$s"はスクリプト"%2$s"に利用されています。

en-us	User group added
ja	ユーザーグループを追加しました

en-us	User group deleted
ja	ユーザーグループを削除しました

en-us	User group for database down message
ja	データベース停止メッセージの送信先グループ

en-us	User groups
ja	ユーザーグループ

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のユーザーグループでの共有にはパラメータ:%1$s が必要です。

en-us	User group updated
ja	ユーザーグループを更新しました

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のユーザーグループは使用できません。

en-us	User is not allowed to delete himself.
ja	自身のユーザーアカウントは削除できません。

en-us	User macros
ja	ユーザーマクロ

en-us	User menu
ja	ユーザーメニュー

en-us	Username
ja	ユーザー名

en-us	User name
ja	ユーザー名

en-us	Username and password
ja	ユーザー名とパスワード

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "UserName" and "Content".
ja	ユーザー名とパスワードは、Vaultの秘密鍵"UserName"と"Content"に保存してください。

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
ja	ユーザー名とパスワードはVaultのシークレットキー内の"username"と"password"として保存してください。

en-us	Username attribute
ja	ユーザー名の属性

en-us	User password
ja	ユーザーのパスワード

en-us	User profile
ja	ユーザープロファイル

en-us	User/Recipient
ja	ユーザー/送信先

en-us	User role
ja	ユーザーの役割

en-us	User role "%1$s" already exists.
ja	ユーザーの役割"%1$s"は既に存在します。

en-us	User role created
ja	ユーザーの役割を作成しました

en-us	User role deleted
ja	ユーザーの役割を削除しました

en-us	User roles
ja	ユーザーの役割

en-us	User role updated
ja	ユーザーの役割を更新しました

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
ja	ID"%1$s"のユーザーの役割は存在しません。

en-us	Users
ja	ユーザー

en-us	User sessions
ja	ユーザーセッション

en-us	User settings
ja	ユーザー設定

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のユーザーでの共有にはパラメータ:%1$s が必要です。

en-us	User type
ja	ユーザーの種類

en-us	User unblocked
ja	ユーザーのブロックを解除しました

en-us	User updated
ja	ユーザーを更新しました

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のユーザーは使用できません。

en-us	User with username "%1$s" already exists.
ja	"%1$s"というユーザー名のユーザーはすでに存在します。

en-us	UUIDv4 is expected
ja	UUIDv4で指定してください

en-us	Validate URI schemes
ja	URIスキーマの検証

en-us	Validation
ja	バリデーション

en-us	Valid URI schemes
ja	有効なURIスキーマ

en-us	value
ja	値

en-us	Value
ja	値

en-us	Value
ja	値

en-us	value "%1$s" already exists
ja	値"%1$s"はすでにあります

en-us	value %1$s already exists
ja	値%1$sはすでにあります

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
ja	パラメータ"grid_align"の値"%1$s"が正しくありません。"%2$s"または"%3$s"を設定してください。

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
ja	パラメータ"grid_show"の値"%1$s"が正しくありません。"%2$s"を設定してください。

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
ja	パラメータ"grid_show"の値"%1$s"が正しくありません。"%2$s"または"%3$s"を設定してください。

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
ja	フィールド"%2$s"の値"%1$s"が長過ぎます - %3$d文字。%4$d文字以内で設定してください。

en-us	value "%1$s" not found
ja	値"%1$s"が存在しません

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
ja	値キャッシュの効果。有効なパラメータ：requests, hits, misses。

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
ja	値キャッシュの統計。有効なパラメータ：total, free, pfree, used, pused。

en-us	Value cannot be empty.
ja	値を設定してください。

en-us	Value data for value name in Windows Registry key.
ja	Windowsのレジストリキー内の値名の値データ。

en-us	value is too long
ja	値が長すぎます

en-us	Value map
ja	値のマッピング

en-us	Value map "%1$s" already exists.
ja	値のマッピング"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Value mapping
ja	値のマッピング

en-us	Value mappings
ja	値のマッピング

en-us	Valuemap with ID "%1$s" is not available on "%2$s".
ja	IDが"%1$s"の値のマッピングは"%2$s"にはありません。

en-us	value must be %1$s
ja	値は%1$sにしてください

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
ja	値は"%1$s"から"%2$s"までにしてください

en-us	value must be empty
ja	値は空にしてください

en-us	value must be empty or %1$s
ja	値は空か%1$sを指定してください

en-us	value must be no greater than "%1$s"
ja	値は"%1$s"以下にしてください

en-us	value must be no less than "%1$s"
ja	値は"%1$s"以上にしてください

en-us	value must be one of %1$s
ja	値は%1$sから指定してください

en-us	value must be within the range of %1$s
ja	値は%1$sの範囲内にしてください

en-us	Value: no data
ja	値: データなし

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ja	英語でWindowsパフォーマンスカウンターの値。数値、文字列値、テキスト値で返す(リクエストに依存)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ja	任意のパフォーマンスカウンター値。リクエストに応じて、整数値、浮動小数点値、文字列値、テキスト値を返す。

en-us	value of first parameter is too long
ja	最初のパラメータの値が長すぎます

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
ja	MQTTトピックの値。返却されるデータフォーマットはトピックの内容に依存。ワイルドカードを使用した場合はJSONで返却

en-us	value of new event tag
ja	新しいイベントタグの値

en-us	Value of new event tag
ja	新しいイベントタグの値

en-us	Value of old event tag
ja	古いイベントタグの値

en-us	value of second parameter is too long
ja	2つめのパラメータの値が長すぎます

en-us	Value of tag
ja	タグの値

en-us	value of third parameter must be one of %1$s
ja	3つめのパラメータの値は%1$sから選んでください

en-us	Values
ja	値

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
ja	フォームフィールドでは名前を必ず指定してください。

en-us	Variables
ja	変数

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
ja	特定のプロセスに関する様々な情報。浮動小数点値を返す

en-us	varpop() - Population variance
ja	varpop() - 母分散

en-us	varsamp() - Sample variance
ja	varsamp() - サンプル分散

en-us	Vault API endpoint
ja	VaultのAPIエンドポイント

en-us	Vault authentication token
ja	Vaultの認証トークン

en-us	Vault certificates
ja	Vault証明書

en-us	Vault connection failed.
ja	Vaultへの接続に失敗しました。

en-us	Vault provider
ja	Vaultプロバイダー

en-us	Vault secret
ja	Vaultのシークレット

en-us	Vault secret path
ja	Vaultのシークレットパス

en-us	Vault secret query string
ja	Vaultシークレットクエリ文字列

en-us	Vendor
ja	ベンダー

en-us	Verbose
ja	Verbose

en-us	Verify database certificate
ja	データベースの証明書確認

en-us	Version
ja	バージョン

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
ja	Zabbixエージェントのバージョン。文字列値を返す。

en-us	Version of Zabbix server or proxy
ja	Zabbixサーバーまたはプロキシのバージョン

en-us	Vertical
ja	縦

en-us	Vertical align
ja	縦位置

en-us	Vertical position
ja	垂直の位置

en-us	via
ja	via

en-us	Vietnamese (vi_VN)
ja	ベトナム語 (vi_VN)

en-us	View
ja	ビュー

en-us	View as
ja	表示形式

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ja	バイト単位もしくはトータルからのパーセンテージでの仮想メモリサイズ。バイト単位であれば整数値を返し、パーセンテージであれば浮動小数点値を返す。

en-us	Visible name
ja	表示名

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
ja	ホスト名を設定しない場合、表示名は必須項目です。

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
ja	VMwareのキャッシュ統計。利用可能なモード：total, free, pfree, used, pused。

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id
ja	VMwareクラスターのアラームデータ、JSONで返す、<url> - VMwareサービスURL、<id> - VMwareクラスターid

en-us	VMware cluster performance counter, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
ja	VMwareクラスターのパフォーマンスカウンター、 <url> - VMwareサービスURL、<id> - VMwareクラスターid、<path> - パフォーマンスカウンターのパス、<instance> - パフォーマンスカウンターのインスタンス

en-us	VMware cluster property, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id, <prop> - property path
ja	VMwareクラスターのプロパティ、<url> - VMwareサービスURL、<prop> - プロパティのパス

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
ja	VMwareクラスターの状態、<url> - VMwareサービスURL、<name> - VMwareクラスター名

en-us	VMware cluster tags array, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id
ja	VMwareクラスターのタグの配列、<url> - VMwareサービスURL、<id> - VMwareクラスターID

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datacenter id
ja	VMwareデータセンターのアラーム情報、JSONで返す、<url> - VMwareサービスURL、<id> - VMwareデータセンターID

en-us	VMware datacenters and their IDs. Returns JSON
ja	VMwareデータセンターとそのID。JSONを返す

en-us	VMware datacenters and their IDs, <url> - VMware service URL. Returns JSON
ja	VMwareデータセンターとそのID、<url> - VMwareサービスURL。JSONで返す

en-us	VMware datacenter tags array, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datacenter id. Returns JSON
ja	VMwareデータセンターのタグの配列、<url> - VMwareサービスURL、<id> - VMwareデータセンターID

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware datastore name
ja	VMwareデータストアのアラーム情報、JSONで返す、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareデータストア名

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ja	VMwareデータストアのバイト単位かトータルからのパーセンテージによる容量の統計値。バイト単位なら整数、パーセンテージなら浮動小数で返す。

en-us	VMware datastore hypervisors list, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name
ja	VMwareデータストアのハイパーバイザーのリスト、<url> - VMwareサービスURL>、<datastore> - データストア名

en-us	VMware datastore performance counter, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datastore uuid, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
ja	VMwareデータストアのパフォーマンスカウンター、<url> - VMwareサービスURL、<id> - VMwareデータストアのuuid、<path> - パフォーマンスカンターのパス、<instance> - パフォーマンスカウンターのインスタンス

en-us	VMware datastore property, <url> - VMware service URL, <uuid> - datastore name, <prop> - property path
ja	VMwareデータストアのプロパティ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - データストア名、<prop> - プロパティのパス

en-us	VMware datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
ja	VMwareのデータストアの読み込み、<url> - VMwareサービスURL、<datastore> - データストア名、<mode> - latency/maxlatency - 平均値または最大値

en-us	VMware datastore tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware datastore uuid. Returns JSON
ja	VMwareデータストアのタグの配列、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareデータストアのuuid、JSONで返す

en-us	VMware datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
ja	VMwareのデータストアの書き込み、<url> - VMwareサービスURL、<datastore> - データストア名、<mode> - latency/maxlatency - 平均値または最大値

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, <url> - VMware service URL. Returns JSON
ja	VMware分散仮想スイッチ、<url> - VMwareサービスURL。JSONで返す

en-us	VMware event log, <url> - VMware service URL, <mode> - all (default), skip - skip processing of older data
ja	VMwareイベントログ、<url> - VMwareサービスURL、<mode> - all (デフォルト)、skip - 古いデータの処理をスキップ

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, <url> - VMware service URL, <filter> - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, <mode> - state(default)/full. Returns JSON
ja	VMware FetchDVPortラッパー、<url> - VMwareサービスURL、<filter> - VMwareのDistributedVirtualSwitchPortCriteriaデータオブジェクト、<mode> - state(デフォルト)/full。JSONで返す

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのアラーム情報、JSONで返す、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのバルーニングされたメモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーBIOSのUUID、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのクラスター名、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor connection state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーの接続状態、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns string
ja	VMwareハイパーバイザーデータセンターの名前、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名。文字列値を返す

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
ja	VMwareハイパーバイザーのデータストア読み込み統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、<datastore> - データストア名、<mode> - latency

en-us	VMware hypervisor datastores list, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのデータストアのリスト、<url> - VMwareサービス URL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
ja	VMwareハイパーバイザーのデータストア書き込み統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、<datastore> - データストア名、<mode> - latency

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
ja	VMwareハイパーバイザーの稼働状態ロールアップセンサー、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名。0 - 灰; 1 - 緑; 2 - 黄; 3 - 赤を返す

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
ja	VMwareハイパーバイザーHWベンダーの状態センサー、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名。JSONで返す

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのモデル、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザー名、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
ja	VMwareハイパーバイザーネットワーク入力統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、<mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network interface speed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <ifname> - interface name
ja	VMwareハイパーバイザーのネットワークインターフェーススピード、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、<ifname> - インターフェース名

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
ja	VMwareハイパーバイザーネットワーク出力統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、<mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
ja	VMwareハイパーバイザーのパフォーマンスカウンター、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、<path> - パフォーマンスカウンターのパス、<instance> - パフォーマンスカウンターのインスタンス

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのプロセッサー周波数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのプロセッサーモデル、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのプロセッサー利用量(Hz)、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor property , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <prop> - property path
ja	VMwareハイパーバイザーのプロパティ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、<prop> - プロパティのパス

en-us	VMware hypervisor sensors value, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
ja	VMwareハイパーバイザーのセンサー値、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名。JSONで返す

en-us	VMware hypervisor serialnumber, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのシリアル番号、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのステータス、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
ja	VMwareハイパーバイザーのタグの配列、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、JSONで返す

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーのトータルメモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーの稼働秒数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーの利用済メモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーベンダー名、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザーバージョン、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
ja	VMwareサービスフルネーム、<url> - VMwareサービスURL

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
ja	VMwareサービスバージョン、<url> - VMwareサービスURL

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL
ja	VMware virtual centerのアラーム情報、JSONで返す、<url> - VMwareサービスURL

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine name
ja	VMware仮想マシンのアラーム情報、JSONで返す、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシン名

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMwareバーチャルマシンのバルーニングされたメモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのコミットされたストレージ容量、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンの圧縮されたメモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <name> - custom attribute name
ja	VMware仮想マシンのカスタム属性値、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<name> - カスタム属性名

en-us	VMware virtual machine datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns string
ja	VMware仮想マシンデータセンターの名前、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名。文字列値を返す

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
ja	VMware仮想マシンのディスクデバイスの読み込み統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<instance> - ディスクデバイスインスタンス、<mode> - bps/ops - 毎秒のバイト/オペレーション

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
ja	VMware仮想マシンのディスクデバイスの書き込み統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<instance> - ディスクデバイスインスタンス、<mode> - bps/ops - 毎秒のバイト/オペレーション

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのディスクの統合要求、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
ja	VMware仮想マシンのファイルシステム統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<fsname> - ファイルシステム名、<mode> - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのゲストのメモリ利用量、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのホストのメモリ利用量、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンハイパーバイザー名、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシン名、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
ja	VMware仮想マシンネットワークインターフェース入力統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<instance> - ネットワークインターフェースインスタンス、<mode> - bps/pps - 毎秒バイト/パケット

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
ja	VMware仮想マシンネットワークインターフェース出力統計、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<instance> - ネットワークインターフェースインスタンス、<mode> - bps/pps - 毎秒バイト/パケット

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
ja	VMware仮想マシンのパフォーマンスカウンター、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<path> - パフォーマンスカウンターのパス、<instance> - パフォーマンスカウンターのインスタンス

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシン電源状態、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンプライベートメモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのプロセッサ有効時間(ms)、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのプロセッサ利用量(Hz)、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine property, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <prop> - property path
ja	VMware仮想マシンのプロパティ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<prop> - プロパティのパス

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンの共有メモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine snapshot state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
ja	VMware仮想マシンのスナップショットの状態、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名。JSONで返す

en-us	VMware virtual machine state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンの状態、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのスワップされたメモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
ja	VMware仮想マシンのタグの配列、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、JSONで返す

en-us	VMware virtual machine tools state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <mode> - version or status
ja	VMware仮想マシンのツールの状態、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<mode> - versionまたはstatus

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのトータルメモリサイズ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンのコミットされていないストレージ容量、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンの共有していないストレージの容量、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシンの稼働秒数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
ja	VMwareハイパーバイザーのメンテナンス状態、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、メンテナンス中でなければ「0」、メンテナンス中なら「1」を返す

en-us	w
ja	w

en-us	W
ja	W

en-us	W
ja	W

en-us	W
ja	警

en-us	Warning
ja	警告

en-us	Warning
ja	警告

en-us	Warning message
ja	警告メッセージ

en-us	Warning! Unable to retrieve database version.
ja	警告！ データベースのバージョンを取得できません。

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least (%2$s)
ja	警告！データベースサーバーのバージョン%1$sはサポートされていません。(%2$s)以上が必要です

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least %2$s.
ja	警告！データベースサーバーのバージョン%1$sはサポートされていません。%2$s以上が必要です。

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should not be higher than %2$s.
ja	警告！データベースサーバーのバージョン%1$sはサポートされていません。%2$sより高いバージョンは使用できません。

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
ja	要素を保存できる最大値に達しました

en-us	Web
ja	Web

en-us	Webhook
ja	Webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
ja	Webhookにはパラメータがありません。

en-us	Web monitoring
ja	Web監視

en-us	Web scenario
ja	Webシナリオ

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
ja	Webシナリオ"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
ja	Webシナリオ"%1$s"はホスト"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Web scenario added
ja	Webシナリオを追加しました

en-us	Web scenario deleted
ja	Webシナリオを削除しました

en-us	Web scenario disabled
ja	Webシナリオを無効にしました

en-us	Web scenario enabled
ja	Webシナリオを有効にしました

en-us	Web scenarios
ja	Webシナリオ

en-us	Web scenario updated
ja	Webシナリオを更新しました

en-us	Wed
ja	水

en-us	Wednesday
ja	水曜

en-us	Week
ja	週

en-us	Week
ja	週

en-us	Weekly
ja	毎週

en-us	Weight
ja	重み

en-us	Welcome
ja	ようこそ

en-us	Welcome to
ja	ようこそ

en-us	When active
ja	有効な時間帯

en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
ja	ダッシュボード"%1$s"のページ#%2$d上の X:%3$d, Y:%4$d のウィジェットは範囲外です。

en-us	Widget is deprecated.
ja	ウィジェットは廃止予定です。

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
ja	指定された列と行の数に対してウィジェットが小さすぎます。

en-us	Widget type is not supported in this context.
ja	このコンテキストでは、ウィジェットタイプはサポートされていません。

en-us	Width
ja	幅

en-us	With data
ja	データあり

en-us	With data collection
ja	データ収集あり

en-us	With dependencies
ja	依存関係がある

en-us	With header row
ja	ヘッダ行を含む

en-us	Without data
ja	データなし

en-us	Without problems
ja	障害なし

en-us	Without problems
ja	障害なし

en-us	Without triggers
ja	トリガーなし

en-us	With problem name
ja	障害名と一緒に

en-us	With problems
ja	障害あり

en-us	With problems
ja	障害あり

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
ja	この設定では、数値アイテムだけがこの列内に表示されます。

en-us	With triggers
ja	トリガーあり

en-us	Working time
ja	ワーキングタイム

en-us	Write
ja	表示/設定

en-us	wrong discovery rule type
ja	ディスカバリルールのタイプが間違っている

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
ja	ホスト"%1$s"のフィールドが正しくありません。

en-us	Wrong fields for map link.
ja	マップリンクの設定が正しくありません。

en-us	wrong item type
ja	アイテムのタイプが間違っている

en-us	wrong master item type
ja	マスターアイテムのタイプが間違っています

en-us	Wrong Module.php class name for module located at %1$s.
ja	%1$sにあるモジュールのModule.phpのクラス名が間違っています。

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
ja	[日の値が正しくありません: "%1$s"]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
ja	[月の値が正しくありません: "%1$s"]

en-us	Wrong value for "url" field.
ja	"url"フィールドが正しくありません。

en-us	X
ja	X

en-us	X1
ja	X1

en-us	X2
ja	X2

en-us	X-Axis
ja	X軸

en-us	X-Frame-Options HTTP header
ja	X-Frame-Options HTTPヘッダ

en-us	XML
ja	XML

en-us	XML data
ja	XMLデータ

en-us	XML is empty
ja	XMLが空です

en-us	XML is expected
ja	XMLで指定してください

en-us	XML to JSON
ja	XMLからJSON

en-us	XML XPath
ja	XML XPath

en-us	XPath
ja	XPath

en-us	y
ja	y

en-us	Y
ja	Y

en-us	Y1
ja	Y1

en-us	Y2
ja	Y2

en-us	YAML
ja	YAML

en-us	Y-axis
ja	Y軸

en-us	Y axis MAX value
ja	Y軸の最大値

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
ja	Y軸の最大値はY軸の最小値よりも大きな値を設定してください

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
ja	Y軸の最大値はY軸の最小値よりも大きな値を設定してください。

en-us	Y axis MIN value
ja	Y軸の最小値

en-us	Y axis side
ja	Y軸

en-us	Year
ja	年

en-us	Year
ja	年

en-us	Yearly
ja	毎年

en-us	Yes
ja	はい

en-us	Yesterday
ja	昨日

en-us	Y-m-d
ja	Y/m/d

en-us	Y-m-d H:i
ja	Y/m/d H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
ja	Y/m/d H:i:s

en-us	Y-n-d
ja	Y-n-d

en-us	You are logged in as "%1$s".
ja	"%1$s"としてログインしています。

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
ja	Webサーバーにロケールがインストールされていないため、いくつかの言語は利用できません。

en-us	You are not logged in
ja	あなたはログインしていません

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
ja	現在選択しているホストを切り替えることができません。

en-us	You cannot switch templates for current selection.
ja	現在選択しているテンプレートを切り替えることはできません。

en-us	You do not have permission to perform this operation.
ja	操作に対する権限がありません。

en-us	You have no permissions to access this page.
ja	このページを表示する権限がありません。

en-us	You must login to view this page.
ja	このページを表示するためにはログインする必要があります

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
ja	データベースが正常に動作していません。数分待ってからリトライを行ってください。それでも問題が解決しない場合は、システム管理者に連絡してください。この問題は、長時間かかっているトランザクションやDBMSによる行レベルロックによって発生する可能性があります。

en-us	YYYY-MM-DD
ja	YYYY-MM-DD

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
ja	YYYY-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
ja	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
ja	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
ja	Zabbix

en-us	ZABBIX
ja	Zabbix

en-us	Zabbix agent
ja	Zabbixエージェント

en-us	Zabbix agent (active)
ja	Zabbixエージェント(アクティブ)

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
ja	不正なURLパラメータ

en-us	Zabbix Integrations
ja	Zabbixインテグレーション

en-us	Zabbix internal
ja	Zabbixインターナル

en-us	Zabbix internal authentication
ja	Zabbix内部データベースのユーザー情報による認証

en-us	Zabbix login form
ja	Zabbixのログイン画面

en-us	Zabbix server
ja	Zabbixサーバー

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
ja	Zabbixサーバー"%1$s"へ到達できません。以下の原因が考えられます： 1. "zabbix_server.conf"内の"NodeAddress"か"ListenPort"が正しくないか、"zabbix.conf.php"内のIP/DNSで上書きされている。 2. ネットワークの設定が正しくない。

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
ja	Zabbixサーバー"%1$s"へ到達できません。以下の原因が考えられます： 1. "zabbix.conf.php"に設定されたサーバーのIP/DNSが正しくない。 2. ネットワークの設定が正しくない。 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
ja	Zabbixサーバーが動作していません (画面のリフレッシュを行ってステータスを再確認してください)

en-us	Zabbix server is running
ja	Zabbixサーバーの起動

en-us	Zabbix server name
ja	Zabbixサーバー名

en-us	Zabbix server (proxy)
ja	Zabbixサーバーまたはプロキシ

en-us	Zabbix Technical Support
ja	Zabbix技術サポート

en-us	Zabbix trapper
ja	Zabbixトラッパー

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
ja	ズームレベルは"%1$s"から"%2$s"までで指定してください

en-us	Zoom out
ja	ズームアウト

en-us	(0 - infinitely)
ja	(0 - 無限)

en-us	0 or 1
ja	0または1

en-us	(0 - use action default)
ja	(0 - アクションのデフォルトを使用)

en-us	0 - use default port
ja	0 - デフォルトのポート番号を使用

en-us	100 busiest triggers
ja	障害発生数上位100項目

en-us	10 seconds
ja	10秒

en-us	12-hour
ja	12時間表示

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
ja	文字数%1$dが最大長の%2$d文字を超えています

en-us	%1$d day
ja	%1$d 日

en-us	%1$d matches for %2$s found
ja	%2$sの%1$d件が見つかりました

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
ja	%3$d%2$s件中%1$d件の障害が表示されています

en-us	%1$d problems selected.
ja	%1$d件の障害が選択されています。

en-us	1 minute
ja	1分

en-us	(%1$s %2$s)
ja	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s: %2$s
ja	%1$s: %2$s

en-us	%1$s. %2$s: %3$s. %4$s.
ja	%1$s. %2$s: %3$s. %4$s.

en-us	%1$s action
ja	アクション%1$s件

en-us	%1$s characters
ja	%1$s文字

en-us	%1$s characters remaining
ja	あと%1$s文字

en-us	"%1$s" date must be less than "%2$s" date.
ja	"%1$s"の日付は"%2$s"の日付よりも前にしてください。

en-us	%1$s event
ja	%1$sイベント

en-us	%1$s group pattern
ja	%1$s グループのパターン

en-us	%1$s host in maintenance
ja	%1$s ホストがメンテナンス中

en-us	%1$s hour
ja	%1$s時間

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
ja	"%2$s"ではなく"%1$s"が設定されています

en-us	"%1$s" is expected
ja	"%1$s" で指定してください

en-us	%1$s item
ja	%1$sアイテム

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
ja	%1$s [行: %2$s | 列: %3$s]

en-us	%1$s message
ja	メッセージ%1$s件

en-us	%1$s minute
ja	%1$s分

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
ja	"%1$s"は空文字列か"%2$s"よりも大きい値を設定してください。

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
ja	%2$s台中%1$s台の要素で障害発生中

en-us	%1$s.php class must extend %2$s for module located at %3$s.
ja	%1$s.phpクラスは、%3$sにあるモジュールの%2$sを拡張してください。

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
ja	%1$s件が選択されています、上下矢印キーとエンターキーで選択できます

en-us	%1$s problem in total
ja	計%1$s件の障害

en-us	%1$s, read only
ja	%1$sは読み込み専用です

en-us	%1$s retry left
ja	リトライ残り%1$s回

en-us	%1$s second
ja	%1$s秒

en-us	%1$s, selected
ja	%1$s件選択済

en-us	%1$s, Severity, %2$s
ja	%1$sの深刻度は%2$s

en-us	%1$sth percentile: %2$s
ja	%1$sパーセンタイル：%2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
ja	%1$s - %2$sにあるモジュールで発生しました。

en-us	%1$s unacknowledged problem
ja	%1$s 件の未確認の障害

en-us	"%1$s" value must be less than or equal to "%2$s" value
ja	"%1$s"の値は"%2$s"の値以下にしてください

en-us	%1$s (year %2$s)
ja	%1$s (%2$s年)

en-us	24-hour
ja	24時間表示

en-us	24x7
ja	24x7

en-us	30 seconds
ja	30秒

en-us	3D view
ja	3D表示

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
ja	%4$s回のログイン失敗がログに記録されています。最後のログイン失敗はホスト%1$sから%2$sの%3$sに行われています。

en-us	500 latest values
ja	最新500個の値

en-us	5 minutes
ja	5分

en-us	5 seconds
ja	5秒

en-us	A
ja	軽

en-us	a boolean is expected
ja	論理値で指定してください

en-us	a boolean value is expected
ja	論理値で指定してください

en-us	Above value
ja	値の上

en-us	abs() - Absolute value
ja	abs() - 絶対値

en-us	Abscissa
ja	横座標

en-us	Access denied
ja	アクセスは拒否されました

en-us	Access denied!
ja	アクセスは拒否されました！

en-us	Access to actions
ja	アクションへのアクセス

en-us	Access to API
ja	APIへのアクセス

en-us	Access to modules
ja	モジュールへのアクセス

en-us	Access to services
ja	サービスへのアクセス

en-us	Access to UI elements
ja	UI要素へのアクセス

en-us	a character string, integer or floating point value is expected
ja	文字列、整数または浮動小数の値で指定してください

en-us	a character string is expected
ja	文字列で指定してください

en-us	Ack
ja	確認済

en-us	Ack
ja	確認済

en-us	Acknowledge
ja	障害確認

en-us	Acknowledged
ja	確認済

en-us	Acknowledged PROBLEM events
ja	確認済障害イベント

en-us	Acknowledged RESOLVED events
ja	確認済の解決済イベント

en-us	Acknowledge problems
ja	障害の確認

en-us	acos() - The arccosine of a value as an angle, expressed in radians
ja	acos() - 角度の値のアークコサイン、ラジアンで示す

en-us	Action
ja	アクション

en-us	Action
ja	アクション

en-us	Action "%1$s" already exists.
ja	アクション"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Action "%2$s" is not available for user role "%1$s".
ja	アクション"%2$s"はユーザーの役割"%1$s"に使用てきません。

en-us	Action added
ja	アクションを追加しました

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
ja	アクションクラス%1$sは%2$sクラスを拡張してください。

en-us	Action disabled
ja	アクションを無効にしました

en-us	Action enabled
ja	アクションを有効にしました

en-us	Action log
ja	アクションログ

en-us	Action operation
ja	アクション処理

en-us	Actions
ja	アクション

en-us	Actions
ja	アクション

en-us	Action updated
ja	アクションを更新しました

en-us	Action with ID "%1$s" is not available.
ja	ID"%1$s"のアクションは使用できません。

en-us	Active
ja	有効

en-us	Active
ja	アクティブ

en-us	Active checks
ja	アクティブチェック

en-us	Active since
ja	設定有効期間の開始日時

en-us	Active till
ja	設定有効期間の終了日時

en-us	a date in YYYY-MM-DD format is expected
ja	日付はYYYY-MM-DDフォーマットで指定してください。

en-us	a date is expected
ja	日付を指定してください

en-us	Add
ja	追加

en-us	Add a new widget
ja	新しいウィジェットを追加

en-us	Add child element
ja	子の要素を追加

en-us	Add child elements
ja	子の要素を追加

en-us	Add child service
ja	子サービスの追加

en-us	Add child services
ja	子サービスの追加

en-us	Added
ja	追加しました

en-us	Added, %1$s
ja	%1$sを追加しました

en-us	Add from
ja	他から追加

en-us	Add from host
ja	ホストから追加

en-us	Add from template
ja	テンプレートから追加

en-us	Add host
ja	ホストを追加

en-us	Add host trigger
ja	ホストトリガーを追加

en-us	Add item column
ja	アイテムの列を追加

en-us	Additional rule
ja	追加のルール

en-us	Additional rules
ja	追加のルール

en-us	Add (message type limit reached)
ja	追加 (メッセージタイプのリミットに到達)

en-us	Add missing
ja	未設定時に追加

en-us	Add multiple maps
ja	複数のマップを追加

en-us	Add new data set
ja	新しいデータセットの追加

en-us	Add new interface
ja	新しいインターフェースの追加

en-us	Add new override
ja	新しいオーバーライドの追加

en-us	ADD OVERRIDE
ja	オーバーライドの追加

en-us	Add page
ja	ページの追加

en-us	Add parent services
ja	親サービスの追加

en-us	Add problem comments
ja	障害対応メッセージの追加

en-us	Add prototype
ja	プロトタイプを追加

en-us	Address
ja	アドレス

en-us	Add scheduled report
ja	定期レポートを追加

en-us	Add services
ja	サービスの追加

en-us	Add submaps
ja	サブマップを追加

en-us	Add to favorites
ja	お気に入りに追加

en-us	Add to host group
ja	ホストグループに追加

en-us	Add to host groups
ja	ホストグループに追加

en-us	Add user
ja	ユーザーを追加

en-us	Add user group
ja	ユーザーグループを追加

en-us	Add widget
ja	ウィジェットの追加

en-us	a digit
ja	数字

en-us	Admin
ja	Admin

en-us	Administration
ja	管理

en-us	a DNS name is expected
ja	DNS名を指定してください

en-us	Advanced configuration
ja	高度な設定

en-us	Advanced labels
ja	拡張ラベル

en-us	Advanced options
ja	高度なオプション

en-us	affects only filtered data
ja	フィルターしたデータにのみ影響があります

en-us	a floating point value is expected
ja	浮動小数点の値で指定してください

en-us	After value
ja	値の後

en-us	Age
ja	経過時間

en-us	Age less than
ja	表示期間

en-us	agent
ja	エージェント

en-us	Agent
ja	エージェント

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
ja	エージェントの状態チェック。エージェントが使用可能な場合は「1」を返し、使用不可なら何も返さない。

en-us	Agent encryption
ja	エージェント暗号化

en-us	Agent host metadata. Returns string
ja	エージェントのホストメタデータ。文字列値を返す

en-us	Agent host name. Returns string
ja	エージェントのホスト名。文字列値を返す。

en-us	Agent interfaces
ja	エージェントのインターフェース

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
ja	エージェント種別チェック。返却値は1 - Zabbixエージェント；2 - Zabbixエージェント2

en-us	Aggregate
ja	アグリゲート

en-us	Aggregate functions
ja	集計関数

en-us	Aggregation function
ja	アグリゲーション関数

en-us	Aggregation interval
ja	アグリゲーション間隔

en-us	a hexadecimal color code (6 symbols) is expected
ja	16進数のカラーコード(6桁)で指定してください

en-us	Alert message
ja	通知メッセージ

en-us	Alerts
ja	通知

en-us	Algorithm
ja	アルゴリズム

en-us	Alias
ja	エイリアス

en-us	Align map elements
ja	グリッドに揃える

en-us	all
ja	すべて

en-us	All
ja	すべて

en-us	All dashboards
ja	すべてのダッシュボード

en-us	All graphs
ja	すべてのグラフ

en-us	All groups
ja	すべてのグループ

en-us	All hosts
ja	すべてのホスト

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
ja	すべてのリンクに"名前"と"URL"を設定する必要があります

en-us	All maps
ja	すべてのマップ

en-us	all media
ja	すべてのメディア

en-us	Allowed hosts
ja	許可されたホスト

en-us	Allowed methods
ja	許可されたメソッド

en-us	Allow list
ja	許可リスト

en-us	Allow manual close
ja	手動クローズを許可

en-us	All problems
ja	すべての障害

en-us	All problems if tag values match
ja	タグの値が一致したすべての障害

en-us	All services
ja	すべてのサービス

en-us	All tags
ja	すべてのタグ

en-us	All templates
ja	すべてのテンプレート

en-us	a low-level discovery macro is expected
ja	LLDマクロを指定してください

en-us	Also used as legend label for aggregated data sets.
ja	集約されたデータセットの凡例ラベルとしても使用されます。

en-us	Alternatively, you can install it manually:
ja	代わりに、手動でインストールすることができます:

