en-us	 We appreciate your feedback! Our documentation writers will review your report and consider making suggested changes. Please note that we cannot respond. If you would like to follow up on the progress or participate in the discussion, please consider creating a documentation bug report at https://support.zabbix.com/ 
pl	 Dziękujemy za Twoją opinię! Nasi autorzy dokumentacji przejrzą Twój raport i rozważą wprowadzenie sugerowanych zmian. Pamiętaj, że nie możemy odpowiedzieć. Jeśli chcesz śledzić postępy lub wziąć udział w dyskusji, rozważ utworzenie raportu o błędzie dokumentacji na https://support.zabbix.com/ 

en-us	 You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete. [BR]         Join our [translation project](https://www.zabbix.com/documentation/guidelines/en/translator_guidelines) and help translate Zabbix documentation          into your native language. 
pl	 Przeglądasz dokumentację wersji rozwojowej, przez co może być niekompletna. [BR]         Dołącz do naszego projektu (https://www.zabbix.com/documentation/guidelines/en/translator_guidelines) i pomóż przetłumaczyć dokumentację Zabbix na twój język ojczysty.

en-us	(0 - infinitely)
pl	(0 - nieskończenie)

en-us	0 or 1
pl	0 lub 1

en-us	(0 - use action default)
pl	(0 - użyj domyślnej akcji)

en-us	0 - use default port
pl	0 - użyj port domyślny

en-us	100 busiest triggers
pl	100 najbardziej zajętych wyzwalaczy

en-us	10 seconds
pl	10 sekund

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
pl	liczba znaków %1$d przekracza maksymalną liczbę znaków %2$d

en-us	%1$d day
pl	%1$d dzień

en-us	%1$d day
pl	%1$d dni

en-us	%1$d day
pl	%1$d dni

en-us	%1$d matches for %2$s found
pl	odnaleziono %1$d dopasowań na %2$s zapytań

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
pl	Pokazano %1$d z %3$d%2$s problemów

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
pl	Pokazano %1$d z %3$d%2$s problemów

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
pl	Pokazano %1$d z %3$d%2$s problemów

en-us	1 minute
pl	1 minuta

en-us	(%1$s %2$s)
pl	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s action
pl	%1$s akcji

en-us	%1$s action
pl	%1$s akcja

en-us	%1$s action
pl	%1$s akcje

en-us	%1$s event
pl	%1$s zdarzenia

en-us	%1$s event
pl	%1$s zdarzeń

en-us	%1$s event
pl	%1$s zdarzenie

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
pl	"%1$s" zamiast "%2$s"

en-us	"%1$s" is expected
pl	oczekiwano "%1$s"

en-us	%1$s item
pl	%1$s pozycja

en-us	%1$s item
pl	%1$s pozycje

en-us	%1$s item
pl	%1$s pozycji

en-us	%1$s Item
pl	%1$s pozycje

en-us	%1$s Item
pl	%1$s pozycja

en-us	%1$s Item
pl	%1$s pozycji

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
pl	%1$s [Wiersz: %2$s | Kolumna: %3$s]

en-us	%1$s message
pl	%1$s wiadomości

en-us	%1$s message
pl	%1$s wiadomości

en-us	%1$s message
pl	%1$s wiadomość

en-us	%1$s minute
pl	%1$s minut

en-us	%1$s minute
pl	%1$s minuty

en-us	%1$s minute
pl	%1$s minuta

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
pl	%1$s z %2$s elementów jest w stanie problem

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
pl	%1$s z %2$s elementów jest w stanie problem

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
pl	%1$s z %2$s elementu w stanie problemu

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
pl	wybrano %1$s, użyj strzałek oraz klawisza enter, by zmienić wybór

en-us	%1$s problem
pl	%1$s problem

en-us	%1$s problem
pl	%1$s problemy

en-us	%1$s problem
pl	%1$s problemów

en-us	%1$s problem in total
pl	%1$s problem łącznie

en-us	%1$s problem in total
pl	%1$s problemy łącznie

en-us	%1$s problem in total
pl	%1$s problemów łącznie

en-us	%1$s, read only
pl	%1$s, tylko do odczytu

en-us	%1$s retry left
pl	została %1$s próba

en-us	%1$s retry left
pl	zostały %1$s próby

en-us	%1$s retry left
pl	zostało %1$s prób

en-us	%1$s second
pl	%1$s sekunda

en-us	%1$s second
pl	%1$s sekundy

en-us	%1$s second
pl	%1$s sekund

en-us	%1$s, selected
pl	%1$s, wybrano

en-us	%1$s, Severity, %2$s
pl	%1$s, Poziom, %2$s

en-us	%1$s widget
pl	Widżet %1$s

en-us	%1$s (year %2$s)
pl	%1$s (rok %2$s)

en-us	30 seconds
pl	30 sekund

en-us	3D view
pl	Widok 3D

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
pl	%4$s nieudanych prób logowania. Ostatnia nieudana próba z %1$s %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
pl	%4$s nieudana próba logowania. Ostatnia nieudana próba z %1$s %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
pl	%4$s nieudane próby logowania. Ostatnia nieudana próba z %1$s %2$s %3$s.

en-us	500 latest values
pl	500 ostatnich wartości

en-us	5 minutes
pl	5 minut

en-us	5 seconds
pl	5 sekund

en-us	a boolean is expected
pl	oczekiwana wartość boolowska

en-us	abschange() - Absolute difference between last and previous value
pl	abschange() - Bezwzględna różnica między ostatnią a poprzednią wartością

en-us	Acceptable SLA
pl	Akceptowalne SLA

en-us	Access denied
pl	Dostęp zabroniony

en-us	Access denied!
pl	Dostęp zabroniony!

en-us	a character string is expected
pl	oczekiwano ciągu znaków

en-us	Ack
pl	Potwierdzone

en-us	Acknowledge
pl	Potwierdzenie

en-us	Acknowledged
pl	Potwierdzone

en-us	Acknowledged PROBLEM events
pl	Potwierdzone zdarzenia w stanie PROBLEM

en-us	Acknowledged RESOLVED events
pl	Potwierdzone zdarzenia w stanie ROZWIĄZANE

en-us	Action
pl	Akcja

en-us	Action "%1$s" already exists.
pl	Akcja "%1$s" już istnieje.

en-us	Action "%1$s" no operations defined.
pl	Akcja "%1$s" nie ma zdefiniowanych operacji.

en-us	Action added
pl	Dodano akcję

en-us	Action condition value must be empty.
pl	Wartość warunku akcji musi być pusta.

en-us	Action deleted
pl	Usunięto akcję

en-us	Action disabled
pl	Wyłączono akcję

en-us	Action disabled
pl	Wyłączono akcje

en-us	Action disabled
pl	Wyłączono akcje

en-us	Action enabled
pl	Włączono akcję

en-us	Action enabled
pl	Włączono akcje

en-us	Action enabled
pl	Włączono akcje

en-us	Action log
pl	Log akcji

en-us	Actions
pl	Akcje

en-us	Action updated
pl	Zaktualizowano akcję

en-us	Active
pl	Aktywne

en-us	Active
pl	Aktywny

en-us	Active since
pl	Aktywne od

en-us	Active till
pl	Aktywne do

en-us	Add
pl	Dodaj

en-us	Add a new widget
pl	Dodaj nowy widżet

en-us	Add child
pl	Dodaj dziecko

en-us	Add child element
pl	Dodaj element potomny

en-us	Added
pl	Dodano

en-us	Added, %1$s
pl	Dodano, %1$s

en-us	Add host
pl	Dodaj host

en-us	Add multiple maps
pl	Dodaj wiele map

en-us	Add new data set
pl	Dodaj nowy zbiór danych

en-us	Add new or existing applications
pl	Dodaj nowe lub istniejące aplikacje

en-us	Add new or existing host groups
pl	Dodaj nową lub istniejącą grupę hostów

en-us	Add new override
pl	Dodaj nowe nadpisanie

en-us	ADD OVERRIDE
pl	DODAJ NADPISANIE

en-us	Add prototype
pl	Dodaj prototyp

en-us	Add submaps
pl	Dodaj podmapę

en-us	Add to favourites
pl	Dodaj do ulubionych

en-us	Add to host group
pl	Dodaj do grupy hostów

en-us	Add to host groups
pl	Dodaj do grup hostów

en-us	Add widget
pl	Dodaj widżet

en-us	Adjust widget refresh interval
pl	Dostosuj interwał odświeżania widżetu

en-us	Admin
pl	Admin

en-us	Administration
pl	Administracja

en-us	Advanced labels
pl	Zaawansowane etykiety

en-us	AES
pl	AES

en-us	affects only filtered data
pl	dotyczy wyłącznie danych przefiltrowanych

en-us	a floating point value is expected
pl	oczekiwano wartości zmiennoprzecinkowej

en-us	Age
pl	Wiek

en-us	Age less than
pl	Wiek mniej niż

en-us	Age less than %s
pl	Wiek mniej niż %s

en-us	agent
pl	agent

en-us	Agent
pl	Agent

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
pl	Sprawdzenie dostępności agenta. Nic nie zwróciło - niedostępny, 1 - dostępny

en-us	Agent encryption
pl	Szyfrowanie agenta

en-us	Agent host name. Returns string
pl	Nazwa hosta agenta. Zwraca ciąg znaków

en-us	Agent interfaces
pl	Interfejsy agenta

en-us	Agent or SNMP or JMX or IPMI interface
pl	Interfejs agenta, SNMP, JMX lub IPMI

en-us	a hexadecimal colour code (6 symbols) is expected
pl	oczekiwano szesnastkowego kodu koloru (6 symboli)

en-us	Alert message
pl	Wiadomość ostrzegawcza

en-us	Alias
pl	Alias (Login)

en-us	Align map elements
pl	Wyrównaj elementy mapy

en-us	all
pl	wszystkie

en-us	All
pl	Wszystkie

en-us	All dashboards
pl	Wszystkie pulpity

en-us	All groups
pl	Wszystkie grupy

en-us	All hosts
pl	Wszystkie hosty

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
pl	Wszystkie połączenia powinny mieć określone pola "Name" i "URL"

en-us	All maps
pl	Wszystkie mapy

en-us	all media
pl	wszystkie media

en-us	Allowed hosts
pl	Dopuszczalne hosty

en-us	Allow manual close
pl	Zezwól na ręczne zamknięcie

en-us	All problems
pl	Wszystkie problemy

en-us	All problems if tag values match
pl	Wszystkie problemy, jeśli wartość znacznika zgadza się

en-us	All screens
pl	Wszystkie ekrany

en-us	All slide shows
pl	Wszystkie pokazy slajdów

en-us	All tags
pl	Wszystkie znaczniki

en-us	All templates
pl	Wszystkie szablony

en-us	Alternatively, you can install it manually:
pl	Alternatywnie, można zainstalować to ręcznie:

en-us	an array is expected
pl	oczekiwano tablicy

en-us	an array or a character string is expected
pl	oczekiwano tablicy lub ciągu znaków

en-us	an array or object is expected
pl	oczekiwano tablicy lub obiektu

en-us	And
pl	I

en-us	AND
pl	I

en-us	And/Or
pl	I/Lub

en-us	an empty string is expected
pl	oczekiwano pustego ciągu znaków

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
pl	oczekiwano parzystej liczby znaków heksadecymalnych

en-us	an explicit time is expected
pl	oczekiwano jawnego czasu

en-us	an integer is expected
pl	oczekiwano liczby całkowitej

en-us	a number is expected
pl	oczekiwano liczby

en-us	a number is too large
pl	liczba jest za duża

en-us	a numeric value is expected
pl	oczekiwano wartości numerycznej

en-us	an unsigned integer is expected
pl	oczekiwano liczby całkowitej bez znaku

en-us	Any
pl	Dowolny

en-us	Any character string included
pl	Dowolny ciąg znaków zawiera

en-us	Application
pl	Aplikacja

en-us	Application "%1$s" already exists.
pl	Aplikacja "%1$s" już istnieje.

en-us	Application added
pl	Dodano aplikację

en-us	Application deleted
pl	Usunięto aplikacje

en-us	Application deleted
pl	Usunięto aplikacje

en-us	Application deleted
pl	Usunięto aplikację

en-us	Application error.
pl	Błąd aplikacji.

en-us	Application prototypes
pl	Prototypy aplikacji

en-us	Applications
pl	Aplikacje

en-us	Application updated
pl	Zaktualizowano aplikację

en-us	Application with applicationid "%1$s" does not exist.
pl	Aplikacja z applicationid "%1$s" nie istnieje.

en-us	Application with ID "%1$s" is not available on "%2$s".
pl	Aplikacja o ID "%1$s" nie jest dostępna na "%2$s".

en-us	Apply
pl	Zastosuj

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
pl	Zastosuj uprawnienia i filtry znaczników do wszystkich podgrup

en-us	Approaching
pl	Nadchodzące

en-us	Apr
pl	Kwi

en-us	April
pl	Kwiecień

en-us	Area size
pl	Wielkość obszaru

en-us	Area type
pl	Typ obszaru

en-us	Are you sure you want perform this action?
pl	Na pewno przeprowadzić tę akcję?

en-us	Are you sure you want to delete
pl	Na pewno usunąć

en-us	Are you sure, you want to leave this page?
pl	Czy na pewno chcesz opuścić tę stronę?

en-us	Arithmetic
pl	Arytmetyka

en-us	as Blue
pl	jako Niebieskie

en-us	ascending
pl	rosnąco

en-us	as Green
pl	jako Zielone

en-us	As is
pl	Tak jak jest

en-us	As plain text
pl	Jako zwykły tekst

en-us	as Red
pl	jako Czerwone

en-us	Asset tag
pl	Etykieta zasobu

en-us	a string, number or null value is expected
pl	oczekiwano ciągu znaków, liczby lub wartości null

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
pl	O %1$s:%2$s %3$s co %4$s tygodni

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
pl	O %1$s:%2$s %3$s co %4$s tygodnie

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
pl	O %1$s:%2$s %3$s każdego tygodnia

en-us	At %1$s:%2$s every day
pl	O %1$s:%2$s każdego dnia

en-us	At %1$s:%2$s every day
pl	O %1$s:%2$s co %3$s dni

en-us	At %1$s:%2$s every day
pl	O %1$s:%2$s co %3$s dni

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
pl	O %1$s:%2$s w %3$s %4$s w każdy(ą) %5$s

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
pl	O %1$s:%2$s w %3$s w każdy(ą) %4$s

en-us	At (hour:minute)
pl	O (godzina:minuta)

en-us	a time is expected
pl	oczekiwano czasu

en-us	a time period is expected
pl	oczekiwano okresu czasu

en-us	a time range is expected
pl	oczekiwano zakresu czasu

en-us	a time unit is expected
pl	oczekiwano jednostki czasu

en-us	At least one host group or host must be selected.
pl	Przynajmniej jedna grupa hosta lub host muszą być wybrane.

en-us	At least one interface must exist.
pl	Musi istnieć co najmniej jeden interfejs.

en-us	At least one maintenance period must be created.
pl	Przynajmniej jeden okres utrzymania musi być utworzony.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL, Oracle or IBM DB2 should be supported.
pl	Przynajmniej jedna baza MySQL, PostgreSQL, Oracle lub IBM DB2 powinna być wspierana.

en-us	At least one operation must exist.
pl	Musi istnieć co najmniej jedna operacja.

en-us	At least one operation or recovery operation must exist.
pl	Musi istnieć co najmniej jedna operacja lub operacja odzyskiwania.

en-us	At least one operation, recovery operation or update operation must exist.
pl	Musi istnieć co najmniej jedna operacja, operacja odzyskiwania lub operacja aktualizacji.

en-us	at least one override option must be specified
pl	co najmnniej jedna opcja nadpisania musi być określona

en-us	At least one update operation is mandatory
pl	Co najmniej jedna operacja aktualizacji jest obowiązkowa

en-us	At least one update operation or message must exist.
pl	Musi istnieć co najmniej jedna operacja aktualizacji lub wiadomość.

en-us	At least one user or user group must be selected.
pl	Przynajmniej jeden użytkownik lub grupa użytkowników musi być wybrana.

en-us	Attempt interval
pl	Interwał prób

en-us	Attempts
pl	Próby

en-us	Audit
pl	Audyt

en-us	Audit data storage period
pl	Okres przechowywania danych audytu

en-us	Audit data storage period "%1$s".
pl	Okres przechowywania danych audytu "%1$s".

en-us	Audit log
pl	Log audytu

en-us	Aug
pl	Sie

en-us	August
pl	Sierpień

en-us	a user macro is expected
pl	oczekiwano makra użytkownika

en-us	Authentication
pl	Uwierzytelnianie

en-us	Authentication algorithm
pl	Algorytm uwierzytelniania

en-us	Authentication failed: %1$s.
pl	Uwierzytelnienie nieudane: %1$s.

en-us	Authentication method
pl	Metoda uwierzytelniania

en-us	Authentication method changed
pl	Zmieniono metodę uwierzytelniania

en-us	Authentication passphrase
pl	Hasło uwierzytelniania

en-us	Authentication protocol
pl	Protokół uwierzytelniania

en-us	Authentication settings updated
pl	Zaktualizowano ustawienia uwierzytelniania

en-us	Auto
pl	Automatycznie

en-us	Auto-login
pl	Automatyczne logowanie

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
pl	Opcje automatycznego logowania i wylogowania nie mogą być razem włączone.

en-us	Auto-logout
pl	Automatyczne wylogowanie

en-us	Automatic
pl	Automatycznie

en-us	Automatic icon mapping
pl	Automatyczne mapowanie ikon

en-us	Automatic icon selection
pl	Automatyczny wybór ikon

en-us	auto-registered host
pl	automatycznie zarejestrowany host

en-us	auto registration
pl	automatyczna rejestracja

en-us	Auto registration
pl	Automatyczna rejestracja

en-us	Auto-registration data storage period
pl	Okres przechowywania danych autorejestracji

en-us	Auto-registration event and alert data storage period
pl	Okres przechowywania danych auto-rejestracji i alarmów

en-us	Auto-registration event and alert data storage period "%1$s".
pl	Okres przechowywania danych auto-rejestracji i alarmów "%1$s".

en-us	Availability
pl	Dostępność

en-us	Availability report
pl	Raport dostępności

en-us	Available
pl	Dostępne

en-us	Average
pl	Średni

en-us	avg
pl	śr

en-us	avg() - Average value of a period T
pl	avg() - Średnia wartość okresu T

en-us	Axes
pl	Osie

en-us	Back
pl	Wstecz

en-us	Background
pl	Tło

en-us	Background colour
pl	Kolor tla

en-us	Background image
pl	Obraz tła

en-us	band() - Bitwise AND of last (most recent) T value and mask
pl	band() - Bitowe AND ostatniej (najnowszej) wartości T i maski

en-us	Base colour
pl	Kolor podstawowy

en-us	Base DN
pl	Bazowa DN

en-us	Basic
pl	Podstawowy

en-us	Bind DN
pl	DN dostępu

en-us	Bind password
pl	Hasło dostępu

en-us	blinking
pl	migotanie

en-us	Blinking
pl	Migotanie

en-us	Blocked
pl	Zablokowane

en-us	Blue
pl	Niebieski

en-us	Body
pl	Zawartość

en-us	Body and headers
pl	Zawartość i nagłówki

en-us	Bold line
pl	Gruba linia

en-us	Boolean to decimal
pl	Wartość logiczna na dziesiętną

en-us	Border
pl	Obwódka

en-us	Border colour
pl	Kolor obwódki

en-us	Border type
pl	Rodzaj obwódki

en-us	Border width
pl	Szerokość obwódki

en-us	both username and password should be either present or empty
pl	zarówno nazwa użytkownika, jak i hasło powinny być obecne lub puste

en-us	Bottom
pl	Na dole

en-us	Bring forward
pl	Przenieś na przód

en-us	Bring to front
pl	Przesuń na wierzch

en-us	Bulgarian (bg_BG)
pl	Bułgarski (bg_BG)

en-us	By host
pl	Wg hosta

en-us	By trigger template
pl	Wg szablonu wyzwalacza

en-us	calculated
pl	obliczony

en-us	Calculated
pl	Obliczone

en-us	Calculate SLA, acceptable SLA (in %)
pl	Oblicz SLA, dopuszczalne SLA (w %)

en-us	Calculates the average value, based on the various parameters supplied. Zabbix server collects aggregate information by doing direct database queries.
pl	Oblicza średnią wartość na podstawie różnych dostarczonych parametrów. Serwer Zabbix zbiera zagregowane informacje, wykonując bezpośrednie zapytania do bazy danych.

en-us	Calculates the maximum value, based on the various parameters supplied. Zabbix server collects aggregate information by doing direct database queries.
pl	Oblicza wartość maksymalną na podstawie różnych dostarczonych parametrów. Serwer Zabbix zbiera zagregowane informacje, wykonując bezpośrednie zapytania do bazy danych.

en-us	Calculates the minimum value, based on the various parameters supplied. Zabbix server collects aggregate information by doing direct database queries.
pl	Oblicza wartość minimalną na podstawie różnych dostarczonych parametrów. Serwer Zabbix zbiera zagregowane informacje, wykonując bezpośrednie zapytania do bazy danych.

en-us	Calculates the sum of values, based on the various parameters supplied. Zabbix server collects aggregate information by doing direct database queries.
pl	Oblicza sumę wartości na podstawie różnych dostarczonych parametrów. Serwer Zabbix zbiera zagregowane informacje, wykonując bezpośrednie zapytania do bazy danych.

en-us	Calendar
pl	Kalendarz

en-us	Callback
pl	Oddzwanianie

en-us	Canada (136 characters)
pl	Kanada (136 znaków)

en-us	Cancel
pl	Anuluj

en-us	Cannot add action
pl	Nie można dodać akcji

en-us	Cannot add action condition
pl	Nie można dodać warunku akcji

en-us	Cannot add a discovered application "%1$s" to a web scenario.
pl	Nie można dodać wykrytej aplikacji "%1$s" do scenariusza sieci www.

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
pl	Nie można dodać nienumerycznej pozycji "%1$s" do wykresu "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
pl	Nie można dodać nienumerycznej pozycji "%1$s" do prototypu wykresu "%2$s".

en-us	Cannot add application
pl	Nie można dodać aplikacji

en-us	Cannot add correlation
pl	Nie można dodać współzależności

en-us	Cannot add correlation condition
pl	Nie można dodać warunku współzależności

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
pl	Nie można utworzyć zależności szablonu od hosta.

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
pl	Nie można dodać zależności od wyzwalacza "%1$s:%2$s" do nieistniejącego wyzwalacza "%3$s:%4$s".

en-us	Cannot add discovery rule
pl	Nie można dodać reguły wykrycia

en-us	Cannot add graph
pl	Nie można dodać wykresu

en-us	Cannot add graph prototype
pl	Nie można dodać prototypu wykresu

en-us	Cannot add group
pl	Nie można dodać grupy

en-us	Cannot add host
pl	Nie można dodać hosta

en-us	Cannot add host prototype
pl	Nie można dodać prototypu hosta

en-us	Cannot add image
pl	Nie można dodać obrazu

en-us	Cannot add item
pl	Nie można dodać pozycji

en-us	Cannot add item "%1$s" from "%2$s" to application "%3$s" from "%4$s".
pl	Nie można dodać pozycji "%1$s" z "%2$s" do aplikacji "%3$s" z "%4$s".

en-us	Cannot add item prototype
pl	Nie można dodać prototypu pozycji

en-us	Cannot add items.
pl	Nie można dodać pozycji.

en-us	Cannot add maintenance
pl	Nie można dodać utrzymania

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
pl	Nie można dodać elementu mapy do mapy "%1$s" z powodu odwołania cyklicznego.

en-us	Cannot add media type
pl	Nie można dodać typu mediów

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
pl	Nie można dodać więcej niż jednej pozycji typu "Suma wykresu" na wykresie "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
pl	Nie można dodać więcej niż jednej pozycji typu "Suma wykresu" do prototypu wykresu "%1$s".

en-us	Cannot add network map
pl	Nie można dodać mapy sieci

en-us	Cannot add new application "%1$s".
pl	Nie można dodać nowej aplikacji "%1$s".

en-us	Cannot add proxy
pl	Nie można dodać proxy

en-us	Cannot add regular expression
pl	Nie można dodać wyrażenia regularnego

en-us	Cannot add screen
pl	Nie można dodać ekranu

en-us	Cannot add script
pl	Nie można dodać skryptu

en-us	Cannot add service
pl	Nie można dodać usługi

en-us	Cannot add slide show
pl	Nie można dodać pokazu slajdów

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
pl	Nie można dodać podmapy. Osiągnięto maksymalną głębokość.

en-us	Cannot add template
pl	Nie można dodać szablonu

en-us	Cannot add trigger
pl	Nie można dodać wyzwalacza

en-us	Cannot add trigger prototype
pl	Nie można dodać prototypu wyzwalacza

en-us	Cannot add user
pl	Nie można dodać użytkownika

en-us	Cannot add user. Both passwords must be equal.
pl	Nie można dodać użytkownika. Oba hasła muszą być identyczne.

en-us	Cannot add value map
pl	Nie można dodać mapy wartości

en-us	Cannot add web scenario
pl	Nie można dodać scenariusza sieci www

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
pl	Nie można dodać widżetu: za mało miejsca na pulpicie.

en-us	Cannot add widgets in kiosk mode
pl	Nie można dodawać widżetów w trybie kiosku

en-us	cannot be changed
pl	nie może być zmieniony

en-us	cannot be empty
pl	nie może być puste

en-us	Can not be removed
pl	Nie można usunąć

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
pl	Nie można powiązać anonimowo z serwerem LDAP.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
pl	Nie można powiązać z serwerem LDAP.

en-us	Cannot clear history
pl	Nie można wyczyścić historii

en-us	Cannot clear history: at least one of the selected items doesn't belong to any monitored host
pl	Nie można wyczyścić historii: co najmniej jedna z wybranych pozycji nie należy do żadnego monitorowanego hosta

en-us	Cannot clone graph prototypes.
pl	Nie można powielić prototypów wykresów.

en-us	Cannot clone host prototypes.
pl	Nie można powielić prototypów hostów.

en-us	Cannot clone item prototypes.
pl	Nie można powielić prototypów pozycji.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
pl	Nie można powielić prototypów wyzwalaczy.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
pl	Nie można zamknąć problemu: %1$s.

en-us	Cannot connect to LDAP server.
pl	Nie można połączyć się z serwerem LDAP.

en-us	Cannot connect to the database.
pl	Nie można połączyć się z bazą danych.

en-us	Cannot convert POST data:
pl	Nie można przekonwertować danych POST:

en-us	cannot convert to JSON, result value too long
pl	nie można przekonwertować na JSON, wartość wyniku jest zbyt długa

en-us	Cannot copy graph
pl	Nie można skopiować wykresu

en-us	Cannot copy graph
pl	Nie można skopiować wykresów

en-us	Cannot copy graph
pl	Nie można skopiować wykresów

en-us	Cannot copy item
pl	Nie można skopiować pozycji

en-us	Cannot copy item
pl	Nie można skopiować pozycji

en-us	Cannot copy item
pl	Nie można skopiować pozycji

en-us	Cannot copy trigger
pl	Nie można skopiować wyzwalaczy

en-us	Cannot copy trigger
pl	Nie można skopiować wyzwalaczy

en-us	Cannot copy trigger
pl	Nie można skopiować wyzwalacza

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
pl	Nie można skopiować wyzwalacza "%1$s:%2$s", ponieważ jego wyrażanie zawiera wiele hostów.