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ja	スワップスペースにスワップアウトされるゲスト物理メモリの量、"url" - VMwareサービスURL、"uuid" - VMware 仮想マシンの汎用一意識別子

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	スワップ領域にスワップアウトされるゲストの物理メモリ量、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ja	ゲストの物理メモリページのバックアップに消費されるホストの物理メモリ量、"url" - VMwareサービス URL、"uuid" - VMware 仮想マシンの汎用一意識別子

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	ゲストの物理メモリページをバックアップするために消費されたホストの物理メモリ量、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	Analog
ja	アナログ

en-us	an array is expected
ja	配列で指定してください

en-us	an array or a character string is expected
ja	配列か文字列で指定してください

en-us	an array or object is expected
ja	配列かオブジェクトで指定してください

en-us	and
ja	と

en-us	And
ja	And

en-us	And/Or
ja	And/Or

en-us	an empty string is expected
ja	空の文字列で指定してください

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
ja	16進文字列で指定してください

en-us	an explicit time is expected
ja	具体的な時間を指定してください

en-us	an identifier is not defined in the formula
ja	識別子は式で定義されていません

en-us	an integer is expected
ja	整数で指定してください

en-us	an IP address is expected
ja	IPアドレスを指定してください

en-us	an item ID is expected
ja	アイテム ID が必要です

en-us	an item/item prototype ID is expected
ja	アイテム/アイテム プロトタイプ ID が必要です

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
ja	キー"%1$s"のアイテムのプロトタイプは、ホスト"%2$s"にすでに存在します。

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
ja	キー"%1$s"のアイテムのプロトタイプは、テンプレート"%2$s"にすでに存在します。

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
ja	キー"%1$s"のアイテムは、ホスト"%2$s"にすでに存在します。

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
ja	キー"%1$s"のアイテムは、テンプレート"%2$s"にすでに存在します。

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
ja	キー"%1$s"のLLDルールは、ホスト"%2$s"にすでに存在します。

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
ja	キー"%1$s"のLLDルールは、テンプレート"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Annually
ja	毎年

en-us	a number has too many fractional digits
ja	数値の小数の桁が多すぎます

en-us	a number is expected
ja	数字で指定してください

en-us	a number is too large
ja	数字が大きすぎます

en-us	a numeric value is expected
ja	数値で指定してください

en-us	an unsigned integer is expected
ja	符号なし整数で指定してください

en-us	an uppercase and a lowercase Latin letter
ja	英字の大文字と小文字

en-us	Any
ja	すべて

en-us	Any character string included
ja	いずれかの文字列が含まれる

en-us	API access
ja	APIアクセス

en-us	API methods
ja	APIメソッド

en-us	API token
ja	APIトークン

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
ja	ユーザーID"%2$s"用のAPIトークン"%1$s"がすでに存在します。

en-us	API token added
ja	APIトークンを追加しました

en-us	API token deleted
ja	APIトークンを削除しました

en-us	API token disabled
ja	APIトークンを無効にしました

en-us	API token enabled
ja	APIトークンを有効にしました

en-us	API token expired.
ja	APIトークンが有効期限切れです。

en-us	API tokens
ja	APIトークン

en-us	API token updated
ja	APIトークンを更新しました

en-us	Application error.
ja	アプリケーションエラー。

en-us	Apply
ja	適用

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
ja	すべてのサブグループに権限とタグフィルターを適用

en-us	Apply permissions to all subgroups
ja	すべてのサブグループに権限を適用

en-us	Approaching
ja	メンテナンス待ち

en-us	Approximation
ja	近似値

en-us	Apr
ja	4月

en-us	April
ja	4月

en-us	Area size
ja	エリアサイズ

en-us	Area type
ja	エリアタイプ

en-us	a relative time is expected
ja	相対的な時間で指定してください

en-us	Are you sure you want to delete?
ja	削除してもよろしいですか？

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
ja	このフィルターを削除してもよろしいですか？

en-us	Are you sure you want to perform this action?
ja	このアクションを実行してもよろしいですか？

en-us	Arithmetic
ja	計算

en-us	as Blue
ja	青

en-us	ascending
ja	昇順

en-us	ascii() - Returns the ASCII code of the leftmost character of the value
ja	ascii() - 値の左端の文字のASCIIコードを返す

en-us	as Green
ja	緑

en-us	asin() - The arcsine of a value as an angle, expressed in radians
ja	asin() - 角度の値のアークサイン、ラジアンで示す

en-us	As is
ja	そのまま

en-us	a special character
ja	特殊記号

en-us	As plain text
ja	プレーンテキスト

en-us	as Red
ja	赤

en-us	Assertions
ja	アサーション

en-us	Asset tag
ja	資産タグ

en-us	a string, number or null value is expected
ja	文字列か数字か空文字列で指定してください

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
ja	%4$s週毎 %3$s %1$s:%2$s

en-us	At %1$s:%2$s every day
ja	%3$s日毎 %1$s:%2$s

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
ja	毎%5$s %3$s %4$s %1$s:%2$s

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
ja	毎%4$s %3$s日 %1$s:%2$s

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (exprue) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
ja	atan2() - ラジアンで表された角度として指定された縦座標(exprue)と横座標のアークタンジェント

en-us	atan() - The arctangent of a value as an angle, expressed in radians
ja	atan() - 角度の値のアークタンジェント、ラジアンで示す

en-us	At (hour:minute)
ja	開始時刻 (時:分)

en-us	a time is expected
ja	時間で指定してください

en-us	a time period is expected
ja	期間を指定してください

en-us	a time range is expected
ja	時間範囲を指定してください

en-us	a timestamp is too large
ja	タイムスタンプが大きすぎます

en-us	a time unit is expected
ja	時間の単位を指定してください

en-us	At least one action is mandatory.
ja	少なくとも1つのアクションが必要です。

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
ja	少なくとも1人の有効なユーザーを役割"%1$s"と共に指定してください。

en-us	at least one day of the week must be selected
ja	少なくとも1つの曜日を選択する必要があります

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
ja	少なくとも1つの曜日または日付を指定してください。

en-us	At least one host group or host must be selected.
ja	少なくとも1つのホストグループまたはホストが選択されている必要があります。

en-us	At least one host or template must be specified.
ja	少なくとも1つのホストかテンプレートを指定する必要があります。

en-us	At least one LDAP server must exist.
ja	少なくとも1台のLDAPサーバーを設定してください。

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
ja	少なくともMySQL、PostgreSQL、Oracleのうち1つ以上をサポートする必要があります。

en-us	At least one operation must be selected.
ja	少なくとも1つ以上の実行内容が選択されている必要があります。

en-us	At least one operation must exist.
ja	少なくとも1つ以上の実行内容が設定されている必要があります。

en-us	at least one override option must be specified
ja	少なくとも1つのオーバーライドオプションを指定する必要があります

en-us	At least one parameter "%1$s" or "%2$s" must be enabled.
ja	少なくとも1つ以上の"%1$s"か"%2$s"を有効にすることが必要です。

en-us	At least one UI element must be checked.
ja	少なくとも1つのUI要素をチェックしてください。

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
ja	ユーザーの役割"%1$s"のために少なくとも1つのUI要素を有効にしてください。

en-us	At least one update operation or message is mandatory
ja	少なくとも1つ以上の更新時の実行内容かメッセージが必要です

en-us	At least one update operation or message must exist.
ja	少なくとも1つ以上の更新時の実行内容かメッセージが必要です。

en-us	At least one user or user group must be selected.
ja	少なくとも1つ以上のユーザーまたはユーザーグループを選択する必要があります。

en-us	At least one user or user group must be specified.
ja	少なくとも1人以上のユーザーまたはユーザーグループを指定する必要があります。

en-us	Attempt interval
ja	試行間隔

en-us	Attempts
ja	試行回数

en-us	Attribute
ja	属性

en-us	Attribution
ja	帰属表示

en-us	Audit
ja	監査

en-us	Audit log
ja	監査ログ

en-us	Audit settings
ja	監査設定

en-us	Aug
ja	8月

en-us	August
ja	8月

en-us	Authentication
ja	認証

en-us	Authentication algorithm
ja	認証アルゴリズム

en-us	Authentication failed: %1$s.
ja	認証に失敗しました：%1$s。

en-us	Authentication method
ja	認証方式

en-us	Authentication passphrase
ja	認証パスフレーズ

en-us	Authentication protocol
ja	認証プロトコル

en-us	Authentication settings updated
ja	認証の設定を更新しました

en-us	AuthN requests
ja	AuthNリクエスト

en-us	Author
ja	作成者

en-us	Authorization
ja	認可

en-us	Auth token
ja	認証トークン

en-us	Auto
ja	自動

en-us	Auto
ja	自動

en-us	Auto-login
ja	自動ログイン (1ヶ月)

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
ja	自動ログインと自動ログアウトを同時に有効にすることはできません。

en-us	Auto-logout
ja	自動ログアウト

en-us	Automatic
ja	自動

en-us	Automatic icon mapping
ja	アイコンの自動マッピング

en-us	Automatic icon selection
ja	アイコンの自動選択

en-us	autoregistered host
ja	自動登録されたホスト

en-us	autoregistration
ja	自動登録

en-us	Autoregistration
ja	自動登録

en-us	Autoregistration actions
ja	自動登録アクション

en-us	Autoregistration data storage period
ja	自動登録データの保存期間

en-us	Availability
ja	エージェントの状態

en-us	Availability report
ja	稼働レポート

en-us	Available
ja	利用可能

en-us	Available
ja	利用可能

en-us	Average
ja	軽度の障害

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
ja	収集間隔内の仮想ディスクへの未処理の読み込みリクエスト数の平均、"url" - VMwareサービスURL、"uuid" - VMware仮想マシンのグローバルな一意識別子、"instance" - ディスクデバイスのインスタンス

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
ja	収集間隔内の仮想ディスクへの未処理の読み込みリクエスト数の平均、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<instance> - ディスクデバイスのインスタンス

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
ja	収集間隔内の仮想ディスクへの未処理の書き込みリクエスト数の平均、"url" - VMwareサービスURL、"uuid" - VMware仮想マシンのグローバルな一意識別子、"instance" - ディスクデバイスのインスタンス

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
ja	収集間隔内の仮想ディスクへの未処理の書き込みリクエスト数の平均、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<instance> - ディスクデバイスのインスタンス

en-us	avg
ja	平均

en-us	avg() - Average value of a period T
ja	avg() - 期間Tの値の平均値

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
ja	推測されやすいパスワードの回避

en-us	Axes
ja	軸

en-us	Back
ja	戻る

en-us	Background
ja	背景

en-us	Background color
ja	背景色

en-us	Background image
ja	背景のイメージ

en-us	Bar
ja	棒

en-us	Base color
ja	基本色

en-us	Base DN
ja	Base DN

en-us	baselinedev() - Returns the number of deviations between data periods in seasons and the last data period
ja	baselinedev() - 季節内のデータ期間と最後のデータ期間の間の偏差の値を返す

en-us	baselinewma() - Calculates baseline by averaging data periods in seasons
ja	baselinewma() - 季節内のデータ期間を平均してベースラインを計算する

en-us	Basic
ja	Basic

en-us	Bearer
ja	Bearer

en-us	Bearer token
ja	Bearerトークン

en-us	Before value
ja	値の前

en-us	Below value
ja	値の下

en-us	between() - Checks if a value belongs to the given range (1 - in range, 0 - otherwise)
ja	between() - 値が指定された範囲内であるかチェック (1 - 範囲内, 0 - その他)

en-us	Bind DN
ja	Bind DN

en-us	Bind password
ja	Bind password

en-us	bitand() - Bitwise AND
ja	bitand() - ビットAND演算

en-us	bitlength() - Returns the length in bits
ja	bitlength() - ビット長を返す

en-us	bitlshift() - Bitwise shift left
ja	bitlshift() - ビット左シフト

en-us	bitnot() - Bitwise NOT
ja	bitnot() - ビットNOT演算

en-us	bitor() - Bitwise OR
ja	bitor() - ビットOR演算

en-us	bitrshift() - Bitwise shift right
ja	bitrshift() - ビット右シフト

en-us	Bits to shift
ja	シフトするビット数

en-us	Bitwise functions
ja	ビット単位関数

en-us	bitxor() - Bitwise exclusive OR
ja	bitxor() - ビットXOR演算

en-us	blinking
ja	点滅

en-us	Blocked
ja	ブロックしました

en-us	Blue
ja	Blue

en-us	Body
ja	ボディ

en-us	Body and headers
ja	ボディとヘッダー

en-us	Bold
ja	太字

en-us	Bold line
ja	太線

en-us	Boolean to decimal
ja	論理値から10進数

en-us	Border
ja	境界

en-us	Border color
ja	境界色

en-us	Border type
ja	境界タイプ

en-us	Border width
ja	境界幅

en-us	Both passwords must be equal.
ja	両方のパスワードが一致している必要があります。

en-us	both username and password should be either present or empty
ja	ユーザー名とパスワードの両方を指定するか空である必要があります

en-us	Bottom
ja	下

en-us	Bottom N
ja	下位Nホスト

en-us	Bring forward
ja	前面へ

en-us	Bring to front
ja	最前面へ

en-us	Bulgarian (bg_BG)
ja	ブルガリア語 (bg_BG)

en-us	By host
ja	ホストごと

en-us	bytelength() - Returns the length in bytes
ja	bytelength() - バイト長を返す

en-us	By trigger template
ja	トリガーテンプレートごと

en-us	calculated
ja	計算

en-us	Calculated
ja	計算

en-us	Calendar
ja	カレンダー

en-us	Callback
ja	コールバック

en-us	can be used to add "@2x" to the URL to load retina tiles.
ja	高精細タイルを読み込むためにURLに"@2x"を追加できる。

en-us	Cancel
ja	キャンセル

en-us	Cannot add action
ja	アクションを追加できません

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
ja	数値型ではないアイテム"%1$s"はグラフ"%2$s"に追加できません。

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
ja	数値型ではないアイテム"%1$s"はグラフのプロトタイプ"%2$s"に追加できません。

en-us	Cannot add API token
ja	APIトークンが追加できません

en-us	Cannot add correlation
ja	相関関係を追加できません

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
ja	ダッシュボードページが追加できません： 最大数%1$dのダッシュボードページが追加されています。

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
ja	ホストからテンプレートへの依存関係は作成できません。

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
ja	トリガー"%1$s:%2$s"から存在しないトリガー"%3$s:%4$s"への依存関係を追加できません。

en-us	Cannot add discovery rule
ja	ディスカバリのルールを追加できません

en-us	Cannot add graph
ja	グラフを追加できません

en-us	Cannot add graph prototype
ja	グラフのプロトタイプを追加できません

en-us	Cannot add group
ja	グループを追加できません

en-us	Cannot add host
ja	ホストを追加できません

en-us	Cannot add host group
ja	ホストグループを追加できません

en-us	Cannot add host prototype
ja	ホストのプロトタイプを追加できません

en-us	Cannot add image
ja	イメージを追加できません

en-us	Cannot add item
ja	アイテムを追加できません

en-us	Cannot add item prototype
ja	アイテムのプロトタイプが追加できません

en-us	Cannot add maintenance
ja	メンテナンスを追加できません

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
ja	循環参照のためマップ"%1$s"のマップの要素を追加できません。

en-us	Cannot add media type
ja	メディアタイプを追加できません

en-us	Cannot add module: %1$s.
ja	モジュールを追加できません: %1$s。

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
ja	グラフ"%1$s"にグラフの合計値は2つ以上設定できません。

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
ja	グラフのプロトタイプ"%1$s"にグラフの合計値は2つ以上設定できません。

en-us	Cannot add network map
ja	ネットワークマップを追加できません

en-us	Cannot add proxy
ja	プロキシを追加できません

en-us	Cannot add regular expression
ja	正規表現を追加できません

en-us	Cannot add scheduled report
ja	定期レポートを追加できません

en-us	Cannot add script
ja	スクリプトを追加できません

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
ja	サブマップを追加できません。最大の階層に到達しました。

en-us	Cannot add template
ja	テンプレートを追加できません

en-us	Cannot add template group
ja	テンプレートグループを追加できません

en-us	Cannot add trigger
ja	トリガーを追加できません

en-us	Cannot add trigger prototype
ja	トリガーのプロトタイプを追加できません

en-us	Cannot add user
ja	ユーザーを追加できません

en-us	Cannot add user group
ja	ユーザーグループを追加できません

en-us	Cannot add web scenario
ja	Webシナリオを追加できません

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
ja	ウィジェットが追加できません: ダッシュボードの空き領域が足りません。

en-us	Cannot add widget: no widgets available.
ja	ウィジェットを追加できません: 使用できるウィジェットがありません。

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of host "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
ja	キー"%4$s"のアイテムによってすでに取り込まれているため、インベントリフィールド"%1$s"をホスト"%3$s"のキー"%2$s"のアイテムに割り当てることができません。

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of template "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s"
ja	キー"%4$s"のアイテムによってすでに取り込まれているため、インベントリフィールド"%1$s"をテンプレート"%3$s"のキー"%2$s"のアイテムに割り当てることができません。

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of template "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
ja	キー"%4$s"のアイテムによってすでに取り込まれているため、インベントリフィールド"%1$s"をテンプレート"%3$s"のキー"%2$s"のアイテムに割り当てることができません。

en-us	cannot be an item ID from another host or template
ja	別のホストまたはテンプレートの値アイテムIDは使用できません

en-us	cannot be an item/item prototype ID from another host or template
ja	別のホストまたはテンプレートの値アイテム/アイテムプロトタイプIDは使用できません

en-us	cannot be an item prototype ID from another LLD rule
ja	別のLLDルールのアイテムプロトタイプIDは使用できません

en-us	cannot be a value map ID from another host or template
ja	別のホストまたはテンプレートの値マップIDは使用できません

en-us	cannot be changed
ja	変更できません

en-us	cannot be empty
ja	空白は指定できません

en-us	cannot be equal to zero without custom intervals
ja	カスタム間隔なしではゼロに等しくなることはできません

en-us	cannot be less than or equal to the value of parameter "%1$s"
ja	パラメーター"%1$s"の値以下にすることはできません

en-us	Cannot be removed
ja	削除できません

en-us	cannot be specified the value of parameter "%1$s"
ja	パラメーター"%1$s"の値を指定できません

en-us	cannot be the host interface ID from another host
ja	別のホストのホストインターフェースIDにはできません

en-us	cannot be unlinked
ja	リンクを削除できません

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
ja	匿名ではLDAPサーバーにバインドできません。

en-us	Cannot bind to LDAP server.
ja	LDAPサーバーにバインドできません。

en-us	Cannot build expression tree: %1$s.
ja	条件式ツリーを作成できません： %1$s。

en-us	Cannot change the user type of own role.
ja	自身の役割のユーザーの種類を変更できません。

en-us	Cannot clear history
ja	ヒストリを削除できません

en-us	Cannot clone graph prototypes.
ja	グラフのプロトタイプを複製できません。

en-us	Cannot clone item prototypes.
ja	アイテムのプロトタイプを複製できません。

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
ja	トリガーのプロトタイプを複製できません。

en-us	Cannot close problem: %1$s.
ja	障害をクローズできません: %1$s。

en-us	Cannot connect to LDAP server.
ja	LDAPサーバーに接続できません。

en-us	Cannot connect to the database.
ja	データベースに接続できません。

en-us	Cannot convert POST data:
ja	POSTデータを変換できません:

en-us	cannot convert to JSON, result value too long
ja	JSONに変換できません、結果の値が長すぎます

en-us	Cannot copy graph
ja	グラフをコピーできません

en-us	Cannot copy item
ja	アイテムをコピーできません

en-us	Cannot copy item prototype with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
ja	キー"%2$s"のマスターアイテムなしでキー"%1$s"のアイテムのプロトタイプをコピーできません。

en-us	Cannot copy item with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
ja	キー"%2$s"のマスターアイテムなしでキー"%1$s"のアイテムをコピーできません。

en-us	Cannot copy trigger
ja	トリガーをコピーできません

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
ja	条件式に複数のホストが使用されているため、トリガー"%1$s:%2$s"をコピーできません。

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple hosts in the expression.
ja	条件式内に複数のホストがあるため、トリガー"%1$s"をコピーできません。

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
ja	ディスカバリされたホスト"%1$s"にホストのプロトタイプは作成できません。

en-us	Cannot create another database connection.
ja	データベースへのコネクションを作成できません。

en-us	Cannot create circular dependencies.
ja	循環する依存関係は作成できません。

en-us	Cannot create connector
ja	コネクタを作成できません

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
ja	自身に対する依存関係は作成できません。

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
ja	トリガーのプロトタイプ自身に対する依存関係は作成できません。

en-us	Cannot create discovery rule
ja	ディスカバリルールを作成できません

en-us	Cannot create icon map
ja	アイコンのマッピングを作成できません

en-us	Cannot create maintenance period
ja	メンテナンス期間を作成できません

en-us	Cannot create request
ja	リクエストを作成できません

en-us	Cannot create scheduled report
ja	定期レポートを作成できません

en-us	Cannot create service
ja	サービスを作成できません

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
ja	サービス"%1$s"の作成ができません：%2$s。

en-us	Cannot create SLA
ja	SLAを作成できません

en-us	Cannot create the configuration file.
ja	設定ファイルが作成できません。

en-us	Cannot create user role
ja	ユーザの役割が作成できません

en-us	Cannot delete action
ja	アクションを削除できません

en-us	Cannot delete API token
ja	APIトークンを削除できません

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
ja	割り当てられたユーザーの役割"%1$s"が削除できません。

en-us	Cannot delete connector
ja	コネクタを削除できません

en-us	Cannot delete correlation
ja	相関関係を削除できません

en-us	Cannot delete dashboard
ja	ダッシュボードを削除できません

en-us	Cannot delete default user directory.
ja	デフォルトのユーザーディレクトリを削除できません。

en-us	Cannot delete dependency
ja	依存関係を削除できません

en-us	Cannot delete discovery rule
ja	ディスカバリルールを削除できません

en-us	Cannot delete discovery rules
ja	ディスカバリルールを削除できません

en-us	Cannot delete graph
ja	グラフを削除できません

en-us	Cannot delete graph prototype
ja	グラフのプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete graph prototypes
ja	グラフのプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete graphs
ja	グラフを削除できません

en-us	Cannot delete group
ja	グループを削除できません

en-us	Cannot delete host
ja	ホストを削除できません

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
ja	メンテナンス"%2$s"が少なくとも1つのホストかホストグループを設定することが必要なのでホスト %1$s を削除できません。

en-us	Cannot delete host group
ja	ホストグループを削除できません

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
ja	メンテナンス"%2$s"が少なくとも1つのホストかホストグループを設定することが必要なのでホストグループ %1$s を削除できません。

en-us	Cannot delete host groups
ja	ホストグループを削除できません

en-us	Cannot delete host prototypes
ja	ホストのプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete icon map
ja	アイコンのマッピングを削除できません

en-us	Cannot delete image
ja	イメージを削除できません

en-us	cannot delete inherited item
ja	継承されたアイテムを削除できません

en-us	cannot delete inherited item prototype
ja	継承されたアイテムのプロトタイプを削除できません。

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
ja	ディスカバリされたホスト"%1$s"のインターフェースを削除できません。

en-us	Cannot delete inventory.
ja	インベントリを削除できません。

en-us	Cannot delete item
ja	アイテムを削除できません

en-us	Cannot delete item prototype
ja	アイテムのプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete item prototypes
ja	アイテムのプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete items
ja	アイテムを削除できません

en-us	Cannot delete maintenance
ja	メンテナンスを削除できません

en-us	Cannot delete maintenance period
ja	メンテナンス期間を削除できません

en-us	Cannot delete media type
ja	メディアタイプを削除できません

en-us	Cannot delete module: %1$s.
ja	モジュールを削除できません: %1$s。

en-us	Cannot delete network map
ja	ネットワークマップを削除できません

en-us	Cannot delete proxies
ja	プロキシを削除できません

en-us	Cannot delete proxy
ja	プロキシを削除できません

en-us	Cannot delete readonly user role "%1$s".
ja	読み込み専用のユーザーの役割"%1$s"を削除できません。

en-us	Cannot delete regular expression
ja	正規表現を削除できません

en-us	Cannot delete scheduled report
ja	定期レポートを削除できません

en-us	Cannot delete script
ja	スクリプトを削除できません

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
ja	スクリプトを削除できません。スクリプト"%1$s"は実行するアクション"%2$s"に使用されています。

en-us	Cannot delete selected actions
ja	選択したアクションを削除できません。

en-us	Cannot delete service
ja	サービスを削除できません

en-us	Cannot delete service "%1$s": %2$s.
ja	サービス"%1$s"の削除ができません：%2$s。

en-us	Cannot delete SLA
ja	SLAを削除できません

en-us	Cannot delete template
ja	テンプレートを削除できません

en-us	Cannot delete templated graph.
ja	テンプレートのグラフを削除できません。

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
ja	テンプレートのグラフのプロトタイプを削除できません。

en-us	cannot delete templated host prototype
ja	テンプレート化されたホストプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete templated item.
ja	テンプレートのアイテムを削除できません。

en-us	Cannot delete templated item prototype.
ja	テンプレートのアイテムのプロトタイプを削除できません。

en-us	Cannot delete templated items.
ja	テンプレートのアイテムを削除できません。

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
ja	テンプレートのトリガー"%1$s:%2$s"を削除できません。

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
ja	テンプレートのトリガーのプロトタイプ"%1$s:%2$s"を削除できません。

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
ja	テンプレートのWebシナリオ"%1$s"を削除できません。

en-us	Cannot delete template group
ja	テンプレートグループを削除できません

en-us	Cannot delete trigger
ja	トリガーを削除できません

en-us	Cannot delete trigger prototype
ja	トリガーのプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete trigger prototypes
ja	トリガーのプロトタイプを削除できません

en-us	Cannot delete triggers
ja	トリガーを削除できません

en-us	Cannot delete user
ja	ユーザーを削除できません

en-us	Cannot delete user directory "%1$s".
ja	ユーザーディレクトリ"%1$s"を削除できません。

en-us	Cannot delete user group
ja	ユーザーグループを削除できません

en-us	Cannot delete user role
ja	ユーザーの役割を削除できません

en-us	Cannot delete web scenario
ja	Webシナリオを削除できません

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
ja	Zabbixユーザー"%1$s"を削除できません。ユーザーを無効に設定してください。

en-us	Cannot disable action
ja	アクションを無効にできません

en-us	Cannot disable API token
ja	APIトークンを無効にできません

en-us	Cannot disable connector
ja	コネクタを無効にできません

en-us	Cannot disable correlation
ja	相関関係を無効にできません

en-us	Cannot disable discovery rule
ja	ディスカバリルールを無効にできません

en-us	Cannot disable host
ja	ホストを無効にできません

en-us	Cannot disable item
ja	アイテムを無効にできません

en-us	Cannot disable media type
ja	メディアタイプを無効にできません

en-us	Cannot disable module: %1$s.
ja	モジュールを無効にできません: %1$s。

en-us	Cannot disable scheduled report
ja	定期レポートを無効にできません

en-us	Cannot disable SLA
ja	SLAを無効にできません

en-us	Cannot disable trigger
ja	トリガーを無効にできません

en-us	Cannot disable web scenario
ja	Webシナリオを無効にできません

en-us	Cannot display item queue.
ja	アイテムのキューを表示できません。

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
ja	グラフの合計値は2つ以上表示できません。

en-us	Cannot enable action
ja	アクションを有効にできません

en-us	Cannot enable API token
ja	APIトークンを有効にできません

en-us	Cannot enable connector
ja	コネクタを有効にできません

en-us	Cannot enable correlation
ja	相関関係を有効にできません

en-us	Cannot enable discovery rule
ja	ディスカバリルールを有効にできません

en-us	Cannot enable host
ja	ホストを有効にできません

en-us	Cannot enable item
ja	アイテムを有効にできません

en-us	Cannot enable media type
ja	メディアタイプを有効にできません

en-us	Cannot enable module: %1$s.
ja	モジュールを有効にできません: %1$s。

en-us	Cannot enable scheduled report
ja	定期レポートを有効にできません

en-us	Cannot enable SLA
ja	SLAを有効にできません

en-us	Cannot enable trigger
ja	トリガーを有効にできません

en-us	Cannot enable web scenario
ja	Webシナリオを有効にできません

en-us	Cannot evaluate expression
ja	条件式を評価できません

en-us	Cannot execute operation
ja	処理を実行できません

en-us	Cannot execute script.
ja	スクリプトを実行できません。

en-us	Cannot execute URL type script.
ja	URLタイプのスクリプトを実行できません。

en-us	Cannot expand macros.
ja	マクロを展開できません。

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"で使用されている背景画像"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in dashboard "%2$s".
ja	ダッシュボード"%2$s"内で使用されているグラフ"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"で使用されているグループ"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find host "%1$s" used in dashboard "%2$s".
ja	ダッシュボード"%2$s"内で使用されているホスト"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"で使用されているホスト"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ja	"%4$s"上のディスカバリルール"%3$s"のホストのプロトタイプ"%2$s"のためのホストグループ"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
ja	アイテムキー"%2$s"のホストインターフェースは"%1$s"に存在しません。

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item prototype with key "%2$s".
ja	キー"%2$s"のアイテムのプロトタイプのホストインターフェースは"%1$s"に存在しません。

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item with key "%2$s".
ja	キー"%2$s"のアイテムのホストインターフェースは"%1$s"に存在しません。

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"で使用されているアイコン"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"で使用されているアイコンのマッピング"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
ja	"%3$s"上のディスカバリルール"%2$s"で使用されているインターフェース"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
ja	"%3$s"上のアイテム"%2$s"で使用されているインターフェース"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ja	"%4$s"上のディスカバリルール"%3$s"のアイテムプロトタイプ"%2$s"で使用されているインターフェース"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
ja	グラフ"%3$s"のY軸の最大値として利用されている"%2$s"上のアイテム"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
ja	"%5$s"上のディスカバリルール"%4$s"のグラフのプロトタイプ"%3$s"でY軸の最大値として利用されている"%2$s"上のアイテム"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
ja	グラフ"%3$s"のY軸の最小値として利用されている"%2$s"上のアイテム"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
ja	"%5$s"上のディスカバリルール"%4$s"のグラフのプロトタイプ"%3$s"でY軸の最小値として利用されている"%2$s"上のアイテム"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
ja	グラフ"%3$s"内で使用されている"%2$s"上のアイテム"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
ja	"%5$s"上のディスカバリルール"%4$s"のグラフのプロトタイプ"%3$s"で使用されている"%2$s"上のアイテム"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find item "%1$s" used in dashboard "%2$s".
ja	ダッシュボード"%2$s"内で使用されているアイテム"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"で使用されているマップ"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ja	"%4$s"上のディスカバリルール"%3$s"のホストのプロトタイプ"%2$s"のためのテンプレート"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find template "%1$s" for override "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ja	"%4$s"上のディスカバリルール"%3$s"の"%2$s"を上書きするためのテンプレート"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"で使用されているトリガー"%1$s"が見つかりません。

en-us	Cannot find user directory for LDAP.
ja	LDAP用のユーザーディレクトリが見つかりません。

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
ja	"%3$s"上のアイテム"%2$s"で使用されている値のマッピング"%1$s"がみつかりません。

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ja	"%4$s"上のディスカバリルール"%3$s"のアイテムのプロトタイプ"%2$s"で使用されている値のマッピング"%1$s"がみつかりません。

en-us	cannot have more than one default interface of the same type
ja	同じタイプのデフォルトインターフェースは1つしか持てません

en-us	Cannot have non-default "%2$s" rule while having "%3$s" set to %4$d for user role "%1$s".
ja	ユーザーの役割"%1$s"の"%3$s"を%4$dに設定している間はデフォルト以外の"%2$s"ルールを設定できません。

en-us	Cannot have non-empty tag value while having empty tag in rule "%2$s" for user role "%1$s".
ja	ユーサーの役割"%1$s"のルール"%2$s"内に空のタグがある間は空ではないタグの値を設定できません。

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
ja	テンプレート"%1$s"をインポートできません。リンクされているテンプレート"%2$s"が存在しません。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
ja	同じキーを持つ検出されたアイテムが既に存在するため、テンプレート "%2$s" のキー "%1$s" を持つアイテムをテンプレート "%3$s" に継承できません。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
ja	同じキーを持つLLDルールが既に存在するため、テンプレート "%2$s" のキー "%1$s" を持つアイテムをテンプレート "%3$s" に継承できません。

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
ja	キーはホスト"%4$s"上でユニークでなければならないので、"%2$s"と"%3$s"の両方のテンプレートのキー"%1$s"のLLDルールを継承できません。

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
ja	キーはテンプレート"%4$s"上でユニークでなければならないので、"%2$s"と"%3$s"の両方のテンプレートのキー"%1$s"のLLDルールを継承できません。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
ja	同じキーの検出されたアイテムがすでにあるので、テンプレート"%2$s"のキー"%1$s"のLLDルールをホスト"%3$s"に継承できません。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
ja	タイプが"%4$s"のホストインターフェースが必要なため、テンプレート"%2$s"のキー"%1$s"のLLDルールをホスト"%3$s"に継承できません。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
ja	同じアイテムキーのアイテムのプロトタイプがすでにあるので、テンプレート"%2$s"のキー"%1$s"のLLDルールをホスト"%3$s"に継承できません。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
ja	同じアイテムキーのアイテムがすでにあるので、テンプレート"%2$s"のキー"%1$s"のLLDルールをホスト"%3$s"に継承できません。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
ja	同じアイテムキーのアイテムをテンプレート"%4$s"からすでに継承しているので、テンプレート"%2$s"のキー"%1$s"のLLDルールをホスト"%3$s"に継承できません。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
ja	同じキーの検出されたアイテムがすでにあるので、テンプレート"%2$s"のキー"%1$s"のLLDルールをテンプレート"%3$s"に継承できません。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
ja	同じアイテムキーのアイテムのプロトタイプがすでにあるので、テンプレート"%2$s"のキー"%1$s"のLLDルールをテンプレート"%3$s"に継承できません。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
ja	同じアイテムキーのアイテムがすでにあるので、テンプレート"%2$s"のキー"%1$s"のLLDルールをテンプレート"%3$s"に継承できません。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
ja	同じアイテムキーのアイテムをテンプレート"%4$s"からすでに継承しているので、テンプレート"%2$s"のキー"%1$s"のLLDルールをテンプレート"%3$s"に継承できません。

en-us	Cannot insert trigger expression
ja	トリガー条件式を追加できません

en-us	Cannot link template
ja	テンプレートをリンクできません

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
ja	親テンプレート"%3$s"を二回リンクすることになるのでテンプレート"%1$s"をホスト"%2$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
ja	親テンプレート"%3$s"を二重リンクすることになるので、テンプレート"%1$s"をホスト"%2$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
ja	トリガー"%3$s"の依存関係によってテンプレート"%1$s"をホスト"%2$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
ja	トリガー"%3$s"の条件式によってテンプレート"%1$s"をホスト"%2$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
ja	親テンプレート"%3$s"を二回リンクすることになるのでテンプレート"%1$s"をホストプロトタイプ"%2$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
ja	親テンプレート"%3$s"を二重リンクすることになるので、テンプレート"%1$s"をホストプロトタイプ"%2$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
ja	トリガー"%3$s"の依存関係によってテンプレート"%1$s"をホストプロトタイプ"%2$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
ja	トリガー"%3$s"の条件式によってテンプレート"%1$s"をホストプロトタイプ"%2$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
ja	循環参照(%3$s)になってしまうので、テンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" because circular linkage (%3$s) will occurs.
ja	循環リンク(%3$s)が発生するためテンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
ja	親テンプレート"%3$s"を二回リンクすることになるのでテンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
ja	親テンプレート"%3$s"を二重リンクすることになるので、テンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
ja	トリガー"%3$s"の依存関係によってテンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
ja	トリガー"%3$s"の条件式によってテンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
ja	トリガー"%4$s"の依存関係によってテンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"なしにホスト"%3$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
ja	トリガー"%4$s"の条件式によってテンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"なしにホスト"%3$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
ja	トリガー"%4$s"の依存関係によってテンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"なしにホストプロトタイプ"%3$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
ja	トリガー"%4$s"の条件式によってテンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"なしにホストのプロトタイプ"%3$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
ja	トリガー"%4$s"の依存関係によってテンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"なしにテンプレート"%3$s"にリンクできません。

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
ja	トリガー"%4$s"の条件式によってテンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"なしにテンプレート"%3$s"にリンクできません。

en-us	Cannot load module at: %1$s.
ja	%1$sにあるモジュールをロードできません。

en-us	Cannot log out.
ja	ログアウトできません。

en-us	Cannot mass update host name.
ja	ホスト名を一括更新できません。

en-us	Cannot mass update visible host name.
ja	ホストの表示名を一括更新できません。

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %1$s.
ja	テンプレートIDの重複のためリンク%1$sを作成できません。

en-us	Cannot paste inaccessible widget.
ja	アクセスできないウィジェットを貼り付けることはできません。

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
ja	where句がないため"%1$s"テーブルにdelete文を実行できません。

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
ja	スクロールAPIリクエストを実行できません。データは切り捨てられます

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
ja	値がないため"%1$s"テーブルにupdate文を実行できません。

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
ja	where句がないため"%1$s"テーブルにupdate文を実行できません。

en-us	Cannot provision user
ja	ユーザーをプロビジョニングできません

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
ja	JSON: %1$sが読み込めません。

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
ja	レスポンスを読めません。Zabbixサーバー"%1$s"との接続を確認してください。

en-us	Cannot read XML: %1$s.
ja	XML: %1$sが読み込めません。

en-us	Cannot read YAML: %1$s.
ja	YAML: %1$sが読み込めません。

en-us	Cannot remove the tag with name "%1$s" and value "%2$s", defined in a host prototype, from host "%3$s".
ja	ホスト"%3$s"からホストプロトタイプ内に定義された名前が"%1$s"で値が"%2$s"のタグを削除できません。

en-us	Cannot rename guest user.
ja	ゲストユーザーの名前は変更できません。

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
ja	ディスカバリルールにはチェックの設定が必須です。

en-us	Cannot save widget "%1$s".
ja	ウィジェットを保存できません "%1$s"。

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
ja	コマンドを送信できません。Zabbixサーバー"%1$s"との接続を確認してください。

en-us	Cannot send request
ja	リクエストが送信できません

en-us	Cannot send request: %1$s.
ja	リクエストが送信できません: %1$s。

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
ja	グラフ"%2$s"に"%1$s"を設定できません。

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
ja	グラフのプロトタイプ"%2$s"に"%1$s"を設定できません。

en-us	Cannot set "%1$s" for item "%2$s".
ja	アイテム"%2$s"に"%1$s"を設定できません。

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
ja	無効の状態のインベントリのフィールドは設定できません。

en-us	Cannot set session cookie.
ja	セッションクッキーを設定できません。

en-us	Cannot specify "propagation_rule" parameter without specifying "propagation_value" parameter for service "%1$s".
ja	サービス"%1$s"は"propagation_value"パラメータを指定せずに"propagation_rule"パラメータを指定できません。

en-us	Cannot support notification audio for this device.
ja	このデバイスでは音声通知をサポートしません。

en-us	Cannot switch host for interface.
ja	インターフェースのためのホストを切り替えできません。

en-us	Cannot test disabled media type.
ja	無効なメディアタイプはテストできません。

en-us	Cannot unblock user
ja	ユーザーのブロック解除ができません

en-us	Cannot unlink and clear Web scenarios.
ja	Webシナリオのリンク削除と削除が行えません。

en-us	Cannot unlink template
ja	テンプレートのリンクを削除できません

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
ja	トリガー"%3$s"の依存関係によって、ホスト"%2$s"からテンプレート"%1$s"へのリンクを削除できません。

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
ja	トリガー"%3$s"の依存関係によって、テンプレート"%2$s"からテンプレート"%1$s"へのリンクを削除できません。

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on host "%4$s".
ja	ホスト"%4$s"上のトリガー"%3$s"の依存関係によって、テンプレート"%2$s"からテンプレート"%1$s"へのリンクを削除できません。

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on template "%4$s".
ja	テンプレート"%4$s"上のトリガー"%3$s"の依存関係によって、テンプレート"%2$s"からテンプレート"%1$s"へのリンクを削除できません。

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
ja	トリガー"%4$s"の依存関係によってテンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"なしにホスト"%3$s"からリンクを削除できません。

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
ja	トリガー"%4$s"の条件式によってテンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"なしにホスト"%3$s"からリンクを削除できません。

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
ja	トリガー"%4$s"の依存関係によってテンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"なしにテンプレート"%3$s"からリンクを削除できません。

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
ja	トリガー"%4$s"の条件式によってテンプレート"%1$s"をテンプレート"%2$s"なしにテンプレート"%3$s"からリンクを削除できません。

en-us	Cannot unlink trigger "%1$s", it has items from template that is left linked to host.
ja	トリガー"%1$s"のリンクを削除できません。ホストにリンクされたテンプレートのアイテムを使用しています。

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
ja	アクション"%2$s"の"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
ja	グラフ"%2$s"の"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
ja	グラフのプロトタイプ"%2$s"の"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%1$s" for item "%2$s".
ja	アイテム"%2$s"の"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
ja	テンプレートのトリガー"%2$s"の"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
ja	テンプレートのトリガーのプロトタイプ"%2$s"の"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
ja	ディスカバリされたホスト"%1$s"の"%2$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered item "%1$s".
ja	ディスカバリされたアイテム"%1$s"の"%2$s"を更新できません。

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
ja	ディスカバリされたトリガー"%1$s"の"%2$s"を更新できません。

en-us	Cannot update action
ja	アクションを更新できません

en-us	Cannot update a discovered graph.
ja	ディスカバリされたグラフを更新できません。

en-us	Cannot update a discovered host group "%1$s".
ja	ディスカバリされたホストグループ"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update API token
ja	APIトークンを更新できません

en-us	Cannot update a templated graph "%1$s".
ja	テンプレートのグラフ"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
ja	テンプレート化されたWebシナリオ"%1$s"が更新できません:%2$s。

en-us	Cannot update authentication
ja	認証の設定を更新できません

en-us	Cannot update configuration
ja	設定を更新できません

en-us	Cannot update connector
ja	コネクタを更新できません

en-us	Cannot update correlation
ja	相関関係を更新できません

en-us	Cannot update dependencies of inherited trigger "%1$s".
ja	継承されたトリガー"%1$s"の依存関係を更新できません。

en-us	Cannot update discovery rule
ja	ディスカバリのルールを更新できません

en-us	Cannot update event
ja	イベントを更新できません

en-us	Cannot update events
ja	イベントを更新できません

en-us	Cannot update graph
ja	グラフを更新できません

en-us	Cannot update graph prototype
ja	グラフのプロトタイプを更新できません

en-us	Cannot update group
ja	グループを更新できません

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
ja	ディスカバリされたホスト"%1$s"のグループを更新できません。

en-us	Cannot update host
ja	ホストを更新できません

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
ja	ホストの暗号化設定が更新できません。両方向の接続設定を指定する必要があります。

en-us	Cannot update host group
ja	ホストグループを更新できません

en-us	Cannot update host prototype
ja	ホストのプロトタイプを更新できません

en-us	Cannot update hosts
ja	ホストを更新できません

en-us	Cannot update icon map
ja	アイコンのマッピングを更新できません

en-us	Cannot update image
ja	イメージを更新できません

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
ja	ディスカバリされたホスト"%1$s"のインターフェースを更新できません。

en-us	Cannot update item
ja	アイテムを更新できません

en-us	Cannot update item prototype
ja	アイテムのプロトタイプを更新できません

en-us	Cannot update item prototypes
ja	アイテムのプロトタイプを更新できません

en-us	Cannot update items
ja	アイテムを更新できません

en-us	Cannot update macros
ja	マクロを更新できません

en-us	Cannot update maintenance
ja	メンテナンスを更新できません

en-us	Cannot update maintenance period
ja	メンテナンス期間を更新できません

en-us	Cannot update media type
ja	メディアタイプを更新できません

en-us	Cannot update module
ja	モジュールを更新できません

en-us	Cannot update module: %1$s.
ja	モジュールを更新できません： %1$s。

en-us	Cannot update network map
ja	ネットワークマップを更新できません

en-us	cannot update property for templated discovery rule
ja	テンプレートのディスカバリルールのプロパティを更新できません

en-us	Cannot update proxy
ja	プロキシを更新できません

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
ja	ディスカバリされたホスト"%1$s"のプロキシを更新できません。

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of discovered object
ja	ディスカバリされたオブジェクトの読み込み専用パラメータ"%1$s"を更新できません

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of inherited object
ja	継承されたオブジェクトの読み込み専用パラメータ"%1$s"を更新できません

en-us	Cannot update readonly user role "%1$s".
ja	読み込み専用のユーザーの役割"%1$s"を更新できません。

en-us	Cannot update regular expression
ja	正規表現を更新できません

en-us	Cannot update scheduled report
ja	定期レポートを更新できません

en-us	Cannot update script
ja	スクリプトを更新できません

en-us	Cannot update script scope. Script "%1$s" is used in action "%2$s".
ja	スクリプトの範囲を更新できません。"%1$s"はアクション"%2$s"で使用されています。

en-us	Cannot update service
ja	サービスを更新できません

en-us	Cannot update service "%1$s": %2$s.
ja	サービス"%1$s"を更新できません：%2$s。

en-us	Cannot update services
ja	サービスを更新できません

en-us	Cannot update SLA
ja	SLAを更新できません

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
ja	テンプレート化されたWebシナリオ"%1$s"のステップが更新できません:%2$s。

en-us	Cannot update template
ja	テンプレートを更新できません

en-us	Cannot update template group
ja	テンプレートグループを更新できません

en-us	Cannot update templates
ja	テンプレートを更新できません

en-us	Cannot update trigger
ja	トリガーを更新できません

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
ja	トリガー"%1$s"を更新できません: %2$s。

en-us	Cannot update trigger prototype
ja	トリガーのプロトタイプを更新できません

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
ja	トリガーのプロトタイプ"%1$s"を更新できません: %2$s。

en-us	Cannot update trigger prototypes
ja	トリガーのプロトタイプを更新できません

en-us	Cannot update user
ja	ユーザーを更新できません

en-us	Cannot update user group
ja	ユーザーグループを更新できません

en-us	Cannot update user role
ja	ユーザーの役割を更新できません

en-us	Cannot update web scenario
ja	Webシナリオを更新できません

en-us	Case sensitive
ja	大文字小文字を区別

en-us	Case-sensitive login
ja	ログイン時に大文字小文字を区別

en-us	Catalan (ca_ES)
ja	カタロニア語 (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
ja	正規表現に一致するすべてのSNMPトラップをキャッチする。正規表現が指定されない場合は、すべてのトラップをキャッチする。

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
ja	snmptrap[]アイテムでキャッチされていないすべてのSNMPトラップをキャッチする。

en-us	Cause
ja	主要原因の障害

en-us	cbrt() - Cube root
ja	cbrt() - 立方根

en-us	ceil() - Rounds up to the nearest greater integer
ja	ceil() - 一番近くて大きい整数に切り上げる

en-us	Center
ja	中央

en-us	CERT
ja	証明書

en-us	Certificate
ja	証明書

en-us	Change
ja	変更

en-us	Change
ja	変化

en-us	changecount() - Number of changes between adjacent values, Mode (all - all changes, inc - only increases, dec - only decreases)
ja	changecount() - 隣接する値の間の変更の数、mode (all - すべての変化、inc - 増加のみ、dec - 減少のみ)

en-us	change() - Difference between last and previous value
ja	change() - 最新値と前回値との差分

en-us	Change indicator
ja	変化表示

en-us	Change password
ja	パスワード変更

en-us	Change per second
ja	1秒あたりの差分

en-us	Change problem ranking
ja	障害の種別の変更

en-us	Change PSK
ja	PSK変更

en-us	Change severity
ja	深刻度の変更

en-us	Change type
ja	形式の変更

en-us	Character
ja	文字列

en-us	Character string included
ja	文字列が含まれる

en-us	Character string not included
ja	文字列が含まれない

en-us	char() - Returns the character which represents the given ASCII code
ja	char() - 指定されたASCIIコードの文字を返す

en-us	Chars
ja	文字

en-us	Chassis
ja	シャーシ

en-us	Chassis information. Returns string
ja	シャーシ情報。文字列値を返す。

en-us	Check already exists.
ja	すでに存在します。

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
ja	条件式の"%1$s"から始まる部分を確認してください。

en-us	check expression starting from "%1$s"
ja	"%1$s"から始まる条件式を確認してください

en-us	Check for error in JSON
ja	JSON内のエラーチェック

en-us	Check for error in XML
ja	XML内のエラーチェック

en-us	Check for error using regular expression
ja	正規表現使用時のエラーチェック

en-us	Check for not supported value
ja	サポートしていない値のチェック

en-us	Check of pre-requisites
ja	前提条件のチェック

en-us	Checks
ja	チェック

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
ja	DNSサービス起動チェック。DNSがダウン(サーバーが応答しないかDNSの名前解決に失敗)している場合は「0」を返し、DNSが起動している場合は「1」を返す。

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - file of the specified type exists
ja	ファイル存在チェック。ファイルが存在しない場合は「0」を返し、指定したタイプのファイルが存在すれば「1」を返す。

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
ja	ホストがICMP pingでアクセス可能かチェック。ICMP pingに失敗した場合は「0」を返し、ICMP pingに成功した場合は「1」を返す。

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
ja	指定されたポートでのTCP接続性チェック。接続できない場合は「0」を返し、接続できる場合は「1」を返す。

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
ja	サービス起動とTCP接続性チェック。サービスが停止している場合は「0」を返し、サービスが起動している場合は「1」を返す。

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
ja	サービス起動とUDP応答性チェック。サービスが停止している場合は「0」を返し、サービスが起動している場合は「1」を返す。

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
ja	指定したTCPのポート番号が待ち受け状態になっているかチェック。待ち受け状態ではない場合は「0」を返し、待ち受け状態である場合は「1」を返す。

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
ja	指定したUDPのポート番号が待ち受け状態になっているかチェック。待ち受け状態ではない場合は「0」を返し、待ち受け状態である場合は「1」を返す。

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
ja	TCPサービスのパフォーマンスをチェック。サービスがダウンしている場合は「0」を返し、秒数を返す場合はサービスへの接続にかかった秒数を返す。

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
ja	UDPサービスのパフォーマンスをチェック。サービスがダウンしている場合は「0」を返し、秒数を返す場合はサービスからの応答が返るまでの秒数を返す。

en-us	Checks should be unique.
ja	チェックは重複できません

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
ja	キーを確認してください。デフォルトの例は使用できました。

en-us	Check type
ja	チェックのタイプ

en-us	Child services
ja	子サービス

en-us	Chinese (zh_CN)
ja	中国語 (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
ja	中国語 (zh_TW)

en-us	circular dependency is not allowed
ja	循環する依存関係は許可されていません

en-us	circular item dependency is not allowed
ja	循環するアイテムの依存関係は許可されていません

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
ja	テンプレート%1$sに循環参照が存在します。

en-us	Circular template linkage is not allowed.
ja	テンプレートの循環リンクは行えません。

en-us	Class %1$s not found for action %2$s.
ja	アクション%2$sのためのクラス%1$sが見つかりません。

en-us	Class not found.
ja	クラスが見つかりません。

en-us	Clear history
ja	ヒストリを削除

en-us	Clear history and trends
ja	ヒストリとトレンドを削除

en-us	Clear when unlinking
ja	リンク削除時にクリア

en-us	Click and drag to desired size.
ja	希望のサイズにクリックしてドラッグします。

en-us	Click to view or edit
ja	クリックして表示または変更

en-us	Clock
ja	時刻

en-us	Clock type
ja	時計のタイプ

en-us	Clone
ja	複製

en-us	Close
ja	閉じる

en-us	Close expression constructor
ja	条件式ビルダーを閉じる

en-us	Close new event
ja	新しいイベントのクローズ

en-us	Close old events
ja	古いイベントのクローズ

en-us	Close problem
ja	障害のクローズ

en-us	Close problems
ja	障害のクローズ

en-us	CLOSING
ja	クローズ処理中

en-us	Collapse
ja	縮小

en-us	Collapse sidebar
ja	サイドバーの縮小

en-us	color
ja	色

en-us	Color
ja	色

en-us	Color "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal color code (6 symbols).
ja	色"%1$s"の設定が正しくありません: 16進数のカラーコードを指定してください(6桁)。

en-us	Color (OK)
ja	色(正常)

en-us	Columns
ja	列

en-us	Combined result
ja	最終結果

en-us	Command
ja	コマンド

en-us	Commands
ja	コマンド

en-us	Comma separated center coordinates and zoom level to display when the widget is initially loaded.
ja	ウィジェットが最初に読み込まれた時に表示するカンマ区切りの中心座標とズームレベル。

en-us	comma-separated list
ja	カンマ区切りのリスト

en-us	comma separated list of time periods is expected for scheduled week days
ja	予定されている平日の期間のリストをカンマ区切りで指定してください

en-us	Communication with Zabbix server
ja	Zabbixサーバーとの通信

en-us	Community
ja	コミュニティ

en-us	Compact view
ja	コンパクト表示

en-us	Component %1$s already registered.
ja	コンポーネント%1$sはすでに登録されています。

en-us	Component %1$s is not registered.
ja	コンポーネント%1$sは登録されていません。

en-us	Compression
ja	圧縮

en-us	Compression is not supported.
ja	圧縮はサポートされていません。

en-us	Compress records older than
ja	次よりも古いものはレコードを圧縮

en-us	concat() - Returns a string that is the result of concatenating value to string
ja	concat() - 値を文字列に連結した結果の文字列を返す

en-us	Concurrent sessions
ja	並列実行数

en-us	Condition
ja	トリガー条件式

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"の条件"%2$s"は式"%3$s"内で使用されていません。

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for override "%1$s".
ja	"%1$s"を上書きするための条件"%2$s"が式"%3$s"内で使用されていません。

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s" is not defined.
ja	ディスカバリルール"%1$s"の式"%3$s"内で使用されている条件"%2$s"は設定されていません。

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for override "%1$s" is not defined.
ja	"%1$s"を上書きするための式"%3$s"内の条件"%2$s"は定義されていません。

en-us	Conditions
ja	実行条件

en-us	Configuration
ja	設定

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
ja	設定したキャッシュの統計。cache - buffer (mode: pfree, total, used, free)。

en-us	Configuration file "%1$s" created.
ja	設定ファイル"%1$s"を作成しました。

en-us	Configuration of actions
ja	アクションの設定

en-us	Configuration of audit log
ja	監査ログの設定

en-us	Configuration of authentication
ja	認証の設定

en-us	Configuration of dashboards
ja	ダッシュボードの設定

en-us	Configuration of discovery rules
ja	ディスカバリルールの設定

en-us	Configuration of graph prototypes
ja	グラフのプロトタイプの設定

en-us	Configuration of graphs
ja	グラフの設定

en-us	Configuration of GUI
ja	GUIの設定

en-us	Configuration of host
ja	ホストの設定

en-us	Configuration of host group
ja	ホストグループの設定

en-us	Configuration of host groups
ja	ホストグループの設定

en-us	Configuration of host prototypes
ja	ホストのプロトタイプの設定

en-us	Configuration of hosts
ja	ホストの設定

en-us	Configuration of housekeeping
ja	データの保存期間設定

en-us	Configuration of icon mapping
ja	アイコンのマッピングの設定

en-us	Configuration of images
ja	イメージの設定

en-us	Configuration of item prototypes
ja	アイテムのプロトタイプの設定

en-us	Configuration of items
ja	アイテムの設定

en-us	Configuration of macros
ja	マクロの設定

en-us	Configuration of maintenance periods
ja	メンテナンス期間の設定

en-us	Configuration of media types
ja	メディアタイプの設定

en-us	Configuration of network maps
ja	ネットワークマップの設定

en-us	Configuration of proxies
ja	プロキシの設定

en-us	Configuration of regular expressions
ja	正規表現の設定

en-us	Configuration of scripts
ja	スクリプトの設定

en-us	Configuration of template group
ja	テンプレートグループの設定

en-us	Configuration of template groups
ja	テンプレートグループの設定

en-us	Configuration of templates
ja	テンプレートの設定

en-us	Configuration of trigger displaying options
ja	トリガー表示オプションの設定

en-us	Configuration of trigger prototypes
ja	トリガーのプロトタイプの設定

en-us	Configuration of triggers
ja	トリガーの設定

en-us	Configuration of user groups
ja	ユーザーグループの設定

en-us	Configuration of user roles
ja	ユーザの役割が作成できません

en-us	Configuration of users
ja	ユーザーの設定

en-us	Configuration of web monitoring
ja	Web監視の設定

en-us	Configuration refresh
ja	設定リフレッシュ

en-us	Configuration updated
ja	設定を更新しました

en-us	configure
ja	グローバルマクロ設定

en-us	Configure DB connection
ja	データベース接続設定

en-us	Configure JIT provisioning
ja	JITプロビジョニングの設定

en-us	Confirmation text
ja	確認テキスト

en-us	Confirm changes
ja	変更の確認

en-us	Confirms the problem is noticed (acknowledging user will be recorded). Status change triggers action update operation.
ja	障害が通知されたことを確認します(確認したユーザーが記録されます)。ステータスの変更によってアクションの更新時処理が実行されます。

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
ja	おめでとうございます！Webインターフェースのインストールが終了しました。

en-us	Connected
ja	接続する

en-us	Connections
ja	接続

en-us	Connection security
ja	接続セキュリティ

en-us	Connections from host
ja	ホストからの接続

en-us	Connections from proxy
ja	プロキシからの接続

en-us	Connections to host
ja	ホストへの接続

en-us	Connections to proxy
ja	プロキシへの接続

en-us	Connection timeout
ja	接続タイムアウト

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
ja	Zabbixサーバー"%2$s"への接続中に%1$s秒を超える接続タイムアウトが発生しました。

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
ja	Zabbixサーバー"%1$s"への接続に失敗しました。以下の原因が考えられます： 1. "zabbix_server.conf"内の"NodeAddress"か"ListenPort"が正しくないか、"zabbix.conf.php"内のIP/DNSで上書きされている。 2. DNSサーバーの設定が正しくない。 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
ja	Zabbixサーバー"%1$s"への接続に失敗しました。以下の原因が考えられます： 1. "zabbix.conf.php"に設定されたサーバーのIP/DNSが正しくない。 2. DNSサーバーの設定が正しくない。 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
ja	Zabbixサーバー"%1$s"への接続が拒否されました。以下の原因が考えられます： 1. "zabbix_server.conf"内の"NodeAddress"か"ListenPort"が正しくないか、"zabbix.conf.php"内のIP/DNSで上書きされている。 2. セキュリティ設定（例えばSELinux）によって接続がブロックされている。 3. Zabbixサーバーデーモンが起動していない。 4. FirewallによってTCPでの接続がブロックされている。 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
ja	Zabbixサーバー"%1$s"への接続が拒否されました。以下の原因が考えられます： 1. "zabbix.conf.php"に設定されたサーバーのIP/DNSが正しくない。 2. SELinuxなどのセキュリティ関連の設定で接続がブロックされている。 3. Zabbixサーバーのプロセスが起動していない。 4. FirewallによってTCPでの接続がブロックされている。 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
ja	Zabbixサーバー"%1$s"への接続がタイムアウトしました。以下の原因が考えられます： 1. "zabbix_server.conf"内の"NodeAddress"か"ListenPort"が正しくないか、"zabbix.conf.php"内のIP/DNSで上書きされている。 2. FirewallによってTCPでの接続がブロックされている。 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
ja	Zabbixサーバー"%1$s"への接続でタイムアウトが発生しました。以下の原因が考えられます： 1. "zabbix.conf.php"に設定されたIP/DNSが正しくない。 2. FirewallによってTCPでの接続がブロックされている。 

en-us	Connection to Zabbix server failed. Incorrect configuration.
ja	Zabbixサーバーへの接続に失敗しました。設定が正しくありません。

en-us	Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).
ja	ソケットファイル(UNIX系OS上)や共有メモリ(Windows上)を使用するため接続は暗号化されません。

en-us	Connector
ja	コネクタ

en-us	Connector "%1$s" already exists.
ja	コネクタ"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Connector created
ja	コネクタを作成しました

en-us	Connector deleted
ja	コネクタを削除しました

en-us	Connector disabled
ja	コネクタを無効にしました

en-us	Connector enabled
ja	コネクタを有効にしました

en-us	Connectors
ja	コネクタ

en-us	Connector updated
ja	コネクタを更新しました

en-us	Connect to
ja	接続方法

en-us	Constructor
ja	変更

en-us	Contact
ja	連絡先

en-us	contains
ja	含む

en-us	Contains
ja	含む

en-us	Content controls
ja	コンテンツコントロール

en-us	Content controls: header
ja	コンテンツコントロール: ヘッダー

en-us	Content menu
ja	コンテンツメニュー

en-us	Context name
ja	コンテキスト名

en-us	Continue overrides
ja	上書きを続行

en-us	Contract number
ja	契約番号

en-us	Converts a symptom event back to cause event
ja	副次的な障害を通常の障害へ戻します

en-us	Convert to cause
ja	副次的な障害から削除

en-us	Convert to JSON
ja	JSONへの変換

en-us	Coordinates
ja	座標

en-us	Copy
ja	コピー

en-us	Copy %1$s graph
ja	%1$sグラフをコピー

en-us	Copy %1$s item
ja	%1$sアイテムをコピー

en-us	Copy %1$s trigger
ja	%1$sトリガーをコピー

en-us	Copy to clipboard
ja	クリップボードにコピー

en-us	Correlation
ja	相関関係

en-us	Correlation "%1$s" already exists.
ja	相関関係"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Correlation added
ja	相関関係を追加しました

en-us	Correlation deleted
ja	相関関係を削除しました

en-us	Correlation disabled
ja	相関関係を無効にしました

en-us	Correlation enabled
ja	相関関係を有効にしました

en-us	Correlation rule
ja	相関関係ルール

en-us	Correlation updated
ja	相関関係を更新しました

en-us	cosh() - The hyperbolic cosine of a value
ja	cosh() - 値のハイパボリックコサイン

en-us	cos() - The cosine of a value, where the value is an angle expressed in radians
ja	cos() - 値のコサイン、ラジアンで示された角度の値

en-us	cot() - The cotangent of a value, where the value is an angle expressed in radians
ja	cot() - 値のコタンジェント、ラジアンで示された角度の値

en-us	count
ja	個数

en-us	Count
ja	カウント

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
ja	count() - 期間Tで収集された値V(オペレータOを満たす)の数

en-us	Count of context switches. Returns integer
ja	コンテキストスイッチの回数。整数値を返す。

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
ja	再帰的なディレクトリエントリの数。整数値を返す。

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
ja	ログの一致行数。整数値を返す。

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
ja	ログローテーションに対応したログの一致行数。整数値を返す。

en-us	Count of values enqueued in the connector queue.
ja	コネクタキュー内にキューイングされた値の数。

en-us	Count of values enqueued in the low-level discovery processing queue.
ja	ローレベルディスカバリ処理キュー内にキューイングされた値の数。

en-us	Count of values enqueued in the preprocessing queue.
ja	保存前処理キュー内にキューイングされた値の数。

en-us	countunique() - The number of unique values
ja	countunique() - ユニークな値の数

en-us	CPU information. Returns string or integer
ja	CPU情報。文字列値または整数値を返す。

en-us	CPU load. Returns float
ja	CPUの負荷。浮動小数点値を返す。

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
ja	スワップインのために待たされ消費されたCPU時間、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<instance> - CPUのインスタンス

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	電源管理やHTに依存したインターバル中のCPU使用率、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	インターバル中のCPU使用率、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	インターバル中のCPU使用率、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	CPU usage in hertz during the interval on VMware Resource Pool, <url> - VMware service URL, <rpid> - VMware resource pool id
ja	周波数でのVMwareリソースプール上のインターバル中のCPU使用率、<url> - VMwareサービスURL、<rpid> - VMwareリソースプールID

en-us	CPU utilization percentage. Returns float
ja	CPU使用率。浮動小数点値を返す

en-us	Create action
ja	アクションの作成

en-us	Create and edit dashboards
ja	ダッシュボードの作成と変更

en-us	Create and edit maintenance
ja	メンテナンス期間の作成と変更

en-us	Create and edit maps
ja	マップの作成と変更

en-us	Create API token
ja	APIトークンの作成

en-us	Create background
ja	背景の作成

en-us	Create connector
ja	コネクタの作成

en-us	Create correlation
ja	相関関係の作成

en-us	Create dashboard
ja	ダッシュボードの作成

en-us	Created at
ja	作成日時

en-us	(created by host discovery)
ja	(ホストディスカバリによって作成)

en-us	Created by me
ja	私が作成

en-us	Created by user
ja	作成者

en-us	Created by users
ja	作成者

en-us	Create dependent discovery rule
ja	依存するディスカバリルールの作成

en-us	Create dependent item
ja	依存アイテムの作成

en-us	Create disabled
ja	自動生成無効

en-us	Create discovery rule
ja	ディスカバリルールの作成

en-us	Create discovery rule (select host first)
ja	ディスカバリルールの作成(先にホストを選択)

en-us	Create discovery rule (select template first)
ja	ディスカバリルールの作成(先にテンプレートを選択)

en-us	Create enabled
ja	自動生成時のステータス有効

en-us	Create graph
ja	グラフの作成

en-us	Create graph prototype
ja	グラフのプロトタイプの作成

en-us	Create graph (select host first)
ja	グラフの作成 (先にホストを選択)

en-us	Create graph (select template first)
ja	グラフの作成 (先にテンプレートを選択)

en-us	Create host
ja	ホストの作成

en-us	Create host group
ja	ホストグループの作成

en-us	Create host prototype
ja	ホストのプロトタイプの作成

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
ja	選択したプロトタイプからホストを無効にして作成しますか？

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
ja	選択したプロトタイプからホストを有効にして作成しますか？

en-us	Create icon
ja	アイコンの作成

en-us	Create icon map
ja	アイコンのマッピングの作成

en-us	Create item
ja	アイテムの作成

en-us	Create item prototype
ja	アイテムのプロトタイプの作成

en-us	Create item (select host first)
ja	アイテムの作成 (先にホストを選択)

en-us	Create item (select template first)
ja	アイテムの作成 (先にテンプレートを選択)

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
ja	選択したプロトタイプからアイテムを無効にして作成しますか？

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
ja	選択したプロトタイプからアイテムを有効にして作成しますか？

en-us	Create maintenance period
ja	メンテナンス期間の作成

en-us	Create map
ja	マップの作成

en-us	Create media type
ja	メディアタイプの作成

en-us	Create new
ja	新規作成

en-us	Create proxy
ja	プロキシの作成

en-us	Create report
ja	レポートの作成

en-us	Create script
ja	スクリプトの作成

en-us	Create service
ja	サービスの作成

en-us	Create SLA
ja	SLAの作成

en-us	Create template
ja	テンプレートの作成

en-us	Create template group
ja	テンプレートグループの作成

en-us	Create trigger
ja	トリガーの作成

en-us	Create trigger prototype
ja	トリガーのプロトタイプの作成

en-us	Create trigger (select host first)
ja	トリガーの作成 (先にホストを選択)

en-us	Create trigger (select template first)
ja	トリガーの作成 (先にテンプレートを選択)

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
ja	選択したプロトタイプからトリガーを無効にして作成しますか？