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
pl	Nie można utworzyć prototypu hosta na wykrytym hoście "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
pl	Nie można utworzyć kolejnego połączenia do bazy.

en-us	Cannot create circular dependencies.
pl	Nie można utworzyć cyklicznych zależności.

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
pl	Nie można utworzyć zależności do tego samego wyzwalacza.

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
pl	Nie można utworzyć zależności do samego prototypu wyzwalacza.

en-us	Cannot create discovery rule
pl	Nie można utworzyć zasady wykrywania

en-us	Cannot create icon map
pl	Nie można utworzyć mapy ikon

en-us	Cannot create new application, web scenario is already assigned to application.
pl	Nie można utworzyć nowej aplikacji, scenariusz sieci www jest już powiązany z aplikacją.

en-us	Cannot create the configuration file.
pl	Nie można utworzyć pliku konfiguracyjnego.

en-us	Cannot create widget: %1$s.
pl	Nie można utworzyć widżetu: "%1$s".

en-us	Cannot delete action
pl	Nie można usunąć akcji

en-us	Cannot delete application
pl	Nie można usunąć aplikacji

en-us	Cannot delete application
pl	Nie można usunąć aplikacji

en-us	Cannot delete application
pl	Nie można usunąć aplikacji

en-us	Cannot delete correlation
pl	Nie można usunąć współzależności

en-us	Cannot delete dashboard
pl	Nie można usunąć pulpitu

en-us	Cannot delete dashboard
pl	Nie można usunąć pulpitów

en-us	Cannot delete dashboard
pl	Nie można usunąć pulpitów

en-us	Cannot delete dependency
pl	Nie można usunąć zależności

en-us	Cannot delete discovered application "%1$s".
pl	Nie można usunąć wykrytej aplikacji "%1$s".

en-us	Cannot delete discovery rule
pl	Nie można usunąć reguły wykrywania

en-us	Cannot delete discovery rules
pl	Nie można usunąć reguł wykrywania

en-us	Cannot delete graph
pl	Nie można usunąć wykresu

en-us	Cannot delete graph prototype
pl	Nie można usunąć prototypu wykresu

en-us	Cannot delete graph prototypes
pl	Nie można usunąć prototypów wykresów

en-us	Cannot delete graphs
pl	Nie można usunąć wykresów

en-us	Cannot delete group
pl	Nie można usunąć grup

en-us	Cannot delete group
pl	Nie można usunąć grup

en-us	Cannot delete group
pl	Nie można usunąć grupy

en-us	Cannot delete host
pl	Nie można usunąć hosta

en-us	Cannot delete host because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć hosta, ponieważ utrzymanie "%1$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć wybranych hostów, ponieważ utrzymanie "%1$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć wybranych hostów, ponieważ utrzymanie "%1$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host group because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć wybranych grup hostów, ponieważ utrzymanie "%1$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host group because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć grupy hostów, ponieważ utrzymanie "%1$s" musi zawierać co najmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host group because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć wybranych grup hostów, ponieważ utrzymanie "%1$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host prototype.
pl	Nie można usunąć prototypu hosta.

en-us	Cannot delete host prototypes
pl	Nie można usunąć prototypów hosta

en-us	Cannot delete icon map
pl	Nie można usunąć mapy ikon

en-us	Cannot delete image
pl	Nie można usunąć obrazu

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
pl	Nie można usunąć interfejsu dla wykrytego hosta "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
pl	Nie można usunąć inwentarza.

en-us	Cannot delete item
pl	Nie można usunąć pozycji

en-us	Cannot delete item prototype
pl	Nie można usunąć prototypu pozycji

en-us	Cannot delete item prototypes
pl	Nie można usunąć prototypów pozycji

en-us	Cannot delete items
pl	Nie można usunąć pozycji

en-us	Cannot delete maintenance
pl	Nie można usunąć utrzymania

en-us	Cannot delete media type
pl	Nie można usunąć typu mediów

en-us	Cannot delete media type
pl	Nie można usunąć typu mediów

en-us	Cannot delete media type
pl	Nie można usunąć typu mediów

en-us	Cannot delete network map
pl	Nie można usunąć mapy sieci

en-us	Cannot delete proxy
pl	Nie można usunąć proxy

en-us	Cannot delete proxy
pl	Nie można usunąć proxy

en-us	Cannot delete proxy
pl	Nie można usunąć proxy

en-us	Cannot delete regular expression
pl	Nie można usunąć wyrażeń regularnych

en-us	Cannot delete regular expression
pl	Nie można usunąć wyrażeń regularnych

en-us	Cannot delete regular expression
pl	Nie można usunąć wyrażenia regularnego

en-us	Cannot delete screen
pl	Nie można usunąć ekranu

en-us	Cannot delete script
pl	Nie można usunąć skryptu

en-us	Cannot delete script
pl	Nie można usunąć skryptu

en-us	Cannot delete script
pl	Nie można usunąć skryptu

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
pl	Nie można usunąć skryptu. Skrypt "%1$s" jest wykoprzystywany w akcji "%2$s".

en-us	Cannot delete selected actions
pl	Nie można usunąć wybranych akcji

en-us	Cannot delete selected correlations
pl	Nie można usunąć zaznaczonych współzależności

en-us	Cannot delete service
pl	Nie można usunąć usługi

en-us	Cannot delete slide show
pl	Nie można usunąć pokazu slajdów

en-us	Cannot delete template
pl	Nie można usunąć szablonu

en-us	Cannot delete templated application.
pl	Nie można usunąć aplikacji pochodzących z szablonu.

en-us	Cannot delete templated graph.
pl	Nie można usunąć wykresu pochodzącego z szablonu.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
pl	Nie można usunąć prototypu wykresu pochodzącego z szablonu.

en-us	Cannot delete templated host prototype.
pl	Nie można usunąć prototypu hosta pochodzącego z szablonu.

en-us	Cannot delete templated item.
pl	Nie można usunąć pozycji pochodzącej z szablonu.

en-us	Cannot delete templated item prototype.
pl	Nie można usunąć prototypu pozycji pochodzącej z szablonu.

en-us	Cannot delete templated items.
pl	Nie można usunąć pozycji pochodzących z szablonu.

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
pl	Nie można usunąć wyzwalacza "%1$s:%2$s" pochodzącego z szablonu.

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
pl	Nie można usunąć prototypu wyzwalacza "%1$s:%2$s" pochodzącego z szablonu.

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
pl	Nie można usunąć scenariusza sieci www "%1$s" pochodzącego z szablonu.

en-us	Cannot delete trigger
pl	Nie można usunąć wyzwalacza

en-us	Cannot delete trigger prototype
pl	Nie można usunąć prototypu wyzwalacza

en-us	Cannot delete trigger prototypes
pl	Nie można usunąć prototypów wyzwalaczy

en-us	Cannot delete triggers
pl	Nie można usunąć wyzwalaczy

en-us	Cannot delete user
pl	Nie można usunąć użytkownika

en-us	Cannot delete value map
pl	Nie można usunąć mapy wartości

en-us	Cannot delete value map
pl	Nie można usunąć map wartości

en-us	Cannot delete value map
pl	Nie można usunąć map wartości

en-us	Cannot delete web scenario
pl	Nie można usunąć scenariusza sieci www

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
pl	Nie można usunąć wewnętrznego użytkownika Zabbix "%1$s", proszę spróbować wyłączyć tego użytkownika.

en-us	Cannot disable action
pl	Nie można wyłączyć akcji

en-us	Cannot disable action
pl	Nie można wyłączyć akcji

en-us	Cannot disable action
pl	Nie można wyłączyć akcji

en-us	Cannot disable correlation
pl	Nie można wyłączyć współzależności

en-us	Cannot disable correlation
pl	Nie można wyłączyć współzależności

en-us	Cannot disable correlation
pl	Nie można wyłączyć współzależności

en-us	Cannot disable discovery rule
pl	Nie można wyłączyć reguł wykrywania

en-us	Cannot disable discovery rule
pl	Nie można wyłączyć reguły wykrywania

en-us	Cannot disable discovery rule
pl	Nie można wyłączyć reguł wykrywania

en-us	Cannot disable host
pl	Nie można wyłączyć hosta

en-us	Cannot disable host
pl	Nie można wyłączyć hostów

en-us	Cannot disable host
pl	Nie można wyłączyć hostów

en-us	Cannot disable item
pl	Nie można wyłączyć pozycji

en-us	Cannot disable item
pl	Nie można wyłączyć pozycji

en-us	Cannot disable item
pl	Nie można wyłączyć pozycji

en-us	Cannot disable media type
pl	Nie można wyłączyć typu mediów

en-us	Cannot disable media type
pl	Nie można wyłączyć typów mediów

en-us	Cannot disable media type
pl	Nie można wyłączyć typów mediów

en-us	Cannot disable trigger
pl	Nie można wyłączyć wyzwalaczy

en-us	Cannot disable trigger
pl	Nie można wyłączyć wyzwalacza

en-us	Cannot disable trigger
pl	Nie można wyłączyć wyzwalaczy

en-us	Cannot disable user group
pl	Nie można wyłączyć grup użytkowników

en-us	Cannot disable user group
pl	Nie można wyłączyć grupy użytkowników

en-us	Cannot disable user group
pl	Nie można wyłączyć grup użytkowników

en-us	Cannot disable web scenario
pl	Nie można wyłączyć scenariusza sieci www

en-us	Cannot disable web scenario
pl	Nie można wyłączyć scenariuszy sieci www

en-us	Cannot disable web scenario
pl	Nie można wyłączyć scenariuszy sieci www

en-us	Cannot display item queue.
pl	Nie można wyświetlić kolejki pozycji.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
pl	Nie można wyświetlić więcej niż jednej pozycji typu "Suma wykresu".

en-us	Cannot enable action
pl	Nie można włączyć akcji

en-us	Cannot enable action
pl	Nie można włączyć akcji

en-us	Cannot enable action
pl	Nie można włączyć akcji

en-us	Cannot enable correlation
pl	Nie można włączyć współzależności

en-us	Cannot enable correlation
pl	Nie można włączyć współzależności

en-us	Cannot enable correlation
pl	Nie można włączyć współzależności

en-us	Cannot enable discovery rule
pl	Nie można włączyć reguły wykrywania

en-us	Cannot enable discovery rule
pl	Nie można włączyć reguł wykrywania

en-us	Cannot enable discovery rule
pl	Nie można włączyć reguł wykrywania

en-us	Cannot enable host
pl	Nie można włączyć hosta

en-us	Cannot enable host
pl	Nie można włączyć hostów

en-us	Cannot enable host
pl	Nie można włączyć hostów

en-us	Cannot enable item
pl	Nie można włączyć pozycji

en-us	Cannot enable item
pl	Nie można włączyć pozycji

en-us	Cannot enable item
pl	Nie można włączyć pozycji

en-us	Cannot enable media type
pl	Nie można włączyć typu mediów

en-us	Cannot enable media type
pl	Nie można włączyć typów mediów

en-us	Cannot enable media type
pl	Nie można włączyć typów mediów

en-us	Cannot enable trigger
pl	Nie można włączyć wyzwalacza

en-us	Cannot enable trigger
pl	Nie można włączyć wyzwalaczy

en-us	Cannot enable trigger
pl	Nie można włączyć wyzwalaczy

en-us	Cannot enable user group
pl	Nie można włączyć grup użytkowników

en-us	Cannot enable user group
pl	Nie można włączyć grupy użytkowników

en-us	Cannot enable user group
pl	Nie można włączyć grup użytkowników

en-us	Cannot enable web scenario
pl	Nie można włączyć scenariuszy sieci www

en-us	Cannot enable web scenario
pl	Nie można włączyć scenariusza sieci www

en-us	Cannot enable web scenario
pl	Nie można włączyć scenariuszy sieci www

en-us	Cannot execute script
pl	Nie można uruchomić skryptu.

en-us	Cannot expand macros.
pl	Nie można rozwinąć makr.

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć obrazu tła "%1$s" użytego na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in screen "%2$s".
pl	Nie można znaleźć wykresu "%1$s" użytego na ekranie "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć grupy "%1$s" użytej na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in screen "%2$s".
pl	Nie można znaleźć grupy "%1$s" użytej na ekranie "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć hosta "%1$s" użytego na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in screen "%2$s".
pl	Nie można znaleźć hosta "%1$s" użytego na ekranie "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
pl	Nie można znaleźć grupy hostów "%1$s" dla prototypu hosta "%2$s" dla reguły wykrywania "%3$s" w "%4$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
pl	Nie można znaleźć interfejsu hosta "%1$s" dla klucza pozycji "%2$s".

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć ikony "%1$s" użytej na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć mapy ikon "%1$s" użytej na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
pl	Nie można znaleźć interfejsu "%1$s" dla reguły wykrywania "%2$s" w "%3$s". 

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
pl	Nie można znaleźć interfejsu "%1$s" użytego dla pozycji "%2$s" w "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
pl	Nie można znaleźć interfejsu "%1$s" dla prototypu pozycji "%2$s" reguły wykrywania "%3$s" w "%4$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej jako wartość MAX osi Y dla wykresu "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej jako wartość MAX osi Y dla prototypu wykresu "%3$s" dla reguły wykrywania "%4$s" w "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej jako wartość MIN osi Y dla wykresu "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej jako wartość MIN osi Y dla prototypu wykresu "%3$s" dla reguły wykrywania "%4$s" w "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej w wykresie "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej w prototypie wykresu "%3$s" dla reguły wykrywania "%4$s" w "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in screen "%2$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" użytej na ekranie "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć mapy "%1$s" użytej na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in screen "%2$s".
pl	Nie można znaleźć mapy "%1$s" użytej na ekranie "%2$s".

en-us	Cannot find screen "%1$s" used in screen "%2$s".
pl	Nie można znaleźć ekranu "%1$s" użytego na ekranie "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
pl	Nie można znaleźć szablonu "%1$s" dla prototypu hosta "%2$s" dla reguły wykrywania "%3$s" w "%4$s".

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć wyzwalacza "%1$s" użytego na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
pl	Nie można znaleźć mapy wartości "%1$s" użytej dla pozycji "%2$s" w "%3$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
pl	Nie można znaleźć mapy wartości "%1$s" użytej dla prototypu pozycji "%2$s" dla reguły wykrywania "%3$s" w "%4$s".

en-us	Cannot format tree.
pl	Nie można sformatować drzewa.

en-us	Cannot format Tree. Check logic structure in service links.
pl	Nie można sformatować Drzewa. Sprawdź strukturę logiczną połączeń w usłudze.

en-us	Cannot have empty visible template name.
pl	Widoczna nazwa szablonu nie może być pusta.

en-us	Cannot import screen "%1$s": subscreen "%2$s" does not exist.
pl	Nie można zaimportować ekranu "%1$s", nie istnieją podłączone ekrany "%2$s".

en-us	Cannot import screen "%1$s": subscreen "%2$s" does not exist.
pl	Nie można zaimportować ekranu "%1$s", nie istnieje podłączony ekran "%2$s".

en-us	Cannot import screen "%1$s": subscreen "%2$s" does not exist.
pl	Nie można zaimportować ekranu "%1$s", nie istnieją podłączone ekrany "%2$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
pl	Nie można zaimportować szablonu "%1$s", nie istnieje podłączony szablon "%2$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
pl	Nie można zaimportować szablonu "%1$s", nie istnieją podłączone szablony "%2$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
pl	Nie można zaimportować szablonu "%1$s", nie istnieją podłączone szablony "%2$s".

en-us	Cannot include JS file "%s".
pl	Nie można załadować pliku JS "%s".

en-us	Cannot include view file "%s".
pl	Nie można zawrzeć pliku widoku "%s".

en-us	Cannot insert trigger expression
pl	Nie można dodać wyrażenia wyzwalacza

en-us	Cannot link template
pl	Nie można połączyć szablonu

en-us	Cannot link template.
pl	Nie można połączyć szablonu.

en-us	Cannot logout.
pl	Nie można się wylogować.

en-us	Cannot mass update host name.
pl	Nie można masowo zmienić nazwy hosta.

en-us	Cannot mass update template name.
pl	Nie można masowo zmienić nazwy szablonu.

en-us	Cannot mass update visible host name.
pl	Nie można masowo zmienić widocznej nazwy hosta.

en-us	Cannot mass update visible template name.
pl	Nie można masowo zmienić widocznej nazwy szablonu.

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %s.
pl	Nie można przekazać zduplikowanych identyfikatorów szablonów do połączenia: %s.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
pl	Nie można wykonać zapytania DELETE na tabeli "%1$s" bez warunku WHERE.

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
pl	nie może wykonać żądania Scroll API, dane mogą zostać obcięte

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
pl	Nie można wykonać zapytania UPDATE na tabeli "%1$s" bez podania wartości.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
pl	Nie można wykonać zapytania UPDATE na tabeli "%1$s" bez warunku WHERE.

en-us	Cannot process applications from different hosts or templates.
pl	Nie można przetworzyć aplikacji z różnych hostów lub szablonów.

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
pl	Nie można odczytać JSON: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
pl	Nie można odczytać odpowiedzi, sprawdź połączenie z serwerem Zabbix'a "%1$s".

en-us	Cannot read XML: %1$s.
pl	Nie można odczytać XML: %1$s.

en-us	Cannot rename guest user.
pl	Nie można zmienić nazwy użytkownikowi - gościowi.

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
pl	Nie można zapisać reguły wykrywania bez testów.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
pl	Nie można zapisać widżetu "%1$s".

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
pl	Nie można wysłać polecenia, sprawdź połączenie z serwerem Zabbix "%1$s".

en-us	Cannot send request
pl	Nie można wysłać zapytania/żądania

en-us	Cannot send request: %1$s.
pl	Nie można wysłać zapytania/żądania: %1$s.

en-us	Cannot set "%1$s" for action "%2$s".
pl	Nie można ustawić "%1$s" dla akcji "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
pl	Nie można ustawić "%1$s" dla wykresu "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
pl	Nie można ustawić "%1$s" dla prototypu wykresu "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for item "%2$s".
pl	Nie można ustawić "%1$s" dla pozycji "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for template screen "%2$s".
pl	Nie można ustawić "%1$s" dla ekranu szablonu "%2$s".

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
pl	Nie można ustawić pól inwentarza dla wyłączonego inwentarza.

en-us	Cannot set resource ID for screen element.
pl	Nie można ustawić ID zasobu dla elementu ekranu.

en-us	Cannot set "templateid" field for application prototype in item prototype "%1$s".
pl	Nie można ustawić pola "templateid" dla prototypu aplikacji w prototypie pozycji "%1$s".

en-us	Cannot set "templateid" for screen "%1$s".
pl	Nie można ustawić "templateid" dla ekranu "%1$s".

en-us	Cannot support notification audio for this device.
pl	Urządzenie nie wspiera komunikatu głosowego

en-us	Cannot switch host for interface.
pl	Nie można przełączyć hosta dla interfejsu.

en-us	Cannot unblock users
pl	Nie można odblokować użytkowników

en-us	Cannot unlink and clear applications.
pl	Nie można odłączyć i wyczyścić aplikacji.

en-us	Cannot unlink and clear discovery rules
pl	Nie można odłączyć i wyczyścić reguł wykrywania

en-us	Cannot unlink and clear Web scenarios.
pl	Nie można odłączyć i wyczyścić Scenariuszy sieci www.

en-us	Cannot unlink template
pl	Nie można odłączyć szablonu

en-us	Cannot unlink template.
pl	Nie można odłączyć szablonu.

en-us	Cannot unlink trigger "%s", it has items from template that is left linked to host.
pl	Nie można odłączyć wyzwalacza "%s", posiada on pozycje z szablonu, który pozostaje podłączony do hosta.

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" dla akcji "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" dla wykresu "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" dla prototypu wykresu "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for item "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" dla pozycji "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" w wyzwalaczu "%2$s" pochodzącym z szablonu.

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" w prototypie wyzwalacza "%2$s" pochodzącym z szablonu.

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować "%2$s" dla wykrytego hosta "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered item "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować "%2$s" dla wykrytej pozycji "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować "%2$s" dla wykrytego wyzwalacza "%1$s".

en-us	Cannot update action
pl	Nie można zaktualizować akcji

en-us	Cannot update a discovered graph.
pl	Nie można zaktualizować wykrytego wykresu.

en-us	Cannot update a discovered host group.
pl	Nie można zaktualizować wykrytej grupy hostów.

en-us	Cannot update application
pl	Nie można zaktualizować aplikacji

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
pl	Nie można zaktualizować scenariusza sieci www "%1$s": %2$s pochodzącego z szablonu.

en-us	Cannot update authentication
pl	Nie można zaktualizować uwierzytelniania

en-us	Cannot update configuration
pl	Nie można zaktualizować konfiguracji

en-us	Cannot update correlation
pl	Nie można zaktualizować współzależności

en-us	Cannot update debug mode
pl	Nie można zaktualizować trybu debugowania

en-us	Cannot update description
pl	Nie można zaktualizować opisu

en-us	Cannot update discovered application "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować wykrytej aplikacji "%1$s".

en-us	Cannot update discovery rule
pl	Nie można zaktualizować reguły wykrywania

en-us	Cannot update event
pl	Nie można zaktualizować zdarzenia

en-us	Cannot update event
pl	Nie można zaktualizować zdarzeń

en-us	Cannot update event
pl	Nie można zaktualizować zdarzeń

en-us	Cannot update frontend access
pl	Nie można zaktualizować dostępu do interfejsu

en-us	Cannot update graph
pl	Nie można zaktualizować wykresu

en-us	Cannot update graph prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypu wykresu

en-us	Cannot update group
pl	Nie można zaktualizować grupy

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować grup dla wykrytego hosta "%1$s".

en-us	Cannot update host
pl	Nie można zaktualizować hosta

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
pl	Nie można zaktualizować ustawień szyfrowania hosta. Należy określić ustawienia połączeń w obu kierunkach.

en-us	Cannot update host prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów hostów

en-us	Cannot update host prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypu hosta

en-us	Cannot update host prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów hostów

en-us	Cannot update hosts
pl	Nie można zaktualizować hostów

en-us	Cannot update icon map
pl	Nie można zaktualizować mapy ikon

en-us	Cannot update image
pl	Nie można zaktualizować obrazu

en-us	Cannot update "imagetype" for image "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować "imagetype" dla obrazu "%1$s".