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
ja	選択したプロトタイプからトリガーを有効にして作成しますか？

en-us	Create user
ja	ユーザーの作成

en-us	Create user group
ja	ユーザーグループの作成

en-us	Create user role
ja	ユーザーの役割の作成

en-us	Create web scenario
ja	Webシナリオの作成

en-us	Create web scenario (select host first)
ja	Webシナリオの作成(最初にホストを選択)

en-us	Create web scenario (select template first)
ja	Webシナリオの作成(最初にテンプレートを選択)

en-us	Critical
ja	クリティカル

en-us	CRLF
ja	CRLF

en-us	CSV to JSON
ja	CSVからJSON

en-us	CUID is expected
ja	CUIDで指定してください

en-us	Current
ja	現行

en-us	Current host
ja	現在のホスト

en-us	Current password
ja	現在のパスワード

en-us	Current password is mandatory.
ja	現在のバスワードは必須です。

en-us	Current user
ja	現在のユーザー

en-us	Current value
ja	現在の値

en-us	Custom
ja	カスタム

en-us	Custom expression
ja	カスタム条件式

en-us	Custom graphs
ja	カスタムグラフ

en-us	Custom intervals
ja	監視間隔のカスタマイズ

en-us	Custom label
ja	カスタムラベル

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
ja	マップ"%2$s"のカスタムラベルのタイプ要素"%1$s"を設定してください。

en-us	Custom message
ja	メッセージのカスタマイズ

en-us	Custom multiplier
ja	乗数

en-us	Custom on fail
ja	失敗時のカスタマイズ

en-us	Custom schedule
ja	スケジュールのカスタマイズ

en-us	Custom scripts
ja	カスタムスクリプト

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
ja	カスタム深刻度の名前はすべての言語に影響するため、複数言語を使用している場合は手動で翻訳を行ってください！

en-us	Custom size
ja	カスタムサイズ

en-us	CyberArk Vault
ja	CyberArk Vault

en-us	Cycle
ja	周期

en-us	Czech (cs_CZ)
ja	チェコ語 (cs_CZ)

en-us	d
ja	d

en-us	D
ja	D

en-us	D
ja	致

en-us	Daily
ja	毎日

en-us	Dark
ja	Dark

en-us	Dashboard
ja	ダッシュボード

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
ja	ダッシュボード"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Dashboard "%1$s" is used in report "%2$s".
ja	ダッシュボード"%1$s"はレポート"%2$s"で使用しています。

en-us	Dashboard created
ja	ダッシュボードを作成しました

en-us	Dashboard deleted
ja	ダッシュボードを削除しました

en-us	Dashboard page properties
ja	ダッシュボードページのプロパティ

en-us	Dashboard properties
ja	ダッシュボードのプロパティ

en-us	Dashboards
ja	ダッシュボード

en-us	Dashboard sharing
ja	ダッシュボードの共有

en-us	Dashboard updated
ja	ダッシュボードを更新しました

en-us	Dashboard with ID "%1$s" is not available.
ja	ID"%1$s"のダッシュボードは使用できません。

en-us	Dashed line
ja	破線

en-us	Data
ja	取得データ

en-us	Database history tables upgraded
ja	データベースのヒストリテーブルのアップグレード

en-us	Database history tables use primary key
ja	データベースのヒストリテーブルが主キーを使用

en-us	Database host
ja	データベースホスト

en-us	Database host verification
ja	データベースのホスト検証

en-us	Database monitor
ja	データベースモニタ

en-us	Database name
ja	データベース名

en-us	Database password
ja	データベースパスワード

en-us	Database port
ja	データベースポート

en-us	Database schema
ja	データベーススキーマ

en-us	Database server
ja	データベースサーバー

en-us	Database TLS CA file
ja	データベースのTLS CAファイル

en-us	Database TLS certificate file
ja	データベースのTLS証明書ファイル

en-us	Database TLS certificate files must be read-only
ja	データベースのTLS証明書ファイルは読み込み専用にしてください

en-us	Database TLS cipher list
ja	データベースのTLS暗号化方式リスト

en-us	Database TLS encryption
ja	データベース接続のTLS暗号化

en-us	Database TLS key file
ja	データベースのTLSキーファイル

en-us	Database type
ja	データベースタイプ

en-us	Database user
ja	データベースユーザー

en-us	Data collection
ja	データ収集

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
ja	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.

en-us	Data is not properly encoded.
ja	データが正しくエンコードされていません。

en-us	Data overview
ja	データの概要

en-us	Data set
ja	データセット

en-us	Data set label
ja	データセットラベル

en-us	Data storage period
ja	データ保存期間

en-us	Data type
ja	データのタイプ

en-us	Date
ja	日付

en-us	Date and time functions
ja	日付と時刻関数

en-us	date() - Current date
ja	date() - 現在の日付

en-us	Date HW decommissioned
ja	ハードウェアの使用期限

en-us	Date HW installed
ja	ハードウェア設置日

en-us	Date HW maintenance expires
ja	ハードウェアメンテナンス終了日

en-us	Date HW purchased
ja	ハードウェア購入日

en-us	Day
ja	日

en-us	Day
ja	日

en-us	Day before yesterday
ja	一昨日

en-us	Day of month
ja	日

en-us	dayofmonth() - Day of month
ja	dayofmonth() - 月内の日付

en-us	Day of the week and day of the month cannot be specified simultaneously.
ja	曜日と日付を同時に指定できません。

en-us	Day of week
ja	曜日

en-us	dayofweek() - Day of week
ja	dayofweek() - 曜日(月曜 - 1、日曜 - 7)

en-us	days
ja	日

en-us	Days
ja	日

en-us	%d device
ja	%dデバイス

en-us	DD.MM.YY
ja	DD.MM.YY

en-us	Deactivates manual suppression.
ja	手動での抑制を無効化します。

en-us	Debug
ja	デバッグ

en-us	Debug mode
ja	デバッグモード

en-us	Dec
ja	12月

en-us	December
ja	12月

en-us	Decimal places
ja	小数点以下桁数

en-us	Decrease by
ja	深刻度を減らす

en-us	default
ja	デフォルト

en-us	Default
ja	標準

en-us	Default (%1$s)
ja	デフォルト (%1$s)

en-us	Default access to new actions
ja	デフォルトで新しいアクションに対してアクセス

en-us	Default access to new modules
ja	デフォルトで新しいモジュールに対してアクセス

en-us	Default access to new UI elements
ja	デフォルトで新しいUI要素に対してアクセス

en-us	Default authentication
ja	デフォルトの認証

en-us	Default host inventory mode
ja	デフォルトのホストインベントリモード

en-us	Default language
ja	デフォルトの言語

en-us	Default LDAP server must be specified.
ja	デフォルトのLDAPサーバーを指定してください。

en-us	Default login form
ja	デフォルトのログイン画面

en-us	Default media type
ja	デフォルトのメディア

en-us	Default operation step duration
ja	デフォルトのアクション実行ステップの間隔

en-us	Default page display period
ja	デフォルトのページ表示間隔

en-us	Default theme
ja	デフォルトのテーマ

en-us	Default time zone
ja	デフォルトのタイムゾーン

en-us	degrees() - Converts a value from radians to degrees
ja	degrees() - 値をラジアンから角度に変換

en-us	Delay
ja	間隔

en-us	Delayed by
ja	遅延時間

en-us	Delete
ja	削除

en-us	Delete all elements that are not present in the import file?
ja	インポートするファイル内に存在しないすべての要素を削除しますか？

en-us	Delete and clear
ja	削除とクリア

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
ja	選択したテンプレートとデータを削除しますか？(警告: リンクしているすべてのホストからデータが削除されます！)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
ja	テンプレートとデータを削除しますか？(警告: リンクしているすべてのホストからデータが削除されます！)

en-us	Delete current action?
ja	現在のアクションを削除しますか？

en-us	Delete current correlation?
ja	現在の相関関係を削除しますか？

en-us	Deleted
ja	削除しました

en-us	Delete dashboard?
ja	ダッシュボードを削除しますか？

en-us	Delete discovery rule?
ja	ディスカバリルールを削除しますか？

en-us	Delete expression?
ja	条件式を削除しますか？

en-us	Delete graph?
ja	グラフを削除しますか？

en-us	Delete graph prototype?
ja	グラフのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete history of selected items?
ja	選択したアイテムのヒストリを削除しますか？

en-us	Delete history of selected web scenarios?
ja	選択したWebシナリオのヒストリを削除しますか？

en-us	Delete icon map?
ja	アイコンのマッピングを削除しますか？

en-us	Delete item?
ja	アイテムを削除しますか？

en-us	Delete item prototype?
ja	アイテムのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete links between selected elements?
ja	選択した要素間のリンクを削除しますか？

en-us	Delete maintenance period?
ja	メンテナンス期間を削除しますか？

en-us	Delete media type?
ja	メディアタイプを削除しますか？

en-us	Delete missing
ja	存在しない場合に削除

en-us	Delete proxy?
ja	プロキシを削除しますか？

en-us	Delete regular expression?
ja	正規表現を削除しますか？

en-us	Delete script?
ja	スクリプトを削除しますか？

en-us	Delete selected action?
ja	選択したアクションを削除しますか？

en-us	Delete selected actions?
ja	選択したアクションを削除しますか？

en-us	Delete selected API token?
ja	選択したAPIトークンを削除しますか？

en-us	Delete selected connector?
ja	選択したコネクタを削除しますか？

en-us	Delete selected connectors?
ja	選択したコネクタを削除しますか？

en-us	Delete selected correlations?
ja	選択した相関関係を削除しますか？

en-us	Delete selected dashboards?
ja	選択したダッシュボードを削除しますか？

en-us	Delete selected discovery rules?
ja	選択したディスカバリルールを削除しますか？

en-us	Delete selected elements?
ja	選択した要素を削除しますか？

en-us	Delete selected graph prototypes?
ja	選択したグラフのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete selected graphs?
ja	選択したグラフを削除しますか？

en-us	Delete selected group?
ja	選択したグループを削除しますか？

en-us	Delete selected groups?
ja	選択したグループを削除しますか？

en-us	Delete selected host?
ja	選択したホストを削除しますか？

en-us	Delete selected host group?
ja	選択したホストグループを削除しますか？

en-us	Delete selected host groups?
ja	選択したホストグループを削除しますか？

en-us	Delete selected host prototype?
ja	選択したホストのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete selected host prototypes?
ja	選択したホストのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete selected hosts?
ja	選択したホストを削除しますか？

en-us	Delete selected image?
ja	選択したイメージを削除しますか？

en-us	Delete selected item prototypes?
ja	選択したアイテムのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete selected items?
ja	選択したアイテムを削除しますか？

en-us	Delete selected maintenance period?
ja	選択したメンテナンス期間を削除しますか？

en-us	Delete selected maintenance periods?
ja	選択したメンテナンス期間を削除しますか？

en-us	Delete selected map?
ja	選択したマップを削除しますか？

en-us	Delete selected maps?
ja	選択したマップを削除しますか？

en-us	Delete selected media types?
ja	選択したメディアタイプを削除しますか？

en-us	Delete selected proxies?
ja	選択したプロキシを削除しますか？

en-us	Delete selected proxy?
ja	選択したプロキシを削除しますか？

en-us	Delete selected regular expressions?
ja	選択した正規表現を削除しますか？

en-us	Delete selected role?
ja	選択した役割を削除しますか？

en-us	Delete selected roles?
ja	選択した役割を削除しますか？

en-us	Delete selected scheduled report?
ja	選択した定期レポートを削除しますか？

en-us	Delete selected scheduled reports?
ja	選択した定期レポートを削除しますか？

en-us	Delete selected scripts?
ja	選択したスクリプトを削除しますか？

en-us	Delete selected service?
ja	選択したサービスを削除しますか？

en-us	Delete selected services?
ja	選択したサービスを削除しますか？

en-us	Delete selected shapes?
ja	選択した図形を削除しますか？

en-us	Delete selected SLA?
ja	選択したSLAを削除しますか？

en-us	Delete selected SLAs?
ja	選択したSLAを削除しますか？

en-us	Delete selected template group?
ja	選択したテンプレートグループを削除しますか？

en-us	Delete selected template groups?
ja	選択したテンプレートグループを削除しますか？

en-us	Delete selected templates?
ja	選択したテンプレートを削除しますか？

en-us	Delete selected token?
ja	選択したトークンを削除しますか？

en-us	Delete selected tokens?
ja	選択したトークンを削除しますか？

en-us	Delete selected trigger prototypes?
ja	選択したトリガーのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete selected triggers?
ja	選択したトリガーを削除しますか？

en-us	Delete selected user?
ja	選択したユーザーを削除しますか？

en-us	Delete selected users?
ja	選択したユーザーを削除しますか？

en-us	Delete selected web scenarios?
ja	選択したWebシナリオを削除しますか？

en-us	Delete template?
ja	テンプレートを削除しますか？

en-us	Delete trigger?
ja	トリガーを削除しますか？

en-us	Delete trigger prototype?
ja	トリガーのプロトタイプを削除しますか？

en-us	Delete web scenario?
ja	Webシナリオを削除しますか？

en-us	Delimiter
ja	区切り文字

en-us	Denied methods
ja	拒否されたメソッド

en-us	Deny
ja	拒否

en-us	Deny list
ja	拒否リスト

en-us	Dependencies
ja	依存関係

en-us	Dependent
ja	依存先

en-us	Dependent item
ja	依存アイテム

en-us	Depends on
ja	依存先

en-us	Deployment status
ja	配布ステータス

en-us	Deprecated
ja	廃止予定

en-us	Deprecated parameter "%1$s" cannot be used with "%2$s".
ja	廃止予定のパラメーター"%1$s"は、"%2$s"と一緒に使用できません。

en-us	Deprovisioned users group
ja	プロビジョニング解除されたユーザーグループ

en-us	Deprovisioned users group cannot be deleted.
ja	プロビジョニング解除されたユーザーグループが削除できません。

en-us	Deprovisioned users group cannot be empty.
ja	プロビジョニング解除されたユーザーグループを空にできません。

en-us	Deprovisioned users group cannot be enabled.
ja	プロビジョニング解除されたユーザーグループを有効にできません。

en-us	descending
ja	降順

en-us	description
ja	説明

en-us	Description
ja	説明

en-us	Detailed listing of installed packages. Returns text in JSON format
ja	インストール済みパッケージの詳細リスト。JSONフォーマットのテキストで返す

en-us	Details
ja	詳細

en-us	Details of web scenario
ja	Webシナリオの詳細

en-us	Detected TimescaleDB license does not support compression. Compression is supported in TimescaleDB Community Edition.
ja	検出されたTimescaleDBのライセンスは、圧縮をサポートしてません。圧縮はTimescaleDBのCommunity Editionでサポートされています。

en-us	Detection period
ja	検出期間

en-us	Deviations
ja	偏差

en-us	Device
ja	デバイス

en-us	Device interrupts. Returns integer
ja	デバイスの割り込み回数。整数値を返す。

en-us	Device uniqueness criteria
ja	デバイスの固有性を特定する基準

en-us	Digest
ja	Digest

en-us	Digital
ja	デジタル

en-us	Directory
ja	ディレクトリ

en-us	directory cannot be empty
ja	ディレクトリを指定してください

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
ja	ディレクトリのサイズ(バイト単位)。整数値を返す

en-us	Disable
ja	無効

en-us	Disabled
ja	無効

en-us	Disable debug mode
ja	デバッグモードを無効

en-us	Disable debug mode in selected groups?
ja	選択したグループのデバッグモードを無効にしますか？

en-us	Disable host
ja	ホストを無効

en-us	Disable host?
ja	ホストを無効にしますか？

en-us	Disable hosts
ja	ホストを無効

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
ja	選択したホストグループのホストを無効にしますか？

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
ja	選択したプロキシによるホストの監視を無効にしますか？

en-us	Disable hosts monitored by selected proxy?
ja	選択したプロキシによるホストの監視を無効にしますか？

en-us	Disable selected action?
ja	選択したアクションを無効にしますか？

en-us	Disable selected actions?
ja	選択したアクションを無効にしますか？

en-us	Disable selected API tokens?
ja	選択したAPIトークンを無効にしますか？

en-us	Disable selected connector?
ja	選択したコネクタを無効にしますか？

en-us	Disable selected connectors?
ja	選択したコネクタを無効にしますか？

en-us	Disable selected correlations?
ja	選択した相関関係を無効にしますか？

en-us	Disable selected discovery rules?
ja	選択したディスカバリルールを無効にしますか？

en-us	Disable selected groups?
ja	選択したグループを無効にしますか？

en-us	Disable selected hosts?
ja	選択したホストを無効にしますか？

en-us	Disable selected items?
ja	選択したアイテムを無効にしますか？

en-us	Disable selected media types?
ja	選択したメディアタイプを無効にしますか？

en-us	Disable selected modules?
ja	選択したモジュールを無効にしますか？

en-us	Disable selected scheduled reports?
ja	選択した定期レポートを無効にしますか？

en-us	Disable selected SLA?
ja	選択したSLAを無効にしますか？

en-us	Disable selected SLAs?
ja	選択したSLAを無効にしますか？

en-us	Disable selected triggers?
ja	選択したトリガーを無効にしますか？

en-us	Disable selected web scenarios?
ja	選択したWebシナリオを無効にしますか？

en-us	Disaster
ja	致命的な障害

en-us	Discard unchanged
ja	変化がなければ破棄

en-us	Discard unchanged with heartbeat
ja	指定秒内に変化がなければ破棄

en-us	Discard value
ja	値を破棄

en-us	Discover
ja	ディスカバリ

en-us	Discovered
ja	Discovered

en-us	Discovered by
ja	Discovered by

en-us	Discovered device
ja	発見されたデバイス

en-us	discovered host
ja	ディスカバリされたホスト

en-us	discovered service
ja	ディスカバリされたサービス

en-us	discovery
ja	ディスカバリ

en-us	Discovery
ja	ディスカバリ

en-us	Discovery actions
ja	ディスカバリアクション

en-us	Discovery by proxy
ja	プロキシによるディスカバリ

en-us	Discovery check
ja	ディスカバリチェック

en-us	Discovery checks
ja	ディスカバリチェック

en-us	Discovery list
ja	ディスカバリリスト

en-us	Discovery object
ja	ディスカバリオブジェクト

en-us	Discovery of VMware clusters, <url> - VMware service URL. Returns JSON
ja	VMwareクラスターのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL。JSONで返す

en-us	Discovery of VMware datastores, <url> - VMware service URL. Returns JSON
ja	VMwareデータストアのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL。JSONで返す

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
ja	VMwareハイパーバイザーのデータストアのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名。JSONで返す

en-us	Discovery of VMware hypervisor network interfaces, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor. Returns JSON
ja	VMwareハイパーバイザーのネットワークインターフェースのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザー。JSONで返す

en-us	Discovery of VMware hypervisors, <url> - VMware service URL. Returns JSON
ja	VMwareハイパーバイザーのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL。JSONで返す

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
ja	VMware仮想マシンのディスクデバイスのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名。JSONで返す

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
ja	VMware仮想マシンのファイルシステムのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名。JSONで返す

en-us	Discovery of VMware virtual machine network interfaces, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
ja	VMware仮想マシンのネットワークインターフェースのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名。JSONで返す

en-us	Discovery of VMware virtual machines, <url> - VMware service URL. Returns JSON
ja	VMware仮想マシンのディスカバリ、<url> - VMwareサービスURL。JSONで返す

en-us	Discovery rule
ja	ディスカバリルール

en-us	Discovery rule
ja	ディスカバリルール

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
ja	ディスカバリルール"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
ja	ディスカバリルール"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します (他のテンプレートからの継承)。

en-us	Discovery rule "%1$s" cannot be copied without its master item.
ja	ディスカバリルール"%1$s"はマスターアイテムがないとコピーできません。

en-us	Discovery rule "%1$s" is used in "%2$s" action.
ja	ディスカバリルール"%1$s"は"%2$s"アクション内で使用されています。

en-us	discovery rule "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
ja	ホスト"%2$s"上のディスカバリルール"%1$s"は監視されていません

en-us	Discovery rule created
ja	ディスカバリルールを作成しました

en-us	Discovery rule deleted
ja	ディスカバリのルールを削除しました

en-us	Discovery rule disabled
ja	ディスカバリルールを無効にしました

en-us	Discovery rule enabled
ja	ディスカバリルールを有効にしました

en-us	Discovery rules
ja	ディスカバリルール

en-us	Discovery rules deleted
ja	ディスカバリのルールを削除しました

en-us	Discovery rule updated
ja	ディスカバリのルールを更新しました

en-us	Discovery status
ja	ディスカバリのステータス

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
ja	ディスク読み込み統計。typeがsectors、operations、bytesの場合は整数値を返す。typeがsps、ops、bpsの場合は浮動小数点値を返す。

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ja	ディスク容量。バイト単位であれば整数値で返し、パーセンテージであれば浮動小数点値を返す。

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
ja	ディスク書き込み統計。typeがsectors、operations、bytesの場合は整数値を返す。typeがsps、ops、bpsの場合は浮動小数点値を返す。

en-us	Display
ja	表示

en-us	Display graph
ja	グラフ表示

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
ja	%2$s件のうち%1$s件を表示しています

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
ja	%3$s件のうち%1$sから%2$s件までを表示しています

en-us	Displaying options
ja	表示オプション

en-us	Display min/max/avg
ja	最小/最大/平均の表示

en-us	Display OK triggers for
ja	正常イベントの表示期間

en-us	Display problems
ja	障害数の表示

en-us	Display stacked graph
ja	積算グラフ表示

en-us	Division denominator
ja	除算分母

en-us	d.M
ja	m/d

en-us	DNS
ja	DNS

en-us	DNS name
ja	DNS名

en-us	does not contain
ja	含まない

en-us	Does not contain
ja	含まない

en-us	does not equal
ja	等しくない

en-us	Does not equal
ja	等しくない

en-us	does not exist
ja	存在しない

en-us	Does not exist
ja	存在しない

en-us	does not match
ja	一致しない

en-us	Does not match regular expression
ja	正規表現と一致しない

en-us	Do not keep history
ja	ヒストリを保存しない

en-us	Do not keep trends
ja	トレンドを保存しない

en-us	Dot
ja	点線

en-us	Down
ja	Down

en-us	Down
ja	Down

en-us	Download image
ja	イメージのダウンロード

en-us	Download the configuration file
ja	設定ファイルのダウンロード

en-us	Downtime
ja	ダウンタイム

en-us	Downtime
ja	ダウンタイム

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
ja	条件式を置き換えますか？

en-us	Draw
ja	グラフの形式

en-us	Draw style
ja	グラフの形式

en-us	Duplicate dependencies in trigger "%1$s".
ja	トリガー"%1$s"の依存関係が重複しています。

en-us	Duplicate dependencies in trigger prototype "%1$s".
ja	トリガープロトタイプ"%1$s"の依存関係が重複しています。

en-us	Duplicate host. Host with the same host name "%1$s" already exists in data.
ja	ホストが重複しています。同じホスト名"%1$s"を持つホスト設定がすでに存在しています。

en-us	Duplicate host. Host with the same visible name "%1$s" already exists in data.
ja	ホストが重複しています。同じホストの表示名"%1$s"を持つホストがすでに存在しています。

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
ja	マップのための"name"の値"%1$s"が重複しています。

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のためのユーザー内のuserid "%1$s"が重複しています。

en-us	Duplicate "usrgrpid" "%1$s" in user groups for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のユーザーグループ内の"usrgrpid" "%1$s"が重複しています。

en-us	Duration
ja	継続期間

en-us	Duration
ja	継続期間

en-us	Dutch (nl_NL)
ja	オランダ語 (nl_NL)

en-us	Dynamic item
ja	ダイナミックアイテム

en-us	Dynamic items
ja	ダイナミックアイテム

en-us	Each item
ja	アイテムごと

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
ja	各URLの名前は重複できません。同じURL名が使用されていないか確認してください

en-us	Edit
ja	変更

en-us	Edit dashboard
ja	ダッシュボードの変更

en-us	Edit map
ja	マップの変更

en-us	Edit operation
ja	実行内容の変更

en-us	Edit tree element
ja	ツリー要素の変更

en-us	Edit widget
ja	ウィジェットの変更

en-us	Effective date
ja	発効日

en-us	Effective value
ja	実効値

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
ja	Elasticsearchエラー: %1$s。

en-us	Elasticsearch URL is not set for type: %1$s.
ja	ElasticsearchのURLが設定されていません。タイプ：%1$s

en-us	Element
ja	項目

en-us	Element name
ja	アイコン名

en-us	Ellipse
ja	楕円

en-us	email
ja	メール

en-us	Email
ja	メール

en-us	Email and password
ja	メールアドレスとパスワード

en-us	Email provider
ja	メールプロバイダ

en-us	Empty
ja	空白

en-us	Empty color.
ja	色が指定されていません。

en-us	Empty filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルター条件式IDが空白です。

en-us	Empty filter condition macro for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルター条件マクロが空白です。

en-us	Empty input parameter.
ja	入力パラメータが空白です

en-us	Empty map ID.
ja	マップIDが空白です。

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
ja	Webシナリオ"%1$s"のためのSSL証明書ファイルが空白です。

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
ja	Webシナリオ"%1$s"のためのSSL秘密鍵ファイルが空白です。

en-us	<empty string>
ja	<空文字列>

en-us	Enable
ja	有効

en-us	Enable audit logging
ja	監査ログの有効化

en-us	Enable compression
ja	圧縮の有効化

en-us	Enable confirmation
ja	確認を有効

en-us	Enabled
ja	有効

en-us	Enable debug mode
ja	デバッグモードを有効

en-us	Enable debug mode in selected groups?
ja	選択したグループのデバッグモードを有効にしますか？

en-us	Enable host
ja	ホストを有効

en-us	Enable host?
ja	ホストを有効にしますか？

en-us	Enable hosts
ja	ホストを有効

en-us	Enable host selection
ja	ホスト選択を有効

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
ja	選択したプロキシによるホストの監視を有効にしますか？

en-us	Enable hosts monitored by selected proxy?
ja	選択したプロキシによるホストの監視を有効にしますか？

en-us	Enable HTTP authentication
ja	HTTP認証の有効化

en-us	Enable HTTP authentication for all users.
ja	すべてのユーザーでHTTP認証を有効にします。

en-us	Enable internal housekeeping
ja	削除処理を有効

en-us	Enable JIT provisioning
ja	JITプロビジョニングの有効化

en-us	Enable LDAP authentication
ja	LDAP認証の有効化

en-us	Enable SAML authentication
ja	SAML認証の有効化

en-us	Enable SCIM provisioning
ja	SCIMプロビジョニングの有効化

en-us	Enable selected action?
ja	選択したアクションを有効にしますか？

en-us	Enable selected actions?
ja	選択したアクションを有効にしますか？

en-us	Enable selected API tokens?
ja	選択したAPIトークンを有効にしますか？

en-us	Enable selected connector?
ja	選択したコネクタを有効にしますか？

en-us	Enable selected connectors?
ja	選択したコネクタを有効にしますか？

en-us	Enable selected correlations?
ja	選択した相関関係を有効にしますか？

en-us	Enable selected discovery rules?
ja	選択したディスカバリルールを有効にしますか？

en-us	Enable selected groups?
ja	選択したグループを有効にしますか？

en-us	Enable selected hosts?
ja	選択したホストを有効にしますか？

en-us	Enable selected items?
ja	選択したアイテムを有効にしますか？

en-us	Enable selected media types?
ja	選択したメディアタイプを有効にしますか？

en-us	Enable selected modules?
ja	選択したモジュールを有効にしますか？

en-us	Enable selected scheduled reports?
ja	選択した定期レポートを有効にしますか？

en-us	Enable selected SLA?
ja	選択したSLAを有効にしますか？

en-us	Enable selected SLAs?
ja	選択したSLAを有効にしますか？

en-us	Enable selected triggers?
ja	選択したトリガーを有効にしますか？

en-us	Enable selected web scenarios?
ja	選択したWebシナリオを有効にしますか？

en-us	Enable trapping
ja	トラッピングの有効化

en-us	Encrypt
ja	暗号化

en-us	Encryption
ja	暗号化

en-us	Encryption level
ja	暗号化レベル

en-us	End date
ja	終了日付

en-us	End of line sequence
ja	改行コード

en-us	English (en_GB)
ja	英語 (en_GB)

en-us	English (en_US)
ja	英語 (en_US)

en-us	Entry with UUID "%1$s" already exists.
ja	UUID \"%1$s\"のエントリはすでに存在します。

en-us	equals
ja	等しい

en-us	Equals
ja	等しい

en-us	e() - Returns Euler's number
ja	e() - オイラー数を返す

en-us	Error
ja	エラー

en-us	Error: %1$s
ja	エラー: %1$s

en-us	Error budget
ja	エラーバジェット

en-us	Error budget
ja	エラーバジェット

en-us	Error in search request for table "%1$s".
ja	テーブル"%1$s"の検索リクエストに失敗しました。

en-us	error message
ja	エラーメッセージ

en-us	Error message
ja	エラーメッセージ

en-us	Error! Unable to start Zabbix server.
ja	エラー！Zabbixサーバーを起動できません。

en-us	Error! Unable to start Zabbix server due to unsupported %1$s database server version. Must be at least (%2$s)
ja	エラー！サポートされていないデータベースのバージョン%1$sなのでZabbixサーバーを起動できません。(%2$s)以上が必要です

en-us	Evaluation period
ja	評価期間

en-us	Event
ja	イベント

en-us	Event acknowledged
ja	障害確認のステータス

en-us	Event correlation
ja	イベント相関関係

en-us	Event correlation rules
ja	イベント相関関係ルール

en-us	Event details
ja	イベント詳細

en-us	Event generation
ja	イベント生成

en-us	Event ID
ja	イベントID

en-us	Event is acknowledged
ja	イベント確認済

en-us	Event is not acknowledged
ja	イベント未確認

en-us	Event list [previous 20]
ja	イベントリスト [直近20]

en-us	Event log monitoring. Returns log
ja	イベントログの監視。ログ値を返す。

en-us	Event name
ja	イベント名

en-us	Events
ja	イベント

en-us	Events and alerts
ja	イベントとアラート

en-us	Event tag pair
ja	イベントタグのペア

en-us	Event type
ja	イベントタイプ

en-us	Event updated
ja	イベントを更新しました

en-us	Every day(s)
ja	繰返し間隔(日)

en-us	Every week(s)
ja	繰返し間隔(週)

en-us	Example
ja	例

en-us	Example: https://localhost/zabbix/ui/
ja	例： https://localhost/zabbix/ui/

en-us	Except selected
ja	選択したものを除く

en-us	Exclude
ja	含めない

en-us	Excluded downtime
ja	除外するダウンタイム

en-us	Excluded downtimes
ja	除外するダウンタイム

en-us	Excluded downtimes
ja	除外するダウンタイム

en-us	Exclude host groups
ja	除外するホストグループ

en-us	Execute
ja	実行

en-us	Executed
ja	実行

en-us	Executed script
ja	実行するスクリプト

en-us	Execute now
ja	監視データ取得

en-us	Execute on
ja	次で実行

en-us	Execute scripts
ja	スクリプトの実行

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ja	WMIクエリを実行して最初の検索結果を返す。リクエストに応じて整数値、浮動小数点値、文字列値、テキスト値を返す。

en-us	Execute WMI query and return the JSON document with all selected objects
ja	WMIクエリを実行して選択したすべてのオブジェクトをJSONドキュメントで返す

en-us	Execution confirmation
ja	実行の確認

en-us	exists
ja	存在する

en-us	Exists
ja	存在する

en-us	Expand
ja	展開

en-us	Expand macros
ja	マクロの展開

en-us	Expand sidebar
ja	サイドバーの展開

en-us	Expand single problem
ja	障害が1件のときにトリガー名を表示

en-us	exp() - Euler's number at a power of a value
ja	exp() - オイラー数の累乗値

en-us	Expired
ja	期限切れ

en-us	Expired
ja	メンテナンス期間の終了

en-us	Expired on %1$s.
ja	%1$sに期限切れ

en-us	Expires at
ja	有効期限

en-us	Expires in less than
ja	有効期限までの日数

en-us	Exploded
ja	分解円グラフ

en-us	expm1() - Euler's number at a power of a value minus 1
ja	expm1() - オイラー数の累乗値マイナス1

en-us	Export
ja	エクスポート

en-us	Export failed
ja	エクスポートに失敗しました

en-us	Export to CSV
ja	CSVエクスポート

en-us	Expression
ja	条件式

en-us	Expression cannot be empty
ja	条件式は必須のパラメータです

en-us	Expression constructor
ja	条件式ビルダー

en-us	expression is empty
ja	条件式が指定されていません

en-us	Expressions
ja	条件式

en-us	Expression syntax error.
ja	条件式の構文エラー。

en-us	Expression type
ja	条件式の形式

en-us	Expression variable elements
ja	条件式の変数

en-us	External check
ja	外部チェック

en-us	F
ja	F

en-us	Fail
ja	失敗

en-us	Failed
ja	失敗

en-us	Failed
ja	失敗

en-us	Failed login
ja	ログイン失敗

en-us	Failed to create dashboard
ja	ダッシュボードの作成に失敗しました

en-us	failed to parse JSON
ja	JSONの解析に失敗しました

en-us	Failed to parse URL.
ja	URLを解析できませんでした。

en-us	Failed to paste dashboard page.
ja	ダッシュボードページの貼り付けに失敗しました。

en-us	Failed to paste widget.
ja	ウィジェットの貼り付けに失敗しました。

en-us	Failed to select default LDAP server.
ja	デフォルトのLDAPサーバーを選択できませんでした。

en-us	Failed to update dashboard
ja	ダッシュボードの更新に失敗しました

en-us	Failed to update dashboard page properties.
ja	ダッシュボードページのプロパティの変更に失敗しました。

en-us	Failed to update dashboard properties.
ja	ダッシュボードのプロパティの変更に失敗しました。

en-us	Failed to update dashboard sharing.
ja	ダッシュボードの共有の更新に失敗しました。

en-us	Failed to update widget properties.
ja	ウィジェットのプロパティの変更に失敗しました。

en-us	Fail-over delay: %1$s
ja	フェールオーバーの遅延： %1$s

en-us	Failure Audit
ja	失敗の監査

en-us	FALSE
ja	偽

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
ja	致命的なエラーが発生しました。Zabbixチームに報告してください。

en-us	Favorite graphs
ja	お気に入りのグラフ

en-us	Favorite maps
ja	お気に入りのマップ

en-us	Feb
ja	2月

en-us	February
ja	2月

en-us	Field
ja	フィールド

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
ja	フィールド"%1$s"はNULLに設定できません。

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
ja	フィールド"%1$s"は必須です。

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のためのフィールド"%1$s"が設定されていません。

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
ja	フィールド"%1$s"の設定が正しくありません: %2$s

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s.
ja	フィールド"%1$s"の設定が正しくありません: %2$s

en-us	Field "%1$s" is not integer.
ja	フィールド"%1$s"は整数値ではありません。

en-us	Field "%1$s" is not string.
ja	フィールド"%1$s"は文字列ではありません。

en-us	Field "%1$s" must be missing.
ja	フィールド"%1$s"が入力されていません。

en-us	Field name
ja	フィールド名

en-us	File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Returns integer for crc32 (default) and string for md5, sha256
ja	ファイルのチェックサム計算。UNIXのcksumアルゴリズムで計算する。crc32の整数値かmd5とsha256の文字列値を返す

en-us	file format is unsupported
ja	ファイル形式はサポートされていません

en-us	File is empty
ja	ファイルの内容がありません

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
ja	ファイルサイズが大きすぎます。アップロードファイルサイズの最大値は%1$sバイトです。

en-us	File owner information. Returns string
ja	ファイルの所有者情報。文字列値を返す

en-us	File size in bytes (default) or in newlines. Returns integer
ja	バイト(デフォルト)または行数でのファイルサイズ。整数値を返す

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
ja	ファイルの時刻情報。UNIXのタイムスタンプで整数値を返す。

en-us	Fill
ja	塗りつぶし

en-us	Filled region
ja	面

en-us	Filter
ja	フィルター

en-us	Filter deleted
ja	フィルターを削除しました

en-us	Filter properties
ja	フィルターのプロパティ

en-us	Filter results
ja	フィルター結果

en-us	Filters
ja	フィルター

en-us	find() - Check occurrence of pattern V (which fulfill operator O) for period T (1 - match, 0 - no match)
ja	find() - 期間TでのパターンV(演算子0を満たす)の発生チェック(1 - 合致する、0 - 合致しない)

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
ja	ファイル内の文字列検索。存在しない場合は「0」を返し、存在する場合は「1」を返す。

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
ja	ファイル内の文字列検索。一致する文字列を含む行かoutputパラメータで指定したものを返す。

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
ja	Webページ上の文字列検索。一致する文字列かoutputパラメータで指定したものを返す。

en-us	Finish
ja	終了

en-us	Finnish (fi_FI)
ja	フィンランド語 (fi_FI)

en-us	first
ja	第1

en-us	First
ja	最初

en-us	first parameter is expected
ja	最初のパラメータを指定してください

en-us	first() - The oldest value in the specified time interval
ja	first() - 指定された時間間隔で最も古い値

en-us	Fit
ja	近似関数

en-us	Fit to map
ja	マップに合わせる

en-us	Fixed
ja	固定

en-us	Fixed status
ja	固定ステータス

en-us	Flexible
ja	例外設定

en-us	floor() - Rounds down to the nearest smaller integer
ja	floor() - 最も近くて小さな整数に切り捨てる

en-us	Follow redirects
ja	リダイレクトをたどる

en-us	Font
ja	フォント

en-us	Font color
ja	フォント色

en-us	Font size
ja	フォントサイズ

en-us	forecast() - Forecast for next t seconds based on period T
ja	forecast() - 期間Tに基づく次のt秒の予測値

en-us	Format
ja	表示形式

en-us	Form data
ja	フォームデータ

en-us	Formula
ja	式

en-us	Formula missing for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"の式が設定されていません。

en-us	Formula missing for override "%1$s".
ja	上書き"%1$s"の式が設定されていません。

en-us	fourth
ja	第4

en-us	French (fr_FR)
ja	フランス語 (fr_FR)

en-us	Fri
ja	金

en-us	Friday
ja	金曜

en-us	From
ja	開始

en-us	Frontend access
ja	Webインターフェースへのアクセス

en-us	Frontend messaging
ja	Webインターフェースのアラート表示

en-us	Frontend URL
ja	WebインターフェースURL

en-us	FTP
ja	FTP

en-us	Full
ja	すべて

en-us	Full clone
ja	すべて複製

en-us	Function
ja	関数

en-us	fuzzytime() - Difference between item value (as timestamp) and Zabbix server timestamp is less than or equal to T seconds (1 - true, 0 - false)
ja	fuzzytime() - アイテムの値(タイムスタンプとして)とZabbixサーバーのタイムスタンプとの差がT秒以下か (1 - T秒以下、0 - それ以外)

en-us	General
ja	一般設定

en-us	Generated in %1$s sec
ja	Generated in %1$s sec

en-us	Generate report by
ja	レポート生成ユーザー

en-us	geographical coordinates (values of comma separated latitude and longitude) are expected
ja	地理座標(コンマで区切られた緯度と経度の値)を指定してください

en-us	Geographical maps
ja	地理マップ

en-us	Geomap
ja	地理マップ

en-us	Georgian (ka_GE)
ja	グルジア語 (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
ja	ドイツ語 (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
ja	Webページコンテンツ取得。テキストとしてWebページのソースを返す。

en-us	Get value
ja	値の取得

en-us	Get value and test
ja	値の取得とテスト

en-us	Get value from host
ja	ホストから値を取得

en-us	Given expression is not a macro
ja	設定した条件式はマクロではありません

en-us	global housekeeping settings
ja	データの保存期間設定(全体設定)

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
ja	グローバルな正規表現"%1$s"は存在しません。

en-us	Global value
ja	グローバル値

en-us	Go back to %1$s
ja	%1$sに戻る

en-us	Google Chrome
ja	Google Chrome

en-us	Go to
ja	次のページへ移動

en-us	Go to "%1$s"
ja	"%1$s"に戻る

en-us	Go to first page
ja	最初のページへ

en-us	Go to last page, %1$s
ja	最後のページ%1$sへ

en-us	Go to next page, %1$s
ja	次のページ%1$sへ

en-us	Go to page %1$s
ja	ページ%1$sへ

en-us	Go to page %1$s, current page
ja	ページ%1$sへ、現在のページです

en-us	Go to previous page, %1$s
ja	前のページ%1$sへ

en-us	Gradient line
ja	グラデーションライン

en-us	Graph
ja	グラフ

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	グラフ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" as a graph created from graph prototype.
ja	グラフ"%1$s"はグラフプロトタイプとして作成されたグラフとして"%2$s"上に存在します。

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
ja	グラフ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します (他のテンプレートからの継承)。

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
ja	グラフ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します (アイテムは同一ではありません)。

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
ja	テンプレートのアイテムを含むグラフ"%1$s"には他のホストのアイテムを設定できません。

en-us	Graph added
ja	グラフを追加しました

en-us	Graph (classic)
ja	グラフ (クラシック)

en-us	Graph copied
ja	グラフをコピーしました

en-us	Graph deleted
ja	グラフを削除しました

en-us	Graph prototype
ja	グラフのプロトタイプ

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
ja	グラフのプロトタイプ"%1$s"に複数のディスカバリルールからのアイテムのプロトタイプが含まれています。

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
ja	グラフのプロトタイプ"%1$s"は少なくとも1つ以上のアイテムのプロトタイプを設定する必要があります。

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
ja	テンプレートのアイテムを含むグラフのプロトタイプ"%1$s"には他のホストのアイテムを設定できません。

en-us	Graph prototype added
ja	グラフのプロトタイプを追加しました

en-us	Graph prototype deleted
ja	グラフのプロトタイプを削除しました

en-us	Graph prototypes
ja	グラフのプロトタイプ

en-us	Graph prototypes deleted
ja	グラフのプロトタイプを削除しました

en-us	Graph prototype updated
ja	グラフのプロトタイプを更新しました

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のグラフのプロトタイプは使用できません。

en-us	Graphs
ja	グラフ

en-us	Graphs deleted
ja	グラフを削除しました

en-us	Graph sum
ja	グラフの合計値

en-us	Graph type
ja	グラフのタイプ

en-us	Graph updated
ja	グラフを更新しました

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のグラフは使用できません。

en-us	Graph with name "%1$s" already exists in graphs or graph prototypes.
ja	"%1$s"の名前を持つグラフはグラフもしくはグラフのプロトタイプにすでに存在します。

en-us	Greek (el_GR)
ja	ギリシャ語 (el_GR)

en-us	Grid
ja	グリッド

en-us	Group
ja	グループ

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
ja	ホストのプロトタイプで使用されているためグループ"%1$s"は削除できません。

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
ja	相関関係の条件で使用されているためグループ"%1$s"は削除できません。

en-us	Group "%1$s" does not exist.
ja	グループ"%1$s"は存在しません。

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ja	ホスト"%2$s"のグループ"%1$s"は存在しません。

en-us	Group added
ja	グループを追加しました

en-us	Group base DN
ja	グループのbase DN

en-us	Group configuration
ja	グループ設定

en-us	Group deleted
ja	グループを削除しました

en-us	Group filter
ja	グループフィルター

en-us	Group for discovered hosts
ja	ディスカバリで発見されたホストのグループ

en-us	Grouping by
ja	次によるグルーピング

en-us	Group member attribute
ja	グループメンバーの属性

en-us	Group name
ja	グループ名

en-us	Group name attribute
ja	グループ名の属性

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
ja	グループのプロトタイプにディスカバリされたホスト用のグループ"%1$s"を使用することはできません。

en-us	Group prototypes
ja	グループのプロトタイプ

en-us	Groups
ja	グループ

en-us	Group updated
ja	グループを更新しました

en-us	GSM modem
ja	GSMモデム

en-us	Guest user
ja	Guestユーザー

en-us	GUI
ja	表示設定

en-us	GUI access disabled.
ja	GUIアクセスを無効にしました

en-us	h
ja	h

en-us	H
ja	重

en-us	Hardware
ja	ハードウェア

en-us	Hardware (Full details)
ja	ハードウェア (詳細)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
ja	ハードウェアセンサーの読み込み。 浮動小数点値を返す。

en-us	HashiCorp Vault
ja	HashiCorp Vault

en-us	Headers
ja	ヘッダー

en-us	Headers already sent.
ja	ヘッダー送信済み。

en-us	Hebrew (he_IL)
ja	ヘブライ語 (he_IL)

en-us	Height
ja	高さ

en-us	Help
ja	ヘルプ

en-us	Hexadecimal to decimal
ja	16進数から10進数

en-us	hh.mm
ja	hh.mm

en-us	H:i
ja	H:i

en-us	Hidden
ja	非表示

en-us	Hide debug
ja	デバッグを隠す

en-us	Hide groups without problems
ja	障害の無いグループを隠す

en-us	Hide selected
ja	選択を非表示

en-us	Hide sidebar
ja	サイドバーを隠す

en-us	Hierarchy
ja	階層

en-us	High
ja	重度の障害

en-us	High availability cluster
ja	HAクラスター

en-us	High availability node
ja	HAノード

en-us	High availability nodes
ja	HAノード

en-us	High-contrast dark
ja	High-contrast dark

en-us	High-contrast light
ja	High-contrast light

en-us	Highlight whole row
ja	行を強調表示

en-us	H:i:s
ja	H:i:s

en-us	History
ja	ヒストリ

en-us	History and trends compression
ja	ヒストリとトレンドの圧縮

en-us	History cleanup is not supported if compression is enabled
ja	圧縮が有効になっているのでヒストリのクリーンアップはサポートされません

en-us	History clear
ja	ヒストリ削除

en-us	History cleared
ja	ヒストリを削除しました

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
ja	ヒストリの削除には時間を要します。実行しますか？

en-us	History data
ja	ヒストリデータ

en-us	History data selection
ja	履歴データの選択

en-us	History functions
ja	履歴関数

en-us	History storage period
ja	ヒストリの保存期間

en-us	Home
ja	ホーム

en-us	Homepage
ja	ホームページ

en-us	Horizontal
ja	横

en-us	Horizontal align
ja	横位置

en-us	Horizontal position
ja	水平の位置

en-us	host
ja	ホスト

en-us	Host
ja	ホスト

en-us	Host
ja	ホスト

en-us	Host "%1$s" already exists.
ja	ホスト"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
ja	ホスト"%1$s"にホストグループを設定してください。

en-us	Host "%1$s" is monitored by proxy "%2$s".
ja	ホスト"%1$s"はプロキシ"%2$s"によって監視されています。

en-us	Host access
ja	ホストアクセス

en-us	Host added
ja	ホストを追加しました

en-us	Host address
ja	ホストのアドレス

en-us	Host availability
ja	ホスト稼働状況

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
ja	ホストに同じタイプのデフォルトインターフェースは2つ以上設定できません。

en-us	Host count
ja	ホスト数

en-us	Host deleted
ja	ホストを削除しました

en-us	Host disabled
ja	ホストを無効にしました

en-us	Host enabled
ja	ホストを有効にしました

en-us	Host graphs
ja	ホストのグラフ

en-us	host group
ja	ホストグループ

en-us	Host group
ja	ホストグループ

en-us	Host group
ja	ホストグループ

en-us	Host group "%1$s" already exists.
ja	ホストグループ"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
ja	グローバルスクリプトに使用されているためホストグループ"%1$s"を削除できません。

en-us	Host group "%1$s" is group for discovered hosts and cannot be deleted.
ja	ホストグループ"%1$s"は、ディスカバリしたホスト用のグループで削除できません。

en-us	Host group "%1$s" is internal and cannot be deleted.
ja	ホストグループ"%1$s"は組み込まれたグループなので削除できません。

en-us	Host group added
ja	ホストグループを追加しました

en-us	Host group deleted
ja	ホストグループを削除しました

en-us	Host group elements
ja	ホストグループ内のホスト

en-us	Host group label type
ja	ホストグループのラベルタイプ

en-us	Host groups
ja	ホストグループ

en-us	Host group updated
ja	ホストグループを更新しました

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のホストグループは使用できません。

en-us	"hostid" of dependent item and master item should match
ja	依存アイテムとマスターアイテムの"hostid"が一致する必要があります

en-us	Host interface
ja	ホストインターフェース

en-us	Host inventory
ja	ホストインベントリ

en-us	Host inventory overview
ja	ホストインベントリの概要

en-us	Host IP
ja	ホストのIPアドレス

en-us	"host:key" pair is expected
ja	"host:key"のペアで指定してください

en-us	Host label type
ja	ホストのラベルタイプ

en-us	Host macros
ja	ホストマクロ

en-us	Host metadata
ja	ホストメタデータ

en-us	Host name
ja	ホスト名

en-us	Host networks
ja	ホストネットワーク

en-us	host pattern
ja	ホストパターン

en-us	Host permissions
ja	ホストへの権限

en-us	Host prototype
ja	ホストプロトタイプ

en-us	Host prototype added
ja	ホストのプロトタイプを追加しました

en-us	Host prototype deleted
ja	ホストのプロトタイプを削除しました

en-us	Host prototype macros
ja	ホストのプロトタイプのマクロ

en-us	Host prototypes
ja	ホストのプロトタイプ

en-us	Host prototypes deleted
ja	ホストのプロトタイプを削除しました

en-us	Host prototype updated
ja	ホストのプロトタイプを更新しました

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
ja	ホスト名"%1$s"を持つホストのプロトタイプはディスカバリルール"%2$s"にすでに存在しています。

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of host "%3$s".
ja	ホスト"%3$s"のディスカバリルール"%2$s"内にホスト名"%1$s"のホストプロトタイプはすでに存在します。

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of template "%3$s".
ja	テンプレート"%3$s"のディスカバリルール"%2$s"内にホスト名"%1$s"のホストプロトタイプはすでに存在します。

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
ja	ホストの表示名"%1$s"を持つホストのプロトタイプはディスカバリルール"%2$s"にすでに存在しています。

en-us	Host router
ja	ホストルータ

en-us	Hosts
ja	ホスト

en-us	Hosts location
ja	ホストの位置

en-us	Host subnet mask
ja	ホストのサブネットマスク

en-us	Hosts updated
ja	ホストを更新しました

en-us	Host tags
ja	ホストのタグ

en-us	Host time
ja	ホスト時間

en-us	Host updated
ja	ホストを更新しました

en-us	Host update failed.
ja	ホストの更新に失敗しました

en-us	Host with host name "%1$s" already exists.
ja	ホスト名"%1$s"のホストがすでに存在します。

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のホストは使用できません。

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
ja	同じホスト名"%1$s"を持つホストがすでに存在します。

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
ja	同じホストの表示名"%1$s"を持つホストがすでに存在します。

en-us	Host with visible name "%1$s" already exists.
ja	表示名"%1$s"のホストがすでに存在します。

en-us	Hour
ja	時

en-us	Hours
ja	時間

en-us	Housekeeping
ja	データの保存期間

en-us	HTML
ja	HTML

en-us	HTTP
ja	HTTP

en-us	HTTP agent
ja	HTTPエージェント

en-us	HTTP authentication
ja	HTTP認証

en-us	HTTP login form
ja	HTTPのログイン画面

en-us	HTTP proxy
ja	HTTPプロキシ

en-us	HTTPS
ja	HTTPS

en-us	HTTP settings
ja	HTTP認証の設定

en-us	Hungarian (hu_HU)
ja	ハンガリー語 (hu_HU)

en-us	HW architecture
ja	ハードウェアアーキテクチャ

en-us	I
ja	情

en-us	ICMP ping
ja	ICMP ping

en-us	icon
ja	アイコン

en-us	Icon
ja	アイコン

en-us	Icon (default)
ja	アイコン (デフォルト)

en-us	Icon (disabled)
ja	アイコン (無効)

en-us	I confirm to remove all macros
ja	すべてのマクロを削除することを確認

en-us	I confirm to remove all value mappings
ja	すべての値のマッピングを削除することを確認

en-us	Icon highlight
ja	アイコンのハイライト

en-us	Icon (maintenance)
ja	アイコン (メンテナンス)

en-us	Icon map
ja	アイコンのマッピング

en-us	Icon map "%1$s" already exists.
ja	アイコンのマッピング"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
ja	アイコンのマッピング"%1$s"を削除できません。マップ"%2$s"に使用されています。

en-us	Icon map created
ja	アイコンのマッピングを作成しました

en-us	Icon map deleted
ja	アイコンのマッピングを削除しました

en-us	Icon mapping
ja	アイコンのマッピング

en-us	Icon map updated
ja	アイコンのマッピングを更新しました

en-us	Icon (problem)
ja	アイコン (障害)

en-us	Icons
ja	アイコン

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のアイコンは使用できません。

en-us	ID
ja	ID

en-us	Identical actions are used by modules located at %1$s.
ja	同一のアクションは%1$sにあるモジュールで使用されています。

en-us	Identical ID (%1$s) is used by modules located at %2$s.
ja	同一のID(%1$s)は%2$sにあるモジュールで使用されています。

en-us	Identical namespace (%1$s) is used by modules located at %2$s.
ja	同一のネームスペース(%1$s)は%2$sにあるモジュールで使用されています。

en-us	Identification of the system. Returns string
ja	システムの識別文字列。文字列値を返す。

en-us	IdP entity ID
ja	IdPエンティティID

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
ja	少なくとも%2$s個の子サービスの状態が%1$s以上

en-us	If at least %2$s child services have %1$s status or above
ja	少なくとも%2$s個の子サービスの状態が%1$s以上

en-us	If at least %2$s of child services have %1$s status or above
ja	少なくとも子サービスの%2$sの状態が%1$s以上

en-us	If filter matches
ja	フィルターが一致した場合

en-us	If HTTP authentication is enabled, all users (even with frontend access set to LDAP/Internal) will be authenticated by the web server, not by Zabbix.
ja	HTTP認証が有効になっている場合、すべてのユーザー(WebインターフェースへのアクセスがLDAPや内部DBに設定されている場合でも)は、ZabbixではなくWebサーバーによって認証されます。

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
ja	%2$s個未満の子サービスのステータスが%1$s以下

en-us	If less than %2$s child services have %1$s status or below
ja	%2$s個未満の子サービスのステータスが%1$s以下

en-us	If less than %2$s of child services have %1$s status or below
ja	子サービスの%2$s未満のステータスが%1$s以下

en-us	If no user groups are specified, at least one user must be included in the mailing list.
ja	ユーザーグループを指定しない場合は、少なくともメーリングリストに1人のユーザーを含める必要があります。

en-us	Iframe sandboxing exceptions
ja	Iframeサンドボックスの例外

en-us	If weight of child services with %1$s status or above is at least %2$s
ja	ステータスが%1$s以上の子サービスの重みが少なくとも%2$s

en-us	If weight of child services with %1$s status or below is less than %2$s
ja	ステータスが%1$s以下の子サービスの重みが%2$s未満

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
ja	このメッセージが間違っている場合は、必要な権限を得るために管理者に問い合わせてください

en-us	Ignore this service
ja	このサービスを無視

en-us	image
ja	イメージ

en-us	Image
ja	イメージ

en-us	Image "%1$s" already exists.
ja	イメージ"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Image added
ja	イメージを追加しました

en-us	Image deleted
ja	イメージを削除しました

en-us	Image label type
ja	イメージラベルのタイプ

en-us	Images
ja	イメージ

en-us	Images for all maps will be updated!
ja	すべてのマップのイメージがアップデートされます！

en-us	image size must be less than %1$s
ja	画像サイズは%1$s以下にしてください

en-us	Image size must be less than %1$s.
ja	イメージのサイズは%1$s未満にしてください。

en-us	Image updated
ja	イメージを更新しました

en-us	IMAP
ja	IMAP

en-us	Immediately
ja	すぐに

en-us	Import
ja	インポート

en-us	Imported successfully
ja	インポートに成功しました

en-us	Import failed
ja	インポートに失敗しました

en-us	Import file
ja	インポートするファイル

en-us	Impossible to filter by inventory field "%1$s", which does not exist.
ja	インベントリフィールド"%1$s"が存在しないためフィルタリングが行えません。

en-us	in
ja	期間中

en-us	Inaccessible action
ja	アクセスできないアクション

en-us	Inaccessible dashboard
ja	アクセスできないダッシュボード

en-us	Inaccessible discovery rule
ja	アクセスできないディスカバリルール

en-us	Inaccessible graph
ja	アクセスできないグラフ

en-us	Inaccessible graph prototype
ja	アクセスできないグラフのプロトタイプ

en-us	Inaccessible group
ja	アクセスできないグループ

en-us	Inaccessible host
ja	アクセスできないホスト

en-us	Inaccessible item
ja	アクセスできないアイテム

en-us	Inaccessible item prototype
ja	アクセスできないアイテムのプロトタイプ

en-us	Inaccessible maintenance
ja	アクセスできないメンテナンス

en-us	Inaccessible map
ja	アクセスできないマップ

en-us	Inaccessible media type
ja	アクセスできないメディアタイプ

en-us	Inaccessible service
ja	アクセスできないサービス

en-us	Inaccessible SLA
ja	アクセスできないSLA

en-us	Inaccessible template
ja	アクセスできないテンプレート

en-us	Inaccessible trigger
ja	アクセスできないトリガー

en-us	Inaccessible user
ja	アクセスできないユーザー

en-us	Inaccessible user group
ja	アクセスできないユーザーグループ

en-us	Inaccessible widget
ja	アクセスできないウィジェット

en-us	Inaccessible widgets were not copied.
ja	アクセスできないウィジェットはコピーできません。

en-us	Inaccessible widgets were not pasted.
ja	アクセスできないウィジェットは貼り付けられません。

en-us	Inaccessible widget type.
ja	アクセスできないウィジェットタイプ

en-us	In case of successful password change user will be logged out of all active sessions. Continue?
ja	パスワードの変更が成功すると、ユーザーはすべてのアクティブなセッションからログアウトされます。 続けますか？

en-us	in() - Checks if a value equals to one of the listed values (1 - equals, 0 - otherwise)
ja	in() - 値がリストアップされた値と同じかチェック (1 - 同じ、0 - その他)

en-us	Include
ja	含める

en-us	Include event menu entry
ja	イベントメニュー項目を含める

en-us	Include subgroups
ja	サブグループを含める

en-us	including subgroups
ja	サブグループを含む

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
ja	ネットワークインターフェースの受信統計。整数値を返す。

en-us	Incompatible "propagation_rule" and "propagation_value" parameters for service "%1$s".
ja	サービス"%1$s"のための"propagation_rule"と"propagation_value"は互換性がありません。

en-us	Incomplete configuration
ja	不完全な構成

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のラベルタイプの値%1$sが正しくありません。

en-us	Incorrect action condition discovery check.
ja	アクションの実行条件のディスカバリチェックの値が正しくありません。

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
ja	アクションの実行条件のディスカバリチェックの値が正しくありません。ディスカバリチェックが存在しないか、権限がありません。

en-us	Incorrect action condition discovery object.
ja	アクションの実行条件のディスカバリオブジェクトが正しくありません。

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
ja	アクションの実行条件のディスカバリルールが正しくありません。ディスカバリルールが存在しないか、権限がありません

en-us	Incorrect action condition discovery status.
ja	アクションの実行条件のディスカバリのステータスの値が正しくありません。

en-us	Incorrect action condition event type.
ja	アクションの実行条件のイベントタイプが正しくありません。

en-us	Incorrect action condition or operation host group. Host group does not exist or you have no access to it.
ja	アクションの条件か操作するホストグループが正しくありません。ホストグループが存在しないか、あなたはアクセスできません。

en-us	Incorrect action condition or operation host. Host does not exist or you have no access to it.
ja	アクションの条件か操作するホストが正しくありません。ホストが存在しないか、あなたはアクセスできません。

en-us	Incorrect action condition or operation template. Template does not exist or you have no access to it.
ja	アクションの条件か操作するテンプレートが正しくありません。テンプレートが存在しないか、あなたはアクセスできません。

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
ja	アクションの実行条件のポート"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
ja	アクションの実行条件のプロキシ設定が正しくありません。プロキシが存在しないか、アクセス権がありません。

en-us	Incorrect action condition service. Service does not exist or you have no access to it.
ja	条件に設定したサービスが正しくありません。サービスが存在しないか、あなたはアクセスできません。

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
ja	アクションの実行条件のトリガーの深刻度が正しくありません。

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
ja	アクションの実行条件のトリガーの値が正しくありません。トリガーが存在しないか、アクセス権がありません。

en-us	Incorrect action condition type.
ja	アクションの実行条件のタイプの値が正しくありません

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
ja	実行するアクションのエスカレーションステップの値が正しくありません。

en-us	Incorrect action operation media type. Media type does not exist or you have no access to it.
ja	操作するメディアタイプが正しくありません。メディアタイプが存在しないか、あなたはアクセスできません。

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
ja	イベントのソース"%2$s"のために実行するアクションのタイプ"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect action operation user group. User group does not exist or you have no access to it.
ja	操作するユーザーグループが正しくありません。ユーザーグループが存在しないか、あなたはアクセスできません。

en-us	Incorrect action operation user. User does not exist or you have no access to it.
ja	操作するユーザーが正しくありません。ユーザーが存在しないか、あなたはアクセスできません。

en-us	Incorrect API "%1$s".
ja	API"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect arguments passed to function.
ja	不正な引数が関数に渡されました。

en-us	Incorrect bulk value for interface.
ja	インターフェースのbulkの値が正しくありません。

en-us	incorrect calculated item formula
ja	計算アイテムの計算式が正しくありません

en-us	incorrect calculated item formula starting from "%1$s"
ja	"%1$s"から始まる計算アイテムの計算式が正しくありません

en-us	Incorrect characters used for host name "%1$s".
ja	ホスト名"%1$s"に不正な文字列が使用されています。

en-us	Incorrect conditions for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"の条件式が正しくありません。

en-us	incorrect condition type
ja	条件タイプが正しくありません

en-us	Incorrect current password.
ja	現在のパスワードが正しくありません。

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for discovery rule "%1$s": %3$s.
ja	ディスカバリルール"%1$s"のカスタム条件式"%2$s"が正しくありません: %3$s。

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for override "%1$s": %3$s.
ja	"%1$s"を上書きするためのカスタム条件式"%2$s"が正しくありません: %3$s。

en-us	Incorrect default charset for Zabbix database: %1$s.
ja	Zabbixデータベースのデフォルト文字コードが正しくありません: %1$s。

en-us	incorrect element count
ja	要素の数が正しくありません

en-us	Incorrect evaltype value.
ja	評価タイプの値が正しくありません。

en-us	Incorrect event object "%1$s" (%2$s) for event source "%3$s" (%4$s), only the following objects are supported: %5$s.
ja	イベントソース"%3$s" (%4$s)に対するイベントオブジェクト"%1$s" (%2$s)が正しくありません次のオブジェクトのみサポートされています: %5$s。

en-us	Incorrect eventobject value.
ja	イベントオブジェクトの値が正しくありません。

en-us	Incorrect eventsource value.
ja	イベントソースの値が正しくありません。

en-us	incorrect expression starting from "%1$s"
ja	"%1$s"から始まる条件式が正しくありません

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
ja	テーブル"%2$s"へのwhereステートメントのフィールド"%1$s"の名前または値が正しくありません。

en-us	Incorrect fields for sysmap.
ja	マップの設定が正しくありません。

en-us	Incorrect file path for "%1$s": %2$s.
ja	"%1$s": %2$sのファイルパスが正しくありません。

en-us	Incorrect file upload.
ja	アップロードされたファイルが正しくありません。

en-us	Incorrect filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルター条件式IDが正しくありません。

en-us	Incorrect filter condition macro for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルター条件マクロが正しくありません。

en-us	Incorrect filter condition macro for override "%1$s".
ja	"%1$s"を上書きするためのフィルター条件マクロが正しくありません。

en-us	Incorrect filter condition operator for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルター条件演算子が正しくありません。

en-us	Incorrect function is used
ja	間違った関数が使用されています

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
ja	マップ"%1$s"の"height"の値が正しくありません。

en-us	Incorrect image index.
ja	イメージのインデックスが正しくありません。

en-us	Incorrect input parameters.
ja	入力されたパラメータが正しくありません。

en-us	Incorrect interface DNS parameter "%1$s" provided.
ja	インターフェースのDNSパラメータ"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect interface port "%1$s" provided.
ja	インターフェースのポート"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect inventory field "%1$s".
ja	インベントリのフィールド"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
ja	実行するアクション内のインベントリモードが正しくありません。

en-us	Incorrect item for axis value.
ja	軸に設定されたアイテムが正しくありません。

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
ja	トリガー条件式"%2$s"に正しくないアイテムキー"%1$s"が使用されています。

en-us	Incorrect item value type
ja	アイテムのデータ型が正しくありません

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
ja	トリガー関数"%2$s"に正しくないアイテムのデータ型"%1$s" が使用されています。

en-us	Incorrect list of items.
ja	アイテムのリストの誤り

en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
ja	メンテナンス期間が正しくありません - 日時は1970.01.01から2038.01.18の間で設定してください

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
ja	メンテナンス期間が正しくありません (最小5分)

en-us	Incorrect map ID.
ja	マップIDが正しくありません。

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
ja	メソッド"%1$s.%2$s"が正しくありません。

en-us	incorrect number of conditions
ja	条件の数が正しくありません

en-us	Incorrect object value.
ja	オブジェクトの値が正しくありません。

en-us	Incorrect parameter "%1$s" value: %2$s.
ja	パラメータ"%1$s"の値:%2$sが正しくありません。

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のユーザーグループ内の"permission"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のユーザー内の"permission"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect port range.
ja	ポートの範囲が正しくありません。

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"の"private"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
ja	正規表現"%1$s"が正しくありません： "%2$s"

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
ja	Zabbixサーバー"%1$s"から正しくない値を受信しました。

en-us	Incorrect schedule: %1$s.
ja	スケジュールが正しくありません：%1$s。

en-us	Incorrect SNMP community.
ja	SNMPコミュニティの値が正しくありません。

en-us	Incorrect SNMP OID.
ja	SNMP OIDの値が正しくありません。

en-us	Incorrect source value.
ja	ソースの値が正しくありません。

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
ja	ホスト"%1$s"のステータスが正しくありません。

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
ja	間違った書式が"%1$s"付近に見つかりました

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
ja	テンプレートのWebシナリオのステップ数が正しくありません。

en-us	Incorrect trigger expression.
ja	トリガー条件式が正しくありません。

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
ja	トリガー条件式が正しくありません。ホスト"%1$s"が存在しないか、ホストへのアクセス権がありません。

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
ja	トリガー条件式が正しくありません。トリガー条件式のはテンプレートとホストの両方に属することはできません。

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
ja	トリガーのプロトタイプの条件式が正しくありません。ホスト"%1$s"が存在しないかアクセス権限がありません。

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
ja	トリガーのプロトタイプの条件式が正しくありません。トリガーのプロトタイプの条件式はテンプレートと同時にホストに属していなければなりません。

en-us	Incorrect type of calculation for discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"の計算のタイプが正しくありません。

en-us	incorrect usage of function "%1$s"
ja	関数"%1$s"の使い方が正しくありません

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
ja	マップ"%1$s"の指定されたユーザーグループIDが正しくありません。

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
ja	マップ"%1$s"の指定されたユーザーIDが正しくありません。

en-us	Incorrect user name or password or account is temporarily blocked.
ja	不正なユーザー名やパスワードまたはアカウントは一時的にブロックされます。

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
ja	"%2$s"フィールドの値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
ja	"%2$s"フィールドの値"%1$s"が正しくありません: %3$sから%4$sの間で設定してください。

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s, and have no more than %5$s digits after the decimal point.
ja	"%2$s"フィールドの値"%1$s"が正しくありません：%3$sから%4$sの間で、小数点以下は%5$s桁以下で設定してください。

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
ja	浮動小数フィールド"%2$s"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
ja	整数フィールド"%2$s"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
ja	符号なし整数フィールド"%2$s"の値"%1$s"が正しくありません。

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
ja	"%1$s"フィールドのための値が正しくありません。

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
ja	フィールド"%1$s": %2$sの値が正しくありません。

en-us	Incorrect Vault API endpoint.
ja	VaultのAPIエンドポイントが正しくありません。

en-us	Incorrect Vault token.
ja	Vaultのトークンが正しくありません。

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
ja	マップ"%1$s"の"width"の値が正しくありません。

en-us	Increase by
ja	深刻度を増やす

en-us	Indefinitely
ja	無期限

en-us	Indicators
ja	インジケーター

en-us	Indonesian (id_ID)
ja	インドネシア語 (id_ID)

en-us	Infinity
ja	無限大

en-us	Info
ja	情報

en-us	Info
ja	情報

en-us	Info about internal disks of hypervisor required for vmware.datastore.perfcounter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
ja	vmware.datastore.perfcounterに必要なハイパーバイザーの内部ディスクに関する情報、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名。JSONで返す

en-us	Information
ja	情報

en-us	Information about a file. Returns JSON
ja	ファイルの情報。JSONで返す

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
ja	サービス情報の取得。引数がstateやstartupなら整数値を返す。引数がdisplayname、path、userなら文字列値を返す。引数がdescriptionならテキスト値を返す。具体的には引数がstateで状態が開始なら「0」、一時停止なら「１」、開始中なら「2」、一時停止中なら「3」、再開中なら「4」、停止中なら「5」、停止なら「6」、不明なら「7」、該当サービスなしなら「255」を返す。また、引数がstartupでスタートアップの種類が自動なら「0」、自動(遅延開始)なら「1」、手動なら「2」、無効なら「3」、不明なら「4」を返す。

en-us	Inherit
ja	継承

en-us	Inherited
ja	継承したもの

en-us	Inherited and host macros
ja	継承したマクロとホストマクロ

en-us	Inherited and host prototype macros
ja	継承したマクロとホストのプロトタイプのマクロ

en-us	Inherited and item tags
ja	継承したタグとアイテムタグ

en-us	Inherited and scenario tags
ja	継承したタグとシナリオタグ

en-us	Inherited and template macros
ja	継承したマクロとテンプレートマクロ

en-us	Inherited and trigger tags
ja	継承したタグとトリガータグ

en-us	Inherited items
ja	継承したアイテム

en-us	Initial view
ja	初期表示位置

en-us	Initial view is ignored if the default view is set.
ja	デフォルト表示が設定されている場合は、初期表示設定は無視されます。

en-us	In maintenance
ja	メンテナンス中

en-us	In progress
ja	実行中

en-us	in range
ja	範囲

en-us	In range
ja	値の範囲

en-us	Insert
ja	挿入

en-us	Insert expression
ja	条件式の挿入

en-us	insert() - Inserts specified characters or spaces into a character string, beginning at a specified position in the string
ja	insert() - 文字列内の指定した開始位置から指定した文字列かスペースを挿入する

en-us	Install
ja	インストール

en-us	Installation
ja	インストール

en-us	Installer name
ja	インストーラ名

en-us	Integer from BITS
ja	BITSから整数値

en-us	Integrations
ja	インテグレーション

en-us	Interface
ja	インターフェース

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
ja	インターフェースは"%2$s"のアイテム"%1$s"にリンクされています。

en-us	Interfaces
ja	インターフェース

en-us	Interface type
ja	インターフェースタイプ

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
ja	DNS "%1$s"が設定されたインターフェースにIPアドレスを設定してください。