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować interfejsu na wykrytym hoście "%1$s".

en-us	Cannot update item
pl	Nie można zaktualizować pozycji

en-us	Cannot update item prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów pozycji

en-us	Cannot update item prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów pozycji

en-us	Cannot update item prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypu pozycji

en-us	Cannot update items
pl	Nie można zaktualizować pozycji

en-us	Cannot update macros
pl	Nie można zaktualizować makr

en-us	Cannot update maintenance
pl	Nie można zaktualizować utrzymania

en-us	Cannot update media type
pl	Nie można zaktualizować typu mediów

en-us	Cannot update network map
pl	Nie można zaktualizować mapy sieci

en-us	Cannot update proxy
pl	Nie można zaktualizować proxy

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować proxy na wykrytym hoście "%1$s".

en-us	Cannot update regular expression
pl	Nie można zaktualizować wyrażenia regularnego

en-us	Cannot update screen
pl	Nie można zaktualizować ekranu

en-us	Cannot update script
pl	Nie można zaktualizować skryptu

en-us	Cannot update service
pl	Nie można zaktualizować usługi

en-us	Cannot update slide show
pl	Nie można zaktualizować pokazu slajdów

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
pl	Nie można zaktualizować kroku scenariusza www "%1$s": %2$s pochodzącego z szablonu.

en-us	Cannot update template
pl	Nie można zaktualizować szablonu

en-us	Cannot update templated applications.
pl	Nie można zaktualizować aplikacji pochodzących z szablonu.

en-us	Cannot update "templateid" for screen "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować "templateid" dla ekranu "%1$s".

en-us	Cannot update "templateid" for template screen "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować "templateid" dla ekranu szablonu "%1$s".

en-us	Cannot update templates on discovered host "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować szablonów na wykrytym hoście "%1$s".

en-us	Cannot update trigger
pl	Nie można zaktualizować wyzwalacza

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
pl	Nie można zaktualizować wyzwalacza "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypu wyzwalacza

en-us	Cannot update trigger prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów wyzwalaczy

en-us	Cannot update trigger prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów wyzwalaczy

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
pl	Nie można zaktualizować prototypu wyzwalacza "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototypes
pl	Nie można zaktualizować prototypów wyzwalaczy

en-us	Cannot update user
pl	Nie można zaktualizować użytkownika

en-us	Cannot update user. Both passwords must be equal.
pl	Nie można zaktualizować użytkownika. Oba hasła muszą być identyczne.

en-us	Cannot update value map
pl	Nie można zaktualizować mapy wartości

en-us	Cannot update web scenario
pl	Nie można zaktualizować scenariusza sieci www

en-us	Cannot validate discovery check: invalid request or connection to Zabbix server failed.
pl	Nie można skontrolować testów wykrywania: nieprawidłowe zapytanie lub błąd połączenia z serwerem Zabbix.

en-us	Case sensitive
pl	Rozróżnianie wielkości liter

en-us	Case sensitive login
pl	Wielkość liter w loginie ma znaczenie

en-us	Catalan (ca_ES)
pl	Kataloński (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
pl	Wyłapuje wszystkie pułapki SNMP zgodne z wyrażeniem regularnym. Jeżeli nie określono wyrażenia wyłapuje wszystkie pułapki.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
pl	Wyłapuje wszystkie pułapki SNMP, które nie zostały wyłapane przez jakąś pozycję snmptrap[].

en-us	Centre
pl	Środek

en-us	CERT
pl	CERTYFIKAT

en-us	Certificate
pl	Certyfikat

en-us	Change
pl	Zmień

en-us	Change
pl	Zmień

en-us	change() - Difference between last and previous value
pl	change() - Różnica między ostatnią a poprzednią wartością

en-us	Change password
pl	Zmień hasło

en-us	Change per second
pl	Zmiana na sekundę

en-us	Change severity
pl	Stopień zmian

en-us	Character
pl	Znak

en-us	Character string included
pl	Zawiera podany ciąg znaków

en-us	Character string not included
pl	Nie zawiera podanego ciągu znaków

en-us	Chassis
pl	Obudowa

en-us	Chassis information. Returns string
pl	Informacje o obudowie. Zwraca ciąg znaków

en-us	Check already exists.
pl	Test już istnieje.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
pl	Proszę sprawdzić część wyrażenia zaczynającą się od "%1$s".

en-us	check expression starting from "%1$s"
pl	sprawdź wyrażenie od "%1$s"

en-us	Check now
pl	Sprawdź teraz

en-us	Check of pre-requisites
pl	Kontrola wymagań

en-us	Checks
pl	Testy

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
pl	Sprawdza, czy usługa DNS działa. Zwraca 0 - DNS nie działa (serwer nie odpowiada lub rozwiązanie DNS nie udało się); 1 - DNS działa

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - regular file or a link (symbolic or hard) to regular file exists
pl	Sprawdza, czy plik istnieje. Zwraca 0 - nie znaleziono; 1 - istnieje zwykły plik lub link (symboliczny lub twardy) do zwykłego pliku

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
pl	Sprawdza, czy host jest dostępny przez ping ICMP. 0 - ping ICMP nie powiódł się. 1 - ping ICMP zakończony sukcesem

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
pl	Sprawdza, czy możliwe jest nawiązanie połączenia do określonego portu. Zwraca 0 - nie można się połączyć; 1 - można się połączyć

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
pl	Sprawdza, czy usługa jest uruchomiona i akceptuje połączenia TCP. Zwraca 0 - usługa nie działa; 1 - usługa działa

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
pl	Sprawdza, czy usługa jest uruchomiona i odpowiada na zapytania UDP. Zwraca 0 - usługa nie działa; 1 - usługa działa

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
pl	Sprawdza, czy port TCP jest w trybie NASŁUCHU. Zwraca 0 - nie jest w trybie NASŁUCHU; 1 - jest w trybie NASŁUCHU

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
pl	Sprawdza, czy port UDP jest w trybie NASŁUCHU. Zwraca 0 - nie jest w trybie NASŁUCHU; 1 - jest w trybie NASŁUCHU

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
pl	Sprawdza wydajność usługi TCP. Zwraca 0 - usługa nie działa; liczba sekund - liczba sekund spędzonych na łączeniu się do usługi

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
pl	Sprawdza wydajność usługi UDP. Zwraca 0 - usługa nie działa; liczba sekund - liczba sekund spędzonych na łączeniu się do usługi

en-us	Checks should be unique.
pl	Testy powinny być unikalne.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
pl	Proszę, sprawdź klucz. Wartość domyślna została podana.

en-us	Check type
pl	Typ testu

en-us	Chinese (zh_CN)
pl	Chiński (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
pl	Chiński (zh_TW)

en-us	circular item dependency is not allowed
pl	cykliczna zależność pozycji nie jest dozwolona

en-us	Circular reference in screens: %1$s.
pl	Cykliczne odwołanie w ekranach: %1$s.

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
pl	Cykliczne odwołanie w szablonach: %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
pl	Cykliczne połączenia szablonów są zabronione.

en-us	Clear
pl	Wyczyść

en-us	Clear history
pl	Wyczyść historię

en-us	Clear history and trends
pl	Wyczyść historię i trendy

en-us	Clear when unlinking
pl	Wyczyść podczas odłączania

en-us	Click and drag to desired size.
pl	Kliknij i przeciągnij do pożądanego rozmiaru.

en-us	Clock
pl	Zegar

en-us	Clone
pl	Powiel

en-us	Close
pl	Zamknij

en-us	Close expression constructor
pl	Zamknij generator wyrażeń

en-us	Close new event
pl	Zamknij nowe zdarzenie

en-us	Close old events
pl	Zamknij stare zdarzenia

en-us	Close problem
pl	Zakończ problem

en-us	CLOSING
pl	ZAMYKANIE

en-us	Collapse
pl	Zwiń

en-us	colour
pl	kolor

en-us	Colour
pl	Kolor

en-us	Colour "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal colour code (6 symbols).
pl	Kolor "%1$s" jest nieprawidłowy: oczekiwano heksadecymalnego kodu koloru (6 znaków).

en-us	Colour (OK)
pl	Kolor (OK)

en-us	Column added
pl	Dodano kolumnę

en-us	Column deleted
pl	Usunięto kolumnę

en-us	Columns
pl	Kolumny

en-us	Column span
pl	Rozpiętość kolumny

en-us	Combined result
pl	Połączony wynik

en-us	Command
pl	Polecenie

en-us	Commands
pl	Polecenia

en-us	comma-separated list
pl	lista oddzielona przecinkami

en-us	Commercial
pl	Komercyjne

en-us	Compact view
pl	Widok kompaktowy

en-us	Comparing several triggers with "and" is not allowed.
pl	Porównywanie kilku wyzwalaczy przy pomocy "i" jest niedozwolone.

en-us	Compression
pl	Kompresja

en-us	Concurrent sessions
pl	Sesje równoległe

en-us	Condition
pl	Warunek

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for action "%1$s".
pl	Warunek "%2$s" nie został użyty w formule "%3$s" dla akcji "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for correlation "%1$s".
pl	Warunek"%2$s" nie został użyty w formule "%3$s" dla współzależności "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s".
pl	Warunek "%2$s" nie został użyty w formule "%3$s" dla reguły wyszukiwania "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for action "%1$s" is not defined.
pl	Warunek "%2$s" użyty w formule "%3$s" dla akcji "%1$s" nie został zdefiniowany.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for correlation "%1$s" is not defined.
pl	Warunek"%2$s" użyty we wzorcu "%3$s" dla współzależności "%1$s" nie jest zdefiniowany.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s" is not defined.
pl	Warunek "%2$s" użyty w formule "%3$s" dla reguły wyszukiwania "%1$s" nie jest zdefiniowany.

en-us	Conditions
pl	Warunki

en-us	Conditions duplicates for correlation "%1$s".
pl	Powtarzają się warunki dla współzależności "%1$s".

en-us	Configuration
pl	Konfiguracja

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
pl	Statystyki cache'a konfiguracji. Cache - bufor (tryby: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
pl	Utworzono plik konfiguracji "%1$s".

en-us	Configuration import
pl	Import konfiguracji

en-us	Configuration of actions
pl	Konfiguracja akcji

en-us	Configuration of applications
pl	Konfiguracja aplikacji

en-us	Configuration of authentication
pl	Konfiguracja uwierzytelniania

en-us	Configuration of discovery rules
pl	Konfiguracja reguł wykrywania

en-us	Configuration of graph prototypes
pl	Konfiguracja prototypów wykresów

en-us	Configuration of graphs
pl	Konfiguracja wykresów

en-us	Configuration of GUI
pl	Konfiguracja interfejsu użytkownika

en-us	Configuration of host groups
pl	Konfiguracja grup hostów

en-us	Configuration of host prototypes
pl	Konfiguracja prototypów hostów

en-us	Configuration of hosts
pl	Konfiguracja hostów

en-us	Configuration of housekeeping
pl	Konfiguracja porządkowania

en-us	Configuration of icon mapping
pl	Konfiguracja mapowania ikon

en-us	Configuration of images
pl	Konfiguracja obrazów

en-us	Configuration of item prototypes
pl	Konfiguracja prototypów pozycji

en-us	Configuration of items
pl	Konfiguracja pozycji

en-us	Configuration of macros
pl	Konfiguracja makr

en-us	Configuration of maintenance periods
pl	Konfiguracja okresów utrzymania

en-us	Configuration of media types
pl	Konfiguracja typów mediów

en-us	Configuration of network maps
pl	Konfiguracja map sieci

en-us	Configuration of proxies
pl	Konfiguracja proxy

en-us	Configuration of regular expressions
pl	Konfiguracja wyrażeń regularnych

en-us	Configuration of screens
pl	Konfiguracja ekranów

en-us	Configuration of scripts
pl	Konfiguracja skryptów

en-us	Configuration of services
pl	Konfiguracja usług

en-us	Configuration of slide shows
pl	Konfiguracja pokazów slajdów

en-us	Configuration of templates
pl	Konfiguracja szablonów

en-us	Configuration of trigger displaying options
pl	Konfiguracja opcji wyświetlania wyzwalaczy

en-us	Configuration of trigger prototypes
pl	Konfiguracja prototypów wyzwalaczy

en-us	Configuration of triggers
pl	Konfiguracja wyzwalaczy

en-us	Configuration of trigger severities
pl	Konfiguracja poziomów wyzwalaczy

en-us	Configuration of user groups
pl	Konfiguracja grup użytkowników

en-us	Configuration of users
pl	Konfiguracja użytkowników

en-us	Configuration of value mapping
pl	Konfiguracja mapowań wartości

en-us	Configuration of web monitoring
pl	Konfiguracja monitorowania www

en-us	Configuration of working time
pl	Konfiguracja czasu pracy

en-us	Configuration of Zabbix
pl	Konfiguracja Zabbixa

en-us	Configuration updated
pl	Zaktualizowano konfigurację

en-us	configure
pl	konfiguracja

en-us	Configure DB connection
pl	Konfiguruj połączenie DB

en-us	Confirmation text
pl	Tekst potwierdzenia

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
pl	Gratulacje! Poprawnie zainstalowano interfejs użytkownika Zabbix.

en-us	Connected
pl	Połączony

en-us	Connections
pl	Połączenia

en-us	Connection security
pl	Zabezpieczenia połączenia

en-us	Connections from host
pl	Połączenia z hosta

en-us	Connections from proxy
pl	Połączenia z proxy

en-us	Connections to host
pl	Połączenia do hosta

en-us	Connections to proxy
pl	Połączenia do proxy

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
pl	Podczas próby połączenia do serwera Zabbix "%2$s" przekroczono maksymalny czas połączenia %1$s sekund.

en-us	Connection to Zabbix server "%s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
pl	Nie udało się połączenie do serwera Zabbix "%s". Możliwe przyczyny: 1. Błędne IP/DNS serwera w pliku "zabbix.conf.php"; 2. Błędna konfiguracja serwera DNS. 

en-us	Connection to Zabbix server "%s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
pl	Odmowa połączenia do serwera Zabbix "%s". Możliwe przyczyny: 1. Błędne IP/DNS serwera w pliku "zabbix.conf.php"; 2. Usługa środowiska (np. SELinux) blokuje połączenie; 3. Serwer Zabbix nie działa; 4. Zapora blokuje połączenia TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server "%s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
pl	Upłynął limit czasu połączenia z serwerem "%s" . Możliwe przyczyny: 1. Błędne IP/DNS serwera w pliku "zabbix.conf.php"; 2. Zapora sieciowa blokuje połączenia TCP. 

en-us	Connect to
pl	Połącz z

en-us	Constructor
pl	Konstruktor

en-us	Contact
pl	Kontakt

en-us	contains
pl	zawiera

en-us	Contains
pl	Zawiera

en-us	Content controls
pl	Kontrola zawartości

en-us	Content menu
pl	Menu zawartości

en-us	Context name
pl	Nazwa kontekstu

en-us	Contract number
pl	Numer kontraktu

en-us	Convert to JSON
pl	Konwertuj do JSON

en-us	Coordinates
pl	Współrzędne

en-us	Copy
pl	Skopiuj

en-us	Correlation
pl	Współzależność

en-us	Correlation "%1$s" already exists.
pl	Współzależność "%1$s" już istnieje.

en-us	Correlation added
pl	Współzależność dodana

en-us	Correlation deleted
pl	Współzależność usunięta

en-us	Correlation disabled
pl	Współzależności wyłączone

en-us	Correlation disabled
pl	Współzależność wyłączona

en-us	Correlation disabled
pl	Współzależności wyłączonych

en-us	Correlation enabled
pl	Współzależności włączonych

en-us	Correlation enabled
pl	Współzależność włączona

en-us	Correlation enabled
pl	Współzależności włączone

en-us	Correlation is missing parameters: %1$s
pl	We współzależności brakuje parametrów: %1$s

en-us	Correlation name cannot be empty.
pl	Nazwa współzależności nie może być pusta.

en-us	Correlation rule
pl	Reguła współzależności

en-us	Correlation updated
pl	Współzależność zaktualizowana

en-us	Could not save image!
pl	Nie można zapisać obrazu!

en-us	Count
pl	Ilość

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
pl	count() - Liczba pomyślnie pobranych wartości V (które spełniają operator O) dla okresu T

en-us	Count of context switches. Returns integer
pl	Liczba przełączeń kontekstu. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
pl	Liczba wpisów w katalogu, rekurencyjnie. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
pl	Liczba zgodnych linii w monitorowaniu pliku logu. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
pl	Liczba zgodnych linii w monitorowaniu pliku logu z obsługą rotacji. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Count of values enqueued in the preprocessing queue.
pl	Liczba wartości umieszczonych w kolejce przetwarzania wstępnego.

en-us	CPU information. Returns string or integer
pl	Informacje o CPU. Zwraca ciąg znaków lub liczbę

en-us	CPU load. Returns float
pl	Obciążenie CPU. Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	CPU utilisation percentage. Returns float
pl	Użycie procentowe CPU. Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	Create action
pl	Utwórz akcję

en-us	Create application
pl	Utwórz aplikację

en-us	Create application (select host first)
pl	Utwórz aplikację (najpierw wybierz host)

en-us	Create background
pl	Utwórz tło

en-us	Create correlation
pl	Utwórz współzależność

en-us	Create dashboard
pl	Utwórz pulpit

en-us	Create dependent item
pl	Utwórz pozycję zależną

en-us	Create disabled
pl	Tworzenie wyłączone

en-us	Create discovery rule
pl	Utwórz regułę wykrywania

en-us	Create enabled
pl	Tworzenie włączone

en-us	Create graph
pl	Utwórz wykres

en-us	Create graph prototype
pl	Utwórz prototyp wykresu

en-us	Create graph (select host first)
pl	Utwórz wykres (najpierw wybierz host)

en-us	Create host
pl	Utwórz host

en-us	Create host group
pl	Utwórz grupę hostów

en-us	Create host prototype
pl	Utwórz prototyp hosta

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
pl	Czy tworzyć hosty z wybranych prototypów jako wyłączone?

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
pl	Tworzyć hosty z wybranych prototypów jako włączone?

en-us	Create icon
pl	Utwórz ikonę

en-us	Create icon map
pl	Utwórz mapę ikon

en-us	Create item
pl	Utwórz pozycję

en-us	Create item prototype
pl	Utwórz prototyp pozycji

en-us	Create item (select host first)
pl	Utwórz pozycję (najpierw wybierz host)

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
pl	Tworzyć pozycje z wybranych prototypów jako wyłączone?

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
pl	Tworzyć pozycje z wybranych prototypów jako włączone?

en-us	Create maintenance period
pl	Utwórz okres utrzymania

en-us	Create map
pl	Utwórz mapę

en-us	Create media type
pl	Utwórz typ mediów

en-us	Create new
pl	Utwórz nowy

en-us	Create proxy
pl	Utwórz proxy

en-us	Create screen
pl	Utwórz ekran

en-us	Create script
pl	Utwórz skrypt

en-us	Create slide show
pl	Utwórz pokaz slajdów

en-us	Create template
pl	Utwórz szablon

en-us	Create trigger
pl	Utwórz wyzwalacz

en-us	Create trigger prototype
pl	Utwórz prototyp wyzwalacza

en-us	Create trigger (select host first)
pl	Utwórz wyzwalacz (najpierw wybierz host)

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
pl	Czy tworzyć wyzwalacze z wybranych prototypów jako wyłączone?

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
pl	Czy tworzyć wyzwalacze z wybranych prototypów jako włączone?

en-us	Create user
pl	Utwórz użytkownika

en-us	Create user group
pl	Utwórz grupę użytkowników

en-us	Create value map
pl	Utwórz mapę wartości

en-us	Create web scenario
pl	Utwórz scenariusz sieci www

en-us	Create web scenario (select host first)
pl	Utwórz scenariusz sieci www (najpierw wybierz host)

en-us	Critical
pl	Krytyczny

en-us	Current host
pl	Bieżący host

en-us	Current value
pl	Bieżąca wartość

en-us	Custom
pl	Indywidualne

en-us	Custom expression
pl	Wyrażenie użytkownika

en-us	Custom graphs
pl	Wykresy własne

en-us	Custom intervals
pl	Okresy użytkownika

en-us	Custom label
pl	Własna etykieta

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
pl	Własna etykieta dla elementu mapy "%2$s" typu "%1$s" nie może być pusta.

en-us	Custom multiplier
pl	Własny mnożnik

en-us	Custom screens
pl	Własne ekrany

en-us	Custom script
pl	Własny skrypt

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
pl	Własne nazwy poziomów dotyczą wszystkich tłumaczeń i wymagają ręcznego przetłumaczenia!

en-us	Custom size
pl	Własny rozmiar

en-us	Custom slides
pl	Własne slajdy

en-us	Czech (cs_CZ)
pl	Czeski (cs_CZ)

en-us	d
pl	d

en-us	Daily
pl	Dziennie

en-us	Dark
pl	Ciemny

en-us	Dashboard
pl	Pulpit

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
pl	Pulpit "%1$s" już istnieje.

en-us	Dashboard "%1$s" cell X - %2$s Y - %3$s is already taken.
pl	Komórka X - %2$s Y - %3$s pulpitu "%1$s" jest już zajęta.

en-us	Dashboard "%1$s" widget in cell X - %2$s Y - %3$s is out of bounds.
pl	Widżet pulpitu "%1$s" w komórce X - %2$s Y - %3$s jest poza zakresem.

en-us	Dashboard created
pl	Utworzono pulpit

en-us	Dashboard deleted
pl	Usunięto pulpity

en-us	Dashboard deleted
pl	Usunięto pulpity

en-us	Dashboard deleted
pl	Usunięto pulpit

en-us	Dashboard properties
pl	Właściwości pulpitu

en-us	Dashboards
pl	Pulpity

en-us	Dashboard sharing
pl	Udostępnianie pulpitu

en-us	Dashboard updated
pl	Zaktualizowano pulpit

en-us	Dashed line
pl	Linia przerywana

en-us	Data
pl	Dane

en-us	Database host
pl	Host bazy danych

en-us	Database monitor
pl	Monitor bazy danych

en-us	Database name
pl	Nazwa bazy danych

en-us	Database password
pl	Hasło bazy danych

en-us	Database port
pl	Port bazy danych

en-us	Database schema
pl	Schemat bazy danych

en-us	Database server
pl	Serwer bazy danych

en-us	Database type
pl	Typ bazy danych

en-us	Database user
pl	Użytkownik bazy danych

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
pl	Dane z %1$s. Wygenerowano w %2$s sek.

en-us	Data is not properly encoded.
pl	Dane nie są prawidłowo zakodowane.

en-us	Data overview
pl	Przegląd danych

en-us	Data set
pl	Zbiór danych

en-us	Data storage period
pl	Okres przechowywania danych

en-us	Date
pl	Data

en-us	date() - Current date
pl	date() - Aktualna data

en-us	Date HW decommissioned
pl	Data wycofania sprzętu z użytku

en-us	Date HW installed
pl	Data instalacji sprzętu

en-us	Date HW maintenance expires
pl	Data zakończenia umowy serwisowej

en-us	Date HW purchased
pl	Data zakupu sprzętu

en-us	Day
pl	Dzień

en-us	Day before yesterday
pl	Przedwczoraj

en-us	Day of month
pl	Dzień miesiąca

en-us	dayofmonth() - Day of month
pl	dayofmonth() - Dzień miesiąca

en-us	Day of week
pl	Dzień tygodnia

en-us	dayofweek() - Day of week
pl	dayofweek() - Dzień tygodnia

en-us	days
pl	dni

en-us	Days
pl	Dni

en-us	%d device
pl	%d urządzeń

en-us	%d device
pl	%d urządzenie

en-us	%d device
pl	%d urządzenia

en-us	DD.MM.YY
pl	DD.MM.YY

en-us	Debug
pl	Debugowanie

en-us	Debug mode
pl	Tryb debugowania

en-us	Debug mode updated
pl	Zaktualizowano tryb debugowania

en-us	Dec
pl	Gru

en-us	December
pl	Grudzień

en-us	default
pl	domyślny

en-us	Default
pl	Domyślnie

en-us	Default authentication
pl	Domyślne uwierzytelnianie

en-us	Default delay
pl	Domyślne opóźnienie

en-us	Default host inventory mode
pl	Domyślny tryb inwentarza hosta

en-us	Default login form
pl	Domyślny formularz logowania

en-us	Default media type
pl	Domyślny typ mediów

en-us	Default message
pl	Wiadomość domyślna

en-us	Default operation step duration
pl	Domyślny czas trwania kroku operacji

en-us	Default subject
pl	Temat domyślny

en-us	Default theme
pl	Motyw domyślny

en-us	Default theme "%1$s".
pl	Motyw domyślny "%1$s".

en-us	Delay
pl	Opóźnienie

en-us	Delayed by
pl	Opóźniony o

en-us	Delete
pl	Usuń

en-us	Delete all elements that are not present in the XML file?
pl	Usunąć wszystkie elementy, których nie ma w pliku XML?

en-us	Delete and clear
pl	Usuń i wyczyść

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
pl	Usunąć i wyczyścić wybrane szablony? (Uwaga: wszystkie połączone hosty zostaną wyczyszczone!)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
pl	Usunąć i wyczyścić szablon? (Uwaga: wszystkie powiązane hosty zostaną wyczyszczone!)

en-us	Delete application?
pl	Usunąć aplikację?

en-us	Delete current action?
pl	Usunąć aktualną akcję?

en-us	Delete current correlation?
pl	Usunąć bieżącą współzależność?

en-us	Deleted
pl	Usunięto

en-us	Delete dashboard?
pl	Usunąć pulpit?

en-us	Deleted: Host "%1$s".
pl	Usunięto: Host "%1$s".

en-us	Deleted: Host prototype "%1$s" on "%2$s".
pl	Usunięto: Prototyp hosta "%1$s" w "%2$s".

en-us	Delete discovery rule?
pl	Usunąć regułę wykrywania?

en-us	Deleted: Template "%1$s".
pl	Usunięto: Szablon "%1$s".

en-us	Delete expression?
pl	Usunąć wyrażenie?

en-us	Delete graph?
pl	Usunąć wykres?

en-us	Delete graph prototype?
pl	Usunąć prototyp wykresu?

en-us	Delete history of selected items?
pl	Usunąć historię wybranych pozycji?

en-us	Delete history of selected web scenarios?
pl	Usunąć historię wybranych scenariuszy sieci www?

en-us	Delete icon map?
pl	Usunąć mapę ikon?

en-us	Delete item?
pl	Usunąć pozycję?

en-us	Delete item prototype?
pl	Usunąć prototyp pozycji?

en-us	Delete links between selected elements?
pl	Usunąć powiązania między wybranymi elementami?

en-us	Delete maintenance period?
pl	Usunąć okres utrzymania?

en-us	Delete media type?
pl	Usunąć typ mediów?

en-us	Delete missing
pl	Usuń brakujące

en-us	Delete proxy?
pl	Usunąć proxy?

en-us	Delete regular expression?
pl	Usunąć wyrażenie regularne?

en-us	Delete screen?
pl	Usunąć ekran?

en-us	Delete script?
pl	Usunąć skrypt?

en-us	Delete selected actions?
pl	Usunąć wybrane akcje?

en-us	Delete selected applications?
pl	Usunąć wybrane aplikacje?

en-us	Delete selected correlations?
pl	Usunąć wybrane współzależności?

en-us	Delete selected dashboards?
pl	Usunąć wybrane pulpity?

en-us	Delete selected discovery rules?
pl	Usunąć wybrane reguły wykrywania?

en-us	Delete selected elements?
pl	Usunąć wybrane elementy?

en-us	Delete selected graph prototypes?
pl	Usunąć wybrane prototypy wykresów?

en-us	Delete selected graphs?
pl	Usunąć wybrany wykres?

en-us	Delete selected group?
pl	Usunąć wybraną grupę?

en-us	Delete selected groups?
pl	Usunąć wybrane grupy?

en-us	Delete selected host?
pl	Usunąć wybranego hosta?

en-us	Delete selected host groups?
pl	Usunąć wybrane grupy hostów?

en-us	Delete selected host prototype?
pl	Usunąć wybrany prototyp hosta?

en-us	Delete selected host prototypes?
pl	Usunąć wybrane prototypy hostów?

en-us	Delete selected hosts?
pl	Usunąć wybrane hosty?

en-us	Delete selected image?
pl	Usunąć wybrany obraz?

en-us	Delete selected item prototypes?
pl	Usunąć wybrane prototypy pozycji?

en-us	Delete selected items?
pl	Usunąć wybrane pozycje?

en-us	Delete selected maintenance periods?
pl	Usunąć wybrane okresy utrzymania?

en-us	Delete selected map?
pl	Usunąć wybraną mapę?

en-us	Delete selected maps?
pl	Usunąć wybrane mapy?

en-us	Delete selected media types?
pl	Usunąć wybrane typy mediów?

en-us	Delete selected proxies?
pl	Usunąć wybrane proxy?

en-us	Delete selected regular expressions?
pl	Usunąć wybrane wyrażenia regularne?

en-us	Delete selected screens?
pl	Usunąć wybrane ekrany?

en-us	Delete selected scripts?
pl	Usunąć wybrane skrypty?

en-us	Delete selected shapes?
pl	Usunąć wybrane kształty?

en-us	Delete selected slide shows?
pl	Usunąć wybrane pokazy slajdów?

en-us	Delete selected templates?
pl	Usunąć wybrane szablony?