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
ja	IPアドレス"%1$s"が設定されたインターフェースにDNS名を設定してください。

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
ja	"%2$s"の"DNSを使用"にチェックが入っている場合、IPアドレス"%1$s"のインターフェースのDNS名は必須項目です。

en-us	internal
ja	内部イベント

en-us	Internal
ja	Zabbixデータベース内のユーザー情報

en-us	Internal
ja	Zabbixデータベース内のユーザー情報

en-us	Internal actions
ja	内部イベントアクション

en-us	Internal data storage period
ja	内部イベントの保存期間

en-us	Internal error.
ja	内部エラー。

en-us	Internal JSON-RPC error.
ja	JSON-RPC内部エラー。

en-us	Internal problem
ja	内部イベント発生

en-us	Internal problem recovery
ja	内部イベント復旧

en-us	Internet Explorer
ja	Internet Explorer

en-us	Interval
ja	監視間隔

en-us	Invalid action condition: %1$s.
ja	アクションの実行条件が正しくありません：%1$s。

en-us	invalid address range "%1$s"
ja	アドレスの範囲 "%1$s"が正しくありません

en-us	invalid aggregation method
ja	集計方法が正しくありません

en-us	Invalid API method "%2$s" for user role "%1$s".
ja	ユーザーの役割"%1$s"のためのAPIメソッド"%2$s"が正しくありません。

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
ja	UTF-8のバイトシーケンスが正しくありません

en-us	Invalid condition: %1$s.
ja	条件が正しくありません： %1$s。

en-us	invalid data type
ja	データタイプが正しくありません

en-us	Invalid date.
ja	日付が正しくありません。

en-us	invalid delay
ja	監視間隔が正しくありません

en-us	Invalid email address "%1$s".
ja	メールアドレス"%1$s"が正しくありません。

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
ja	ID "%1$s"のメディアタイプのメールアドレスが正しくありません。

en-us	invalid fifth parameter in function "%1$s"
ja	関数"%1$s"内の5番目のパラメーターが正しくありません

en-us	invalid first parameter in function "%1$s"
ja	関数"%1$s"内の最初のパラメーターが正しくありません

en-us	invalid fourth parameter in function "%1$s"
ja	関数"%1$s"内の4番目のパラメーターが正しくありません

en-us	invalid history storage period
ja	ヒストリの保存期間が正しくありません

en-us	invalid host group name
ja	ホストグループ名が正しくありません

en-us	invalid host name
ja	ホスト名が正しくありません

en-us	Invalid interval "%1$s".
ja	監視間隔"%1$s"が正しくありません。

en-us	Invalid IP address "%1$s".
ja	IPアドレス"%1$s"が正しくありません。

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
ja	JSONデータが正しくありません。JSONテキストのパース中にサーバーでエラーが発生しました。

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
ja	キー"%1$s": %2$sが正しくありません。

en-us	Invalid key "%1$s" for discovery rule "%2$s" on "%3$s": %4$s.
ja	"%3$s": %4$sのディスカバリルール"%2$s"のアイテムキー"%1$s"が正しくありません。

en-us	Invalid key "%1$s" for item "%2$s" on "%3$s": %4$s.
ja	"%3$s": %4$sのアイテム"%2$s"のキー"%1$s"が正しくありません。

en-us	Invalid key "%1$s" for item prototype "%2$s" on "%3$s": %4$s.
ja	"%3$s": %4$sのアイテムプロトタイプ"%2$s"のキー"%1$s"が正しくありません。

en-us	Invalid LDAP configuration
ja	LDAPの設定が正しくありません

en-us	Invalid LDAP JIT provisioning media type mapping configuration.
ja	LDAP JITプロビジョニングメディアタイプのマッピング構成が正しくありません。

en-us	Invalid LDAP JIT provisioning user group mapping configuration.
ja	LDAP JITプロビジョニングユーザーグループのマッピング構成が正しくありません。

en-us	Invalid media type mapping configuration.
ja	メディアタイプのマッピング構成が正しくありません。

en-us	Invalid method parameters.
ja	メソッドのパラメータが正しくありません。

en-us	invalid number of parameters in function "%1$s"
ja	関数"%1$s"内のパラメーターの数が正しくありません

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
ja	パラメータ "%1$s"が正しくありません：%2$s。

en-us	Invalid params.
ja	パラメータが正しくありません。

en-us	invalid Prometheus label
ja	Prometheusラベルが正しくありません

en-us	invalid Prometheus output
ja	Prometheusの出力が正しくありません

en-us	invalid Prometheus pattern
ja	Prometheusパターンが正しくありません

en-us	invalid range expression
ja	範囲の条件式が正しくありません

en-us	invalid regular expression
ja	正規表現が正しくありません

en-us	Invalid request.
ja	リクエストが正しくありません。

en-us	Invalid response code "%1$s".
ja	レスポンスコード"%1$s"が正しくありません。

en-us	Invalid SAML JIT provisioning media type mapping configuration.
ja	SAML JITプロビジョニングメディアタイプのマッピング構成が正しくありません。

en-us	Invalid SAML JIT provisioning user group mapping configuration.
ja	SAML JITプロビジョニングユーザーグループのマッピング構成が正しくありません。

en-us	invalid second parameter in function "%1$s"
ja	関数"%1$s"内の2番目のパラメーターが正しくありません

en-us	invalid seventh parameter in function "%1$s"
ja	関数"%1$s"内の7番目のパラメーターが正しくありません

en-us	invalid sixth parameter in function "%1$s"
ja	関数"%1$s"内の6番目のパラメーターが正しくありません

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
ja	タグ"%1$s"が正しくありません: %2$s。

en-us	invalid template group name
ja	テンプレートグループ名が正しくありません

en-us	invalid third parameter in function "%1$s"
ja	関数"%1$s"内の3番目のパラメーターが正しくありません

en-us	invalid time
ja	時刻が正しくありません

en-us	Invalid time period.
ja	期間が正しくありません。

en-us	invalid trend storage period
ja	トレンドデータの保存期間が正しくありません

en-us	Invalid user group mapping configuration.
ja	ユーザーグループのマッピング構成が正しくありません。

en-us	Invalid YAML file contents
ja	YAMLファイルの内容が正しくありません

en-us	Invalid zoomparameter "%1$s": %2$s.
ja	ズームパラメーター"%1$s"が正しくありません：%2$s。

en-us	Inventory
ja	インベントリ

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
ja	ホスト"%1$s"のインベントリを無効にしました。

en-us	Inventory field
ja	インベントリフィールド

en-us	Inventory mode
ja	インベントリモード

en-us	Invoke "Execute now" on read-only hosts
ja	読み込み専用ホスト上の"監視データ取得"の呼び出し

en-us	IP
ja	IPアドレス

en-us	IP address
ja	IPアドレス

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
ja	ホストインターフェースのIPとDNSは必須項目です

en-us	IPMI
ja	IPMI

en-us	IPMI agent
ja	IPMIエージェント

en-us	IPMI interfaces
ja	IPMIインターフェース

en-us	IPMI sensor
ja	IPMIセンサー

en-us	IPMI sensor IDs and other sensor-related parameters. Returns JSON.
ja	IPMIセンサーのIDとその他のセンサーに関連したパラメーターを取得。JSONで返す。

en-us	IP range
ja	IPアドレスの範囲

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
ja	IPアドレスの範囲"%1$s"がアドレスの制限"%2$s"を超えています。

en-us	is greater than or equals
ja	以上

en-us	is less than or equals
ja	以下

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
ja	{}で括られていないか不正な値です

en-us	Is online?
ja	ログイン状態

en-us	Issuer
ja	発行者

en-us	Italian (it_IT)
ja	イタリア語 (it_IT)

en-us	item
ja	アイテム

en-us	Item
ja	アイテム

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	アイテム"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
ja	アイテム"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します (他のテンプレートからの継承)。

en-us	Item "%1$s" cannot be copied without its master item.
ja	アイテム"%1$s"はマスターアイテムがないとコピーできません。

en-us	Item "%1$s" cannot populate a missing host inventory field number "%2$d". Choices are: from 0 (do not populate) to %3$d.
ja	アイテム"%1$s"はフィールド番号が存在しないホストインベントリ"%2$d"を自動設定することができません。0 (自動設定しない)から%3$dの間で設定してください。

en-us	Item "%1$s" does not exist or you have no access to this item
ja	アイテム"%1$s"が存在しないかアクセス権限がありません

en-us	item "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
ja	ホスト"%2$s"上のアイテム"%1$s"は監視されていません

en-us	Item added
ja	アイテムを追加しました

en-us	Item contains user-defined macros with secret values. Values of these macros should be entered manually.
ja	アイテムは秘密な値を持つユーザー定義マクロを含んでいます。これらのマクロの値は手動で入力する必要があります。

en-us	Item copied
ja	アイテムをコピーしました

en-us	Item count
ja	アイテム数

en-us	Item deleted
ja	アイテムを削除しました

en-us	Item disabled
ja	アイテムを無効にしました

en-us	Item enabled
ja	アイテムを有効にしました

en-us	Item in "not supported" state
ja	アイテムが"取得不可"の状態

en-us	Item list
ja	アイテムリスト

en-us	Item not selected
ja	アイテムが選択されていません

en-us	item pattern
ja	アイテムパターン

en-us	Item pattern
ja	アイテムパターン

en-us	Item pre-processing is missing parameters: %1$s
ja	アイテムの保存前処理の引数が設定されていません：%1$s

en-us	Item prototype
ja	アイテムのプロトタイプ

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	アイテムのプロトタイプ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
ja	アイテムのプロトタイプ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します(他のテンプレートからの継承)。

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", linked to another rule.
ja	アイテムのプロトタイプ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します(別のルールでリンク済)。

en-us	Item prototype added
ja	アイテムのプロトタイプを追加しました

en-us	Item prototype deleted
ja	アイテムのプロトタイプを削除しました

en-us	Item prototypes
ja	アイテムのプロトタイプ

en-us	Item prototypes deleted
ja	アイテムのプロトタイプを削除しました

en-us	Item prototypes updated
ja	アイテムのプロトタイプを更新しました

en-us	Item prototype updated
ja	アイテムのプロトタイプを更新しました

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のアイテムのプロトタイプは使用できません。

en-us	Items
ja	アイテム

en-us	Items deleted
ja	アイテムを削除しました

en-us	Items list
ja	アイテムのリスト

en-us	Items location
ja	アイテム名の位置

en-us	Items updated
ja	アイテムを更新しました

en-us	Item tags
ja	アイテムタグ

en-us	Item type does not use interface
ja	アイテムタイプはインターフェースを使用しません

en-us	Item updated
ja	アイテムを更新しました

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
ja	アイテムが親ホストのものではないホストインターフェースを使用しています。

en-us	Item uses incorrect interface type.
ja	アイテムに正しくないインターフェースタイプが設定されています。

en-us	Item value
ja	アイテムの値

en-us	Item values
ja	アイテムの値

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
ja	アイテムは更新されません。正しい監視間隔を設定してください。

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
ja	アイテムは監視データを取得しません。監視間隔として少なくとも1つの例外設定か定期設定を行ってください。

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
ja	アイテムは監視データを取得しません。監視間隔は1sから1dで設定してください。定期設定や例外設定の監視間隔も利用できます。

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のアイテムは使用できません。

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	キー"%1$s"が設定されたアイテムは指定したホスト"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
ja	キー"%1$s"が設定されたアイテムは"%2$s"にディスカバリルールとしてすでに存在します。

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
ja	キー"%1$s"が設定されたアイテムはホスト"%2$s"にすでに存在します。

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
ja	キー"%1$s"が設定されたアイテムはホスト"%2$s"にプロトタイプから生成されたアイテムとしてすでに存在します。

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
ja	キー"%1$s"が設定されたアイテムはホスト"%2$s"にプロトタイプとしてすでに存在します。

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
ja	キー"%1$s"が設定されたアイテムはホスト"%2$s"に不明なアイテムとしてすでに存在します。

en-us	It is not possible to filter by user password.
ja	ユーザーのパスワードによるフィルターは行えません。

en-us	It is not possible to search by user password.
ja	ユーザーのパスワードによる検索は行えません。

en-us	Jan
ja	1月

en-us	January
ja	1月

en-us	Japanese (ja_JP)
ja	日本語 (ja_JP)

en-us	JavaScript
ja	JavaScript

en-us	JMX
ja	JMX

en-us	JMX agent
ja	JMXエージェント

en-us	JMX endpoint
ja	JMXエンドポイント

en-us	JMX interfaces
ja	JMXインターフェース

en-us	JSON
ja	JSON

en-us	JSON array input is expected.
ja	JSONの配列で指定してください。

en-us	JSON data
ja	JSONデータ

en-us	JSON is expected
ja	JSONで指定してください

en-us	JSONPath
ja	JSONPath

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
ja	JSON-RPCエラーの生成に失敗しました。"%1$s"というようなエラーはありません。

en-us	JSON string is expected
ja	JSON文字列で指定してください

en-us	Jul
ja	7月

en-us	July
ja	7月

en-us	Jun
ja	6月

en-us	June
ja	6月

en-us	Keep lost resources period
ja	存在しなくなったリソースの保持期間

en-us	Kerberos
ja	Kerberos

en-us	Key
ja	キー

en-us	key is empty
ja	キーが設定されていません

en-us	Key passphrase
ja	キーのパスフレーズ

en-us	Kiosk mode
ja	閲覧モード

en-us	Korean (ko_KR)
ja	韓国語 (ko_KR)

en-us	kurtosis() - Measures the "tailedness" of the probability distribution
ja	kurtosis() - 確率分布の"tailedness"を測定する

en-us	label
ja	ラベル

en-us	Label
ja	ラベル

en-us	Label location
ja	ラベルの位置

en-us	<label name>
ja	<ラベル名>

en-us	Language
ja	言語

en-us	Language "%1$s" is not supported.
ja	言語"%1$s"はサポートしていません。

en-us	last
ja	最終

en-us	last
ja	最新値

en-us	Last
ja	最後

en-us	Last %1$d day
ja	最新の%1$d日間

en-us	Last %1$d hour
ja	最新の%1$d時間

en-us	Last %1$d minute
ja	最新の%1$d分間

en-us	Last %1$d month
ja	最新の%1$dヶ月間

en-us	Last %1$d second
ja	最新の%1$d秒間

en-us	Last %1$d year
ja	最新の%1$d年間

en-us	Last access
ja	最終アクセスからの時間

en-us	Last accessed at
ja	最終アクセス日時

en-us	Last check
ja	最新のチェック時刻

en-us	Last hour graph
ja	最新1時間のグラフ

en-us	Last known
ja	最終取得値

en-us	last() - Last (most recent) T value
ja	last() - 最新値

en-us	Last month graph
ja	最新1ヶ月のグラフ

en-us	Last name
ja	姓

en-us	Last of
ja	最新の

en-us	Last seen (age)
ja	最新データ受信時刻 (経過時間)

en-us	Last sent
ja	最終送信日時

en-us	Last value
ja	最新の値

en-us	Last week graph
ja	最新1週間のグラフ

en-us	Latest data
ja	最新データ

en-us	Latest values
ja	最新の値

en-us	Latvian (lv_LV)
ja	ラトビア語 (lv_LV)

en-us	Layout
ja	レイアウト

en-us	LDAP
ja	LDAP

en-us	LDAP authentication
ja	LDAP認証

en-us	LDAP authentication is disabled.
ja	LDAP認証が無効です。

en-us	LDAP group pattern
ja	LDAPグループのパターン

en-us	LDAP host
ja	LDAPホスト

en-us	LDAP is not configured
ja	LDAPは設定されていません

en-us	LDAP login successful
ja	LDAPによるログインが成功しました

en-us	LDAP must be enabled
ja	LDAPを有効にしてください

en-us	LDAP Server
ja	LDAPサーバー

en-us	LDAP settings
ja	LDAP認証の設定

en-us	left
ja	左

en-us	Left
ja	左

en-us	left() - Returns the leftmost count characters
ja	left() - 左端の文字をカウント

en-us	Left trim
ja	先頭文字列削除

en-us	Left Y
ja	左側Y軸

en-us	Legend
ja	凡例

en-us	Length
ja	長さ

en-us	length() - Length of last (most recent) T value in characters
ja	length() - 文字列内の最後(最新)のT値の長さ

en-us	LF
ja	LF

en-us	Licensed under
ja	ライセンスは

en-us	Limit for search and filter results
ja	検索/フィルターの項目の上限値

en-us	Line
ja	線

en-us	Line color
ja	線色

en-us	Line type
ja	線タイプ

en-us	Line width
ja	線幅

en-us	Link
ja	リンク

en-us	(linked by host discovery)
ja	(ホストディスカバリによってリンク)

en-us	Linked map
ja	リンクされたマップ

en-us	Linked templates
ja	テンプレートとのリンク

en-us	Linked to templates
ja	テンプレートへのリンク

en-us	Link indicators
ja	障害発生時の条件設定

en-us	Links
ja	リンク

en-us	Link "selementid1" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のリンク"selementid1"フィールドが存在しないマップのselement ID "%1$s"を指しています。

en-us	Link "selementid2" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"のリンク"selementid2"フィールドが存在しないマップのselement ID "%1$s"を指しています。

en-us	Link templates
ja	テンプレートをリンク

en-us	Link to template
ja	テンプレートとのリンクを作成

en-us	Link to templates
ja	テンプレートとリンク

en-us	Listing of installed packages. Returns text
ja	インストールされたパッケージリスト。テキスト値を返す。

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
ja	MACアドレスのリスト。文字列値を返す。

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
ja	PCIまたはUSBのデバイスリスト。テキスト値を返す。

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
ja	サービスのリスト。空であれば「0」を返し、存在する場合はサービスのリストを改行で区切られたテキスト値を返す。

en-us	List is empty
ja	リストがありません

en-us	List of block devices and their type. Returns JSON
ja	ブロックデバイスとそのタイプのリスト。JSONで返す

en-us	list of characters
ja	文字列のリスト

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
ja	検出されたCPUコアのリスト。JSONで返す

en-us	List of directory entries, recursively. Returns JSON
ja	再帰的なディレクトリエントリのリスト。JSONで返す

en-us	List of mounted filesystems and their types. Returns JSON
ja	マウントされたファイルシステムとそのタイプのリスト。JSONで返す

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
ja	マウントされたファイルシステムのリスト、それらのタイプ、ディスクスペースとiノードの統計のリスト。JSONで返す

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
ja	ネットワークインターフェースのリスト。JSONで返す

en-us	List of object instances of Windows performance counters, discovered using object names in English. Returns JSON
ja	Windowsパフォーマンスカウンターのオブジェクトインスタンスの英語でのリスト。JSONで返す

en-us	List of object instances of Windows performance counters. Returns JSON
ja	Windowsパフォーマンスカウンターのオブジェクトインスタンスのリスト。JSONで返す

en-us	List of OS processes with attributes. Returns JSON array
ja	OS上の属性情報付きのプロセスのリスト。JSONで返す

en-us	List of user group shares
ja	共有するユーザーグループ

en-us	List of user shares
ja	共有するユーザー

en-us	List of Windows Registry values or keys located at given key. Returns JSON.
ja	キーで指定されたWindowsのレジストリの値またはキーのリスト。JSONで返す。

en-us	List of Zabbix proxies with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps) and compatibility (current/outdated/unsupported). Returns JSON.
ja	名前、モード、暗号化、圧縮、バージョン、最新確認時刻、ホスト数、アイテム数、求められる1秒あたりの値処理数(vps)、および互換性 (現行/古い/サポートされていない) を含む Zabbixプロキシのリスト。 JSONで返す。

en-us	Lithuanian (lt_LT)
ja	リトアニア語 (lt_LT)

en-us	LLD macro
ja	LLDマクロ

en-us	LLD macros
ja	LLDマクロ

en-us	Loading...
ja	読み込み中...

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
ja	Webページ全体の秒単位での読み込み時間。浮動小数点値を返す。

en-us	Local
ja	ローカル

en-us	Local default
ja	ローカルのデフォルト

en-us	Local time
ja	ローカル時間

en-us	Location
ja	場所

en-us	Location latitude
ja	緯度

en-us	Location longitude
ja	経度

en-us	Log
ja	ログ

en-us	log10() - Decimal logarithm
ja	log10() - 常用対数

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression V for period T (1 - match, 0 - no match)
ja	logeventid() - 期間T内の最終ログエントリのイベントIDが正規表現Vに一致するか (1 - 一致する, 0 - 一致しない)

en-us	Log file monitoring. Returns log
ja	ログファイル監視。ログ値を返す。

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
ja	ログローテーションに対応したログファイル監視。ログ値を返す。

en-us	Login
ja	ログイン

en-us	Login attempts
ja	ログインの試行

en-us	Login blocking interval
ja	ログインブロックの間隔

en-us	Login failed
ja	ログイン失敗

en-us	Login name or password is incorrect.
ja	ログイン名かパスワードが間違っています。

en-us	Login successful
ja	ログイン成功

en-us	log() - Natural logarithm
ja	log() - 自然対数

en-us	Logout
ja	ログアウト

en-us	Logout requests
ja	ログアウトリクエスト

en-us	Logout responses
ja	ログアウトレスポンス

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry for period T
ja	logseverity() - 期間T内の最終ログエントリの深刻度

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter V for period T (1 - match, 0 - no match)
ja	logsource() - 期間T内の最終ログエントリのソースが引数Vに一致するか (1 - 一致する, 0 - 一致しない)

en-us	Log time format
ja	ログの時間の形式

en-us	Log unmatched SNMP traps
ja	マッチしないSNMPトラップをログに記録

en-us	Lost
ja	Lost

en-us	low-level discovery rule
ja	ローレベルディスカバリルール

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
ja	ローレベルディスカバリが"取得不可"の状態

en-us	ltrim() - Remove specified characters from the beginning of a string
ja	ltrim() - 文字列の先頭から指定した文字列を削除

en-us	m
ja	m

en-us	m
ja	m

en-us	M
ja	M

en-us	M
ja	M

en-us	M
ja	M

en-us	MAC address A
ja	MACアドレスA

en-us	MAC address B
ja	MACアドレスB

en-us	MAC from Hex-STRING
ja	16進文字列のMACアドレス

en-us	Macro
ja	マクロ

en-us	Macro "%1$s" already exists.
ja	マクロ"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
ja	マクロ"%1$s"は"%2$s"にすでに存在します。

en-us	macro is empty
ja	マクロが設定されていません

en-us	macro(s)
ja	マクロ

en-us	Macros
ja	マクロ

en-us	Macros updated
ja	マクロを更新しました

en-us	mad() - Median absolute deviation
ja	mad() - 中央絶対偏差

en-us	Main filter
ja	メインフィルター

en-us	Main navigation
ja	メインナビゲーション

en-us	Maintenance
ja	メンテナンス

en-us	Maintenance: %1$s
ja	メンテナンス：%1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
ja	メンテナンス"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Maintenance added
ja	メンテナンスを追加しました

en-us	Maintenance deleted
ja	メンテナンスを削除しました

en-us	Maintenance period
ja	メンテナンス期間

en-us	Maintenance period created
ja	メンテナンス期間を作成しました

en-us	Maintenance period deleted
ja	メンテナンス期間を削除しました

en-us	Maintenance period length
ja	メンテナンス期間

en-us	Maintenance periods
ja	メンテナンス期間

en-us	Maintenance period updated
ja	メンテナンス期間を更新しました

en-us	Maintenance type
ja	メンテナンスタイプ

en-us	Maintenance updated
ja	メンテナンスを更新しました

en-us	Maintenance with data collection
ja	データ収集ありのメンテナンス

en-us	Maintenance without data collection
ja	データ収集なしのメンテナンス

en-us	Make sure to copy the auth token as you won't be able to view it after the page is closed.
ja	ページを閉じた後は表示できなくなるため、必ず認証トークンをコピーしてください。

en-us	Manage API tokens
ja	APIトークンの管理

en-us	Manage scheduled reports
ja	定期レポートの管理

en-us	Manage SLA
ja	SLAの管理

en-us	mandatory key is missing
ja	必須キーがありません

en-us	mandatory parameter "%1$s" is missing
ja	必須パラメーター"%1$s"がありません

en-us	mandatory parameter is missing in function "%1$s"
ja	関数"%1$s"に必須パラメーターがありません

en-us	<manual>
ja	<マニュアル>

en-us	Manual
ja	マニュアル

en-us	Manual event action
ja	手動イベント処理

en-us	Manual host action
ja	手動ホスト処理

en-us	Manually by: %1$s
ja	手動操作者：%1$s

en-us	Manually closed
ja	手動クローズ済

en-us	Manual problem suppression. Date-time input accepts relative and absolute time format.
ja	手動での障害の抑制。日時の入力は、相対時間と絶対期間のフォーマットを受け付けます。

en-us	map
ja	マップ

en-us	Map
ja	マップ

en-us	Map "%1$s" already exists.
ja	マップ"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
ja	マップ"%1$s"は公開および読込専用で共有することはできません。

en-us	Map element
ja	アイコン

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
ja	アイコンにパラメータが設定されていません：%1$s

en-us	Map element label location
ja	アイコンのラベルの位置

en-us	Map element label type
ja	アイコンのラベルのタイプ

en-us	Map is updated! Return to map list?
ja	マップを更新しました！ マップ一覧に戻りますか？

en-us	Map label type
ja	マップラベルのタイプ

en-us	Map name cannot be empty.
ja	マップの名前は必須項目です。

en-us	Map navigation tree
ja	マップナビゲーション

en-us	Map owner cannot be empty.
ja	マップの所有者は必須項目です。

en-us	Mapped to
ja	マッピング文字列

en-us	Mapping
ja	マッピング

en-us	Mappings
ja	マッピング

en-us	Maps
ja	マップ

en-us	Map shape
ja	マップ図形

en-us	Map update failed.
ja	マップの更新に失敗しました。

en-us	Map user's LDAP media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
ja	通知を送信するために、ユーザーのLDAPのメディア属性(電子メールなど)をZabbixのユーザーメディアにマッピングします。

en-us	Map user’s LDAP media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
ja	通知を送信するために、ユーザーのLDAPのメディア属性(電子メールなど)をZabbixのユーザーメディアにマップします。

en-us	Map user's SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
ja	通知を送信するために、ユーザーのSAMLのメディア属性(電子メールなど)をZabbixのユーザーメディアにマッピングします。

en-us	Map user’s SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
ja	通知を送信するために、ユーザーのSAMLのメディア属性(電子メールなど)をZabbixのユーザーメディアにマップします。

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のマップは使用できません。

en-us	Mar
ja	3月

en-us	March
ja	3月

en-us	Mark as cause
ja	副次的な障害から削除

en-us	Mark elements on trigger status change
ja	トリガーの状態が変化した要素をマーク

en-us	Mark others
ja	その他をマーク

en-us	Mark selected
ja	選択をマーク

en-us	Mark selected as symptoms
ja	選択したものを副次的な障害として追加

en-us	Mask
ja	マスク

en-us	Mass update
ja	一括更新

en-us	Mass update elements
ja	要素の一括更新

en-us	Mass update shapes
ja	図形の一括更新

en-us	Master item
ja	マスターアイテム

en-us	matches
ja	一致する

en-us	Matches regular expression
ja	正規表現と一致する

en-us	Mathematical functions
ja	数学関数

en-us	max
ja	最大

en-us	Max
ja	最大値

en-us	Max count of elements to show inside table cell
ja	テーブルセル内のリストの最大項目数

en-us	Max history display period
ja	ヒストリの最大表示期間

en-us	maximum dependent items count reached
ja	依存アイテムの数が最大数に達しました

en-us	maximum number of dependency levels reached
ja	依存レベルの数が最大数に達しました"

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
ja	OSがサポートしている最大ファイルオープン数。整数値を返す。

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
ja	OSがサポートしている最大プロセス数。整数値を返す。

en-us	Maximum required %1$s database version is %2$s.
ja	要求される%1$sデータベースの最大バージョンは%2$sです。

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
ja	表示できる最大の期間は%1$s日です。

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
ja	ID "%1$s"のメディアタイプのメールアドレスが最大長を超えています。

en-us	Maximum zoom level of the map.
ja	マップの最大ズームレベル

en-us	max() - Maximum value for period T
ja	max() - 期間Tでの最大値

en-us	Max number of columns and rows in overview tables
ja	概要テーブル内の列と行の最大数

en-us	Max period for time selector
ja	タイムセレクターの最大期間

en-us	max period is less than time filter default period
ja	最大期間がデフォルトのフィルタ期間よりも小さいです

en-us	Max records per message
ja	メッセージあたりの最大レコード数

en-us	Max repetition count
ja	最大繰り返し回数

en-us	Max repetition count is applicable to discovery and snmp.walk only.
ja	最大繰り返し回数は、検出とsnmp.walkにのみ適用されます。

en-us	Max repetition count is applicable to discovery and walk only.
ja	最大繰り返し回数は、ディスカバリとwalkにのみ適用されます。

en-us	Max zoom level
ja	最大ズームレベル

en-us	May
ja	5月

en-us	May
ja	5月

en-us	m-d
ja	m/d

en-us	MD2
ja	MD2

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
ja	ファイルのMD5チェックサム。ファイルのMD5ハッシュ値を文字列値で返す。

en-us	m-d H:i
ja	m/d H:i

en-us	Media
ja	メディア

en-us	Media type
ja	メディアタイプ

en-us	Media type
ja	メディアタイプ

en-us	Media type "%1$s" already exists.
ja	メディアタイプ"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Media type added
ja	メディアタイプを追加しました

en-us	Media type deleted
ja	メディアタイプを削除しました

en-us	Media type disabled
ja	メディアタイプを無効にしました

en-us	Media type disabled by Administration.
ja	管理者によってメディアタイプを無効にされました。

en-us	Media type enabled
ja	メディアタイプを有効にしました

en-us	Media type mapping
ja	メディアタイプのマッピング

en-us	Media types
ja	メディアタイプ

en-us	Media types disabled by Administration.
ja	管理者によってメディアタイプを無効にされました。

en-us	Media types used by action "%1$s".
ja	メディアタイプはアクション"%1$s"に利用されています。

en-us	Media type test failed.
ja	メディアタイプのテストに失敗しました。

en-us	Media type test log
ja	メディアタイプのテストログ

en-us	Media type test successful.
ja	メディアタイプのテストに成功しました。

en-us	Media type updated
ja	メディアタイプを更新しました

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
ja	ID "%1$s"のメディアタイプは使用できません。

en-us	memberOf is a preferable way to configure groups because it is faster. Use groupOfNames if your LDAP server does not support memberOf or group filtering is required.
ja	memberOfは、より高速なため、グループを構成するのに適した方法です。LDAPサーバーがmemberOfをサポートしていない、またはグループフィルタリングが必要な場合は、groupOfNamesを使用してください。

en-us	Members
ja	メンバー

en-us	Memory limit: %1$s
ja	メモリ上限: %1$s

en-us	Memory metrics of VMware Resource Pool, <url> - VMware service URL, <rpid> - VMware resource pool id, <mode> - consumed(default)/ballooned/overhead memory
ja	VMwareリソースプールのメモリメトリクス、<url> - VMwareサービスURL、<rpid> - VMwareリソースプールID、<mode> - consumed(デフォルト)/ballooned/overhead

en-us	Memory metrics of VMware Resource Pool, "url" - VMware service URL, "rpid" - VMware resource pool id, "mode"- consumed(default)/ballooned/overhead memory
ja	VMwareリソースプールのメモリメトリクス、"url" - VMwareサービスURL、"rpid" - VMwareリソースプールID、"mode" - consumed(デフォルト)/ballooned/overhead

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ja	バイト単位もしくはトータルからのパーセンテージでのメモリサイズ。バイト単位であれば整数値を返し、パーセンテージであれば浮動小数点値を返す。

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
ja	バイト単位でのプロセスの使用メモリ。整数値を返す。

en-us	Menu entry name
ja	メニュー項目名

en-us	Menu entry name is used as a label for the trigger URL in the event context menu.
ja	メニューエントリ名は、イベントコンテキストメニューのトリガーURLのラベルとして使用されます。

en-us	Menu entry URL
ja	メニュー項目URL

en-us	Menu path
ja	メニューパス

en-us	Message
ja	メッセージ

en-us	Message
ja	メッセージ

en-us	Message/Command
ja	メッセージ/コマンド

en-us	Message format
ja	メッセージフォーマット

en-us	Messages
ja	メッセージ

en-us	Message template
ja	メッセージテンプレート

en-us	Message templates
ja	メッセージテンプレート

en-us	Message timeout
ja	表示期間

en-us	Message type
ja	メッセージタイプ

en-us	Messaging
ja	アラート表示

en-us	Method not found.
ja	メソッドが見つかりません。

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
ja	<メトリクス名>{<ラベル名>=\"<ラベル値>\", ...} == <値>

en-us	Microsoft Edge
ja	Microsoft Edge

en-us	Middle
ja	中央

en-us	mid() - Returns a substring beginning at the character position specified by start for N characters
ja	mid() - 開始位置からN文字の部分文字列を返す

en-us	min
ja	最小

en-us	Min
ja	最小値

en-us	minimum length is %1$s characters
ja	%1$s文字以上で指定してください

en-us	Minimum password length
ja	最小パスワード長

en-us	Minimum required %1$s database version is %2$s.
ja	要求される%1$sデータベースの最小バージョンは%2$sです。

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
ja	PHPスクリプトの実行時間の最小値は%1$sです ("max_execution_time"設定オプション)。

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
ja	PHPスクリプトの入力パース時間の最小値は%1$sです("max_input_time"設定オプション)。

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
ja	PHPメモリ上限の最小値は%1$sです ("memory_limit"設定オプション)。

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
ja	PHPアップロードファイルサイズの最小値は%1$sです ("upload_max_filesize"設定オプション)。