en-us	Delete selected trigger prototypes?
pl	Usunąć wybrane prototypy wyzwalaczy?

en-us	Delete selected triggers?
pl	Usunąć wybrane wyzwalacze?

en-us	Delete selected user?
pl	Usunąć wybranego użytkownika?

en-us	Delete selected users?
pl	Usunąć wybranych użytkowników?

en-us	Delete selected value mapping?
pl	Usunąć wybrane mapowania wartości?

en-us	Delete selected value mapping? It is used for %d item!
pl	Usunąć wybrane mapowanie wartości? Jest wykorzystywane przez %d pozycję!

en-us	Delete selected value mapping? It is used for %d item!
pl	Usunąć wybrane mapowanie wartości? Jest wykorzystywane przez %d pozycji!

en-us	Delete selected value mapping? It is used for %d item!
pl	Usunąć wybrane mapowanie wartości? Jest wykorzystywane przez %d pozycje!

en-us	Delete selected value maps?
pl	Usunąć wybraną mapę wartości?

en-us	Delete selected web scenarios?
pl	Usunąć wybrane scenariusze sieci www?

en-us	Delete service "%1$s"?
pl	Usunąć usługę "%1$s"?

en-us	Delete slide show?
pl	Usunąć pokaz slajdów?

en-us	Delete template?
pl	Usunąć szablon?

en-us	Delete trigger?
pl	Usunąć wyzwalacz?

en-us	Delete trigger prototype?
pl	Usunąć prototyp wyzwalacza?

en-us	Delete web scenario?
pl	Usunąć scenariusz sieci www?

en-us	Delimiter
pl	Ogranicznik

en-us	delta() - Difference between MAX and MIN value of a period T
pl	delta() - Różnica między wartością MAX i MIN okresu T

en-us	Deny
pl	Zabroń

en-us	Dependencies
pl	Zależności

en-us	Dependent
pl	Zależny

en-us	Dependent item
pl	Pozycja zależna

en-us	Depends on
pl	Zależy od

en-us	Deployment status
pl	Stan instalacji

en-us	DES
pl	DES

en-us	descending
pl	malejąco

en-us	Description
pl	Opis

en-us	Description updated
pl	Zaktualizowano opis

en-us	Details
pl	Szczegóły

en-us	Details of web scenario
pl	Szczegóły scenariusza sieci www

en-us	Device
pl	Urządzenie

en-us	Device interrupts. Returns integer
pl	Przerwania urządzenia. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Device uniqueness criteria
pl	Kryteria niepowtarzalności urządzeń

en-us	diff() - Difference between last and preceding values (1 - true, 0 - false)
pl	diff() - Różnica między ostatnią a poprzednią wartością (1 - prawda, 0 - fałsz)

en-us	Dimension (cols x rows)
pl	Wymiary (kolumny x wiersze)

en-us	directory or script name cannot be empty
pl	nazwa katalogu lub skryptu nie może być pusta

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
pl	Rozmiar katalogu (w bajtach). Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Disable
pl	Wyłącz

en-us	Disabled
pl	Wyłączony

en-us	DISABLED
pl	WYŁĄCZONE

en-us	Disable debug mode
pl	Wyłącz tryb debugowania

en-us	Disable debug mode in selected groups?
pl	Wyłączyć tryb debugowania dla wybranych grup?

en-us	Disable host
pl	Wyłącz hosta

en-us	Disable host?
pl	Wyłączyć hosta?

en-us	Disable hosts
pl	Wyłącz hosty

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
pl	Wyłączyć hosty w wybranych grupach hostów?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
pl	Wyłączyć hosty monitorowane przez wybrane proxy?

en-us	Disable selected actions?
pl	Wyłączyć wybrane akcje?

en-us	Disable selected applications?
pl	Wyłączyć wybrane aplikacje?

en-us	Disable selected correlations?
pl	Wyłączyć wybrane współzależności?

en-us	Disable selected discovery rules?
pl	Wyłączyć wybrane reguły wykrywania?

en-us	Disable selected groups?
pl	Wyłączyć wybrane grupy?

en-us	Disable selected hosts?
pl	Wyłączyć wybrane hosty?

en-us	Disable selected items?
pl	Wyłączyć wybrane pozycje?

en-us	Disable selected media types?
pl	Wyłączyć wybrane typy mediów?

en-us	Disable selected triggers?
pl	Wyłączyć wybrane wyzwalacze?

en-us	Disable selected web scenarios?
pl	Wyłączyć wybrane scenariusze sieci www?

en-us	Disaster
pl	Katastrofa

en-us	Discovered
pl	Wykryte

en-us	Discovered by
pl	Wykryty przez

en-us	Discovered device
pl	Wykryte urządzenie

en-us	discovered host
pl	wykryte hostyDodaj urządzenie

en-us	Discovered items
pl	Wykryte pozycje

en-us	discovered service
pl	wykryte usługi

en-us	discovery
pl	wykrywanie

en-us	Discovery
pl	Wykrywanie

en-us	Discovery by proxy
pl	Wykrywanie przez proxy

en-us	Discovery check
pl	Test wykrywania

en-us	Discovery check error
pl	Błąd testu wykrywania

en-us	Discovery checks
pl	Testy wykrywania

en-us	Discovery list
pl	Lista reguł wykrywania

en-us	Discovery object
pl	Obiekt wykrywania

en-us	Discovery of VMware clusters, <url> - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie klastrów VMWare, <url> - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, <url> - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie magazynu danych VMWare, <url> - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
pl	Wykrywanie magazynu danych hipernadzorcy VMWare, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, <url> - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie hipernadzorców VMWare, <url> - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
pl	Wykrywanie urządzeń dyskowych maszyn wirtualnych VMWare, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
pl	Wykrywanie systemów plików maszyn wirtualnych VMWare, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, <url> - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie wirtualnych maszyn VMWare, <url> - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery rule
pl	Reguła wykrywania

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
pl	Reguła wykrywania "%1$s" już istnieje.

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Reguła wykrywania "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
pl	Reguła wykrywania "%1$s" już istnieje w "%2$s", odziedziczona z innego szablonu.

en-us	Discovery rule "%1$s" is used in "%2$s" action.
pl	Reguła wykrywania "%1$s" jest używana w akcji "%2$s".

en-us	Discovery rule created
pl	Utworzono regułę wykrywania

en-us	Discovery rule deleted
pl	Usunięto regułę wykrywania

en-us	Discovery rule disabled
pl	Wyłączono regułę wykrywania

en-us	Discovery rule disabled
pl	Wyłączono reguły wykrywania

en-us	Discovery rule disabled
pl	Wyłączono reguły wykrywania

en-us	Discovery rule enabled
pl	Włączono reguły wykrywania

en-us	Discovery rule enabled
pl	Włączono regułę wykrywania

en-us	Discovery rule enabled
pl	Włączono reguły wykrywania

en-us	discovery rule is disabled
pl	reguła wykrywania jest wyłączona

en-us	Discovery rules
pl	Reguły wykrywania

en-us	Discovery rules deleted
pl	Usunięto reguły wykrywania

en-us	Discovery rule updated
pl	Zaktualizowano regułę wykrywania

en-us	Discovery status
pl	Stan wykrywania

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
pl	Statystyki odczytu dysku. Zwraca liczbę całkowitą dla typów sectors, operations, bytes; liczbę zmiennoprzecinkową dla typów sps, ops, bps

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Przestrzeń dyskowa w bajtach lub procentach ogólnej przestrzeni. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
pl	Statystyki zapisu na dysk. Zwraca liczbę całkowitą dla typów sectors, operations, bytes (sektory, operacje i bajty); liczbę rzeczywistą dla typów sps, ops i bps

en-us	Display graph
pl	Wyświetl wykres

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
pl	Wyświetlanie %1$s z %2$s znalezionych

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
pl	Wyświetlone od %1$s do %2$s z %3$s znalezionych

en-us	Displaying options
pl	Wyświetlanie opcji

en-us	Display OK triggers for
pl	Wyświetlanie wyzwalaczy w stanie OK przez

en-us	Display problems
pl	Wyświetl problemy

en-us	Display stacked graph
pl	Wyświetl wykres skumulowany

en-us	d.M
pl	d.M

en-us	DNS
pl	DNS

en-us	DNS name
pl	Nazwa DNS

en-us	does not contain
pl	nie zawiera

en-us	does not equal
pl	nie równa się

en-us	does not match
pl	nie pasuje

en-us	Do not calculate
pl	Nie wyliczaj

en-us	Do not keep history
pl	Nie przechowuj historii

en-us	Do not keep trends
pl	Nie przechowuj trendów

en-us	Dot
pl	Kropka

en-us	Down
pl	Nie działa

en-us	Down
pl	Nie działa

en-us	Download the configuration file
pl	Pobranie pliku konfiguracyjnego

en-us	Downtime
pl	Czas przerwy w pracy

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
pl	Zastąpić wyrażenie warunkowe?

en-us	Draw
pl	Rysuj

en-us	Draw style
pl	Styl rysowania

en-us	Dropdown first entry
pl	Pierwszy wpis menu rozwijalnego

en-us	Dropdown first entry "%1$s".
pl	Pierwszy wpis menu rozwijalnego "%1$s".

en-us	Dropdown remember selected "%1$s".
pl	Menu rozwijalne zapamiętuje wybrane "%1$s".

en-us	Duplicate "%1$s" value "%2$s" for correlation.
pl	Powtórzenie "%1$s" wartości "%2$s" dla współzależności.

en-us	Duplicate "%1$s" value "%2$s" for correlation "%3$s".
pl	Powtórzenie "%1$s" wartości "%2$s" dla współzależności "%3$s".

en-us	Duplicate dependencies in trigger "%1$s".
pl	Powielone zależności w wyzwalaczu "%1$s"

en-us	Duplicate dependencies in trigger prototype "%1$s".
pl	Powielone zależności w prototypie wyzwalacza "%1$s".

en-us	Duplicate "description" value "%1$s" for media type.
pl	Powtórzona wartość "description" (opis) "%1$s" dla typu mediów.

en-us	Duplicate host. Host with the same host name "%s" already exists in data.
pl	Powielony host. Już istnieje host o tej samej nazwie "%s".

en-us	Duplicate host. Host with the same visible name "%s" already exists in data.
pl	Powielony host. Już istnieje host o tej samej widocznej nazwie "%s".

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for application prototype in item prototype "%2$s".
pl	Powtórzona wartość "name" (nazwa) "%1$s" dla prototypu aplikacji w prototypie pozycji "%2$s".

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
pl	Powtórzona wartość "name" (nazwa) "%1$s" dla mapy.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for screen.
pl	Powtórzona wartość "name" (nazwa) "%1$s" dla ekranu.

en-us	Duplicate severity name "%s".
pl	Powielona nazwa poziomu "%s".

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
pl	Powtórzone userid (id użytkownika) "%1$s" w użytkownikach dla mapy "%2$s".

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for screen "%2$s".
pl	Powtórzone userid (id użytkownika) "%1$s" w użytkownikach dla ekranu "%2$s".

en-us	Duplicate usrgrpid "%1$s" in user groups for map "%2$s".
pl	Powtórzone usrgrpid (id grupy użytkowników) "%1$s" w grupie użytkowników dla mapy "%2$s".

en-us	Duplicate usrgrpid "%1$s" in user groups for screen "%2$s".
pl	Powtórzone usrgrpid (id grupy użytkowników) "%1$s" w grupie użytkowników dla ekranu "%2$s".

en-us	Duration
pl	Czas trwania

en-us	Dutch (nl_NL)
pl	Holenderski (nl_NL)

en-us	Dynamic item
pl	Pozycja dynamiczna

en-us	Dynamic items
pl	Pozycje dynamiczne

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
pl	Każdy adres URL powinien mieć unikalną nazwę. Należy się upewnić, że istnieje tylko jeden adres o tej nazwie

en-us	Edit
pl	Edycja

en-us	Edit dashboard
pl	Edycja pulpitu

en-us	Edit map
pl	Edycja mapy

en-us	Edit screen
pl	Edycja ekranu

en-us	Edit slide show
pl	Edycja pokazu slajdów

en-us	Edit tree element
pl	Edytuj element drzewa

en-us	Edit trigger
pl	Edycja wyzwalacza

en-us	Edit widget
pl	Edycja widżetu

en-us	Effective value
pl	Wartość efektywna

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
pl	Błąd Elasticsearch: %1$s.

en-us	Elasticsearch url is not set for type: %1$s.
pl	Nie ustawiono adresu URL Elasticsearch dla typu: %1$s.

en-us	Element
pl	Element

en-us	Element name
pl	Nazwa elementu

en-us	Ellipse
pl	Elipsa

en-us	Email
pl	E-mail

en-us	Empty
pl	Pusty

en-us	Empty action condition.
pl	Pusty warunek akcji.

en-us	Empty application prototype name in item prototype "%1$s".
pl	Pusta nazwa prototypu aplikacji w prototypie pozycji "%1$s".

en-us	Empty colour.
pl	Pusty kolor.

en-us	Empty correlation ID.
pl	Puste ID współzależności.

en-us	Empty filter condition formula ID for action "%1$s".
pl	ID formuły warunku filtra dla akcji "%1$s" jest puste.

en-us	Empty filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
pl	ID formuły warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s" jest puste.

en-us	Empty filter condition macro for discovery rule "%1$s".
pl	Makro warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s" jest puste.

en-us	Empty filter condition operator for action "%1$s".
pl	Pusty operator warunku filtra dla akcji "%1$s".

en-us	Empty filter condition type for action "%1$s".
pl	Pusty typ warunku filtra dla akcji "%1$s".

en-us	Empty input parameter.
pl	Pusty parametr wejściowy.

en-us	Empty input parameters.
pl	Puste parametry wejściowe.

en-us	Empty map ID.
pl	Puste ID mapy.

en-us	Empty media type ID.
pl	Puste ID typu mediów.

en-us	Empty name.
pl	Pusta nazwa.

en-us	Empty parameters
pl	Puste parametry

en-us	Empty screen ID.
pl	Puste ID ekranu.

en-us	Empty screen ID for screen.
pl	Puste ID ekranu dla ekranu.

en-us	Empty screen ID for template screen.
pl	Puste ID ekranu dla szablonu ekranu.

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
pl	Plik certyfikatu SSL dla scenariusza sieci www "%1$s" jest pusty.

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
pl	Plik klucza SSL dla scenariusza sieci www "%1$s" jest pusty.

en-us	Enable
pl	Włącz

en-us	Enable confirmation
pl	Włącz potwierdzanie

en-us	Enabled
pl	Włączony

en-us	Enable debug mode
pl	Włącz tryb debugowania

en-us	Enable debug mode in selected groups?
pl	Włączyć tryb debugowania w wybranych grupach?

en-us	Enable host
pl	Włącz hosta

en-us	Enable host?
pl	Włączyć hosta?

en-us	Enable hosts
pl	Włącz hosty

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
pl	Włączyć hosty monitorowane przez wybrane proxy?

en-us	Enable HTTP authentication
pl	Włącz autentykację HTTP

en-us	Enable internal housekeeping
pl	Włącz wewnętrzne porządkowanie

en-us	Enable LDAP authentication
pl	Włącz autentykację LDAP

en-us	Enable selected actions?
pl	Włączyć wybrane akcje?

en-us	Enable selected applications?
pl	Włączyć wybrane aplikacje?

en-us	Enable selected correlations?
pl	Włączyć wybrane współzależności?

en-us	Enable selected discovery rules?
pl	Włączyć wybrane reguły wykrywania?

en-us	Enable selected groups?
pl	Włączyć wybrane grupy?

en-us	Enable selected hosts?
pl	Włączyć wybrane hosty?

en-us	Enable selected items?
pl	Włączyć wybrane pozycje?

en-us	Enable selected media types?
pl	Włączyć wybrane typy mediów?

en-us	Enable selected triggers?
pl	Włączyć wybrane wyzwalacze?

en-us	Enable selected web scenarios?
pl	Włączyć wybrane scenariusze sieci www?

en-us	Enable trapping
pl	Włącz wyłapywanie

en-us	Encryption
pl	Szyfrowanie

en-us	English (en_GB)
pl	Angielski (en_GB)

en-us	English (en_US)
pl	Angielski (en_US)

en-us	equals
pl	równa się

en-us	Equals
pl	Jest równy

en-us	Error
pl	Błąd

en-us	Error: %1$s
pl	Błąd: %1$s

en-us	Error in search request for table "%1$s".
pl	Błąd w zapytaniu wyszukiwania dla tabeli "%1$s".

en-us	Error message
pl	Komunikat błędu

en-us	esc_step_from and esc_step_to must be set together.
pl	esc_step_from i esc_step_to muszą być ustawione równocześnie.

en-us	Event
pl	Zdarzenie

en-us	Event acknowledged
pl	Zdarzenie potwierdzone

en-us	Event correlation
pl	Współzależność zdarzeń

en-us	Event correlation rules
pl	Zasady współzależności zdarzeń

en-us	Event details
pl	Szczegóły zdarzenia

en-us	Event generation
pl	Generowanie zdarzeń

en-us	Event ID
pl	ID zdarzenia

en-us	Event list [previous 20]
pl	Lista zdarzeń [poprzednie 20]

en-us	Event log monitoring. Returns log
pl	Monitorowanie logu zdarzeń. Zwraca log

en-us	Events and alerts
pl	Zdarzenia i alarmy

en-us	Event source
pl	Źródło zdarzenia

en-us	Event tag pair
pl	Para znaczników zdarzeń

en-us	Event type
pl	Typ zdarzenia

en-us	Event updated
pl	Zdarzenie zaktualicowane

en-us	Event updated
pl	Zdarzenia zaktualizowane

en-us	Event updated
pl	Zdarzenia zaktualizowane

en-us	Every day(s)
pl	Co ile dni

en-us	Every week(s)
pl	Co ile tygodni

en-us	Exclude
pl	Wykluczyć

en-us	Exclude host groups
pl	Wyklucz grupy hostów

en-us	Execute
pl	Wykonaj

en-us	Executed
pl	Wykonano

en-us	Executed script
pl	Wykonywany skrypt

en-us	Execute on
pl	Wykonaj na

en-us	Execute SQL error [%1$s] in [%2$s].
pl	Błąd wykonania SQL [%1$s] w [%2$s].

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
pl	Wykonuje zapytanie WMI i zwraca pierwszy wybrany obiekt. Zwraca liczbę całkowitą, zmiennoprzecinkową, ciąg znaków lub tekst (zależnie od zapytania)

en-us	Execution confirmation
pl	Potwierdzenie wykonania

en-us	Expand
pl	Rozwiń

en-us	Expand macros
pl	Rozwiń makra

en-us	Expand single problem
pl	Rozwiń pojedynczy problem

en-us	Expired
pl	Przedawnione

en-us	Exploded
pl	Rozwinięty

en-us	Export
pl	Eksport

en-us	Export to CSV
pl	Eksportuj do pliku CSV

en-us	Expression
pl	Wyrażenie

en-us	Expression cannot be empty
pl	Wyrażenie nie może być puste

en-us	Expression constructor
pl	Konstruktor wyrażeń

en-us	expression is empty
pl	wyrażenie jest puste

en-us	Expressions
pl	Wyrażenia

en-us	Expression syntax error.
pl	Błąd składni wyrażenia.

en-us	Expression type
pl	Typ wyrażenia

en-us	Expression Variable Elements
pl	Elementy zmiennej wyrażenia

en-us	External check
pl	Test zewnętrzny

en-us	Ez Texting
pl	Ez Texting

en-us	F
pl	P

en-us	Fail
pl	Niepowodzenie

en-us	Failed
pl	Niepowodzenie

en-us	Failed to create dashboard
pl	Nie udało się utworzyć pulpitu

en-us	failed to parse JSON
pl	nieudane przetwarzanie JSON

en-us	Failed to parse URL.
pl	Nie udało się przetworzyć URL.

en-us	Failed to update dashboard
pl	Nie udało się zaktualizować pulpitu

en-us	Failed to update template.
pl	Nie udało się zaktualizować szablonu.

en-us	Failure Audit
pl	Audyt niepowodzeń

en-us	FALSE
pl	FAŁSZ

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
pl	Błąd fatalny, proszę zgłosić do zespołu Zabbix

en-us	Favourite graphs
pl	Ulubione wykresy

en-us	Favourite maps
pl	Ulubione mapy

en-us	Favourite screens
pl	Ulubione ekrany

en-us	Feb
pl	Lut

en-us	February
pl	Luty

en-us	Field
pl	Pole

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
pl	Pole "%1$s" nie może być ustawione na NULL.

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
pl	Pole "%1$s" jest wymagane.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
pl	Brak wartości w polu "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is missing a value for media type "%2$s".
pl	Brak wartości w polu "%1$s" dla typu mediów "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is missing a value for screen "%2$s".
pl	Brak wartości w polu "%1$s" dla ekranu "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
pl	Pole "%1$s" jest niewłaściwe: %2$s

en-us	Field "%1$s" is not integer.
pl	Pole "%1$s" nie zawiera liczby całkowitej.

en-us	Field "%1$s" is not string.
pl	Pole "%1$s" nie zawiera ciągu znaków.

en-us	Field "%1$s" is required for media type "%2$s".
pl	Pole "%1$s" jest wymagane dla typu mediów "%2$s".

en-us	Field "%1$s" must be missing.
pl	Pole "%1$s" musi być puste.

en-us	Field "host" is mandatory.
pl	Pole "host" jest wymagane.

en-us	File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Returns integer
pl	Suma kontrolna pliku, obliczana przez algorytm UNIX cksum. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	File format is unsupported.
pl	Nieobsługiwany format pliku.

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
pl	Plik jest zbyt duży, maksymalny rozmiar ładowanego pliku %1$s bajtów.

en-us	File provided to a view does not exist. Tried to find "%s".
pl	Plik udostępniony do oglądania nie istnieje. Próbowano wyszukać "%s".

en-us	File size (in bytes). Returns integer
pl	Rozmiar pliku (w bajtach). Zwraca liczbę całkowitą

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
pl	Informacja o czasie pliku. Zwraca liczbę całkowitą (znacznik czasu Unix)

en-us	Fill
pl	Wypełnij

en-us	Filled region
pl	Obszar wypełniony

en-us	Filter
pl	Filtr

en-us	Filters
pl	Filtry

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
pl	Szuka ciągu w pliku. Zwraca 0 - nie znaleziono; 1 - znaleziono

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
pl	Szuka ciągu w pliku. Zwraca linię zawierającą zgodny ciąg, lub określoną w opcjonalnym parametrze output (wyjście)

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
pl	Szuka ciągu na stronie www. Zwraca zgodny ciąg, lub określony w opcjonalnym parametrze output (wyjście)

en-us	Finish
pl	Zakończ

en-us	Finnish (fi_FI)
pl	Fiński (fi_FI)

en-us	first
pl	pierwszy

en-us	First
pl	Pierwsza

en-us	first parameter is expected
pl	oczekiwano pierwszego parametru

en-us	Fit
pl	Dopasowanie

en-us	Fit to map
pl	Dopasuj do mapy

en-us	Fixed
pl	Stały

en-us	Flexible
pl	Elastyczny

en-us	Follow redirects
pl	Podążaj za przekierowaniami

en-us	Font
pl	Czcionka

en-us	Font colour
pl	Kolor czcionki

en-us	Font size
pl	Rozmiar czcionki

en-us	forecast() - Forecast for next t seconds based on period T
pl	forecast() - Prognoza na następne t sekund na podstawie okresu T

en-us	For guest, password must be empty
pl	Hasło użytkownika guest musi być puste

en-us	Form data
pl	Dane formularza

en-us	Formula
pl	Formuła

en-us	fourth
pl	czwarty

en-us	French (fr_FR)
pl	Francuski (fr_FR)

en-us	Fri
pl	Pt

en-us	Friday
pl	Piątek

en-us	From
pl	Od

en-us	Frontend access
pl	Dostęp do interfejsu użytkownika

en-us	Frontend access updated
pl	Zaktualizowano dostęp do interfejsu użytkownika

en-us	Frontend messaging
pl	Komunikaty interfejsu użytkownika

en-us	FTP
pl	FTP

en-us	Full
pl	Pełny

en-us	Full clone
pl	Pełne powielenie

en-us	Fullscreen
pl	Pełny ekran

en-us	Function
pl	Funkcja

en-us	fuzzytime() - Difference between item value (as timestamp) and Zabbix server timestamp is less than or equal to T seconds (1 - true, 0 - false)
pl	fuzzytime() - Różnica między wartością pozycji (jako znacznik czasu) a znacznikiem czasu serwera Zabbix jest mniejsza lub równa T sekund (1 - prawda, 0 - fałsz)

en-us	General
pl	Ogólne

en-us	Generated in %s sec
pl	Wygenerowano w %s sek

en-us	Georgian (ka_GE)
pl	Gruziński (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
pl	Niemiecki (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
pl	Pobiera zawartość strony www. Zwraca źródło strony www jako tekst

en-us	Given expression is not a macro
pl	Podane wyrażenie nie jest makrem

en-us	global housekeeping settings
pl	globalne ustawienia porządkowania

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
pl	Globalne wyrażenie regularne "%1$s" nie istnieje.

en-us	Global script
pl	Skrypt globalny

en-us	Global scripts
pl	Skrypty globalne

en-us	Global value
pl	Wartość globalna

en-us	GMT%1$s
pl	GMT%1$s

en-us	Go back to %1$s
pl	Wróć do %1$s

en-us	Google Chrome
pl	Google Chrome

en-us	Go to
pl	Przejdź do

en-us	Go to dashboard
pl	Przejdź do pulpitu

en-us	Gradient line
pl	Linia gradientu

en-us	Graph
pl	Wykres

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Wykres "%1$s" istnieje w "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
pl	Wykres "%1$s" istnieje w "%2$s" (odziedziczony z innego szablonu).

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
pl	Wykres "%1$s" już istnieje w "%2$s" (pozycje nie są identyczne).

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s".
pl	Wykres "%1$s" nie może dziedziczyć. Brak wymaganej pozycji dla "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s" (Ymax value item).
pl	Wykres "%1$s" nie może dziedziczyć. Brak wymaganej pozycji dla "%2$s" (pozycja wartości Ymax).

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s" (Ymin value item).
pl	Wykres "%1$s" nie może dziedziczyć. Brak wymaganej pozycji dla "%2$s" (pozycja wartości Ymin).

en-us	Graph "%1$s" does not exist on template "%2$s".
pl	W szablonie "%2$s" nie ma wykresu "%1$s".

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
pl	Wykres "%1$s" z pozycjami pochodzącymi z szablonów nie może zawierać pozycji z innych hostów.

en-us	Graph added
pl	Dodano wykres

en-us	Graph (classic)
pl	Wykres (klasyczny)

en-us	Graph copied
pl	Wykresów skopiowanych

en-us	Graph copied
pl	Wykresy skopiowane

en-us	Graph copied
pl	Wykres skopiowany

en-us	Graph deleted
pl	Usunięto wykres

en-us	Graph element
pl	Element wykresu

en-us	Graph prototype
pl	Prototyp wykresu

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
pl	Prototyp wykresu "%1$s" zawiera prototypy pozycji z wielu reguł wykrywania.

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
pl	Prototyp wykresu "%1$s" musi mieć przynajmniej jeden prototyp pozycji.

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
pl	Prototyp wykresu "%1$s" z pozycjami pochodzącymi z szablonów nie może zawierać pozycji z innych hostów.

en-us	Graph prototype added
pl	Dodano prototyp wykresu

en-us	Graph prototype deleted
pl	Usunięto prototyp wykresu

en-us	Graph prototype not found.
pl	Nie znaleziono prototypu wykresu.

en-us	Graph prototypes
pl	Prototypy wykresów

en-us	Graph prototypes deleted
pl	Usunięto prototypy wykresów

en-us	Graph prototype updated
pl	Zaktualizowano prototyp wykresu

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
pl	Prototyp wykresu o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	Graphs
pl	Wykresy

en-us	Graphs deleted
pl	Usunięto wykresy

en-us	Graph sum
pl	Suma wykresu

en-us	Graph type
pl	Typ wykresu

en-us	Graph updated
pl	Zaktualizowano wykres

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
pl	Wykres o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	Graph with name "%1$s" already exists in graphs or graph prototypes.
pl	Istnieje już wykres lub prototyp wykresu o nazwie "%1$s".

en-us	Graph with same name but other type exist.
pl	Innego typu wykres o takiej samej nazwie już istnieje.

en-us	Greek (el_GR)
pl	Grecki (el_GR)

en-us	Grid
pl	Siatka

en-us	Group
pl	Grupa

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
pl	Nie można usunąć grupy "%1$s", jest używana przez prototyp hosta.

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
pl	Grupa"%1$s" nie może zostać usunięta, ponieważ jest użyta w warunku współzależności.

en-us	Group "%1$s" does not exist.
pl	Grupa "%1$s" nie istnieje.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
pl	Grupa "%1$s" dla hosta "%2$s" nie istnieje.

en-us	Group added
pl	Dodano grupę

en-us	Group deleted
pl	Usunięto grupę

en-us	Group deleted
pl	Usunięto grupy

en-us	Group deleted
pl	Usunięto grupy

en-us	Group for discovered hosts
pl	Grupa dla wykrytych hostów

en-us	Group for discovered hosts "%1$s".
pl	Grupa dla wykrytych hostów "%1$s".

en-us	Grouping by
pl	Grupowanie wg

en-us	Group name
pl	Nazwa grupy

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
pl	Prototyp grupy nie może bazować na wykrytej grupie hostów "%1$s".

en-us	Group prototypes
pl	Prototypy grup

en-us	Groups
pl	Grupy

en-us	Group updated
pl	Zaktualizowano grupę

en-us	GSM modem
pl	Modem GSM

en-us	GUI
pl	GUI

en-us	GUI access disabled.
pl	Dostęp do GUI wyłączony.

en-us	h
pl	h

en-us	Hardware
pl	Sprzęt

en-us	Hardware (Full details)
pl	Sprzęt (wszystkie informacje)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
pl	Odczyt czujnika sprzętowego. Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	Headers
pl	Nagłówki

en-us	Hebrew (he_IL)
pl	Hebrajski (he_IL)

en-us	Height
pl	Wysokość

en-us	Help
pl	Pomoc

en-us	Hexadecimal to decimal
pl	Liczba szesnastkowa do dziesiętnej

en-us	hh
pl	hh

en-us	hh.mm
pl	hh.mm

en-us	H:i
pl	H:i

en-us	Hidden
pl	Ukryte

en-us	Hide debug
pl	Ukryj śledzenie

en-us	Hide groups without problems
pl	Ukryj grupy bez problemów

en-us	Hide selected
pl	Ukryj wybrane

en-us	Hierarchy
pl	Hierarchia

en-us	High
pl	Wysoki

en-us	High-contrast dark
pl	Ciemny mocny kontrast

en-us	High-contrast light
pl	Jasny mocny kontrast

en-us	Highlight whole row
pl	Podkreśl cały wiersz

en-us	H:i:s
pl	H:i:s

en-us	History
pl	Historia

en-us	History cleared
pl	Wyczyszczono historię

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
pl	Czyszczenie historii może zająć dużo czasu. Kontynuować?

en-us	History data selection
pl	Wybór danych historii

en-us	History data storage period
pl	Okres przechowywania danych historii

en-us	History data storage period "%1$s".
pl	Okres przechowywania danych historii "%1$s".

en-us	History of events
pl	Historia zdarzeń

en-us	History storage period
pl	Okres przechowywania historii

en-us	Horizontal
pl	Poziome

en-us	Horizontal align
pl	Ułożenie poziome

en-us	host
pl	host

en-us	Host
pl	Host

en-us	Host
pl	Hosty

en-us	Host
pl	Hosty

en-us	Host "%1$s" already exists.
pl	Host "%1$s" już istnieje.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
pl	Host "%1$s" nie może istnieć bez grupy hostów.

en-us	Host "%1$s" is monitored with proxy "%2$s".
pl	Host "%1$s" jest monitorowany przez proxy "%2$s".

en-us	Host access
pl	Dostęp do hosta

en-us	Host added
pl	Dodano hosta

en-us	Host (ascending)
pl	Hosty (rosnąco)

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
pl	Host nie może posiadać więcej niż jeden interfejs tego samego typu.

en-us	Host count
pl	Liczba hostów

en-us	Host deleted
pl	Usunięto hosta

en-us	Host disabled
pl	Wyłączono hosty

en-us	Host disabled
pl	Wyłączono hosty

en-us	Host disabled
pl	Wyłączono host

en-us	Host enabled
pl	Włączono hosty

en-us	Host enabled
pl	Włączono host

en-us	Host enabled
pl	Włączono hosty

en-us	host group
pl	grupa hostów

en-us	Host group
pl	Grupa hostów

en-us	Host group "%1$s" already exists.
pl	Grupa hostów "%1$s" już istnieje.

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
pl	Nie można usunąć grupy hostów "%1$s", jest użyta w skrypcie globalnym.

en-us	Host group "%1$s" is internal and can not be deleted.
pl	Grupa hostów "%1$s" jest grupą wewnętrzną i nie można jej usunąć.

en-us	Host group elements
pl	Elementy grupy hostów

en-us	Host group issues
pl	Problemy grupy hostów

en-us	Host group label type
pl	Typ etykiety grupy hostów

en-us	Host groups
pl	Grupy hostów

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
pl	Grupa hostów o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	hostid of dependent item and master item should match
pl	hostid pozycji zależnej i głównej powinny się zgadzać

en-us	Host info
pl	Informacja o hostach

en-us	Host interface
pl	Interfejs hosta

en-us	Host inventory
pl	Inwentarz hosta

en-us	Host inventory overview
pl	Przegląd inwentarza hosta

en-us	Host IP
pl	Adres IP hosta

en-us	host is not monitored
pl	host nie jest monitorowany

en-us	Host issues
pl	Problemy hosta

en-us	"host:key" pair is expected
pl	oczekiwano pary "host:klucz"

en-us	Host label type
pl	Typ etykiety hosta

en-us	Host macros
pl	Makra hosta

en-us	Host metadata
pl	Meta-dane hosta

en-us	Host name
pl	Nazwa hosta

en-us	Host networks
pl	Sieci hosta

en-us	host pattern
pl	wzorzec hosta

en-us	Host prototype
pl	Prototyp hosta

en-us	Host prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Prototyp hosta "%1$s" istnieje w "%2$s".

en-us	Host prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
pl	Prototyp hosta "%1$s" istnieje w "%2$s", odziedziczony z innego szablonu.

en-us	Host prototype added
pl	Dodano prototyp hosta

en-us	Host prototype deleted
pl	Usunięto prototyp hosta

en-us	Host prototypes
pl	Prototypy hostów

en-us	Host prototypes deleted
pl	Usunięto prototypy hostów

en-us	Host prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypów hostów

en-us	Host prototype updated
pl	Zaktualizowano prototyp hosta

en-us	Host prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypy hostów

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
pl	Istnieje już prototyp hosta z nazwą hosta "%1$s" w regule wykrywania "%2$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
pl	Istnieje już prototyp hosta z widoczną nazwą "%1$s" w regule wykrywania "%2$s".

en-us	Host router
pl	Router hosta

en-us	Hosts
pl	Hosty

en-us	Hosts and groups
pl	Hosty i grupy

en-us	Host screens
pl	Ekrany hosta

en-us	Hosts location
pl	Lokalizacja hosta

en-us	Host subnet mask
pl	Maska podsieci hosta

en-us	Hosts updated
pl	Zaktualizowano hosty

en-us	Host time
pl	Czas hosta

en-us	Host updated
pl	Zaktualizowano hosta

en-us	Host update failed.
pl	Aktualizacja hosta się nie powiodła.

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
pl	Host o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
pl	Host o takiej samej nazwie "%1$s" już istnieje.

en-us	Host with the same name "%s" already exists.
pl	Host o takiej samej nazwie "%s" już istnieje.

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
pl	Host o takiej samej widocznej nazwie "%1$s" już istnieje.

en-us	Host with the same visible name "%s" already exists.
pl	Host o takiej samej widocznej nazwie "%s" już istnieje.

en-us	Hours
pl	Godziny

en-us	Housekeeping
pl	Porządkowanie

en-us	HTTP
pl	HTTP

en-us	HTTP agent
pl	Agent HTTP

en-us	HTTP authentication
pl	Uwierzytelnianie HTTP

en-us	HTTP login form
pl	Formularz logowania HTTP

en-us	HTTP proxy
pl	HTTP proxy

en-us	HTTPS
pl	HTTPS

en-us	HTTP settings
pl	Ustawienia HTTP

en-us	Hungarian (hu_HU)
pl	Węgierski (hu_HU)

en-us	HW architecture
pl	Architektura sprzętowa

en-us	ICMP ping
pl	ICMP ping

en-us	icon
pl	ikona

en-us	Icon
pl	Ikona

en-us	Icon (default)
pl	Ikona (domyślna)

en-us	Icon (disabled)
pl	Ikona (wyłączone)

en-us	Icon highlight
pl	Podświetlenie ikony

en-us	Icon (maintenance)
pl	Ikona (utrzymanie)

en-us	Icon map
pl	Mapa ikon

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
pl	Mapa ikon "%1$s" nie może być usunięta. Jest użyta w mapie "%2$s".

en-us	Icon map created
pl	Utworzono mapę ikon

en-us	Icon map deleted
pl	Usunięto mapę ikon

en-us	Icon mapping
pl	Mapowanie ikon

en-us	Icon map "%s" already exists.
pl	Mapa ikon "%s" już istnieje.

en-us	Icon map updated
pl	Zaktualizowano mapę ikon

en-us	Icon (problem)
pl	Ikona (problem)

en-us	Icons
pl	Ikony

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
pl	Ikona o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	ID
pl	ID

en-us	Identification of the system. Returns string
pl	Identyfikacja systemu. Zwraca ciąg znaków

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
pl	W przypadku, gdy ten komunikat jest błędny należy skontaktować się z administratorami celem nadania uprawnień.

en-us	image
pl	obraz

en-us	Image
pl	Obraz

en-us	Image "%1$s" already exists.
pl	Obraz "%1$s" już istnieje.

en-us	Image added
pl	Dodano obraz

en-us	Image deleted
pl	Usunięto obraz

en-us	Image label type
pl	Typ etykiety obrazu

en-us	Image load error [%1$s] in [%2$s].
pl	Błąd ładowania obrazu [%1$s] w [%2$s].

en-us	Images
pl	Obrazy

en-us	Images for all maps will be updated!
pl	Obrazy dla wszystkich map zostaną zaktualizowane!

en-us	Image size must be less than %s.
pl	Rozmiar obrazu musi być mniejszy niż %s.

en-us	Image updated
pl	Zaktualizowano obraz

en-us	IMAP
pl	IMAP

en-us	Immediately
pl	Teraz

en-us	Import
pl	Import

en-us	Imported successfully
pl	Import się powiódł

en-us	Import failed
pl	Importowanie się nie powiodło

en-us	Import file
pl	Importowanie pliku

en-us	Impossible to filter by inventory field "%s", which does not exist.
pl	Nie można filtrować po polu inweantarzowym "%s", które nie istnieje.

en-us	in
pl	w

en-us	Inaccessible graph
pl	Nieosiągalny wykres

en-us	Inaccessible group
pl	Nieosiągalna grupa

en-us	Inaccessible host
pl	Nieosiągalny host

en-us	Inaccessible item
pl	Nieosiągalna pozycja

en-us	Inaccessible maintenance
pl	Nieosiągalne utrzymanie

en-us	Inaccessible map
pl	Nieosiągalna mapa

en-us	Inaccessible template
pl	Nieosiągalny szablon

en-us	Inaccessible trigger
pl	Nieosiągalny wyzwalacz

en-us	Inaccessible user
pl	Niedostępny użytkownik

en-us	Include
pl	Zawrzyj

en-us	Include subgroups
pl	Dołącz podgrupy

en-us	including subgroups
pl	Dołączanie podgrup

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
pl	Statystyka ruchu przychodzącego interfejsu sieciowego. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
pl	Błędny typ etykiety %1$s dla mapy "%2$s".

en-us	Incorrect acceptable SLA for service "%1$s".
pl	Błędne akceptowalne SLA dla usługi "%1$s".

en-us	Incorrect acknowledgement action operationid.
pl	Błędny identyfikator operacji akcji potwierdzenia.

en-us	Incorrect action condition discovery check.
pl	Błędny test wykrywania warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
pl	Błędny test wykrywania warunku akcji. Test wykrywania nie istnieje lub brak praw dostępu do niego.

en-us	Incorrect action condition discovery object.
pl	Błędny obiekt wykrywania warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
pl	Błędna reguła wykrywania warunku akcji. Reguła wykrywania nie istnieje lub brak praw dostępu do niej.

en-us	Incorrect action condition discovery status.
pl	Błędny stan wykrywania warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition event type.
pl	Błędny typ zdarzenia warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition host group. Host group does not exist or you have no access to it.
pl	Błędna grupa hostów warunku akcji. Grupa hostów nie istnieje lub brak praw dostępu do niej.

en-us	Incorrect action condition host. Host does not exist or you have no access to it.
pl	Błędny host warunku akcji. Host nie istnieje lub brak praw dostępu do niego.

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
pl	Błędny port "%1$s" warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
pl	Błędne proxy warunku akcji. Serwer proxy nie istnieje lub brak praw dostępu do niego.

en-us	Incorrect action condition template. Template does not exist or you have no access to it.
pl	Błędny szablon warunku akcji. Szablon nie istnieje lub brak praw dostępu do niego.

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
pl	Błędny poziom wyzwalacza warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
pl	Błędny wyzwalacz warunku akcji. Wyzwalacz nie istnieje lub brak praw dostępu do niego.

en-us	Incorrect action condition type.
pl	Błędny typ warunku akcji.

en-us	Incorrect action operation command type.
pl	Błędny typ polecenia dla operacji akcji.

en-us	Incorrect action operation condition acknowledge type.
pl	Błędny typ potwierdzenia warunku operacji akcji.

en-us	Incorrect action operation condition type.
pl	Błędny typ warunku dla operacji akcji.

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
pl	Błędne wartości kolejnego kroku operacji akcji.

en-us	Incorrect action operation host group. Host group does not exist or you have no access to this host group.
pl	Błędna grupa hostów dla operacji akcji. Grupa hostów nie istnieje lub brak praw dostępu do niej.

en-us	Incorrect action operation host. Host does not exist or you have no access to this host.
pl	Błędny host dla operacji akcji. Host nie istnieje lub brak praw dostępu do niego.

en-us	Incorrect action operationid.
pl	Błędne operationid akcji.

en-us	Incorrect action operation port "%s".
pl	Błędny port "%s" dla operacji akcji.

en-us	Incorrect action operation template. Template does not exist or you have no access to this template.
pl	Błędny szablon operacji akcji. Szablon nie istnieje lub nie masz do niego dostępu.

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
pl	Błędny typ operacji akcji "%1$s" dla źródła zdarzenia "%2$s".

en-us	Incorrect action operation user group. User group does not exist or you have no access to this user group.
pl	Błędna grupa użytkowników dla operacji akcji. Grupa użytkowników nie istnieje lub brak praw dostępu do niej.

en-us	Incorrect action operation user. User does not exist or you have no access to this user.
pl	Błędny użytkownik dla operacji akcji. Użytkownik nie istnieje lub brak praw dostępu do niego.

en-us	Incorrect algorithm for service "%1$s".
pl	Błędny algorytm dla serwisu "%1$s".

en-us	Incorrect API "%1$s".
pl	Błędne API "%1$s".

en-us	Incorrect arguments passed to function
pl	Błędne argumenty przekazane do funkcji

en-us	Incorrect arguments passed to function.
pl	Błędne argumenty przekazane do funkcji.

en-us	Incorrect arguments passed to method.
pl	Błędne argumenty przekazane do metody.

en-us	Incorrect authentication protocol for item "%1$s".
pl	Błędny protokół uwierzytelniania dla pozycji "%1$s".

en-us	Incorrect bulk value for interface.
pl	Błędna wartość zbiorcza dla interfejsu.

en-us	Incorrect calculate SLA value for service "%1$s".
pl	Błędna wyliczona wartość SLA dla usługi "%1$s".

en-us	Incorrect characters used for host name "%s".
pl	Błędne znaki wykorzystane dla nazwy hosta "%s".

en-us	Incorrect characters used for proxy name "%1$s".
pl	Błędne znaki wykorzystane dla nazwy proxy "%1$s".

en-us	Incorrect characters used for template name "%1$s".
pl	Błędne znaki wykorzystane dla nazwy szablonu "%1$s".

en-us	Incorrect conditions for action "%1$s".
pl	Błędne warunki dla akcji "%1$s".

en-us	Incorrect conditions for discovery rule "%1$s".
pl	Błędne warunki dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Incorrect correlation ID.
pl	Błędne ID współzależności.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for action "%1$s": %3$s.
pl	Błędne wyrażenie użytkownika "%2$s" dla akcji "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for correlation "%1$s": %3$s.
pl	Błędne własne wyrażenie "%2$s" dla współzależności "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for discovery rule "%1$s": %3$s.
pl	Błędne wyrażenie użytkownika "%2$s" dla reguły wykrywania "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect data.
pl	Błędne dane.

en-us	Incorrect default charset for Zabbix database: %1$s.
pl	Błędny domyśłny zestaw znaków dla bazy danych Zabbix: %1$s.

en-us	incorrect element count
pl	nieprawidłowa liczność elementu

en-us	Incorrect evaltype value.
pl	Błędna wartość evaltype.

en-us	Incorrect event object "%1$s" (%2$s) for event source "%3$s" (%4$s), only the following objects are supported: %5$s.
pl	Błędny obiekt zdarzenia "%1$s" (%2$s) dla źródła zdarzenia "%3$s" (%4$s), wspierane są tylko następujące obiekty: %5$s.

en-us	Incorrect eventobject value.
pl	Błędna wartość eventobject.

en-us	Incorrect eventsource value.
pl	Błędna wartość eventsource.

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
pl	Błędna nazwa lub wartość pola "%1$s" w warunku WHERE dla tabeli "%2$s".

en-us	Incorrect fields for sysmap.
pl	Błędne pola dla sysmap.

en-us	Incorrect file upload.
pl	Błędne ładowanie pliku.

en-us	Incorrect filter condition formula ID for action "%1$s".
pl	Błędne ID formuły warunku filtra dla akcji "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
pl	Błędne ID formuły warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition formula ID given for correlation "%1$s".
pl	Podano błędne ID formuły warunku filtra dla współzależności "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for discovery rule "%1$s".
pl	Błędne makro warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition operator for action "%1$s".
pl	Błędny operator warunku filtra dla akcji "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition operator for discovery rule "%1$s".
pl	Błędny operator warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition type for action "%1$s".
pl	Błędny typ warunku filtra dla akcji "%1$s".

en-us	Incorrect function is used
pl	Wykorzystano błędną funkcję

en-us	Incorrect graph ID "%1$s" provided for screen element.
pl	Błędne ID wykresu "%1$s" dla elementu ekranu.

en-us	Incorrect graph prototype ID "%1$s" provided for screen element.
pl	Błędne ID prototypu wykresu "%1$s" dla elementu ekranu.

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
pl	Błędna wartość "height" (wysokość) dla mapy "%1$s".

en-us	Incorrect host group.
pl	Błędna grupa hostów.

en-us	Incorrect host group ID "%1$s" provided for screen element.
pl	Błędne ID grupy hostów "%1$s" dla elementu ekranu.

en-us	Incorrect host ID "%1$s" provided for screen element.
pl	Błędne ID hosta "%1$s" dla elementu ekranu.

en-us	Incorrect image index.
pl	Błędny indeks obrazu.

en-us	Incorrect input parameters.
pl	Błędne parametry wejściowe.

en-us	Incorrect interface DNS parameter "%s" provided.
pl	Podano błędny parametr DNS "%s" interfejsu.

en-us	Incorrect interface port "%s" provided.
pl	Podano błędny port interfejsu "%s".

en-us	Incorrect inventory field "%s".
pl	Podano błędne pole inwentarza "%s".

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
pl	Błędny tryb inwentarza w operacji akcji.

en-us	Incorrect item for axis value.
pl	Błędna pozycja dla wartości osi.

en-us	Incorrect item ID "%1$s" provided for screen element.
pl	Błędne ID pozycji "%1$s" dla elementu ekranu.

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
pl	Błędny klucz pozycji "%1$s" udostępniony dla wyrażenia wyzwalacza w "%2$s".

en-us	Incorrect item prototype ID "%1$s" provided for screen element.
pl	Błędne ID prototypu pozycji "%1$s" dla elementu ekranu.

en-us	Incorrect item value type
pl	Błędny typ wartości pozycji

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
pl	Błędny typ wartości pozycji "%1$s" udostępniony dla funkcji wyzwalacza "%2$s".

en-us	Incorrect list of items.
pl	Błędna lista pozycji.

en-us	Incorrect maintenance date
pl	Błędna data utrzymania

en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
pl	Błędne utrzymanie - data musi być z przedziału od 1970-01-01 do 2038-01-18

en-us	Incorrect maintenance day period
pl	Błędny przedział dnia utrzymania

en-us	Incorrect maintenance days of week
pl	Błędne dni tygodnia utrzymania

en-us	Incorrect maintenance month period
pl	Błędny miesiąc dla utrzymania

en-us	Incorrect maintenance period
pl	Błędny okres utrzymania

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
pl	Błędny okres utrzymania (minimalnie 5 minut)

en-us	Incorrect maintenance week period
pl	Błędny tydzień dla utrzymania

en-us	Incorrect map ID.
pl	Błędne ID mapy.

en-us	Incorrect map ID "%1$s" provided for screen element.
pl	Błędne ID mapy "%1$s" dla elementu ekranu.

en-us	Incorrect max columns provided for screen element.
pl	Błędna ilość maksymalna kolumn dla elementu ekranu.

en-us	Incorrect media type ID.
pl	Błędne ID typu mediów.

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
pl	Błędna metoda "%1$s.%2$s".

en-us	Incorrect object value.
pl	Błędna wartość obiektu.

en-us	Incorrect parameter "%1$s" value: %2$s.
pl	Błędna wartość parametru "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect parameter for action "%1$s".
pl	Błędny parametr dla akcji "%1$s".

en-us	Incorrect parameter for operations.
pl	Błędny parametr dla operacji.

en-us	Incorrect parameters for action update method "%1$s".
pl	Błędne parametry dla metody aktualizacji akcji "%1$s".

en-us	Incorrect parameters for condition.
pl	Błędne parametry dla warunku.

en-us	Incorrect parameters for maintenance.
pl	Błędne parametry dla utrzymania.

en-us	Incorrect parent for service "%1$s".
pl	Błędny rodzic dla serwisu "%1$s".

en-us	Incorrect parent service.
pl	Błędny serwis nadrzędny.

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
pl	Błędna wartość "permission" (uprawnienie) "%1$s" w grupach użytkowników dla mapy "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for screen "%2$s".
pl	Błędna wartość "permission" (uprawnienie) "%1$s" w grupach użytkowników dla ekranu "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
pl	Błędna wartość "permission" (uprawnienie) "%1$s" w użytkownikach dla mapy "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for screen "%2$s".
pl	Błędna wartość "permission" (uprawnienie) "%1$s" w użytkownikach dla ekranu "%2$s".

en-us	Incorrect port range.
pl	Błędny zakres portów.

en-us	Incorrect privacy protocol for item "%1$s".
pl	Błędny protokół prywatności dla pozycji "%1$s".

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
pl	Błędna wartość "private" (prywatne) "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for screen "%2$s".
pl	Błędna wartość "private" (prywatne) "%1$s" dla ekranu "%2$s".

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
pl	Błędne wyrażenie regularne "%1$s": "%2$s"

en-us	Incorrect resource type provided for screen item.
pl	Podano błędny typ zasobu dla pozycji ekranu.

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
pl	Otrzymano błędną odpowiedź z serwera Zabbix "%1$s".

en-us	Incorrect screen ID.
pl	Błędne ID ekranu.

en-us	Incorrect screen ID "%1$s" provided for screen element.
pl	Błędne ID ekranu "%1$s" dla elementu ekranu.

en-us	Incorrect screen provided for slide show.
pl	Podano błędny ekran dla pokazu slajdów.

en-us	Incorrect service end time.
pl	Błędny czas końca usługi.

en-us	Incorrect service start time.
pl	Błędny czas startu usługi.

en-us	Incorrect service time type.
pl	Błędny typ czasu usługi.

en-us	Incorrect SNMP community.
pl	Błędne hasło SNMP.

en-us	Incorrect SNMP OID.
pl	Błędny OID SNMP.

en-us	Incorrect "soft" field value for dependency for service "%1$s".
pl	Błędna wartość pola "soft" dla zależności usługi "%1$s".

en-us	Incorrect sort order for service "%1$s".
pl	Błędny porządek sortowania dla usługi "%1$s".

en-us	Incorrect source value.
pl	Błędna wartość źródłowa.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
pl	Błędny stan hosta "%1$s".

en-us	Incorrect status for service "%1$s".
pl	Błędny stan dla serwisu "%1$s".

en-us	Incorrect style provided for screen element.
pl	Błędny styl ustawiony dla elementu ekranu.