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
ja	最低限必要なPHPのバージョンは%1$sです。

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
ja	PHPのpostサイズの最小値は%1$sです("post_max_size"設定オプション)。

en-us	Minimum required TimescaleDB version is %1$s.
ja	最低限必要なTimescaleDBのバージョンは%1$sです。

en-us	Minimum severity
ja	最小の深刻度

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
ja	表示できる最小の期間は%1$s分です。

en-us	min() - Minimum value for period T
ja	min() - 期間Tでの最小値

en-us	Minutes
ja	分

en-us	Missing data
ja	欠損データ

en-us	Missing "itemid" field for item.
ja	アイテムの"itemid"フィールドが存在しません。

en-us	Missing items for graph "%1$s".
ja	グラフ"%1$s"のアイテムが存在しません。

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
ja	グラフのプロトタイプ"%1$s"のアイテムが存在しません。

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
ja	ホスト"%2$s"にはキー"%1$s"が設定されていません。

en-us	Missing "name" field for graph.
ja	グラフの"name"フィールドが存在しません。

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
ja	グラフのプロトタイプの"name"フィールドが存在しません。

en-us	mod() - Division remainder
ja	mod() - 割り算の余り

en-us	Mode
ja	モード

en-us	Model
ja	モデル

en-us	Module
ja	モジュール

en-us	Module added: %1$s.
ja	モジュールを追加しました: %1$s。

en-us	Module deleted: %1$s.
ja	モジュールを削除しました: %1$s。

en-us	Module disabled: %1$s.
ja	モジュールを無効にしました: %1$s。

en-us	Module enabled: %1$s.
ja	モジュールを有効にしました: %1$s。

en-us	Module.php class must extend %1$s for module located at %2$s.
ja	%2$sにあるモジュールのためのModule.phpクラスは%1$sを拡張してください。

en-us	Modules
ja	モジュール

en-us	Modules updated
ja	モジュールを更新しました

en-us	Module updated
ja	モジュールを更新しました

en-us	Module updated: %1$s.
ja	モジュールを更新しました： %1$s。

en-us	Module with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
ja	ユーザーの役割"%1$s"にはID "%2$s"のモジュールは使用できません。

en-us	Mon
ja	月

en-us	Monday
ja	月曜

en-us	Monitored by
ja	監視するもの

en-us	Monitored by proxy
ja	プロキシによる監視

en-us	Monitored host
ja	監視中のホスト

en-us	Monitoring
ja	監視データ

en-us	monodec() - Check for continuous item value decrease (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
ja	monodec() - アイテムの値が減少し続けているかチェック (1 - 単調、0 - その他)、モード (strict - 厳密な単調性)

en-us	monoinc() - Check for continuous item value increase (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
ja	monoinc() - アイテムの値が増加し続けているかチェック (1 - 単調、0 - その他)、モード (strict - 厳密な単調性)

en-us	Monospace
ja	Monospace

en-us	Month
ja	月

en-us	Month
ja	月

en-us	Monthly
ja	毎月

en-us	More matches found...
ja	条件に一致するデータがさらに存在します...

en-us	More than 10 minutes
ja	10分以上

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
ja	%2$sの%1$d件以上合致するものが見つかりました

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
ja	ホストに"%1$s"の名前を持つグラフが1つ以上存在します。

en-us	Most critical if all children have problems
ja	すべての子が障害であったときに最も重要

en-us	Most critical of child services
ja	子サービスで最も重要

en-us	Mozilla Firefox
ja	Mozilla Firefox

en-us	ms
ja	ms

en-us	Multiple
ja	複数

en-us	Multiple PROBLEM events
ja	障害イベントを継続して生成

en-us	must be %1$s characters long
ja	%1$s文字の長さにしてください

en-us	must be at least %1$d characters long
ja	少なくとも%1$d文字以上にしてください

en-us	must be a valid LDAP user
ja	有効なLDAPユーザーが必要です

en-us	must contain at least one digit
ja	少なくとも数字を1文字含めるようにしてください

en-us	must contain at least one lowercase and one uppercase Latin letter
ja	少なくとも英字の小文字1文字と大文字1文字を含めるようにしてください

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
ja	少なくとも1つのLLDマクロを含めることが必要です

en-us	must contain at least one special character
ja	少なくとも特殊記号を1文字含めるようにしてください

en-us	must not be one of common or context-specific passwords
ja	一般的なパスワードやコンテキスト固有のパスワードは使用しないでください

en-us	must not contain user's name, surname or username
ja	アカウント名やユーザーの姓名を含めないようにしてください

en-us	Mute
ja	ミュート

en-us	My
ja	私が作成

en-us	N
ja	未

en-us	N
ja	N

en-us	N%
ja	N%

en-us	N/A
ja	該当なし

en-us	name
ja	名前

en-us	Name
ja	名前

en-us	Name
ja	名前

en-us	Name
ja	名

en-us	Name 
ja	名前

en-us	Name ID
ja	NameID

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
ja	フォームフィールドの名前の長さは255文字までです。

en-us	Namespace
ja	ネームスペース

en-us	Naming requirements:
ja	命名要件：

en-us	Navigate to default view
ja	デフォルト表示へ

en-us	Navigate to initial view
ja	初期表示へ

en-us	n-d
ja	n-d

en-us	n-d H:i
ja	n-d H:i

en-us	Network discovery data storage period
ja	ネットワークディスカバリによるイベントの保存期間

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
ja	ネットワークインターフェースのリスト(インタフェースの種別や状態、IPv4のアドレスや概要を含む)。テキスト値を返す。

en-us	Network map added
ja	ネットワークマップを追加しました

en-us	Network map deleted
ja	ネットワークマップを削除しました

en-us	Network maps
ja	ネットワークマップ

en-us	Network map updated
ja	ネットワークマップを更新しました

en-us	Network timeout
ja	ネットワークタイムアウト

en-us	Network timeout for item test
ja	アイテムテストのためのネットワークタイムアウト

en-us	Network timeout for media type test
ja	メディアテストのためのネットワークタイムアウト

en-us	Network timeout for scheduled report test
ja	定期レポートテストのためのネットワークタイムアウト

en-us	Network timeout for script execution
ja	スクリプト実行のためのネットワークタイムアウト

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance
ja	インターバル中のネットワーク使用率(送信レートと受信レートの組み合わせ)、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<instance> - ネットワークインターフェースのインスタンス

en-us	Never
ja	未監視

en-us	new
ja	新規

en-us	new
ja	新規

en-us	New action
ja	新規アクション

en-us	New additional rule
ja	新規追加ルール

en-us	New API token
ja	新規APIトークン

en-us	New column
ja	新規列

en-us	New condition
ja	新規条件

en-us	New connector
ja	新規コネクタ

en-us	New dashboard
ja	新規ダッシュボード

en-us	New element
ja	新規要素

en-us	New event host group
ja	新しいイベントのホストグループ

en-us	New event tag name
ja	新しいイベントタグ名

en-us	New event tag value
ja	新しいイベントタグの値

en-us	New excluded downtime
ja	新規除外するダウンタイム

en-us	New host
ja	新しいホストの作成

en-us	New host group
ja	新しいホストグループの作成

en-us	New LDAP server
ja	新規LDAPサーバー

en-us	New maintenance period
ja	新しいメンテナンス期間の作成

en-us	New media type mapping
ja	新しいメディアタイプのマッピングの作成

en-us	New operation
ja	実行内容の作成

en-us	New proxy
ja	新規プロキシ

en-us	New regular expression
ja	正規表現の作成

en-us	New service
ja	新規サービス

en-us	New SLA
ja	新規SLA

en-us	New tag name
ja	新しいタグ名

en-us	New template group
ja	新しいテンプレートグループの作成

en-us	New triggers
ja	新規トリガー

en-us	New user group mapping
ja	新しいユーザーグループのマッピングの作成

en-us	Next page
ja	次のページ

en-us	Next step
ja	次のステップ

en-us	NNTP
ja	NNTP

en-us	No
ja	いいえ

en-us	No "%1$s" given for graph.
ja	グラフに"%1$s"が定義されていません。

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
ja	グラフのプロトタイプに"%1$s"が定義されていません。

en-us	No "%1$s" given for map.
ja	マップに"%1$s"が定義されていません。

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルター条件の"%2$s"が定義されていません。

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
ja	ディスカバリルール"%1$s"のフィルターの"%2$s"が定義されていません。

en-us	No authentication user name specified.
ja	認証ユーザー名が設定されていません。

en-us	No changes.
ja	変更はありません。

en-us	No conditions defined.
ja	アクションの実行条件が設定されていません。

en-us	no data
ja	データなし

en-us	No data
ja	データがありません

en-us	No data.
ja	データがありません。

en-us	No data collection
ja	データ収集なし

en-us	No data found.
ja	データがありません。

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
ja	nodata() - 期間Tの間取得データなし (1 - 取得データなし、0 - それ以外)、Mode (strict - 送られてきたデータ内のプロキシでの遅延を無視)

en-us	no default interface for "%1$s" type.
ja	"%1$s"タイプのデフォルトインターフェースがありません。

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
ja	"%2$s"上の"%1$s"タイプのデフォルトインターフェースが設定されていません。

en-us	No details
ja	詳細がありません

en-us	No discovery rule IDs given.
ja	ディスカバリルールIDが設定されていません。

en-us	No enabled modules found.
ja	有効なモジュールがありません。

en-us	No encryption
ja	暗号なし

en-us	No file was uploaded.
ja	ファイルがアップロードされていません。

en-us	No graph item with graph ID "%1$s".
ja	グラフID"%1$s"のグラフアイテムが存在しません。

en-us	No graphs added.
ja	グラフが追加されていません。

en-us	No host IDs given.
ja	ホストIDが存在しません。

en-us	No host selected.
ja	ホストが選択されていません。

en-us	No host with host ID "%1$s".
ja	ホストID"%1$s"のホストが存在しません。

en-us	No icon for map element ""%1$s".
ja	マップの要素"%1$s"にアイコンが存在しません。

en-us	No image
ja	イメージは存在しません

en-us	No interface found
ja	インターフェースが見つかりません。

en-us	No interface found.
ja	インターフェースが見つかりません。

en-us	No interfaces are defined.
ja	インターフェースが設定されていません。

en-us	No inventory mode specified for action operation.
ja	実行するアクションのインベントリモードが設定されていません。

en-us	No items defined.
ja	アイテムが設定されていません。

en-us	No item selected.
ja	アイテムが選択されていません。

en-us	No item with item ID "%1$s".
ja	アイテムID"%1$s"のアイテムが存在しません。

en-us	no LDAP servers
ja	LDAPサーバーがありません

en-us	No macros found.
ja	マクロが設定されていません。

en-us	No maps added.
ja	マップが追加されていません。

en-us	No matches found
ja	条件に一致するデータはありません

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
ja	論理値ではないフラグは廃止予定です。

en-us	none
ja	なし

en-us	None
ja	なし

en-us	nonempty key and value pair expected
ja	空ではないキーと値のペアを指定してください

en-us	No new modules discovered
ja	新しいモジュールは見つかりませんでした

en-us	No operations defined for action "%1$s".
ja	アクション"%1$s"に処理が設定されていません。

en-us	No permissions for system access.
ja	システムへのアクセス権がありません。

en-us	no permissions to acknowledge problems
ja	障害の確認の権限がありません

en-us	no permissions to add problem comments
ja	障害対応メッセージ追加の権限がありません

en-us	No permissions to call "%1$s.%2$s".
ja	"%1$s.%2$s"を呼び出す権限がありません。

en-us	no permissions to change problem severity
ja	深刻度の変更の権限がありません

en-us	no permissions to close problems
ja	障害のクローズの権限がありません

en-us	no permissions to convert cause problems to symptom problems
ja	副次的な障害に変更する権限がありません

en-us	no permissions to convert symptom problems to cause problems
ja	副次的な障害から削除する権限がありません

en-us	no permissions to create and edit maps
ja	マップの作成と変更の権限がありません

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
ja	対象が存在しないか、アクセス権がありません！

en-us	no permissions to suppress problems
ja	障害抑制の権限がありません

en-us	no permissions to unacknowledge problems
ja	障害を未確認にする権限がありません

en-us	no permissions to unsuppress problems
ja	障害抑制解除の権限がありません

en-us	No private key file specified.
ja	秘密鍵ファイルが設定されていません。

en-us	No problems
ja	障害なし

en-us	(no proxy)
ja	(プロキシなし)

en-us	No proxy
ja	プロキシなし

en-us	No public key file specified.
ja	公開鍵ファイルが設定されていません。

en-us	No recipients specified for action operation message.
ja	アクションメッセージの送信先が指定されていません。

en-us	No refresh
ja	リフレッシュなし

en-us	Normal
ja	ノーマル

en-us	Normal view
ja	通常表示

en-us	Norwegian (nb_NO)
ja	ノルウェー語 (nb_NO)

en-us	No script specified for action operation command.
ja	実行するアクションのコマンドにスクリプトが設定されていません。

en-us	No SNMP OID specified.
ja	SNMP OIDが設定されていません。

en-us	Not Ack
ja	未確認

en-us	Not allowed to modify automatic user macro "%1$s".
ja	自動でのユーザーマクロ"%1$s"の変更はできません。

en-us	Not allowed to set language for user "guest".
ja	"guest"ユーザーは言語を設定できません。

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
ja	ゲストユーザーはパスワードを設定できません。

en-us	Not allowed to set theme for user "guest".
ja	"guest"ユーザーはテーマを設定できません。

en-us	Not allowed to update field "%1$s" for provisioned user.
ja	プロビジョニングされたユーザーのフィールド"%1$s"は更新できせん。

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
ja	すべての結果が表示されるわけではありません。 より具体的な検索条件を入力してください。

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
ja	すべてのテンプレートは"%1$s"にリンクされていません。

en-us	No target selected
ja	何も選択されていません

en-us	No target selected.
ja	何も選択されていません。

en-us	No targets specified for action operation global script.
ja	アクション処理のグローバルスクリプトのターゲットが指定されていません。

en-us	Not authorized.
ja	許可されていません。

en-us	Not available
ja	利用不可

en-us	Not available
ja	利用不可

en-us	Not classified
ja	未分類

en-us	Not enabled
ja	有効になっていません

en-us	Notes
ja	備考

en-us	Nothing
ja	なし

en-us	Notification report
ja	通知レポート

en-us	Notifications
ja	通知レポート

en-us	Notify about canceled escalations
ja	キャンセルされたエスカレーションの通知

en-us	Notify all involved
ja	障害通知送信済のユーザーすべてにメッセージを送信

en-us	not in
ja	期間外

en-us	Not inherited items
ja	継承していないアイテム

en-us	No triggers defined.
ja	トリガーが設定されていません。

en-us	No trigger with trigger ID "%1$s".
ja	トリガーID"%1$s"のトリガーが存在しません。

en-us	not selected
ja	選択されていません

en-us	Not supported
ja	取得不可

en-us	Nov
ja	11月

en-us	No value
ja	値なし

en-us	November
ja	11月

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
ja	now() - エポックを基準とした経過秒数

en-us	NTLM
ja	NTLM

en-us	number
ja	数値

en-us	Number of available DS paths, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - Datastore name, <partitionid> - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
ja	使用可能なDSパスの数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、<datastore> - データストア名、<partitionid> - vmware.hv.datastore.discoveryで取得した物理デバイスの内部ID

en-us	Number of columns
ja	列数

en-us	Number of CPUs. Returns integer
ja	CPU数。整数値を返す。

en-us	Number of currently open file descriptors. Returns integer
ja	現在開いているファイルディスクリプタの数。整数値を返す

en-us	Number of enabled items on the host.
ja	ホスト上の有効アイテム数。

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
ja	ホスト数 (有効/無効)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
ja	アイテム数 (有効/無効/取得不可)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
ja	サーバーへ未送信のプロキシ内のヒストリアイテム数

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to seconds, inclusive.
ja	fromからtoまでの秒数遅延したキュー内のアイテム数

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
ja	fromからtoまでの時間遅れているキュー内のアイテム数。

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
ja	Zabbixサーバーまたはプロキシ内で"from"秒から"to"秒まで遅延したキュー内のアイテム数。

en-us	Number of items in Zabbix database.
ja	Zabbixデータベース内のアイテム数。

en-us	Number of monitored hosts
ja	監視ホスト数

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
ja	ネットワークの衝突数。整数値を返す。

en-us	Number of problems
ja	障害の数のみ

en-us	Number of problems and expand most critical one
ja	障害の数と最も深刻度の高いトリガー名を表示

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザー上のプロセッサコア数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	VMware仮想マシン上のプロセッサ数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザー上のプロセッサスレッド数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	Number of rows
ja	行数

en-us	Number of seasons
ja	季節の数

en-us	Number of status changes
ja	ステータス変更の回数

en-us	Number of steps
ja	ステップ数

en-us	Number of templates
ja	テンプレート数

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
ja	トリガー数 (有効/無効 [障害/正常])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
ja	Zabbixデータベース内のトリガー数。

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
ja	Zabbixデータベース内の取得不可アイテム数。

en-us	Number of unsupported items on the host.
ja	ホスト上の取得不可アイテム数。

en-us	Number of users logged in. Returns integer
ja	ログインしているユーザー数。整数値を返す。

en-us	Number of users (online)
ja	ユーザー数 (オンライン)

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ja	VMwareハイパーバイザー上の仮想マシン数、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
ja	iノードの数値またはパーセンテージ。数値であれば整数値を返し、パーセンテージであれば浮動小数点値を返す。

en-us	Numeral systems
ja	数値変換

en-us	Numeric (float)
ja	数値 (浮動小数)

en-us	Numeric (integer)
ja	数値 (整数)

en-us	Numeric (unsigned)
ja	数値 (整数)

en-us	Object
ja	オブジェクト

en-us	Oct
ja	10月

en-us	Octal to decimal
ja	8進数から10進数

en-us	October
ja	10月

en-us	OEM
ja	OEM

en-us	of
ja	of

en-us	off
ja	off

en-us	Off
ja	OFF

en-us	OID
ja	OID

en-us	OID prefix
ja	OID接頭辞

en-us	Ok
ja	正常

en-us	Ok
ja	正常

en-us	OK
ja	正常

en-us	OK event closes
ja	正常時のイベントクローズ

en-us	OK event generation
ja	正常イベントの生成

en-us	Old event tag name
ja	古いイベントタグ名

en-us	Old event tag value
ja	古いイベントタグの値

en-us	Old tag name
ja	古いタグ名

en-us	on
ja	on

en-us	On
ja	ON

en-us	Once
ja	一度だけ

en-us	One
ja	1つ

en-us	One time only
ja	一度限り

en-us	Only administrators can set map owner.
ja	管理者だけがマップの所有者を設定できます。

en-us	Only disabled group can be set for deprovisioned users.
ja	プロビジョニング解除されたユーザーに対して設定できるのは、無効なグループのみです。

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
ja	有効なホストのアイテムのみカウント

en-us	Only one change step is allowed.
ja	変更できるのは1つのステップだけです。

en-us	Only one check can be unique.
ja	ユニークかどうかだけチェックします。

en-us	Only one not supported value check is allowed.
ja	サポートしていない値のチェックは1つだけにしてください。

en-us	Only one Prometheus step is allowed.
ja	Prometheusのステップは1つだけ設定できます。

en-us	Only one throttling step is allowed.
ja	1回の絞り込みのみ使用できます。

en-us	only one time unit is allowed
ja	時間の単位は1つだけにしてください

en-us	Only one user directory of type "%1$s" can exist.
ja	タイプ"%1$s"のユーザーディレクトリは1つだけ存在できます。

en-us	Only selected problem
ja	選択した障害のみ

en-us	Only services without children
ja	子サービスのないサービスのみ

en-us	Only services without problem tags
ja	障害タグのないサービスのみ

en-us	(Only super admins can create groups)
ja	(特権管理者のみがグループを作成できます)

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
ja	特権管理者のみがダッシュボードのオーナーを設定できます。

en-us	Only super admins can set report owner.
ja	特権管理者のみがレポートのオーナーを設定できます。

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
ja	有効なホストとアイテムのトリガーのみカウント

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
ja	Zabbixエージェント、SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3がユニークかどうかだけチェックします。

en-us	On status change triggers blink for
ja	ステータスが変化したイベントの点滅期間

en-us	OOB IP address
ja	OOB IPアドレス

en-us	OOB router
ja	OOBルータ

en-us	OOB subnet mask
ja	OOBサブネットマスク

en-us	Open in a new window
ja	新しいウィンドウで開く

en-us	Open log
ja	ログ表示

en-us	Opera
ja	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
ja	OS情報。文字列値を返す。

en-us	Operating system version information. Returns JSON
ja	OSのバージョン情報。JSONで返す

en-us	Operation
ja	処理内容

en-us	Operation "%1$s" already exists.
ja	実行するアクション"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Operation "%1$s" already exists for action "%2$s".
ja	アクション"%2$s"内に処理"%1$s"がすでに存在しています。

en-us	Operational data
ja	運用データ

en-us	Operational data
ja	運用データ

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
ja	認証されていないリクエストのため操作を実行できません。

en-us	Operation details
ja	実行内容の詳細

en-us	Operation has no group to operate.
ja	操作対象のグループがありません。

en-us	Operation has no template to operate.
ja	操作対象のテンプレートがありません。

en-us	Operations
ja	実行内容

en-us	Operator
ja	オペレータ

en-us	Operator functions
ja	演算子関数

en-us	Options
ja	オプション

en-us	or
ja	または

en-us	Or
ja	Or

en-us	Order
ja	表示順序

en-us	Order column
ja	順序用列

en-us	Original
ja	変更なし

en-us	OS
ja	OS

en-us	OS (Full details)
ja	OS (詳細)

en-us	OS (Short)
ja	OS (簡易説明)

en-us	other
ja	その他

en-us	Other
ja	その他

en-us	Other configuration parameters
ja	その他の設定パラメータ

en-us	Other parameters
ja	その他のパラメータ

en-us	Others
ja	その他

en-us	Outdated
ja	古い

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
ja	ネットワークインターフェースの送信統計。整数値を返す。

en-us	output
ja	出力

en-us	Output
ja	出力

en-us	Overlapping widgets at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s".
ja	ダッシュボード"%1$s"のページ#%2$d上の X:%3$d, Y:%4$d にあるウィジェットと重複しています。

en-us	Overridden by
ja	次で上書き

en-us	Override
ja	上書き

en-us	Override item history period
ja	アイテムのヒストリの保存期間設定を上書き

en-us	Override item trend period
ja	アイテムのトレンドの保存期間設定を上書き

en-us	Overrides
ja	オーバーライド

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
ja	"%1$s"という名前の上書きはすでに存在します。

en-us	Overview
ja	概要

en-us	Owner
ja	所有者

en-us	Page %1$d
ja	ページ %1$d

en-us	Page display period
ja	ページ表示間隔

en-us	Page not found
ja	ページが見つかりません

en-us	Pager
ja	ページャー

en-us	Page received incorrect data
ja	誤ったデータを受信しました

en-us	Parameter
ja	パラメータ

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
ja	パラメータ"%1$s"は廃止予定です。

en-us	Parameter "%1$s" must be enabled.
ja	パラメーター"%1$s"を有効にしてください。

en-us	Parameters
ja	パラメータ

en-us	Parameters "esc_step_from" and "esc_step_to" must be set together.
ja	パラメーター"esc_step_from"と"esc_step_to"は一緒に設定してください。

en-us	Parent-child relation conflict in services "%1$s" and "%2$s".
ja	サービス"%1$s"と"%2$s"の親子関係が衝突しています。

en-us	Parent discovery rule
ja	親ディスカバリルール

en-us	Parent discovery rules
ja	親ディスカバリルール

en-us	Parent graph
ja	親グラフ

en-us	Parent graph prototype
ja	親のグラフのプロトタイプ

en-us	Parent graphs
ja	親グラフ

en-us	Parent host prototype
ja	親のホストのプロトタイプ

en-us	Parent host value
ja	親ホストの値

en-us	Parent item
ja	親アイテム

en-us	Parent item prototype
ja	親のアイテムのプロトタイプ

en-us	Parent items
ja	親アイテム

en-us	Parent services
ja	親サービス

en-us	Parent template
ja	親テンプレート

en-us	Parent templates
ja	親テンプレート

en-us	Parent trigger
ja	親トリガー

en-us	Parent trigger prototype
ja	親のトリガーのプロトタイプ

en-us	Parent triggers
ja	親トリガー

en-us	Parent web scenario
ja	親Webシナリオ

en-us	Parent web scenarios
ja	親Webシナリオ

en-us	Parse
ja	URL解析

en-us	Parse error
ja	パースエラー

en-us	Passive
ja	パッシブ

en-us	Password
ja	パスワード

en-us	Password can only be changed for users using the internal Zabbix authentication.
ja	パスワードは、Zabbixの内部認証を使用しているユーザーに対してのみ変更できます。

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
ja	パスワードは内部認証タイプ以外には必須ではありません。

en-us	Password must contain
ja	パスワード必須項目

en-us	Password (once again)
ja	パスワード(確認)

en-us	Password policy
ja	パスワードポリシー

en-us	Password requirements:
ja	パスワード要件：

en-us	Paste
ja	貼り付け

en-us	Paste page
ja	ページの貼り付け

en-us	Paste widget
ja	ウィジェットの貼り付け

en-us	Paste without external links
ja	リンクなしで貼り付け

en-us	$.path.to.node
ja	$.path.to.node

en-us	path/to/secret
ja	path/to/secret

en-us	path/to/secret:key
ja	path/to/secret:key

en-us	pattern
ja	パターン

en-us	Pattern
ja	パターン

en-us	Pause operations for suppressed problems
ja	メンテナンス中の場合に実行を保留

en-us	Pause operations for symptom problems
ja	副次的な障害の場合に実行を保留

en-us	Peak memory usage: %1$s
ja	ピーク時のメモリ使用量: %1$s

en-us	Percentage
ja	パーセンテージ

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	消費されたホストの物理メモリの割合、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
ja	仮想マシンは準備できているが、物理CPUで実行するようスケジュールできなかった時間の割合、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名、<instance> - CPUのインスタンス

en-us	Percentile line (left)
ja	パーセンタイルライン (左)

en-us	Percentile line (right)
ja	パーセンタイルライン (右)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
ja	percentile() - 期間TでのパーセンタイルP

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ja	物理CPUへのアクセスが競合して仮想マシンが実行できない時間の割合、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMware仮想マシンのホスト名

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
ja	DNSクエリの実行。要求した情報のタイプの文字列を返す。

en-us	Period
ja	期間

en-us	Periods
ja	監視対象のメンテナンス期間

en-us	Period shift
ja	期間のシフト

en-us	Period type
ja	期間のタイプ

en-us	Permissions
ja	権限

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
ja	権限はユーザーグループにのみ割り当てることができます。

en-us	Persian (fa_IR)
ja	ペルシャ語 (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
ja	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
ja	PHP bcmathモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-bcmath)。

en-us	PHP ctype
ja	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
ja	PHP ctypeモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-ctype)。

en-us	PHP databases support
ja	PHPデータベースサポート

en-us	PHP gd
ja	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
ja	PHP GDモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --with-gd)。

en-us	PHP gd FreeType support
ja	PHP gd FreeTypeのサポート

en-us	PHP gd FreeType support missing.
ja	PHP gd FreeTypeがサポートされていません。

en-us	PHP gd GIF image support missing.
ja	PHP gd GIFイメージがサポートされていません。

en-us	PHP gd GIF support
ja	PHP gd GIFのサポート

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
ja	PHP gd JPEGイメージがサポートされていません。

en-us	PHP gd JPEG support
ja	PHP gd JPEGのサポート

en-us	PHP gd PNG image support missing.
ja	PHP gd PNGイメージがサポートされていません。

en-us	PHP gd PNG support
ja	PHP gd PNGのサポート

en-us	PHP gettext
ja	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
ja	PHP gettextモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --with-gettext)。翻訳が使用できません。

en-us	PHP LDAP
ja	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
ja	PHP LDAPモジュールが存在しません。

en-us	PHP libxml
ja	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
ja	PHP libxmlモジュールが存在しません。

en-us	PHP mbstring
ja	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
ja	PHP mbstringモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-mbstring)。

en-us	PHP OpenSSL
ja	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
ja	PHP OpenSSLモジュールが存在しません。

en-us	PHP option "%1$s"
ja	PHPの"%1$s"オプション

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
ja	PHPの"%1$s"オプションは"%2$s"に設定する必要があります

en-us	PHP session
ja	PHP session

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
ja	PHP session auto startは無効に設定する必要があります (PHPのパラメータ"session.auto_start")。

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
ja	PHP sessionモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-session)。

en-us	PHP sockets
ja	PHP sockets

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
ja	PHP socketsモジュールが存在しません (PHPのconfigure時のパラメータ --enable-sockets)。

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
ja	PHP文字列関数のオーバーロードは無効に設定する必要があります。

en-us	PHP version
ja	PHPバージョン

en-us	PHP xmlreader
ja	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
ja	PHP xmlreaderモジュールが存在しません。

en-us	PHP xmlwriter
ja	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
ja	PHP xmlwriterモジュールが存在しません。

en-us	Pie
ja	円グラフ

en-us	pi() - Returns the Pi constant
ja	pi() - 円周率を返す

en-us	Placing algorithm
ja	配置アルゴリズム

en-us	Plain text
ja	プレーンテキスト

en-us	Play
ja	再生

en-us	Play sound
ja	サウンド再生

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
ja	設定値を確認してください。正しければ"%1$s"ボタンを押してください。もしくは、"%2$s"ボタンを押して設定値を修正してください。

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
ja	すべてのマクロを削除してよいか確認してください。

en-us	Please confirm that you want to remove all value mappings.
ja	すべての値のマッピングを削除してよいか確認してください。

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
ja	データベースを手動で作成してください。そしてデータベースに接続するための設定値を設定してください。終了したら"%1$s"ボタンを押してください。

en-us	Please enable "allow_url_fopen" directive.
ja	"allow_url_fopen"ディレクティブを有効にしてください。

en-us	Please select two elements
ja	2つの要素を選択してください

en-us	Points
ja	ポイント

en-us	Point size
ja	ポイントサイズ

en-us	Polish (pl_PL)
ja	ポーランド語 (pl_PL)

en-us	POP
ja	POP

en-us	Populates host inventory field
ja	ホストインベントリフィールドの自動設定

en-us	Port
ja	ポート

en-us	Port cannot be empty for host interface.
ja	ホストインターフェースのポートは必須項目です。

en-us	Port range
ja	ポートの範囲

en-us	Portuguese (pt_BR)
ja	ポルトガル語 (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
ja	ポルトガル語 (pt_PT)

en-us	Position
ja	位置

en-us	Position is ignored for s, uptime and unixtime units.
ja	位置は、単位がs、uptime、unixtimeの時は無視されます。

en-us	Possibly the session has expired or the password was changed.
ja	セッションの有効期限が切れたか、パスワードが変更された可能性があります。

en-us	Post fields
ja	POSTフィールド

en-us	PostgreSQL database server version is too old.
ja	PostgreSQLデータベースサーバーのバージョンが古すぎます。

en-us	Post type
ja	POSTデータの形式

en-us	power() - The power of a base value to a power value
ja	power() - ベースの値に指数を指定したべき乗値

en-us	Power usage , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <max> - Maximum allowed power usage
ja	電力使用量、<url> - VMwareサービスURL、<uuid> - VMwareハイパーバイザーのホスト名、<max> - 許容される電力使用量の最大

en-us	Power value
ja	指数

en-us	Prediction functions
ja	予測関数

en-us	Pre-installation summary
ja	設定パラメータの確認

en-us	Preprocessing
ja	保存前処理

en-us	Preprocessing steps
ja	保存前処理の設定

en-us	Preview
ja	プレビュー

en-us	Previous day
ja	前日

en-us	Previous month
ja	先月

en-us	Previous page
ja	前のページ

en-us	Previous value
ja	前の値

en-us	Previous week
ja	先週

en-us	Previous year
ja	去年

en-us	Prev. time
ja	前の時間

en-us	Primary POC cell
ja	プライマリPOCセル

en-us	Primary POC email
ja	プライマリPOCメール

en-us	Primary POC name
ja	プライマリPOC名

en-us	Primary POC notes
ja	プライマリPOCノート

en-us	Primary POC phone A
ja	プライマリPOC電話番号A

en-us	Primary POC phone B
ja	プライマリPOC電話番号B

en-us	Primary POC screen name
ja	プライマリPOCスクリーン名

en-us	Privacy passphrase
ja	プライバシーパスフレーズ

en-us	Privacy protocol
ja	プライバシープロトコル

en-us	Private
ja	非公開

en-us	Private key file
ja	秘密鍵ファイル

en-us	Privilege level
ja	特権レベル

en-us	Problem
ja	障害

en-us	Problem
ja	障害

en-us	PROBLEM
ja	障害

en-us	Problem created
ja	障害発生

en-us	Problem display
ja	障害の表示

en-us	PROBLEM event generation mode
ja	障害イベント生成モード

en-us	Problem expression
ja	障害の条件式

en-us	Problem hosts
ja	障害中のホスト

en-us	Problem is not suppressed
ja	メンテナンス期間外

en-us	Problem is suppressed
ja	メンテナンス期間中

en-us	Problem on
ja	障害

en-us	problem pattern
ja	障害パターン

en-us	Problem recovery
ja	障害復旧

en-us	Problem resolved
ja	障害解決済

en-us	Problems
ja	障害

en-us	Problems by severity
ja	深刻度ごとの障害数

en-us	Problem tag filter
ja	障害タグフィルター

en-us	Problem tags
ja	障害タグ

en-us	Problem update
ja	障害更新

en-us	Process CPU utilization percentage. Returns float
ja	プロセスごとのCPU使用率。浮動小数点値を返す。

en-us	Process tags
ja	タグとして処理

en-us	Profile
ja	プロファイル

en-us	Prometheus
ja	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
ja	Prometheusパターン

en-us	Prometheus to JSON
ja	PrometheusからJSON

en-us	Properties
ja	プロパティ

en-us	Protocol
ja	プロトコル

en-us	Provided API endpoint "%1$s" is invalid.
ja	指定されたAPIエンドポイント "%1$s" は正しくありません。

en-us	Provided authentication token "%1$s" is empty.
ja	指定された認証トークン "%1$s" が空です。

en-us	Provided secret path "%1$s" is invalid.
ja	指定されたシークレットパス"%1$s"は正しくありません。

en-us	Provided secret query string "%1$s" is invalid.
ja	指定されたシークレットクエリ文字列"%1$s"は正しくありません。