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
pl	niepoprawna składnia przy "%1$s"

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
pl	Błędna liczba kroków scenariusza sieci www pochodzącego z szablonu.

en-us	Incorrect template screen ID.
pl	Błędny ID ekranu szablonu.

en-us	incorrect trigger expression
pl	nieprawidłowe wyrażenie wyzwalacza

en-us	Incorrect trigger expression
pl	Błędne wyrażenie wyzwalacza

en-us	Incorrect trigger expression.
pl	Błędne wyrażenie wyzwalacza.

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
pl	Błędne wyrażenie wyzwalacza. Host "%1$s" nie istnieje lub nie posiadasz uprawnień dla tego hosta.

en-us	incorrect trigger expression starting from "%1$s"
pl	nieprawidłowe wyrażenie wyzwalacza zaczynając od "%1$s"

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
pl	Błędne wyrażenie wyzwalacza. Elementy wyrażenia nie powinny należeć jednocześnie do szablonu i hosta.

en-us	Incorrect trigger function "%1$s" provided in expression.
pl	Błędna funkcja wyzwalacza "%1$s" udostępniona w wyrażeniu.

en-us	Incorrect trigger ID for service "%1$s".
pl	Błędne ID wyzwalacza dla usługi "%1$s".

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
pl	Błędne wyrażenie prototypu wyzwalacza. Host "%1$s" nie istnieje lub nie masz dostępu do tego hosta.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
pl	Błędne wyrażenie prototypu wyzwalacza. Elementy wyrażenia prototypu wyzwalacza nie powinny jednocześnie należeć do szablonu i hosta.

en-us	Incorrect type of calculation for action "%1$s".
pl	Błędny typ obliczenia dla akcji "%1$s".

en-us	Incorrect type of calculation for correlation "%1$s".
pl	Nieprawidłowy typ wyliczenia dla współzależności "%1$s".

en-us	Incorrect type of calculation for discovery rule "%1$s".
pl	Błędny typ obliczenia dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Incorrect user group.
pl	Błędna grupa użytkownika.

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
pl	Błędne ID grupy użytkowników określone dla mapy "%1$s".

en-us	Incorrect user group ID specified for screen "%1$s".
pl	Błędne ID grupy użytkowników określone dla ekranu "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
pl	Błędne ID użytkownika określone dla mapy "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for screen "%1$s".
pl	Błędne ID użytkownika określone dla ekranu "%1$s".

en-us	Incorrect user name or password or account is temporarily blocked.
pl	Błędna nazwa użytkownika lub hasło albo konto jest tymczasowo zablokowane.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola "%2$s": musi być pomiędzy %3$s a %4$s.

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola zmiennoprzecinkowego "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola całkowitego "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola całkowitego bez znaku "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" in field "%2$s" for correlation "%3$s".
pl	Błędna wartość "%1$s" w polu "%2$s" dla współzależności "%3$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" in field "%2$s" for media type "%3$s".
pl	Błędna wartość "%1$s" w polu "%2$s" dla typu mediów "%3$s".

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
pl	Błędna wartość dla pola "%1$s".

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
pl	Błędna wartość dla pola "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect value for field "%1$s": cannot be empty.
pl	Błędna wartość dla pola "%1$s": nie może być puste.

en-us	Incorrect value used for proxy status "%1$s".
pl	Wykorzystano błędną wartość dla stanu proxy "%1$s".

en-us	Incorrect value used for PSK field. It should consist of an even number of hexadecimal characters.
pl	Użyto błędnej wartości w polu PSK. Powinna zawierać parzystą liczbę znaków heksadecymalnych.

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
pl	Błędna wartość "width" (szerokość) dla mapy "%1$s".

en-us	Indonesian (id_ID)
pl	Indonezyjski (id_ID)

en-us	Info
pl	Info

en-us	Information
pl	Informacja

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
pl	Informacje o usłudze. Zwraca liczbę całkowitą dla parametrów state, startup; ciąg znaków - dla parametrów displayname, path, user; tekst - dla parametru description; Specyficzne dla state: 0 - działa, 1 - wstrzymany, 2 - w trakcie uruchamiania, 3 - w trakcie wstrzymywania, 4 - w trakcie wznawiania, 5 - w trakcie zatrzymywania, 6 - zatrzymany, 7 - nieznany, 255 - nie ma takiej usługi; Specyficzne dla startup: 0 - automatyczny, 1 - automatyczny opóźniony, 2 - ręczny, 3 - wyłączony, 4 - nieznany

en-us	Inherited and host macros
pl	Makra dziedziczone i hosta

en-us	Inherited and template macros
pl	Makra dziedziczone i szablonu

en-us	In maintenance
pl	W utrzymaniu

en-us	In progress
pl	W trakcie

en-us	Insert
pl	Wprowadź

en-us	Insert expression
pl	Wprowadź wyrażenie

en-us	Install
pl	Instalacja

en-us	Installation
pl	Instalacja

en-us	Installer name
pl	Nazwa instalatora

en-us	Interface
pl	Interfejs

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
pl	Interfejs jest połączony z pozycją "%1$s" w "%2$s".

en-us	Interface is used by items that require this type of the interface.
pl	Interfejs jest wykorzystywany przez pozycje, które wymagają tego typu interfejsu.

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
pl	Interfejs z polem DNS "%1$s" nie może mieć pustego adresu IP.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
pl	Interfejs z polem IP "%1$s" nie może mieć pustej nazwy DNS.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
pl	Interfejs o IP "%1$s" nie może mieć pustej nazwy DNS jeżeli właściwość "Use DNS" jest "%2$s".

en-us	internal
pl	wewnętrzny

en-us	Internal
pl	Wewnętrzne

en-us	Internal
pl	Wewnętrzny

en-us	Internal
pl	Wewnętrzny

en-us	Internal data storage period
pl	Okres przechowywania danych wewnętrznych

en-us	Internal error.
pl	Błąd wewnętrzny.

en-us	Internal event and alert data storage period
pl	Okres przechowywania danych zdarzeń i alarmów wewnętrznych

en-us	Internal event and alert data storage period "%1$s".
pl	Okres przechowywania danych zdarzeń i alarmów wewnętrznych "%1$s"

en-us	Internal JSON-RPC error.
pl	Błąd wewnętrzny JSON-RPC.

en-us	Internet Explorer
pl	Internet Explorer

en-us	Interval
pl	Interwał

en-us	Invalid action condition: %1$s.
pl	Nieprawidłowy warunek akcji: %1$s.

en-us	invalid address range "%1$s"
pl	nieprawidłowy zakres adresów "%1$s"

en-us	Invalid audit data storage period: %1$s.
pl	Nieprawidłowy okres przechowywania danych audytu: %1$s.

en-us	Invalid auto-registration data storage period: %1$s.
pl	Nieprawidłowy okres przechowywania danych automatycznej rejestracji: %1$s.

en-us	Invalid blinking on trigger status change: %1$s.
pl	Nieprawidłowe migotanie przy zmianie stanu wyzwalacza: %1$s.

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
pl	nieprawidłowa sekwencja bajtów w UTF-8

en-us	Invalid data storage period for services: %1$s.
pl	Nieprawidłowy okres przechowywania danych dla usług: %1$s.

en-us	Invalid date.
pl	Nieprawidłowa data.

en-us	invalid delay
pl	nieprawidłowe opóźnienie

en-us	Invalid displaying of OK triggers: %1$s.
pl	Nieprawidłowe wyświetlanie wyzwalaczy OK: %1$s.

en-us	Invalid email address "%1$s".
pl	Nieprawidłowy adres e-mail "%1$s".

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
pl	Nieprawidłowy adres e-mail dla rodzaju medium o ID "%1$s".

en-us	Invalid fifth parameter.
pl	Nieprawidłowy piąty parametr.

en-us	Invalid first parameter.
pl	Nieprawidłowy pierwszy parametr.

en-us	Invalid fourth parameter.
pl	Nieprawidłowy czwarty parametr.

en-us	Invalid history data storage period: %1$s.
pl	Nieprawidłowy okres przechowywania danych historii: %1$s.

en-us	invalid history storage period
pl	nieprawidłowy okres przechowywania historii

en-us	invalid host group name
pl	nieprawidłowa nazwa grupy hosta

en-us	Invalid hostid for macro "%1$s".
pl	Nieprawidłowy hostid dla makra "%1$s".

en-us	invalid host name
pl	nieprawidłowa nazwa hosta

en-us	Invalid internal data storage period: %1$s.
pl	Nieprawidłowy okres przechowywania danych wewnętrznych: %1$s.

en-us	Invalid interval "%1$s".
pl	Nieprawidłowy okres "%1$s".

en-us	Invalid IP address "%1$s".
pl	Nieprawidłowy adres IP "%1$s".

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
pl	Nieprawidłowe dane JSON. Wystąpił błąd serwera podczas przetwarzania tekstu JSON.

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
pl	Nieprawidłowy klucz "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for discovery rule "%2$s" on "%3$s": %4$s.
pl	Nieprawidłowy klucz "%1$s" dla reguły wykrywania "%2$s" w "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item "%2$s" on "%3$s": %4$s.
pl	Nieprawidłowy klucz "%1$s" dla pozycji "%2$s" w "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item prototype "%2$s" on "%3$s": %4$s.
pl	Nieprawidłowy klucz "%1$s" dla prototypu pozycji "%2$s" w "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid macro "%1$s": %2$s.
pl	Nieprawidłowe makro "%1$s": "%2$s".

en-us	Invalid method parameters.
pl	Nieprawidłowe parametry metody.

en-us	Invalid network discovery data storage period: %1$s.
pl	Nieprawidłowy okres przechowywania danych wykrywania sieci: %1$s.

en-us	Invalid number of parameters.
pl	Nieprawidłowa liczba parametrów.

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
pl	Nieprawdiłowy parametr "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid params.
pl	Nieprawidłowe parametry.

en-us	Invalid refresh of unsupported items: %1$s
pl	Nieprawidłowe odświeżenie nieobsługiwanych pozycji: %1$s

en-us	invalid regular expression
pl	nieprawidłowe wyrażenie regularne

en-us	Invalid Request.
pl	Nieprawidłowe żądanie.

en-us	Invalid response code "%1$s".
pl	Nieprawidłowy kod odpowiedzi "%1$s".

en-us	Invalid second parameter.
pl	Nieprawidłowy drugi parametr.

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
pl	Nieprawidłowy znacznik "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid third parameter.
pl	Nieprawidłowy trzeci parametr.

en-us	Invalid time period.
pl	Nieprawidłowy okres czasu.

en-us	Invalid trends data storage period: %1$s.
pl	Nieprawidłowy okres przechowywania danych trendów: %1$s.

en-us	invalid trend storage period
pl	nieprawidłowy okres przechowywania trendu

en-us	Invalid trigger data storage period: %1$s.
pl	Nieprawidłowy okres przechowywania danych wyzwalacza: %1$s.

en-us	Invalid user sessions data storage period: %1$s.
pl	Nieprawidłowy okres przechowywania danych sesji użytkownika: %1$s.

en-us	Invalid view name given "%s". Allowed chars: "a-z" and ".".
pl	Podano nieprawidłową nazwę widoku "%s". Dozwolone znaki: "a-z" and ".".

en-us	Inventory
pl	Inwentarz

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
pl	Inwentarz dla hosta "%1$s" jest wyłączony.

en-us	Inventory field
pl	Pole inwentarzowe

en-us	Inventory mode
pl	Tryb inwentarzowy

en-us	IP
pl	IP

en-us	IP address
pl	Adres IP

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
pl	Pola IP oraz DNS interfejsu hosta nie mogą być puste.

en-us	IPMI
pl	IPMI

en-us	IPMI agent
pl	Agent IPMI

en-us	IPMI authentication algorithm
pl	Algorytm uwierzytelniania IPMI

en-us	IPMI interfaces
pl	Interfejsy IPMI

en-us	IPMI password
pl	Hasło IPMI

en-us	IPMI privilege level
pl	Poziom uprzywilejowania IPMI

en-us	IPMI scripts can be executed only by server.
pl	Skrypty IPMI mogą być wykonywane tylko przez serwer.

en-us	IPMI sensor
pl	Czujnik IPMI

en-us	IPMI username
pl	Nazwa użytkownika IPMI

en-us	IP range
pl	Zakres IP

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
pl	Zakres IP "%1$s" osiągnął limit adresowy "%2$s"

en-us	iregexp() - Regular expression V matching last value in period T (non case-sensitive; 1 - match, 0 - no match)
pl	iregexp() - Wyrażenie regularne V pasujące do ostatniej wartości w okresie T (bez rozróżniania wielkości liter; 1 - dopasowanie, 0 - brak dopasowania)

en-us	is greater than or equals
pl	jest większe lub równe

en-us	is less than or equals
pl	jest mniejsze lub równe

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
pl	nie jest zamknięty w {} lub jest zniekształcony

en-us	Is online?
pl	Czy jest zalogowany?

en-us	Issue
pl	Problem

en-us	Issuer
pl	Wydawca

en-us	Italian (it_IT)
pl	Włoski (it_IT)

en-us	item
pl	pozycja

en-us	Item
pl	Pozycja

en-us	Item "%1$s:%2$s" has invalid port: "%3$s".
pl	Pozycja "%1$s:%2$s" posiada nieprawidłowy port: "%3$s".

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Pozycja "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
pl	Pozycja "%1$s" już istnieje w "%2$s", odziedziczona z innego szablonu.

en-us	Item "%1$s" cannot populate a missing host inventory field number "%2$d". Choices are: from 0 (do not populate) to %3$d.
pl	Pozycja "%1$s" nie może wypełnić brakującego pola inwentarzowego hosta "%2$d". Wybór jest pomiędzy 0 (nie wypełniaj pola) do %3$d.

en-us	Item "%1$s" does not exist on template "%2$s".
pl	W szablonie "%2$s" nie ma pozycji "%1$s".

en-us	Item "%1$s" does not exist or you have no access to this item
pl	Pozycja "%1$s" nie istnieje lub nie masz dostępu do tej pozycji

en-us	Item "%1$s" has master item and cannot be copied.
pl	Pozycja "%1$s" ma pozycję nadrzędną i nie można jej skopiować.

en-us	Item "%1$s" on "%2$s": application "%3$s" does not exist.
pl	Pozycja "%1$s" w "%2$s": aplikacja "%3$s" nie istnieje.

en-us	Item added
pl	Dodano pozycję

en-us	Item copied
pl	Pozycja skopiowana

en-us	Item copied
pl	Pozycje skopiowane

en-us	Item copied
pl	Pozycje skopiowane

en-us	Item count
pl	Liczba pozycji

en-us	Item deleted
pl	Usunięto pozycję

en-us	Item disabled
pl	Wyłączono pozycję

en-us	Item disabled
pl	Wyłączono pozycje

en-us	Item disabled
pl	Wyłączono pozycje

en-us	Item enabled
pl	Włączono pozycje

en-us	Item enabled
pl	Włączono pozycje

en-us	Item enabled
pl	Włączono pozycję

en-us	Item in "not supported" state
pl	Pozycja w stanie "niewspierany".

en-us	item is disabled
pl	pozycja jest wyłączona

en-us	Item not selected
pl	Nie wybrano pozycji

en-us	item pattern
pl	wzorzec pozycji

en-us	Item pre-processing is missing parameters: %1$s
pl	Wstępne przetwarzanie pozycji nie znalazło parametrów: %1$s

en-us	Item pre-processing is not allowed for discovery rules.
pl	Wstępne przetwarzanie pozycji nie jest dozwolone w przypadku reguł wykrywania.

en-us	Item prototype
pl	Prototyp pozycji

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Prototyp pozycji "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
pl	Prototyp pozycji "%1$s" już istnieje w "%2$s", odziedziczony z innego szablonu.

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", linked to another rule.
pl	Prototyp pozycji "%1$s" już istnieje w "%2$s", podłączony do innej reguły.

en-us	Item prototype added
pl	Dodano prototyp pozycji

en-us	Item prototype deleted
pl	Usunięto prototyp pozycji

en-us	Item prototypes
pl	Prototypy pozycji

en-us	Item prototypes deleted
pl	Usunięto prototypy pozycji

en-us	Item prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypy pozycji

en-us	Item prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypy pozycji

en-us	Item prototype updated
pl	Zaktualizowano prototyp pozycji

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
pl	Prototyp pozycji o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	Items
pl	Pozycje

en-us	Items deleted
pl	Usunięto pozycje

en-us	Items list
pl	Lista pozycji

en-us	Items location
pl	Lokalizacja pozycji

en-us	Items updated
pl	Zaktualizowano pozycje

en-us	Item updated
pl	Zaktualizowano pozycję

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
pl	Pozycja wykorzystuje interfejs hosta z hosta, który nie jest nadrzędny.

en-us	Item uses incorrect interface type.
pl	Pozycja wykorzystuje niepoprawny typ interfejsu.

en-us	Item values
pl	Wartości pozycji

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
pl	Pozycja nie zostanie odświeżona. Należy podać poprawny interwał aktualizacji.

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
pl	Pozycja nie będzie odświeżona. Określony przedział aktualizacji wymaga posiadania co najmniej jednego elastycznego lub zaplanowanego przedziału.

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
pl	Pozycja nie będzie odświeżona. Przedział aktualizacji powinien być pomiędzy 1s a 1d. Można również stosować przedziały Zaplanowane/Elastyczne.

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
pl	Pozycja o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako reguła wykrywania.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako pozycja.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako pozycja utworzona z prototypu pozycji.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako prototyp pozycji.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako nieznany element pozycji.

en-us	It is not possible to filter by user password.
pl	Nie można filtrować według hasła użytkownika.

en-us	It is not possible to search by user password.
pl	Nie można wyszukiwać według hasła użytkownika.

en-us	Jabber
pl	Jabber

en-us	Jabber identifier
pl	Identyfikator Jabbera

en-us	Jan
pl	Sty

en-us	January
pl	Styczeń

en-us	Japanese (ja_JP)
pl	Japoński (ja_JP)

en-us	JMX
pl	JMX

en-us	JMX agent
pl	Agent JMX

en-us	JMX endpoint
pl	Punkt końcowy JMX

en-us	JMX interfaces
pl	Interfejsy JMX

en-us	JSON data
pl	Dane JSON

en-us	JSON is expected
pl	Oczekiwano JSON

en-us	JSON Path
pl	Ścieżka JSON

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
pl	Niepowodzenie generowania błędu JSON-RPC. Nie ma takiego błędu jak "%1$s".

en-us	JSON string is expected
pl	Oczekiwano ciągu znaków JSON

en-us	Jul
pl	Lip

en-us	July
pl	Lipiec

en-us	Jun
pl	Cze

en-us	June
pl	Czerwiec

en-us	Keep lost resources period
pl	Trzymaj utracone zasoby przez

en-us	Key
pl	Klucz

en-us	Key "%1$s" does not match <grpmax|grpmin|grpsum|grpavg>["Host group(s)", "Item key", "<last|min|max|avg|sum|count>", "parameter"].
pl	Klucz "%1$s" nie pasuje do wyrażenia <grpmax|grpmin|grpsum|grpavg>["grupa hostów", "klucz pozycji", "<last|min|max|avg|sum|count>", "parametr"].

en-us	key is empty
pl	klucz jest pusty

en-us	Key passphrase
pl	Hasło klucza

en-us	Keyword
pl	Słowo kluczowe

en-us	Kiosk mode
pl	Tryb kiosku

en-us	Korean (ko_KR)
pl	Koreański (ko_KR)

en-us	Label
pl	Etykieta

en-us	Label location
pl	Położenie etykiety

en-us	Language
pl	Język

en-us	Language "%1$s" is not supported.
pl	Język "%1$s" nie jest wspierany.

en-us	last
pl	ostatni

en-us	last
pl	ostatni

en-us	Last
pl	Ostatnia

en-us	Last %1$d day
pl	Ostatnie %1$d dni

en-us	Last %1$d day
pl	Ostatnich %1$d dni

en-us	Last %1$d day
pl	Ostani %1$d dzień

en-us	Last %1$d hour
pl	Ostatnia %1$d godzina

en-us	Last %1$d hour
pl	Ostatnich %1$d godzin

en-us	Last %1$d hour
pl	Ostatnie %1$d godziny

en-us	Last %1$d minute
pl	Ostatnich %1$d minut

en-us	Last %1$d minute
pl	Ostatnie %1$d minuty

en-us	Last %1$d minute
pl	Ostatnia %1$d minuta

en-us	Last %1$d month
pl	Ostatnie %1$d miesiące

en-us	Last %1$d month
pl	Ostatni %1$d miesiąc

en-us	Last %1$d month
pl	Ostatnich %1$d miesięcy

en-us	Last %1$d second
pl	Ostatnia %1$d sekunda

en-us	Last %1$d second
pl	Ostatnich %1$d sekund

en-us	Last %1$d second
pl	Ostatnie %1$d sekundy

en-us	Last %1$d year
pl	Ostatni %1$d rok

en-us	Last %1$d year
pl	Ostatnie %1$d lata

en-us	Last %1$d year
pl	Ostatnich %1$d lat

en-us	Last 24 hours
pl	Ostatnie 24 godziny

en-us	Last 30 days
pl	Ostatnie 30 dni

en-us	Last 365 days
pl	Ostatnie 365 dni

en-us	Last 7 days
pl	Ostatnie 7 dni

en-us	Last change
pl	Ostatnia zmiana

en-us	Last change (descending)
pl	Ostatnia zmiana (malejąco)

en-us	Last check
pl	Ostatnie sprawdzenie

en-us	Last hour graph
pl	Wykres z ostatniej godziny

en-us	last() - Last (most recent) T value
pl	last() - Ostatnia (najnowsza) wartość T

en-us	Last month graph
pl	Wykres z ostatniego miesiąca

en-us	Last of
pl	Ostatni z

en-us	Last seen (age)
pl	Ostatnio widziany (wiek)

en-us	Last value
pl	Ostatnia wartość

en-us	Last week graph
pl	Wykres z ostatniego tygodnia

en-us	Latest data
pl	Ostatnie dane

en-us	Latest values
pl	Ostatnie wartości

en-us	Latvian (lv_LV)
pl	Łotewski (lv_LV)

en-us	LDAP
pl	LDAP

en-us	LDAP authentication
pl	Uwierzytelnianie LDAP

en-us	LDAP host
pl	Host LDAP

en-us	LDAP is not configured
pl	LDAP nie jest skonfigurowany

en-us	LDAP login successful
pl	Pomyślnie zalogowano z LDAP

en-us	LDAP settings
pl	Ustawienia LDAP

en-us	left
pl	lewy

en-us	Left
pl	Z lewej

en-us	Left trim
pl	Przytnij z lewej

en-us	Left Y
pl	Y z lewej

en-us	Legend
pl	Legenda

en-us	Limit for search and filter results
pl	Limit wyników wyszukiwania i filtrowania

en-us	Line
pl	Linia

en-us	Line colour
pl	Kolor linii

en-us	Line type
pl	Typ linii

en-us	Line width
pl	Szerokość linii

en-us	Link
pl	Połączenie

en-us	Linked map
pl	Podłączona mapa

en-us	Linked templates
pl	Połączone szablony

en-us	Linked to
pl	Połączono z

en-us	Link indicators
pl	Wskaźnik połączenia

en-us	Link new templates
pl	Połącz nowe szablony

en-us	Links
pl	Łącza

en-us	Link selementid1 field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
pl	Pole selementid1 połączenia wskazuje na nieistniejący identyfikator selement mapy "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Link selementid2 field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
pl	Pole selementid2 połączenia wskazuje na nieistniejący identyfikator selement mapy "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Link templates
pl	Połącz szablony

en-us	Link to template
pl	Połącz z szablonem

en-us	Link to templates
pl	Połącz z szablonami

en-us	Listing of installed packages. Returns text
pl	Lista zainstalowanych pakietów. Zwraca tekst

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
pl	Lista adresów MAC. Zwraca ciąg znaków

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
pl	Lista urządzeń PCI lub USB. Zwraca tekst

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
pl	Lista usług. Zwraca 0 - jeżeli pusta; tekst - lista usług roddzielonych znakami nowej linii

en-us	List is empty
pl	Lista jest pusta

en-us	list of characters
pl	lista znaków

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
pl	Lista wykrytych CPU/rdzeni CPU. Zwraca JSON

en-us	List of mounted filesystems. Returns JSON
pl	Lista zamontowanych systemów plików. Zwraca JSON

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
pl	Lista zamontowanych systemów plików, ich typów, przestrzeni dyskowej i statystyki i-węzłów. Zwraca JSON

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
pl	Lista interfejsów sieciowych. Zwraca JSON

en-us	List of user group shares
pl	Lista współdzielonych grup użytkowników

en-us	List of user shares
pl	Lista współdzielonych użytkowników

en-us	Lithuanian (lt_LT)
pl	Litewski (lt_LT)

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
pl	Czas ładowania całej strony www (w sekundach). Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	Local
pl	Lokalny

en-us	Local time
pl	Czas lokalny

en-us	Location
pl	Położenie

en-us	Location latitude
pl	Szerokość geograficzna

en-us	Location longitude
pl	Wysokość geograficzna

en-us	Log
pl	Log

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression T (1 - match, 0 - no match)
pl	logeventid() - Identyfikator zdarzenia ostatniego wpisu w dzienniku pasującego do wyrażenia regularnego T (1 - pasuje, 0 - nie pasuje)

en-us	Log file monitoring. Returns log
pl	Monitorowanie pliku logu. Zwraca log

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
pl	Monitorowanie pliku logu z obsługą rotacji. Zwraca log

en-us	Login
pl	Logowanie

en-us	Login failed.
pl	Logowanie nie powiodło się.

en-us	Login name or password is incorrect.
pl	Podany login i/lub hasło są niepoprawne.

en-us	Logout
pl	Wylogowanie

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry
pl	logseverity() - Poziom zdarzenia z ostatniego wpisu dziennika

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter T (1 - match, 0 - no match)
pl	logsource() - źródło dziennika ostatniego wpisu dziennika pasującego do parametru T (1 - pasuje, 0 - nie pasuje)

en-us	Log time format
pl	Format czasu dla logowania

en-us	Log unmatched SNMP traps
pl	Logowanie niedopasowanych pułapek SNMP

en-us	Lost
pl	Stracone

en-us	low-level discovery rule
pl	niskopoziomowa reguła wykrywania

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
pl	Niskopoziomowa reguła wykrywania w stanie "niewspierany"

en-us	m
pl	m

en-us	m
pl	m

en-us	M
pl	M

en-us	M
pl	P

en-us	MAC address A
pl	MAC adres A

en-us	MAC address B
pl	MAC adres B

en-us	Macro
pl	Makro

en-us	Macro "%1$s" already exists.
pl	Makro "%1$s" już istnieje.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Makro "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Macro "%1$s" is not unique.
pl	Makro "%1$s" nie jest unikalne.

en-us	macro is empty
pl	makro jest puste

en-us	macro(s)
pl	makro(a)

en-us	Macros
pl	Makra

en-us	Macros updated
pl	Zaktualizowano makra

en-us	Macro with hostmacroid "%1$s" does not exist.
pl	Makro z hostmacroid "%1$s" nie istnieje.

en-us	Main filter
pl	Główny filtr

en-us	Main navigation
pl	Główna nawigacja

en-us	Maintenance
pl	Utrzymanie

en-us	MAINTENANCE
pl	UTRZYMANIE

en-us	Maintenance: %1$s
pl	Utrzymanie: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
pl	Utrzymanie "%1$s" już istnieje.

en-us	Maintenance "Active since" value cannot be bigger than "Active till".
pl	Wartość utrzymania "Aktywne od" nie może być większa od "Aktywne do".

en-us	Maintenance added
pl	Dodano utrzymanie

en-us	Maintenance deleted
pl	Usunięto utrzymanie

en-us	Maintenance period
pl	Okres utrzymania

en-us	Maintenance period length
pl	Długość okresu utrzymania

en-us	Maintenance periods
pl	Okresy utrzymania

en-us	Maintenance type
pl	Typ utrzymania

en-us	Maintenance updated
pl	Zaktualizowano utrzymanie

en-us	Maintenance with data collection
pl	Utrzymanie ze zbieraniem danych

en-us	Maintenance without data collection
pl	Utrzymanie bez zbierania danych

en-us	Mandatory parameter is missing.
pl	Brak wymaganego parametru.

en-us	<manual>
pl	<ręczne>

en-us	Manual
pl	Ręcznie

en-us	Manually closed
pl	Ręcznie zamknięte

en-us	map
pl	mapa

en-us	Map
pl	Mapa

en-us	Map "%1$s" already exists.
pl	Mapa "%1$s" już istnieje.