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
ja	指定されたURL "%1$s"は正しくありません。

en-us	Provisioned
ja	プロビジョニング済

en-us	Provisioning period
ja	プロビジョニング間隔

en-us	Provisioning successful.
ja	プロビジョニングが成功しました。

en-us	Provision now
ja	プロビジョニングの実行

en-us	Provision selected LDAP users?
ja	選択したLDAPユーザーのプロビジョニングをしますか？

en-us	Proxies
ja	プロキシ

en-us	Proxy
ja	プロキシ

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
ja	プロキシ"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ja	ホスト"%2$s"のプロキシ"%1$s"は存在しません。

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
ja	プロキシ"%1$s"はアクション"%2$s"で使用されています。

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
ja	プロキシ"%1$s"はディスカバリルール"%2$s"に利用されています。

en-us	Proxy added
ja	プロキシを追加しました

en-us	Proxy address
ja	プロキシのアドレス

en-us	Proxy deleted
ja	プロキシを削除しました

en-us	Proxy mode
ja	プロキシモード

en-us	Proxy name
ja	プロキシ名

en-us	Proxy updated
ja	プロキシを更新しました

en-us	Proxy version is not supported by server version %1$s.
ja	プロキシのバージョンはサーバーのバージョン%1$sではサポートされていません。

en-us	Proxy version is outdated, only data collection and remote execution is available with server version %1$s.
ja	プロキシのバージョンが古いので、サーバーのバージョン%1$sではデータの収集とリモートコマンドの実行のみできます。

en-us	PSK
ja	PSK

en-us	PSK identity
ja	PSKアイデンティティ

en-us	Public
ja	公開

en-us	Public key
ja	公開鍵

en-us	Public key file
ja	公開鍵ファイル

en-us	Quarter
ja	四半期

en-us	Quarter
ja	四半期

en-us	Quarterly
ja	四半期ごと

en-us	Query fields
ja	クエリフィールド

en-us	Queue
ja	キュー

en-us	Queue details
ja	キュー詳細

en-us	Queue overview
ja	キュー概要

en-us	Queue overview by proxy
ja	プロキシごとのキュー概要

en-us	radians() - Converts a value from degrees to radians
ja	radians() - 値を角度からラジアンに変換

en-us	rand() - A random integer value
ja	rand() - ランダムな整数値

en-us	Rank
ja	障害の種別

en-us	rate() - Returns per-second average rate for monotonically increasing counters
ja	rate() - 単調に増加するカウンターの1秒あたりの平均レートを返す

en-us	Raw data
ja	RAWデータ

en-us	Raw post
ja	POSTデータ(RAW)

en-us	Read
ja	表示のみ

en-us	Read only
ja	表示のみ

en-us	Read-only
ja	表示のみ

en-us	Read-only access to services
ja	サービスの表示のみ

en-us	Read-only access to services with tag
ja	タグとサービスの表示のみ

en-us	Reads modbus data. Returns various types
ja	modbusデータを読み込む。様々なデータ型の値を返却

en-us	Read-write
ja	表示/設定

en-us	Read-write access to services
ja	サービスの表示/設定

en-us	Read-write access to services with tag
ja	タグとサービスの表示/設定

en-us	read-write access to the child service "%1$s" is required
ja	子サービス"%1$s"への表示/設定アクセス権が必要です

en-us	read-write access to the child service "%1$s" must be retained
ja	子サービス"%1$s"への表示/設定アクセス権を保持していません

en-us	read-write access to the service is required
ja	サービスへの表示/設定アクセス権が必要です

en-us	read-write access to the service must be retained
ja	サービスへの表示/設定アクセス権限を保持していません

en-us	Received value
ja	受信した値

en-us	Recent problems
ja	最近の障害

en-us	Recipient
ja	送信先

en-us	Recipient
ja	送信先

en-us	Recipient already exists.
ja	送信先がすでに存在しています。

en-us	Recipients
ja	送信先

en-us	Recipient's name
ja	送信先の名

en-us	Recipient's surname
ja	送信先の姓

en-us	Recipient's Zabbix username
ja	送信先のZabbixユーザー名

en-us	Recordset ID
ja	記録ID

en-us	Recovery
ja	復旧

en-us	Recovery expression
ja	復旧条件式

en-us	Recovery expression syntax error.
ja	復旧条件式の構文エラー。

en-us	Recovery operations
ja	復旧時の実行内容

en-us	Recovery time
ja	復旧時刻

en-us	Recovery time
ja	復旧時刻

en-us	Rectangle
ja	長方形

en-us	Reference attribute
ja	リファレンスの属性

en-us	reference to a non-existent tree element
ja	存在しないツリー要素への参照です

en-us	referred object does not exist
ja	参照したオブジェクトが存在しません

en-us	Refresh
ja	リフレッシュ

en-us	Refresh configuration
ja	設定リフレッシュ

en-us	Refresh configuration of the selected proxies?
ja	選択したプロキシの設定をリフレッシュしますか？

en-us	Refresh configuration of the selected proxy?
ja	選択したプロキシの設定をリフレッシュしますか？

en-us	refreshed every %1$s sec.
ja	%1$s秒ごとに更新。

en-us	Refresh interval
ja	リフレッシュ間隔

en-us	Regenerate
ja	再生成

en-us	Regenerate selected API token? Previously generated token will become invalid.
ja	選択したAPIトークンを再生成しますか？以前に生成されたトークンは無効になります。

en-us	regexp
ja	正規表現

en-us	Regular
ja	Regular

en-us	regular expression
ja	正規表現

en-us	Regular expression
ja	正規表現

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
ja	正規表現"%1$s"はすでに存在しています。

en-us	Regular expression added
ja	正規表現を追加しました

en-us	Regular expression deleted
ja	正規表現を削除しました

en-us	Regular expression must be a string
ja	正規表現は文字列で設定してください

en-us	Regular expressions
ja	正規表現

en-us	Regular expression updated
ja	正規表現を更新しました

en-us	Related reports
ja	関連するレポート

en-us	Release to create a widget.
ja	作成したウィジェットを離す。

en-us	Remember me for 30 days
ja	30日間記憶する

en-us	Remote command
ja	リモートコマンド

en-us	Remove
ja	削除

en-us	Remove
ja	削除

en-us	Remove, %1$s
ja	%1$sの削除

en-us	Remove all
ja	すべて削除

en-us	Removed
ja	削除しました

en-us	Removed, %1$s
ja	%1$sを削除しました

en-us	Remove domain name
ja	ドメイン名の削除

en-us	Remove from favorites
ja	お気に入りから削除

en-us	Remove from host group
ja	ホストグループから削除

en-us	Remove from host groups
ja	ホストグループから削除

en-us	Remove host
ja	ホストを削除

en-us	Rename
ja	名前変更

en-us	Repeat on
ja	繰り返す曜日

en-us	repeat() - Returns a string composed of value repeated count times
ja	repeat() - カウント数で繰り返した文字列を返す

en-us	Repeats
ja	繰り返し

en-us	Replace
ja	置換

en-us	Replace dependencies
ja	依存関係を置換

en-us	replacement
ja	置換文字列

en-us	Replacement
ja	指定文字列

en-us	replace() - Search value for occurrences of pattern, and replace with replacement
ja	replace() - パターンを検索して指定文字列に置き換える

en-us	Report "%1$s" already exists.
ja	レポート"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Report generated by other users will be changed to the current user.
ja	他のユーザーが生成したレポートは現在のユーザーに変更されます。

en-us	Report generating test failed.
ja	レポート生成テストが失敗しました。

en-us	Report generating test successful.
ja	レポート生成テストが成功しました。

en-us	Reporting period
ja	レポート期間

en-us	Report is currently generated by "%1$s".
ja	レポートは現在"%1$s"によって生成されています。

en-us	Reports
ja	レポート

en-us	Report sending failed for: %1$s.
ja	次のユーザーへのレポート送信に失敗しました：%1$s。

en-us	Report was successfully sent to: %1$s.
ja	次のユーザーへのレポート送信に成功しました：%1$s。

en-us	represents one of the available subdomains;
ja	利用可能なサブドメインの1つ;

en-us	represents zoom level parameter in the URL;
ja	URLのズームレベルパラメータ;

en-us	represent tile coordinates;
ja	でタイルの座標;

en-us	Request body
ja	リクエストボディ

en-us	Request body type
ja	リクエストボディのタイプ

en-us	Request created successfully
ja	リクエストが正常に作成されました

en-us	Request sent successfully
ja	リクエストを送信しました

en-us	Request sent successfully. Some items are filtered due to access permissions or type.
ja	リクエストを送信しました。いくつかのアイテムはアクセス権限かタイプの問題でフィルタリングされました。

en-us	Request type
ja	リクエストメソッド

en-us	Required
ja	要求文字列

en-us	Required host permissions
ja	必要なホストへのアクセス権

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
ja	Zabbixサーバーの要求パフォーマンスを1秒ごとに期待される新しい値で取得。

en-us	Required performance (vps)
ja	要求パフォーマンス (vps)

en-us	Required server performance, new values per second
ja	1秒あたりの監視項目数(Zabbixサーバーの要求パフォーマンス)

en-us	Required status codes
ja	要求ステータスコード

en-us	Required string
ja	要求文字列

en-us	Required vps
ja	要求vps

en-us	Reset
ja	リセット

en-us	Reset all fields to default values?
ja	すべてのフィールドをデフォルト値に戻しますか？

en-us	Reset confirmation
ja	リセットの確認

en-us	Reset defaults
ja	デフォルトにリセット

en-us	Reset to initial view
ja	初期表示にリセット

en-us	Resolved
ja	解決済

en-us	RESOLVED
ja	解決済

en-us	Resolved by
ja	解決理由

en-us	Resolved by correlation rule.
ja	相関関係ルールによって解決済。

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
ja	相関関係ルール"%1$s"によって解決済。

en-us	Resolved by inaccessible user.
ja	アクセスできないユーザーによって解決済。

en-us	Resolved by user "%1$s".
ja	ユーザー"%1$s"によって解決済。

en-us	Resource
ja	リソース

en-us	Resource ID
ja	リソースID

en-us	Response
ja	レスポンス

en-us	Response code
ja	レスポンスコード

en-us	Response time
ja	レスポンスタイム

en-us	Response type: JSON
ja	レスポンスタイプ: JSON

en-us	Response type: String
ja	レスポンスタイプ: 文字列

en-us	Result
ja	結果

en-us	Result converted to %1$s
ja	結果を%1$sに変換

en-us	Result is FALSE
ja	結果が偽

en-us	Result is TRUE
ja	結果が真

en-us	Result type
ja	結果のタイプ

en-us	Result with value map applied
ja	値のマッピングを適用した結果

en-us	Retrieve mode
ja	取得モード

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
ja	ファイルのコンテンツ取得。テキスト値を返す。

en-us	Retry
ja	再試行

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
ja	MBeanオブジェクトまたはその属性を記述するLLDマクロを含むJSON配列を返す。LLDに使用できる。

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
ja	MBeanオブジェクトまたはその属性を含むJSON配列を返す。 jmx.discoveryと比較するとLLDマクロは定義されていない。LLDに使用できる。

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
ja	SQLクエリ実行結果の最初の行の最初の列を返す。

en-us	Returns 4-digit string containing octal number with Unix permissions
ja	UNIXのバーミッションを4桁の8進数文字列で返す

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
ja	Zabbixに設定されたホストのネットワークインターフェースの記述をJSON配列で返す。LLDに使用できる。

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
ja	Zabbixサーバーまたはプロキシ内の内部メトリクスをJSONオブジェクトで返す。

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.
ja	ホスト上の特定タイプのチェックの可用性を返す。このアイテムの値は、ホストリストの可用性アイコンに対応している。有効な値：agent、active_agent、snmp、ipmi、jmx。

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
ja	ホスト上の特定のチェック種別の稼働状況を返す。このアイテムの値がホストリストの稼働状況アイコンに対応する。有効なtypes： agent, snmp, ipmi, jmx。

en-us	Returns current maintenance status of the host.
ja	ホストの現在のメンテナンス状態を返す。

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
ja	ICMP pingの応答時間を秒で返す。例： 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
ja	関連付けられているZabbix Java Gatewayの情報を返す。有効なオプション：ping, version。

en-us	Returns number of TCP sockets that match parameters. Returns integer
ja	パラメータに一致したTCPソケットの数を返す。整数を返す

en-us	Returns number of UDP sockets that match parameters. Returns integer
ja	パラメータに一致したUDPソケットの数を返す。整数で返す

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
ja	ICMP pingパケットのロスト率を返す。

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
ja	MBeanオブジェクトの属性の値を返す。

en-us	Revert
ja	元に戻す

en-us	Revert changes
ja	変更を戻す

en-us	right
ja	右

en-us	Right
ja	右

en-us	right() - Returns the rightmost count characters
ja	right() - 右端の文字を返す

en-us	Right trim
ja	末尾文字列削除

en-us	Right Y
ja	右側Y軸

en-us	RMCP+
ja	RMCP+

en-us	Role
ja	ユーザーの役割

en-us	Romanian (ro_RO)
ja	ルーマニア語 (ro_RO)

en-us	Root cause
ja	根本原因

en-us	round() - Rounds a value to decimal places
ja	round() - 小数点以下桁数で四捨五入

en-us	Rows
ja	行

en-us	Rows per page
ja	ページあたりの表示行数

en-us	rtrim() - Removes specified characters from the end of a string
ja	rtrim() - 文字列の最後から指定した文字を削除

en-us	"ruleid" of dependent item and master item should match
ja	依存アイテムとマスターアイテムの"ruleid"が一致する必要があります

en-us	Rules
ja	ルール

en-us	Run script "%1$s" on current host
ja	このホスト上でスクリプト"%1$s"を実行

en-us	Run script "%1$s" on host groups
ja	ホストグループ上でスクリプト"%1$s"を実行

en-us	Run script "%1$s" on hosts
ja	ホスト上でスクリプト"%1$s"を実行

en-us	Run script "%1$s" on Zabbix server
ja	Zabbixサーバー上でスクリプト"%1$s"を実行

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
ja	ホスト上で指定したコマンドの実行。コマンドの実行結果のテキスト値を返す。モードでnowaitを指定した場合はコマンドの実行結果に関わらず1を返す。

en-us	Russian (ru_RU)
ja	ロシア語 (ru_RU)

en-us	s
ja	s

en-us	S
ja	S

en-us	S
ja	S

en-us	Safari
ja	Safari

en-us	SAML
ja	SAML

en-us	SAML group pattern
ja	SAMLグループのパターン

en-us	SAML settings
ja	SAML認証の設定

en-us	Sans-Serif
ja	Sans-Serif

en-us	Sat
ja	土

en-us	Saturday
ja	土曜

en-us	Save
ja	保存

en-us	Save as
ja	保存する

en-us	Save changes
ja	変更を保存

en-us	Save it as "%1$s"
ja	"%1$s"として保存しました

en-us	Scan directory
ja	ディレクトリスキャン

en-us	Scenario
ja	シナリオ

en-us	Scenario tags
ja	シナリオタグ

en-us	Schedule
ja	スケジュール

en-us	Scheduled check
ja	スケジュールされたチェック時刻

en-us	Scheduled report
ja	定期レポート

en-us	Scheduled report added
ja	定期レポートを追加しました

en-us	Scheduled report created
ja	定期レポートを作成しました

en-us	Scheduled report deleted
ja	定期レポートを削除しました

en-us	Scheduled report disabled
ja	定期レポートを無効にしました

en-us	Scheduled report enabled
ja	定期レポートを有効にしました

en-us	Scheduled reports
ja	定期レポート

en-us	Scheduled report updated
ja	定期レポートを更新しました

en-us	Scheduling
ja	定期設定

en-us	Scope
ja	範囲

en-us	Scope
ja	範囲

en-us	script
ja	スクリプト

en-us	Script
ja	スクリプト

en-us	Script "%1$s" already exists.
ja	スクリプト"%1$s"はすでに存在します。

en-us	Script added
ja	スクリプトを追加しました

en-us	Script deleted
ja	スクリプトを削除しました

en-us	Script does not have parameters.
ja	スクリプトにはパラメータがありません。

en-us	Script execution log
ja	スクリプト実行ログ

en-us	Script execution successful.
ja	スクリプトの実行が成功しました。

en-us	Script name
ja	スクリプト名

en-us	Script parameters
ja	スクリプトパラメータ

en-us	Script profiler
ja	スクリプトプロファイラ

en-us	Scripts
ja	スクリプト

en-us	Script updated
ja	スクリプトを更新しました

en-us	Search
ja	検索

en-us	Search attribute
ja	検索の属性

en-us	Search filter
ja	検索フィルター

en-us	Search pattern is empty
ja	検索パターンが空白です

en-us	search string
ja	検索文字列

en-us	Search string
ja	検索文字列

en-us	Season
ja	季節性

en-us	Season deviation window
ja	季節性偏差期間

en-us	second
ja	第2

en-us	Secondary POC cell
ja	セカンダリPOCセル

en-us	Secondary POC email
ja	セカンダリPOCメール

en-us	Secondary POC name
ja	セカンダリPOC名

en-us	Secondary POC notes
ja	セカンダリPOCノート

en-us	Secondary POC phone A
ja	セカンダリPOC電話番号A

en-us	Secondary POC phone B
ja	セカンダリPOC電話番号B

en-us	Secondary POC screen name
ja	セカンダリPOCスクリーン名

en-us	second parameter is expected
ja	第2引数を指定してください

en-us	seconds
ja	秒

en-us	Seconds
ja	秒表示

en-us	Secret text
ja	隠しテキスト

en-us	Security
ja	セキュリティ

en-us	Security level
ja	セキュリティレベル

en-us	Security name
ja	セキュリティ名

en-us	Select
ja	選択

en-us	selected
ja	選択

en-us	Selected
ja	選択

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
ja	%3$dの%2$dの位置にある%1$sを選択しました

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
ja	%3$dの%2$dの位置にある読み込み専用の%1$sを選択しました

en-us	Selected actions deleted
ja	選択したアクションを削除しました

en-us	Selected and all other problems of related triggers
ja	選択された障害とトリガーに関係する他のすべての障害

en-us	Selected elements
ja	選択した要素

en-us	Selected items only
ja	選択したアイテムのみ

en-us	Select prototype
ja	プロトタイプの選択

en-us	Select SLA to display SLA report.
ja	選択したSLAのSLAレポートを表示。

en-us	Select widget
ja	ウィジェットの選択

en-us	Send backward
ja	後面へ

en-us	Send message
ja	メッセージの送信

en-us	Send message to user groups
ja	ユーザーグループにメッセージを送信

en-us	Send message to users
ja	ユーザーにメッセージを送信

en-us	Send only to
ja	次のメディアのみ使用

en-us	Send to
ja	送信先

en-us	Send to back
ja	再後面へ

en-us	Send to user groups
ja	ユーザーグループに送信

en-us	Send to users
ja	ユーザーに送信

en-us	Sent
ja	送信済

en-us	Sent/Executed
ja	送信/実行

en-us	Sep
ja	9月

en-us	Separated
ja	障害数と未確認数を表示

en-us	Separately
ja	別々に

en-us	September
ja	9月

en-us	Serial number A
ja	シリアル番号A

en-us	Serial number B
ja	シリアル番号B

en-us	Serif
ja	Serif

en-us	Server
ja	サーバー

en-us	Server (proxy)
ja	サーバーまたはプロキシ

en-us	Servers
ja	サーバー

en-us	Server time
ja	サーバー時間

en-us	service
ja	サービス

en-us	Service
ja	サービス

en-us	Service
ja	サービス

en-us	Service "%1$s" cannot have problem tags and children at the same time.
ja	サービス"%1$s"は、障害タグと子を同時に持つことはできません。

en-us	Service actions
ja	サービスアクション

en-us	Service created
ja	サービスを作成しました

en-us	Service data storage period
ja	サービスデータの保存期間

en-us	Service deleted
ja	サービスを削除しました

en-us	Service list
ja	サービスのリスト

en-us	Service name
ja	サービス名

en-us	Service port
ja	サービスのポート

en-us	Service recovery
ja	サービスの復旧

en-us	Services
ja	サービス

en-us	Services form a circular dependency.
ja	サービスの依存関係が循環設定されています。

en-us	Services updated
ja	サービスを更新しました

en-us	Service tag name
ja	サービスのタグ名

en-us	Service tags
ja	サービスタグ

en-us	Service tag value
ja	サービスのタグの値

en-us	Service type
ja	サービスのタイプ

en-us	Service update
ja	サービスの更新

en-us	Service updated
ja	サービスを更新しました

en-us	Service with ID "%1$s" is not available.
ja	ID"%1$s"のサービスは使用できません。

en-us	Service with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
ja	ID "%2$s"のサービスは、ユーザーの役割"%1$s"では使用できません。

en-us	Session ID or token is expected.
ja	セッションIDかトークンを指定してください。

en-us	Session initialization error.
ja	セッション初期化エラー。

en-us	Session terminated, re-login, please.
ja	セッションが切断されました。再度ログインしてください。

en-us	Set custom time period
ja	時間範囲のカスタマイズ

en-us	Set error to
ja	エラーを設定

en-us	Set expiration date and time
ja	有効期限の設定

en-us	Set host inventory mode
ja	インベントリモードの設定

en-us	Set new value
ja	新しい値を設定

en-us	Set status to
ja	設定するステータス

en-us	Set status to OK
ja	ステータスを正常に設定

en-us	Set this view as default
ja	この表示をデフォルトにセット

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
ja	LDAP逆参照モードの設定に失敗しました。

en-us	Setting LDAP protocol failed.
ja	LDAPプロトコルの設定に失敗しました。

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
ja	LDAPリフェラルを「オフ」に設定できませんでした。

en-us	Settings
ja	設定

en-us	Set value to
ja	値を設定

en-us	Severity
ja	深刻度

en-us	Severity
ja	深刻度

en-us	Severity changed
ja	深刻度を変更しました

en-us	Severity changes
ja	深刻度変更

en-us	Severity decreased
ja	深刻度を下げました

en-us	Severity filter
ja	深刻度フィルター

en-us	Severity increased
ja	深刻度を上げました

en-us	Shape
ja	図形

en-us	Shared
ja	共有済

en-us	Sharing
ja	共有

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
ja	マップ"%2$s"の共有オプション"%1$s"の値がありません。

en-us	Short
ja	短縮

en-us	short description
ja	説明

en-us	Shortened
ja	短縮

en-us	should be empty
ja	空にしてください

en-us	should be less than current time
ja	現在時刻より前の時間をを指定してください

en-us	Show
ja	表示

en-us	Show details
ja	詳細を表示

en-us	Show header
ja	ヘッダーを表示

en-us	Show hosts in maintenance
ja	メンテナンス中のホストを表示

en-us	show icon mappings
ja	アイコンのマッピングを表示

en-us	Show legend
ja	凡例を表示

en-us	Show lines
ja	表示する行数

en-us	Shown
ja	表示

en-us	Show number of records
ja	レコード数の表示

en-us	Show operational data
ja	運用データの表示

en-us	Show periods
ja	表示期間

en-us	Show problems
ja	障害の表示

en-us	Show selected
ja	選択を表示

en-us	Show sidebar
ja	サイドバーを表示

en-us	Show suppressed problems
ja	メンテナンス中の障害を表示

en-us	Show symptoms
ja	副次的な障害をを表示

en-us	Show tags
ja	タグを表示

en-us	Show technical errors
ja	技術的エラーを表示

en-us	Show text as HTML
ja	HTMLとしてテキストを表示

en-us	Show timeline
ja	タイムラインを表示

en-us	Show triggers
ja	トリガーを表示

en-us	Show unacknowledged only
ja	未確認のみ表示

en-us	Show unavailable maps
ja	使用不可なマップの表示

en-us	Show warning if Zabbix server is down
ja	Zabbixサーバー停止時にワーニングを表示

en-us	Show working time
ja	ワーキングタイムの表示

en-us	Sidebar control
ja	サイドバー制御

en-us	Sign
ja	サイン

en-us	Sign in
ja	サインイン

en-us	sign in as guest
ja	ゲストとしてサインイン

en-us	Sign in with HTTP
ja	HTTPでサインイン

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
ja	SSO(SAML)でサインイン

en-us	Sign out
ja	サインアウト

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
ja	signum() - 値が負の場合は-1、値がゼロの場合は0、値が正の場合は1を返す

en-us	Simple
ja	標準

en-us	Simple change
ja	差分

en-us	Simple check
ja	シンプルチェック

en-us	Simple graph
ja	シンプルグラフ

en-us	Simple graph prototype
ja	シンプルグラフのプロトタイプ

en-us	Simple graphs
ja	シンプルグラフ

en-us	Simple triggers
ja	シンプルトリガー

en-us	Single
ja	単一

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
ja	sinh() - 値のハイパボリックサイン

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
ja	sin() - 値のサイン、ラジアンで示された角度の値

en-us	Site address A
ja	住所A

en-us	Site address B
ja	住所B

en-us	Site address C
ja	住所C

en-us	Site city
ja	市

en-us	Site country
ja	国

en-us	Site notes
ja	ノート

en-us	Site rack location
ja	ラック設置場所

en-us	Site state / province
ja	県

en-us	Site ZIP / postal
ja	郵便番号

en-us	Size
ja	サイズ

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
ja	Zabbixサーバー"%1$s"から受信したデータのサイズが上限値%2$sバイトを超えています。上限値はinclude/defines.inc.phpのZBX_SOCKET_BYTES_LIMITパラメータで変更することが可能です。

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
ja	skewness() - 確率分布の非対称性を測定

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
ja	ホスト"%2$s"へのグラフ"%1$s"のコピーをスキップしました。

en-us	SLA
ja	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
ja	SLA"%1$s"はすでに存在します。

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
ja	SLA"%1$s"のSLOの小数点以下の桁数は4桁以下にしてください。

en-us	SLA created
ja	SLAを作成しました

en-us	SLA deleted
ja	SLAを削除しました

en-us	SLA disabled
ja	SLAを無効にしました

en-us	SLA enabled
ja	SLAを有効にしました

en-us	SLA is disabled.
ja	SLAは無効。

en-us	SLA report
ja	SLAレポート

en-us	SLA Report
ja	SLAレポート

en-us	SLA updated
ja	SLAを更新しました

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
ja	ID"%1$s"のSLAは使用できません。

en-us	SLI
ja	SLI

en-us	SLI
ja	SLI

en-us	SLO
ja	SLO

en-us	SLO
ja	SLO

en-us	SLO service URL
ja	SLOサービスURL

en-us	Slovak (sk_SK)
ja	スロバキア語 (sk_SK)

en-us	SMS
ja	SMS

en-us	SMTP
ja	SMTP

en-us	SMTP email
ja	送信元メールアドレス

en-us	SMTP helo
ja	SMTP helo

en-us	SMTP server
ja	SMTPサーバー

en-us	SMTP server port
ja	SMTPサーバーポート番号

en-us	SNMP
ja	SNMP

en-us	SNMP agent
ja	SNMPエージェント

en-us	SNMP community
ja	SNMPコミュニティ

en-us	SNMP interfaces
ja	SNMPインターフェース

en-us	SNMP OID
ja	SNMP OID

en-us	SNMP trap
ja	SNMPトラップ

en-us	SNMP trap key is invalid.
ja	SNMPトラップのキーが正しくありません。

en-us	SNMPv1
ja	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
ja	SNMPv1エージェント

en-us	SNMPv%1$d
ja	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
ja	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
ja	SNMPv2エージェント

en-us	SNMPv3
ja	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
ja	SNMPv3エージェント

en-us	SNMP version
ja	SNMPバージョン

en-us	SNMP walk to JSON
ja	SNMP walkからJSON

en-us	SNMP walk value
ja	SNMP walkの値

en-us	Snooze
ja	スヌーズ

en-us	Software
ja	ソフトウェア

en-us	Software application A
ja	ソフトウェアアプリケーションA

en-us	Software application B
ja	ソフトウェアアプリケーションB

en-us	Software application C
ja	ソフトウェアアプリケーションC

en-us	Software application D
ja	ソフトウェアアプリケーションD

en-us	Software application E
ja	ソフトウェアアプリケーションE

en-us	Software architecture information. Returns string
ja	ソフトウェアのアーキテクチャ情報。文字列値を返す。

en-us	Software (Full details)
ja	ソフトウェア(詳細)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
ja	このアイテムのヒストリの一部は圧縮されている可能性があるので削除できません。

en-us	Sort entries by
ja	次による項目のソート

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
ja	フィールド"%1$s"による並べ替えは許可されていません。

en-us	Sort order (0->999)
ja	ソート順(0->999)

en-us	Source
ja	ソース

en-us	Source type
ja	ソースの種類

en-us	Spanish (es_ES)
ja	スペイン語(es_ES)

en-us	Specified role was not found.
ja	指定された役割が存在しません。

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
ja	実行するアクションのコマンドで指定されたスクリプトが存在しないか、権限がありません。

en-us	Specify host to see the graphs.
ja	グラフを表示するホストを指定してください。

en-us	Specify some filter condition to see the values.
ja	値を表示するにはいくつかのフィルター条件を指定してください。

en-us	Speed
ja	スピード

en-us	SP entity ID
ja	SPのエンティティID

en-us	SP name ID format
ja	SPのNameIDフォーマット

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
ja	SQL数: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)

en-us	SQL query
ja	SQLクエリ

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
ja	SQLの実行に失敗しました"%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
ja	SQLの実行に失敗しました"%1$s"。

en-us	sqrt() - Square root of a value
ja	sqrt() - 値の平方根

en-us	SSH
ja	SSH

en-us	SSH agent
ja	SSHエージェント

en-us	SSL certificate file
ja	SSL証明書ファイル

en-us	SSL key file
ja	SSL秘密鍵ファイル

en-us	SSL key password
ja	SSL秘密鍵パスワード

en-us	SSL/TLS
ja	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
ja	SSLホスト検証

en-us	SSL verify peer
ja	SSLピア検証

en-us	SSO service URL
ja	SSOサービスURL

en-us	Stacked
ja	積算グラフ

en-us	Staircase
ja	階段

en-us	standalone server
ja	スタンドアローンサーバー

en-us	Standard items
ja	標準のアイテム

en-us	Standby
ja	スタンバイ

en-us	Start
ja	開始位置

en-us	Start date
ja	開始日付

en-us	Start in
ja	開始時刻

en-us	Starting TLS failed.
ja	TLS接続の開始に失敗しました。

en-us	Start slideshow
ja	スライドショーの開始

en-us	Start slideshow automatically
ja	スライドショーの自動開始

en-us	Start time
ja	開始時刻

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
ja	開始時刻はSLA"%1$s"の除外ダウンタイム"%2$s"よりも前にしてください。

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
ja	開始時刻はSLA"%1$s"の終了時刻よりも前にしてください。

en-us	StartTLS
ja	StartTLS

en-us	STARTTLS
ja	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
ja	Zabbixサーバーの起動時刻、UNIXタイムスタンプ。

en-us	State
ja	状態

en-us	Static
ja	固定

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
ja	Zabbixの書き込みキャッシュの統計。cacheがvaluesならmodesは(all, float, uint, str, log, text, not supported)から、casheがhistoryならmodesは(pfree, free, total, used, pused)から、cacheがindexならmodesは(pfree, free, total, used, pused)から、cacheがtrendならmodesは(pfree, free, total, used, pused)から選択。

en-us	Status
ja	ステータス

en-us	Status
ja	ステータス

en-us	Status calculation rule
ja	ステータス計算ルール

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
ja	ステータス計算ルールと追加ルールは子サービスが存在する時のみ適用されます。

en-us	Status codes
ja	ステータスコード

en-us	Status disabled
ja	無効

en-us	Status maintenance
ja	メンテナンス中

en-us	Status of discovery
ja	ディスカバリのステータス

en-us	Status ok
ja	正常

en-us	Status only
ja	ステータスのみ

en-us	Status problem
ja	障害

en-us	Status propagation rule
ja	ステータス伝搬ルール

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
ja	stddevpop() - 母標準偏差

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
ja	stddevsamp() - サンプル標準偏差

en-us	Step
ja	ステップ

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
ja	ステップ"%1$s" [%3$sの%2$s] 失敗: %4$s

en-us	Step duration
ja	ステップの間隔

en-us	Step of web scenario
ja	Webシナリオのステップ

en-us	Steps
ja	ステップ

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
ja	"%1$s"の名前を持つステップがすでに存在します。

en-us	Stop
ja	停止

en-us	Stopped
ja	停止中

en-us	Stop processing
ja	処理の停止

en-us	Stop slideshow
ja	スライドショーの停止

en-us	Storage of secrets
ja	シークレットの保管

en-us	Storage period
ja	保存期間

en-us	Store credentials in
ja	資格情報保存先

en-us	Stored in HashiCorp Vault secret
ja	HashiCorp Vaultのシークレット内に保存

en-us	Stored in Vault secret
ja	Vaultシークレットに保存

en-us	Straight
ja	Straight

en-us	String
ja	文字列

en-us	String functions
ja	文字列関数

en-us	Structured data
ja	構造化データ

en-us	Subfilter
ja	サブフィルター

en-us	Subject
ja	サブジェクト

en-us	Subject
ja	件名

en-us	Submap
ja	サブマップ

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
ja	<サブメニュー/サブメニュー/...>

en-us	Subscription
ja	配信先

en-us	Subscriptions
ja	配信先

en-us	Success Audit
ja	成功の監査

en-us	Success message
ja	成功メッセージ

en-us	sum
ja	合計

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
ja	ネットワークインターフェースの送受信合計値。整数値を返す。

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
ja	sumofsquares() - 平方和

en-us	sum() - Sum of values of a period T
ja	sum() - 期間Tでの合計値

en-us	Sun
ja	日

en-us	Sunday
ja	日曜

en-us	Super admin
ja	特権管理者

en-us	supplied credentials are not unique
ja	指定された資格情報はユニークではありません

en-us	Support
ja	サポート

en-us	Supported formats:
ja	サポートしているフォーマット：

en-us	Supported macros:
ja	サポートしているマクロ：

en-us	Support for the old numeric type is deprecated. Please upgrade to numeric values of extended range.
ja	古い数値型のサポートは廃止されました。拡張された数値型にアップグレードしてください。

en-us	Suppress
ja	抑制

en-us	Suppressed
ja	抑制

en-us	Suppressed till: %1$s
ja	メンテナンス終了: %1$s

en-us	Suppress problems
ja	障害の抑制

en-us	Suppress until
ja	抑制期限

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
ja	スワップイン（デバイスからメモリへ）の統計。整数値を返す。

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
ja	スワップアウト（メモリからデバイスへ）の統計。 整数値を返す。

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ja	スワップ容量のサイズ。バイト単位であれば整数値を返し、パーセンテージであれば浮動小数点値を返す。

en-us	Swedish (sv_SE)
ja	スウェーデン語 (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
ja	認証方式の変更を行うと現在のセッション以外はリセットされます実行しますか？