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
pl	Mapa "%1$s" jest publiczna i współdzielenie w trybie tylko do odczytu jest zabronione.

en-us	Map element
pl	Element mapy

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
pl	Brakujące parametry elementu mapy: %1$s

en-us	Map element label location
pl	Lokalizacja etykiety elementu mapy

en-us	Map element label type
pl	Typ etykiety elementu mapy

en-us	Map is updated! Return to map list?
pl	Mapa zaktualizowana! Wrócić do listy map?

en-us	Map label type
pl	Typ etykiety mapy

en-us	Map name cannot be empty.
pl	Nazwa mapy nie może być pusta.

en-us	Map navigation tree
pl	Drzewo nawigacyjne mapy

en-us	Map owner cannot be empty.
pl	Właściciel mapy nie może być pusty.

en-us	Mapped to
pl	Mapowanie na

en-us	Mappings
pl	Mapowania

en-us	Maps
pl	Mapy

en-us	Map shape
pl	Kształt mapy

en-us	Map update failed.
pl	Aktualizacja mapy nieudana.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
pl	Mapa o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	Mar
pl	Mar

en-us	March
pl	Marzec

en-us	Mark elements on trigger status change
pl	Zaznacz elementy po zmianie stanu wyzwalacza

en-us	Mark others
pl	Zaznacz inne

en-us	Mark selected
pl	Zaznacz wybrane

en-us	Mask
pl	Maska

en-us	Mass update
pl	Aktualizacja masowa

en-us	Mass update elements
pl	Masowo aktualizuj elementy

en-us	Mass update shapes
pl	Masowa aktualizacja kształtów

en-us	Master item
pl	Pozycja główna

en-us	matches
pl	pasuje do

en-us	max
pl	maks

en-us	Max
pl	Maks.

en-us	Max columns
pl	Ilość maksymalna kolumn

en-us	Max count of elements to show inside table cell
pl	Maksymalna liczba elementów do wyświetlenia w komórce tabeli

en-us	Max count of elements to show inside table cell "%1$s".
pl	Maksymalna liczba elementów do wyświetlenia w komórce tabeli "%1$s".

en-us	maximum dependent items count reached
pl	osiągnięto maksymalną liczbę pozycji zależnych

en-us	maximum number of dependency levels reached
pl	osiągnięto maksymalną liczbę poziomów zależności

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
pl	Maksymalna liczba otwartych plików obsługiwana przez OS. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
pl	Maksymalna liczba procesów obsługiwana przez OS. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
pl	Maksymalny okres do wyświetlenia to %1$s dni.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
pl	Maksymalny okres do wyświetlenia to %1$s dni.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
pl	Maksymalny okres do wyświetlenia to %1$s dzień.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
pl	Przekroczono maksymalną całkowitą długość adresu e-mail dla typu mediów o ID "%1$s".

en-us	max() - Maximum value for period T
pl	max() - Maksymalna wartość dla okresu T

en-us	May
pl	Maj

en-us	May
pl	Maj

en-us	m-d
pl	m-d

en-us	MD2
pl	MD2

en-us	MD5
pl	MD5

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
pl	Suma kontrolna MD5. Zwraca ciąg znaków (hash MD5 pliku)

en-us	m-d H:i
pl	m-d H:i

en-us	Media
pl	Media

en-us	Media type
pl	Typ mediów

en-us	Media type "%1$s" already exists.
pl	Typ mediów "%1$s" już istnieje.

en-us	Media type added
pl	Dodano typ mediów

en-us	Media type deleted
pl	Usunięto typ mediów

en-us	Media type deleted
pl	Usunięto typ mediów

en-us	Media type deleted
pl	Usunięto typ mediów

en-us	Media type disabled
pl	Wyłączono typ mediów

en-us	Media type disabled
pl	Wyłączono typy mediów

en-us	Media type disabled
pl	Wyłączono typy mediów

en-us	Media type enabled
pl	Włączono typy mediów

en-us	Media type enabled
pl	Włączono typ mediów

en-us	Media type enabled
pl	Włączono typy mediów

en-us	Media type is missing parameters: %1$s
pl	Brakuje parametrów typu mediów: %1$s

en-us	Media types
pl	Typy mediów

en-us	Media types used by action "%s".
pl	Typy mediów używane przez akcję "%s".

en-us	Media type updated
pl	Zaktualizowano typ mediów

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
pl	Typ mediów o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	Members
pl	Członkowie

en-us	Memory limit: %1$s
pl	Ograniczenie pamięci: %1$s

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Rozmiar pamięci w bajtach lub procentach z ogółem. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
pl	Pamięć użyta przez proces w bajtach. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Message
pl	Wiadomość

en-us	Message/Command
pl	Wiadomość/Polecenie

en-us	Messages
pl	Komunikaty

en-us	Message text limit
pl	Ograniczenie długości komunikatu

en-us	Message timeout
pl	Czas wygaśniecia komunikatu

en-us	Messaging
pl	Komunikaty

en-us	Method not found.
pl	Nie znaleziono metody.

en-us	Middle
pl	Środek

en-us	min
pl	min

en-us	Min
pl	Min.

en-us	minimum length is %1$s characters
pl	minimalna ilość znaków: %1$s

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %s (configuration option "max_execution_time").
pl	Minimalny wymagany limit czasu wykonywania skryptów PHP to %s (opcja konfiguracji "max_execution_time").

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %s (configuration option "max_input_time").
pl	Minimalny wymagany limit czasu analizy danych wejściowych dla skryptów PHP to %s (opcja konfiguracji "max_input_time").

en-us	Minimum required PHP memory limit is %s (configuration option "memory_limit").
pl	Minimalna wymagana przez PHP ilość pamięci to %s (opcja konfiguracji "memory_limit").

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %s (configuration option "upload_max_filesize").
pl	Minimalny wymagany przez PHP rozmiar ładowanych plików to %s (opcja konfiguracji "upload_max_filesize").

en-us	Minimum required PHP version is %s.
pl	Minimalna wymagana wersja PHP to %s.

en-us	Minimum required size of PHP post is %s (configuration option "post_max_size").
pl	Minimalny wymagany rozmiar zapytania post PHP to %s (opcja konfiguracji "post_max_size").

en-us	Minimum severity
pl	Minimalny poziom

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
pl	Minimalny okres do wyświetlenia to %1$s minuty.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
pl	Minimalny okres do wyświetlenia to %1$s minuta.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
pl	Minimalny okres do wyświetlenia to %1$s minut.

en-us	min() - Minimum value for period T
pl	min() - Minimalna wartość dla okresu T

en-us	Minutes
pl	Minuty

en-us	Missing data
pl	Brakujące dane

en-us	Missing "gitemid" field for item.
pl	Brakujące pole "gitemid" dla pozycji.

en-us	Missing "itemid" field for item.
pl	Brakujące pole "itemid" dla pozycji.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
pl	Brakujące pozycje dla wykresu "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
pl	Brakujące pozycje dla prototypu wykresu "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
pl	Brakujący klucz "%1$s" dla hosta "%2$s".

en-us	Missing "name" field for application prototype in item prototype "%1$s".
pl	Brakujące pole "name" dla prototypu aplikacji w prototypie pozycji "%1$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
pl	Brakujące pole "name" dla wykresu.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
pl	Brakujące pole "name" dla prototypu wykresu.

en-us	mm
pl	mm

en-us	Mode
pl	Tryb

en-us	Model
pl	Model

en-us	Mon
pl	Pn

en-us	Monday
pl	Poniedziałek

en-us	Monitored by
pl	Monitorowany przez

en-us	Monitored by proxy
pl	Monitorowany przez proxy

en-us	Monitored host
pl	Monitorowany host

en-us	Monitoring
pl	Monitorowanie

en-us	Monospace
pl	Stała szerokość

en-us	Month
pl	Miesiąc

en-us	Monthly
pl	Miesięcznie

en-us	More matches found...
pl	Znaleziono więcej dopasowań...

en-us	More than 10 minutes
pl	Ponad 10 minut

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
pl	Znaleziono więcej niż %1$d dopasowań dla %2$s

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
pl	Więcej niż jeden wykres o nazwie "%1$s" w hoście.

en-us	Mozilla Firefox
pl	Mozilla Firefox

en-us	ms
pl	ms

en-us	Multiple
pl	Wiele

en-us	Multiple PROBLEM events
pl	Wielokrotne zdarzenia typu PROBLEM

en-us	must be a valid LDAP user
pl	musi być poprawnym użytkownikiem LDAP

en-us	must be between "%1$s" and "%2$s"
pl	musi być pomiędzy "%1$s" a "%2$s"

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
pl	musi zawierać co najmniej jedno niskopoziomowe makro wykrywania

en-us	Mute
pl	Wycisz

en-us	name
pl	nazwa

en-us	Name
pl	Nazwa

en-us	Name
pl	Imię

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
pl	Nazwa pola formularza nie powinna przekraczać 255 znaków.

en-us	n-d
pl	n-d

en-us	n-d H:i
pl	n-d H:i

en-us	Network discovery data storage period
pl	Okres przechowywania danych wykrywania sieci

en-us	Network discovery event and alert data storage period
pl	Okres przechowywania danych zdarzeń i alarmów dla wykrywania sieci

en-us	Network discovery event and alert data storage period "%1$s".
pl	Okres przechowywania danych zdarzeń i alarmów dla wykrywania sieci "%1$s".

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
pl	Lista interfejsów sieciowych (zawiera typ interfejsu, stan, adres IPv4, opis). Zwraca tekst

en-us	Network map added
pl	Dodano mapę sieci

en-us	Network map deleted
pl	Usunięto mapę sieci

en-us	Network maps
pl	Mapy sieci

en-us	Network map updated
pl	Zaktualizowano mapę sieci

en-us	Never
pl	Nigdy

en-us	new
pl	nowy

en-us	new
pl	nowy

en-us	New
pl	Nowy

en-us	New application
pl	Nowa aplikacja

en-us	New application prototype
pl	Nowy prototyp aplikacji

en-us	New condition
pl	Nowy warunek

en-us	New dashboard
pl	Nowy pulpit

en-us	New element
pl	Nowy element

en-us	New event host group
pl	Nowa grupa hostów zdarzenia

en-us	new event tag name
pl	nowa nazwa znacznika zdarzenia

en-us	New event tag name
pl	Nowa nazwa znacznika zdarzenia

en-us	New event tag value
pl	Nowa wartość znacznika zdarzenia

en-us	New host group
pl	Nowa grupa hostów

en-us	New operation
pl	Nowa operacja

en-us	New regular expression
pl	Nowe wyrażenie regularne

en-us	New service time
pl	Nowy czas obsługi

en-us	New triggers
pl	Nowe wyzwalacze

en-us	Next step
pl	Następny krok

en-us	NNTP
pl	NNTP

en-us	No
pl	Nie

en-us	No "%1$s" given for correlation.
pl	Nie podano "%1$s" dla współzależności.

en-us	No "%1$s" given for correlation "%2$s".
pl	Nie podano "%1$s" dla współzależności "%2$s".

en-us	No "%1$s" given for graph.
pl	Nie podano "%1$s" dla wykresu.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
pl	Nie podano "%1$s" dla prototypu wykresu.

en-us	No "%1$s" given for map.
pl	Nie podano "%1$s" dla mapy.

en-us	No "%1$s" given for media type.
pl	Nie podano "%1$s" dla typu mediów.

en-us	No "%1$s" given for screen.
pl	Nie podano "%1$s" dla ekranu.

en-us	No "%1$s" given for template screen.
pl	Nie podano "%1$s" dla ekranu szablonu.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of action "%1$s".
pl	Nie podano "%2$s" dla warunku filtra akcji "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
pl	Nie podano "%2$s" dla warunku filtra reguły wykrywania "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of action "%1$s".
pl	Nie podano "%2$s" dla filtra akcji "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
pl	Nie podano "%2$s" dla filtra reguły wykrywania "%1$s".

en-us	No agent interfaces found.
pl	Nie znaleziono interfejsów agenta.

en-us	No applications found.
pl	Nie znaleziono aplikacji.

en-us	No authentication type specified for action operation command "%s".
pl	Nie określono typu uwierzytelniania dla polecenia operacji akcji "%s".

en-us	No authentication user name specified.
pl	Nie określono nazwy użytkownika do uwierzytelniania.

en-us	No authentication user name specified for action operation command "%s".
pl	Nie określono nazwy użytkownika uwierzytelniania dla polecenia operacji akcji "%s".

en-us	No command specified for action operation.
pl	Nie określono polecenia dla operacji akcji.

en-us	No command type specified for action operation.
pl	Nie określono typu polecenia dla operacji akcji.

en-us	No conditions defined.
pl	Nie zdefiniowano żadnych warunków.

en-us	No condition type given for correlation "%1$s".
pl	Nie podano typu warunku dla współzależności "%1$s".

en-us	no data
pl	brak danych

en-us	No data
pl	Brak danych

en-us	No data.
pl	Brak danych.

en-us	No data collection
pl	Bez zbierania danych

en-us	No data found.
pl	Nie znaleziono danych.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false)
pl	nodata() - Brak danych odebranych w okresie T (1 - prawda, 0 - fałsz)

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
pl	Brak domyślnego interfejsu dla typu "%1$s" w "%2$s".

en-us	No details
pl	Bez szczegółów

en-us	No discovery rule IDs given.
pl	Nie podano żadnego identifykatora reguł wykrywania.

en-us	No encryption
pl	Brak szyfrowania

en-us	No execution target specified for action operation command "%s".
pl	Nie określono celu wykonania dla polecenia operacji akcji "%s".

en-us	No file was uploaded.
pl	Nie załadowano pliku.

en-us	No graph ID provided for screen element.
pl	Nie podano ID wykresu dla elementu ekranu.

en-us	No graph item with graphid "%s".
pl	Nie znaleziono pozycji wykresu z graphid "%s".

en-us	No graph prototype ID provided for screen element.
pl	Brak ID prototypu wykresu dla elementu ekranu.

en-us	No graphs added.
pl	Nie dodano wykresów.

en-us	No host given for macro "%1$s".
pl	Nie podano hosta dla makra "%1$s".

en-us	No host group ID provided for screen element.
pl	Nie podano Id grupy hostów dla elementu ekranu.

en-us	No host groups with groupid "%s".
pl	Nie znaleziono grup hostów z groupid "%s".

en-us	No host IDs given.
pl	Nie podano identyfikatorów hosta.

en-us	No host selected.
pl	Nie wybrano hosta.

en-us	No host with hostid "%s".
pl	Nie znaleziono hosta z hostid "%s".

en-us	No icon for map element "%s".
pl	Brak ikony dla elementu mapy "%s".

en-us	No image
pl	Brak obrazka

en-us	No interface found
pl	Nie znaleziono interfejsu

en-us	No interface found.
pl	Nie znaleziono interfejsu.

en-us	No interface provided for proxy "%s".
pl	Nie podano interfejsu dla proxy "%s".

en-us	No interfaces for host "%s".
pl	Brak interfejsów dla hosta "%s".

en-us	No inventory mode specified for action operation.
pl	Nie określono trybu inwentarza w operacji akcji.

en-us	No IPMI interfaces found.
pl	Nie znaleziono interfejsów IPMI.

en-us	No item ID provided for screen element.
pl	Nie podano ID pozycji dla elementu ekranu.

en-us	No item prototype ID provided for screen element.
pl	Brak ID prototypu pozycji dla elementu ekranu.

en-us	No items defined.
pl	Nie zdefiniowano pozycji.

en-us	No item with itemid="%1$s".
pl	Nie znaleziono pozycji z itemid="%1$s".

en-us	No JMX interfaces found.
pl	Nie znaleziono interfejsów JMX.

en-us	No macros found.
pl	Nie znaleziono makr.

en-us	No map ID provided for screen element.
pl	Nie podano ID mapy dla elementu ekranu.

en-us	No maps added.
pl	Nie dodano map.

en-us	No matches found
pl	Nie znaleziono

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
pl	Flagi nieboolowskie są przestarzałe.

en-us	none
pl	brak

en-us	None
pl	Brak

en-us	nonempty key and value pair expected
pl	oczekiwano niepustej pary klucz i wartość

en-us	No operation type given for correlation "%1$s".
pl	Nie podano typu operacji dla współzależności "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
pl	Brak uprawnień dla dostępu do systemu.

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
pl	Brak uprawnień do tego obiektu lub obiekt nie istnieje!

en-us	No private key file specified.
pl	Nie określono pliku klucza prywatnego.

en-us	No private key file specified for action operation command "%s".
pl	Nie określono pliku klucza prywatnego dla polecenia operacji akcji "%s".

en-us	(no proxy)
pl	(brak proxy)

en-us	No proxy
pl	Bez proxy

en-us	No public key file specified.
pl	Nie określono pliku klucza publicznego.

en-us	No public key file specified for action operation command "%s".
pl	Nie określono pliku klucza publicznego dla polecenia operacji akcji "%s".

en-us	No recipients for action operation message.
pl	Brak odbiorców dla komunikatu operacji akcji.

en-us	No refresh
pl	Bez odświeżania

en-us	Normal
pl	Normalny

en-us	Normal view
pl	Widok normalny

en-us	Norwegian (nb_NO)
pl	Norweski (nb_NO)

en-us	No screen ID provided for screen element.
pl	Nie podano ID ekranu dla elementu ekranu.

en-us	No screens added.
pl	Nie dodano ekranów.

en-us	No script specified for action operation command.
pl	Nie określono skryptu dla komendy operacji akcji.

en-us	No SNMP community specified.
pl	Nie określono hasła SNMP.

en-us	No SNMP interfaces found.
pl	Nie określono interfejsów SNMP.

en-us	No SNMP OID specified.
pl	Nie określono OID SNMP.

en-us	Not Ack
pl	Niepotwierdzone

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
pl	Nie można ustawić hasła dla użytkownika "guest".

en-us	Not all templates are linked to "%s".
pl	Nie wszystkie szablony są połączone z "%s".

en-us	No target selected
pl	Nie wybrano żadnego celu

en-us	No target selected.
pl	Nie wybrano żadnego celu.

en-us	Not authorised.
pl	Nieautoryzowany.

en-us	Not available
pl	Niedostępne

en-us	Not classified
pl	Niesklasyfikowane

en-us	Note
pl	Notatka

en-us	Notes
pl	Notatki

en-us	Nothing
pl	Nic

en-us	Nothing to do.
pl	Nie ma nic do zrobienia..

en-us	Notification report
pl	Raport powiadomień

en-us	Notifications
pl	Powiadomienia

en-us	Notify all involved
pl	Powiadom wszystkich zaangażowanych

en-us	not in
pl	nie w

en-us	No triggers defined.
pl	Nie zdefiniowano żadnych wyzwalaczy.

en-us	No trigger with triggerid "%1$s".
pl	Brak wyzwalacza z triggerid "%1$s".

en-us	not selected
pl	nie wybrane

en-us	Not supported
pl	Niewspierane

en-us	Not Templated items
pl	Brak pozycji pochodzących z szablonu

en-us	No URL provided for screen element.
pl	Nie podano adresu URL dla elementu ekranu.

en-us	Nov
pl	Lis

en-us	November
pl	Listopad

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
pl	now() - Liczba sekund od Epoki

en-us	NTLM
pl	NTLM

en-us	number
pl	liczba

en-us	Number of CPUs. Returns integer
pl	Liczba CPU. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Number of enabled items on the host.
pl	Liczba włączonych pozycji na hoście.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled/templates)
pl	Liczba hostów (włączonych/wyłączonych/szablonów)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
pl	Liczba pozycji (włączonych/wyłączonych/niewspieranych)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
pl	Liczba pozycji w historii proxy, które jeszcze nie zostały wysłane do serwera

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
pl	Liczba pozycji kolejki, które zostały opóźnione od "od" do "do" sekund włącznie.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
pl	Liczba pozycji w kolejce, które są opóźnione na serwerze Zabbix lub proxy od "from" do "to" sekund włącznie.

en-us	Number of items in Zabbix database.
pl	Liczba pozycji w bazie danych Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
pl	Liczba monitorowanych hostów

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
pl	Liczba kolizji poza-oknem. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Number of problems
pl	Liczba problemów

en-us	Number of problems and expand most critical one
pl	Liczba problemów i rozwinięcie najbardziej krytycznego

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Liczba rdzeni procesora dla hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Liczba procesorów maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Liczba wątków procesora hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	Number of rows
pl	Liczba wierszy

en-us	Number of slides
pl	Liczba slajdów

en-us	Number of status changes
pl	Liczba zmian stanu

en-us	Number of steps
pl	Liczba kroków

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
pl	Liczba wyzwalaczy (włączonych/wyłączonych [problem/ok])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
pl	Liczba wyzwalaczy w bazie danych Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
pl	Liczba niewspieranych pozycji w bazie danych Zabbix.

en-us	Number of unsupported items on the host.
pl	Liczba niewspieranych pozycji na hoście.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
pl	Liczba zalogowanych użytkowników. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Number of users (online)
pl	Liczba użytkowników (zalogowanych)

en-us	Number of values stored in table HISTORY.
pl	Liczba wartości zapisanych w tabeli HISTORY.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_LOG.
pl	Liczba wartości zapisanych w tabeli HISTORY_LOG.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_STR.
pl	Liczba wartości zapisanych w tabeli HISTORY_STR.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_TEXT.
pl	Liczba wartości zapisanych w tabeli HISTORY_TEXT.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_UINT.
pl	Liczba wartości zapisanych w tabeli HISTORYUINT.

en-us	Number of values stored in table TRENDS.
pl	Liczba wartości zapisanych w tabeli TRENDS.

en-us	Number of values stored in table TRENDS_UINT.
pl	Liczba wartości zapisanych w tabeli TRENDS_UINT.

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Liczba maszyn wirtualnych hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
pl	Liczba lub procent węzłów inod. Zwraca liczbę całkowitą dla liczby; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentu

en-us	Numeral systems
pl	Systemy liczbowe

en-us	Numeric (float)
pl	Liczba (zmiennoprzecinkowa)

en-us	Numeric (integer)
pl	Liczba (całkowita)

en-us	Numeric (unsigned)
pl	Liczba (całkowita bez znaku)

en-us	Oct
pl	Paź

en-us	Octal to decimal
pl	System ósekmowy do dziesiętnego

en-us	October
pl	Październik

en-us	OEM
pl	OEM

en-us	of
pl	z

en-us	off
pl	wyłączone

en-us	Off
pl	Wyłączone

en-us	Ok
pl	Ok

en-us	OK
pl	OK

en-us	OK event closes
pl	OK - zamknięto zdarzenie

en-us	OK event generation
pl	OK - wygenerowano zdarzenie

en-us	old event tag name
pl	stara nazwa znacznika zdarzenia

en-us	Old event tag name
pl	Stare nazwa znacznika zdarzenia

en-us	Old event tag value
pl	Stara wartość znacznika zdarzenia

en-us	on
pl	włączone

en-us	On
pl	Włączone

en-us	Once
pl	Raz

en-us	One
pl	Jeden

en-us	One of the objects is left without a host group.
pl	Jeden z obiektów nadal nie ma grupy hostów.

en-us	One-time downtime
pl	Jednorazowa przerwa w pracy

en-us	One time only
pl	Jednorazowo

en-us	Only administrators can set map owner.
pl	Tylko administrator może ustawić właściciela mapy.

en-us	Only administrators can set screen owner.
pl	Tylko administrator może ustawić właściciela ekranu.

en-us	Only administrators can set slide show owner.
pl	Tylko administrator może ustawić właściciela pokazu slajdów.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
pl	Liczone są tylko pozycje przypisane do włączonych hostów

en-us	Only one change step is allowed.
pl	Tylko jeden krok zmiany jest dozwolony.

en-us	Only one check can be unique.
pl	Tylko jeden test może być unikalny.

en-us	Only selected problem
pl	Tylko wybrany problem

en-us	Only selected problem
pl	Tylko wybranych problemów

en-us	Only selected problem
pl	Tylko wybrane problemy

en-us	Only super admins can create correlations.
pl	Tylko super administratorzy mogą tworzyć współzależności.

en-us	(Only super admins can create groups)
pl	(Tylko super administrator może tworzyć grupy)

en-us	Only Super Admins can create host groups.
pl	Tylko Super Administratorzy mogą tworzyć grupy hostów.

en-us	Only Super Admins can create media types.
pl	Tylko Super Administratorzy mogą tworzyć typy mediów.

en-us	Only Super Admins can create user groups.
pl	Tylko Super Administratorzy mogą tworzyć grupy użytkowników.

en-us	Only super admins can create value maps.
pl	Tylko super administratorzy mogą utworzyć mapy wartości.

en-us	Only Super Admins can delete media types.
pl	Tylko Super Administratorzy mogą usuwać typy mediów.

en-us	Only Super Admins can delete user groups.
pl	Tylko Super Administratorzy mogą usuwać grupy użytkowników.

en-us	Only super admins can delete value maps.
pl	Tylko super administratorzy mogą usunąć mapy wartości.

en-us	Only Super Admins can edit media types.
pl	Tylko Super Administratorzy mogą zmieniać typy mediów.

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
pl	Tylko super administratorzy mogą ustawić właściciela pulpitu.

en-us	Only super admins can update correlations.
pl	Tylko super administratorzy mogą aktualizować współzależności.

en-us	Only Super Admins can update user groups.
pl	Tylko Super Administratorzy mogą aktualizować grupy użytkowników.

en-us	Only super admins can update value maps.
pl	Tylko super administratorzy mogą zaktualizować mapy wartości.

en-us	Only the last 20%% of the indicator is displayed.
pl	Wyświetlane jest tylko ostatnie 20%% wskaźników.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
pl	Liczone są tylko wyzwalacze przypisane do włączonych hostów w zależności od włączonych pozycji

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
pl	Tylko kontrole agenta Zabbix, SNMPv1, SNMPv2 i SNMPv3 mogą być unikalne.

en-us	On status change triggers blink for
pl	Przy zmianie stanu wyzwalacze migają przez

en-us	OOB IP address
pl	Adres IP OOB

en-us	OOB router
pl	Router OOB

en-us	OOB subnet mask
pl	Maska podsieci OOB

en-us	Opera
pl	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
pl	Informacje o systemie operacyjnym. Zwraca ciąg znaków

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
pl	Operacja nie może być wykonana z powodu nieupoważnionego żądania.

en-us	Operation condition
pl	Warunek operacji

en-us	Operation details
pl	Szczegóły operacji

en-us	Operation has no group to operate.
pl	Operacja nie ma grupy, na której może działać.

en-us	Operation has no template to operate.
pl	Operacja nie ma szablonu, na którym może działać.

en-us	Operations
pl	Operacje

en-us	Operation "%s" already exists.
pl	Operacja "%s" już istnieje.

en-us	Operation type
pl	Typ operacji

en-us	Operator
pl	Operator

en-us	Options
pl	Opcje

en-us	Or
pl	Lub

en-us	OR
pl	LUB

en-us	Original
pl	Oryginał

en-us	OS
pl	OS

en-us	OS (Full details)
pl	OS (Pełne informacje)

en-us	OS (Short)
pl	OS (W skrócie)

en-us	other
pl	inny

en-us	Other
pl	Inne

en-us	Other configuration parameters
pl	Inne parametry konfiguracji

en-us	Other parameters
pl	Inne parametry

en-us	Others
pl	Inni

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
pl	Statystyka ruchu wychodzącego interfejsu sieciowego. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	output
pl	dane wyjściowe

en-us	Overridden by
pl	Nadpisane przez

en-us	Override item history period
pl	Nadpisz okres historii pozycji

en-us	Override item trend period
pl	Nadpisz okres trendu pozycji

en-us	Overrides
pl	Nadpisania

en-us	Overview
pl	Przegląd

en-us	Overview by proxy
pl	Przegląd wg proxy

en-us	Owner
pl	Właściciel

en-us	Page received incorrect data
pl	Strona zawiera błędne dane

en-us	Parameter
pl	Parametr

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
pl	Parametr "%1$s" jest przestarzały.

en-us	Parameters
pl	Parametry

en-us	Parent discovery rules
pl	Nadrzędne reguły wykrywania

en-us	Parent graphs
pl	Nadrzędne wykresy

en-us	Parent items
pl	Nadrzędne pozycje

en-us	Parent service
pl	Usługa nadrzędna

en-us	Parent triggers
pl	Nadrzędne wyzwalacze

en-us	Parent web scenarios
pl	Nadrzędne scenariusze sieci www

en-us	Parse
pl	Parsuj

en-us	Parse error
pl	Błąd przetwarzania

en-us	Parse SQL error [%1$s] in [%2$s].
pl	Błąd składni SQL [%1$s] w [%2$s].

en-us	Passive
pl	Pasywny

en-us	Password
pl	Hasło

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
pl	Hasło nie jest obowiązkowe dla niewewnętrznych rodzajów autentykacji.

en-us	Password (once again)
pl	Hasło (ponownie)

en-us	Password should not be empty
pl	Hasło nie powinno być puste

en-us	Paste
pl	Wklej

en-us	Paste without external links
pl	Wklej bez zewnętrznych łączy

en-us	path
pl	ścieżka

en-us	pattern
pl	wzorzec

en-us	Pause operations for suppressed problems
pl	Wstrzymaj operacje dla wstrzymanych problemów

en-us	Peak memory usage: %1$s
pl	Szczytowe zużycie pamięci: %1$s

en-us	Percentage
pl	Procent

en-us	Percentile line (left)
pl	Linia procentowa (z lewej)

en-us	Percentile line (right)
pl	Linia procentowa (z prawej)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
pl	percentile() - Percentyl P okresu T

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
pl	Wykonuje zapytanie DNS. Zwraca ciąg znaków z wymaganym typem informacji

en-us	Period
pl	Okres

en-us	Periods
pl	Okresy

en-us	Period type
pl	Typ okresu

en-us	Permissions
pl	Uprawnienia

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
pl	Uprawnienia mogą być nadawane wyłącznie dla grup użytkowników.

en-us	Persian (fa_IR)
pl	Perski (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
pl	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP bcmath (parametr konfiguracji PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
pl	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP ctype (parametr konfiguracji PHP --enable-ctype).

en-us	PHP databases support
pl	Obsługa baz danych przez PHP

en-us	PHP gd
pl	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP gd (parametr konfiguracji PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
pl	Wsparcie dla PHP gd FreeType

en-us	PHP gd FreeType support missing.
pl	Brak wsparcia dla PHP gd FreeType.

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
pl	Brak wsparcia dla PHP gd JPEG image.

en-us	PHP gd JPEG support
pl	Wsparcie dla PHP gd JPEG

en-us	PHP gd PNG image support missing.
pl	Brak wsparcia dla PHP gd PNG image.

en-us	PHP gd PNG support
pl	Wsparcie dla PHP gd PNG

en-us	PHP gettext
pl	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP gettext (parametr konfiguracji PHP --with-gettext). Tłumaczenia nie będą dostępne.

en-us	PHP LDAP
pl	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
pl	Brak rozszerzenia PHP LDAP.

en-us	PHP libxml
pl	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
pl	Brak rozszerzenia PHP libxml.

en-us	PHP mbstring
pl	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP mbstring (parametr konfiguracji PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP option "%1$s"
pl	Opcja PHP "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
pl	Opcja PHP "%1$s" musi być ustawiona na "%2$s"

en-us	PHP session
pl	PHP session

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
pl	Należy wyłączyć auto-start dla PHP session (dyrektywa PHP "session.auto_start").

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP session (parametr konfiguracji PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
pl	PHP sockets

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP sockets (parametr konfiguracji PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
pl	Nadpisywanie funkcji znakowych PHP musi być wyłączone.

en-us	PHP version
pl	Wersja PHP

en-us	PHP xmlreader
pl	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
pl	Brak rozszerzenia PHP xmlreader.

en-us	PHP xmlwriter
pl	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
pl	Brak rozszerzenia PHP xmlwriter.

en-us	Pie
pl	Kołowy

en-us	Placing algorithm
pl	Algorytm rozmieszczania

en-us	Plain text
pl	Zwykły tekst

en-us	Play
pl	Odtwórz

en-us	Play sound
pl	Odtwórz dźwięk

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
pl	Proszę sprawdzić parametry konfiguracji. Jeżeli wszystko jest poprawne, należy nacisnąć przycisk "%1$s", lub można zmienić parametry konfiguracji przyciskiem "%2$s".

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
pl	Proszę ręcznie utworzyć bazę danych i ustawić parametry konfiguracji dla połączenia do tej bazy. Naciśnij przycisk "%1$s", gdy skończysz.

en-us	Please enter the host name or host IP address and port number of the Zabbix server, as well as the name of the installation (optional).
pl	Proszę wprowadzić nazwę hosta lub adres IP hosta oraz numer portu serwera Zabbix, oraz (opcjonalnie) nazwę instalacji.

en-us	Please select two elements
pl	Proszę wybrać dwa elementy

en-us	Points
pl	Punkty

en-us	Point size
pl	Rozmiar punktu

en-us	Polish (pl_PL)
pl	Polski (pl_PL)

en-us	POP
pl	POP

en-us	Populates host inventory field
pl	Powielaj pola inwentarza hosta

en-us	Port
pl	Port

en-us	Port cannot be empty for host interface.
pl	Pole port nie może być puste dla interfejsu hosta.

en-us	Port range
pl	Zakres portów

en-us	Portuguese (pt_BR)
pl	Portugalski (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
pl	Portugalski (pt_PT)

en-us	Post fields
pl	Pola metody post

en-us	Post type
pl	Typ metody post

en-us	Pre-installation summary
pl	Podsumowanie przed instalacją

en-us	Preprocessing
pl	Przetwarzanie wstępne

en-us	Preprocessing steps
pl	Kroki przetwarzania wstępnego

en-us	Preview
pl	Podgląd

en-us	Previous month
pl	Poprzedni miesiąc

en-us	Previous week
pl	Poprzedni tydzień

en-us	Previous year
pl	Poprzedni rok

en-us	prev() - Previous value
pl	prev() - Poprzednia wartość

en-us	Primary POC cell
pl	Telefon komórkowy głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC email
pl	E-mail głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC name
pl	Nazwa głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC notes
pl	Notatki odnośnie głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC phone A
pl	Telefon A głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC phone B
pl	Telefon B głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC screen name
pl	Pseudonim głównego punktu kontaktu

en-us	Privacy passphrase
pl	Hasło prywatności

en-us	Privacy protocol
pl	Protokół prywatności

en-us	Private
pl	Prywatne

en-us	Private key file
pl	Plik zawierający klucz prywatny

en-us	Privilege level
pl	Poziom uprawnień

en-us	Problem
pl	Problem

en-us	PROBLEM
pl	PROBLEM

en-us	Problem created
pl	Utworzono problem

en-us	Problem display
pl	Wyświetlanie problemów

en-us	PROBLEM event generation mode
pl	PROBLEM - tryb generowania zdarzenia

en-us	Problem expression
pl	Wyrażenie dla problemu

en-us	Problem hosts
pl	Hosty z problemami

en-us	Problem, if all children have problems
pl	Problem, jeśli wszyscy potomkowie mają problem

en-us	Problem, if at least one child has a problem
pl	Problem, jeśli przynajmniej jeden potomek ma problem

en-us	Problem is not suppressed
pl	Problem nie jest wstrzymany

en-us	Problem is suppressed
pl	Problem jest wstrzymany

en-us	Problem on
pl	Problem z

en-us	problem pattern
pl	wzorzec problemu

en-us	Problem resolved
pl	Problem rozwiązany

en-us	Problems
pl	Problemy

en-us	Problems by severity
pl	Problemy według wagi

en-us	Problem time
pl	Czas problemu

en-us	Process CPU utilisation percentage. Returns float
pl	Procent użycia procesora dla procesu. Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	Properties
pl	Właściwości

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
pl	Podany URL "%1$s" jest nieprawidłowy.

en-us	Proxies
pl	Serwery proxy

en-us	Proxy
pl	Proxy

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
pl	Nie istnieje proxy "%1$s" dla hosta "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
pl	Proxy "%1$s" jest używane przez akcję "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
pl	Proxy "%1$s" jest używane przez regułę wyszukiwania "%2$s".

en-us	Proxy added
pl	Dodano proxy

en-us	Proxy address
pl	Adres proxy

en-us	Proxy deleted
pl	Usunięto proxy

en-us	Proxy deleted
pl	Usunięto proxy

en-us	Proxy deleted
pl	Usunięto proxy

en-us	Proxy interface creation failed.
pl	Nie udało się utworzyć interfejsu proxy.

en-us	Proxy interface update failed.
pl	Nie udało się zaktualizować interfejsu proxy.

en-us	Proxy mode
pl	Tryb serwera proxy

en-us	Proxy name
pl	Nazwa proxy

en-us	Proxy "%s" already exists.
pl	Proxy "%1$s" już istnieje.

en-us	Proxy updated
pl	Zaktualizowano proxy

en-us	PSK
pl	PSK

en-us	PSK identity
pl	Tożsamość PSK

en-us	PSK is too short. Minimum is %1$s hex-digits.
pl	PSK jest zbyt krótkie. Minimalnie to %1$s znaków heksadecymalnych.

en-us	Public
pl	Publiczny

en-us	Public key
pl	Klucz publiczny

en-us	Public key file
pl	Plik klucza publicznego

en-us	Query fields
pl	Pola zapytania

en-us	Queue
pl	Kolejka

en-us	Queue of items to be updated
pl	Kolejka pozycji do zaktualizowania

en-us	Raw data
pl	Dane nieprzetworzone

en-us	Raw post
pl	Nieprzetworzona metoda post

en-us	Read
pl	Odczyt

en-us	Read only
pl	Tylko do odczytu

en-us	Read-only
pl	Tylko do odczytu

en-us	Read-write
pl	Do odczytu i zapisu

en-us	Reason
pl	Powód

en-us	Received value
pl	Otrzymana wartość

en-us	Recent problems
pl	Ostatnie problemy

en-us	Recipient
pl	Odbiorca

en-us	Recipient (ascending)
pl	Odbiorca (rosnąco)

en-us	Recipient (descending)
pl	Odbiorca (malejąco)

en-us	Recovery
pl	Odzyskiwanie

en-us	Recovery expression
pl	Wyrażenie dla przywracania

en-us	Recovery expression syntax error.
pl	Błąd składni wyrażenia przywracania.

en-us	Recovery operations
pl	Operacje przywracania

en-us	Recovery time
pl	Czas przywrócenia

en-us	Rectangle
pl	Prostokąt

en-us	Refresh
pl	Odśwież

en-us	refreshed every %1$s sec.
pl	odświeżanie co %1$s sek.

en-us	Refresh interval
pl	Interwał odświeżania

en-us	Refresh interval multiplier
pl	Mnożnik interwału odświeżania

en-us	Refresh unsupported items
pl	Odśwież nieobsługiwane pozycje

en-us	Refresh unsupported items "%1$s".
pl	Odśwież nieobsługiwane pozycje "%1$s".

en-us	regexp() - Regular expression V matching last value in period T (1 - match, 0 - no match)
pl	regexp() - wyrażenie regularne V pasujące do ostatniej wartości w okresie T (1 - pasuje, 0 - nie pasuje)

en-us	Regular
pl	Regularny

en-us	regular expression
pl	wyrażenie regularne

en-us	Regular expression
pl	Wyrażenie regularne

en-us	Regular expression added
pl	Dodano wyrażenie regularne

en-us	Regular expression deleted
pl	Usunięto wyrażenie regularne

en-us	Regular expression deleted
pl	Usunięto wyrażeń regularnych

en-us	Regular expression deleted
pl	Usunięto wyrażenia regularne

en-us	Regular expression does not exist.
pl	Wyrażenie regularne nie istnieje.

en-us	Regular expression must be a string
pl	Wyrażenie regularne musi być ciągiem znaków

en-us	Regular expressions
pl	Wyrażenia regularne

en-us	Regular expression "%s" already exists.
pl	Wyrażenie regularne "%s" już istnieje.

en-us	Regular expression updated
pl	Zaktualizowano wyrażenie regularne

en-us	Regular items
pl	Pozycje regularne

en-us	Release to create a new widget.
pl	Upuść, aby stworzyć nowy widżet.

en-us	Remember me for 30 days
pl	Pamiętaj mnie przez 30 dni

en-us	remember selected
pl	pamiętaj wybrane

en-us	Remote command
pl	Zdalne polecenie

en-us	Remove
pl	Usuń

en-us	Remove, %1$s
pl	Usuń, %1$s

en-us	Removed, %1$s
pl	Usunięto, %1$s

en-us	Remove domain name
pl	Usuń nazwę domeny

en-us	Remove from favourites
pl	Usuń z ulubionych

en-us	Remove from host group
pl	Usuń z grupy hostów

en-us	Remove from host groups
pl	Usuń z grup hostów

en-us	Remove host
pl	Usuń hosta

en-us	Remove host groups
pl	Usuń grupy hostów

en-us	Replace
pl	Zastąp

en-us	Replace applications
pl	Zamień aplikacje

en-us	Replace dependencies
pl	Zamień zależności

en-us	Replace host groups
pl	Zastąp grupy hostów

en-us	Replace tags
pl	Zastąp znaczniki

en-us	Reports
pl	Raporty

en-us	Request body
pl	Zawartość żądania

en-us	Request body type
pl	Typ zawartości żądania

en-us	Request sent successfully
pl	Żądanie wysłane pomyślnie

en-us	Request type
pl	Typ żądania

en-us	Required
pl	Wymagane

en-us	Required host permissions
pl	Wymagane są uprawnienia do hosta

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
pl	Wymagana wydajność serwera Zabbix, podana w nowych wartościach na sekundę.

en-us	Required performance (vps)
pl	Wymagana wydajność (vps)

en-us	Required server performance, new values per second
pl	Wymagana wydajność serwera, nowe wartości na sekundę

en-us	Required status codes
pl	Wymagane kody stanu

en-us	Required string
pl	Wymagany ciąg znaków

en-us	Reset
pl	Przywróć

en-us	Reset all fields to default values?
pl	Przywrócić wszystkie pola do wartości domyślnych?

en-us	Reset confirmation
pl	Potwierdzenie przywracania

en-us	Reset defaults
pl	Przywróć domyślne

en-us	Resolved
pl	Rozwiązane

en-us	RESOLVED
pl	ROZWIĄZANY

en-us	Resolved by
pl	Rozwiązane przez

en-us	Resolved by correlation rule.
pl	Rozwiązane przez regułę współzależności.

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
pl	Rozwiązane przez regułę współzależności "%1$s".

en-us	Resolved by inaccessible user.
pl	Rozwiązane przez niedostępnego użytkownika.

en-us	Resolved by user "%1$s".
pl	Rozwiązane przez użytkownika "%1$s".

en-us	Resource
pl	Zasób

en-us	Response code
pl	Kod odpowiedzi

en-us	Response time
pl	Czas odpowiedzi

en-us	Result
pl	Wynik

en-us	Result is FALSE
pl	Wynik jest NIEPRAWDZIWY

en-us	Result is TRUE
pl	Wynik jest PRAWDZIWY

en-us	Result type
pl	Typ wyniku

en-us	Retrieve mode
pl	Tryb pobierania

en-us	Retrieve only headers
pl	Odtwórz tylko nagłówki

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
pl	Pobieranie zawartości pliku. Zwraca tekst

en-us	Retry
pl	Ponów

en-us	Return a JSON object describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
pl	Zwraca obiekt JSON opisujący obiekty MBean lub ich atrybuty. Może być używany do LLD.

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
pl	Zwraca pierwszą kolumnę pierwszego wiersza wyniku zapytania SQL.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
pl	Zwraca obiekt JSON zawierający wewnętrzne metryki serwera Zabbix lub proxy.

en-us	Returns a JSON object describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
pl	Zwraca obiekt JSON opisujący interfejsy sieciowe hosta skonfigurowane w Zabbix. Może być używany do LLD.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
pl	Zwraca dostępność określonych typów kontroli na hoście. Wartość tej pozycji odpowiada ikonom dostępności na liście hostów. Poprawne typy to: agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
pl	Zwraca bieżący stan utrzymania dla hosta.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
pl	Zwraca czas odpowiedzi na ping ICMP w sekundach. Przykład: 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
pl	Zwraca informacje związane z bramą Java Zabbixa. Poprawne parametry to: ping, version.

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
pl	Zwraca procent utraconych pakietów ping ICMP.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
pl	Zwraca wartość atrybutu obiektu MBean.

en-us	right
pl	prawidłowy

en-us	Right
pl	Z prawej

en-us	Right trim
pl	Przytnij z prawej

en-us	Right Y
pl	Prawy Y

en-us	RMCP+
pl	RMCP+

en-us	Romanian (ro_RO)
pl	Rumuński (ro_RO)

en-us	root
pl	root

en-us	Row added
pl	Dodano wiersz

en-us	Row deleted
pl	Usunięto wiersz

en-us	Rows
pl	Wiersze

en-us	Row span
pl	Rozpiętość wiersza

en-us	Rows per page
pl	Wierszy na stronę

en-us	ruleid of dependent item and master item should match
pl	ruleid pozycji zależnej i głównej powinny się zgadzać

en-us	Rules
pl	Reguły

en-us	Run commands
pl	Uruchom polecenia

en-us	Run custom commands on %1$s
pl	Uruchom niestandardowe polecenia na %1$s

en-us	Run global script
pl	Uruchom skrypt globalny

en-us	Run IPMI command
pl	Uruchom polecenie IPMI

en-us	Run remote commands on current host
pl	Uruchom zdalne polecenia na bieżącym hoście

en-us	Run remote commands on host groups
pl	Uruchom zdalne polecenia na grupach hostów

en-us	Run remote commands on hosts
pl	Uruchom zdalne polecenia na hostach

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
pl	Uruchamia określone polecenie na hoście. Zwraca tekstowy rezultat polecenia; 1 - w trybie bez oczekiwania (niezależnie od wyniku polecenia)

en-us	Run SSH commands
pl	Uruchom polecenia SSH

en-us	Run TELNET commands
pl	Uruchom polecenia TELNET

en-us	Russian (ru_RU)
pl	Rosyjski (ru_RU)

en-us	s
pl	s

en-us	S
pl	S

en-us	S
pl	N

en-us	Safari
pl	Safari

en-us	Sans-Serif
pl	Sans-Serif

en-us	Sat
pl	Sob

en-us	Saturday
pl	Sobota

en-us	Save changes
pl	Zapisz zmiany

en-us	Save it as "%1$s"
pl	Zapisz jako "%1$s"

en-us	Scenario
pl	Scenariusz

en-us	Schedule
pl	Harmonogram

en-us	Scheduled check
pl	Zaplanowane sprawdzenia

en-us	Scheduling
pl	Harmonogramowanie

en-us	Scope
pl	Zakres

en-us	Screen
pl	Ekran

en-us	Screen "%1$s" already exists.
pl	Ekran "%1$s" już istnieje.

en-us	Screen "%1$s" already exists on template "%2$s".
pl	Ekran "%1$s" już istnieje w szablonie "%2$s".

en-us	Screen "%1$s" cell X - %2$s Y - %3$s is already taken.
pl	Komórka X - %2$s Y - %3$s ekranu "%1$s" jest już zajęta.

en-us	Screen "%1$s" column span in cell X - %2$s Y - %3$s is incorrect.
pl	Rozpiętość kolumny w komórce X - %2$s Y - %3$s ekranu "%1$s" jest niewłaściwa.

en-us	Screen "%1$s" column span in cell X - %2$s Y - %3$s is too big.
pl	Rozpiętość kolumny w komórce X - %2$s Y - %3$s ekranu "%1$s" jest zbyt duża.

en-us	Screen "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
pl	Ekran "%1$s" jest publiczny i współdzielenie w trybie tylko do odczytu jest zabronione.

en-us	Screen "%1$s" row span in cell X - %2$s Y - %3$s is incorrect.
pl	Rozpiętość wiersza w komórce X - %2$s Y - %3$s ekranu "%1$s" jest niewłaściwa.

en-us	Screen "%1$s" row span in cell X - %2$s Y - %3$s is too big.
pl	Rozpiętość wiersza w komórce X - %2$s Y - %3$s ekranu "%1$s" jest zbyt duża.

en-us	Screen added
pl	Dodano ekran

en-us	Screen deleted
pl	Usunięto ekran

en-us	Screen name cannot be empty.
pl	Nazwa ekranu nie może być pusta.

en-us	Screen owner cannot be empty.
pl	Właściciel ekranu nie może być pusty.

en-us	Screens
pl	Ekrany

en-us	Screen updated
pl	Zaktualizowano ekran

en-us	Script
pl	Skrypt

en-us	Script "%1$s" already exists.
pl	Skrypt "%1$s" już istnieje.

en-us	Script added
pl	Dodano skrypt

en-us	Script deleted
pl	Usunięto skrypt

en-us	Script deleted
pl	Usunięto skrypt

en-us	Script deleted
pl	Usunięto skrypt

en-us	Script menu path "%1$s" already used in script name "%2$s".
pl	Ścieżka menu skryptu "%1$s" została już użyta w skrypcie o nazwie "%2$s".

en-us	Script name
pl	Nazwa skryptu

en-us	Script name "%1$s" already used in menu path for script "%2$s".
pl	Nazwa skryptu "%1$s" została już użyta w ścieżce menu dla skryptu "%2$s".

en-us	Script parameters
pl	Parametry skryptu

en-us	Script parameters "%1$s" are missing the last new line feed for media type "%2$s".
pl	W parametrach skryptu "%1$s" brakuje ostatniego znaku końca linii dla typu mediów "%2$s".

en-us	Script profiler
pl	Profiler skryptu

en-us	Scripts
pl	Skrypty

en-us	Script updated
pl	Zaktualizowano skrypt

en-us	Search
pl	Szukaj

en-us	Search attribute
pl	Atrybut wyszukiwania

en-us	Search pattern is empty
pl	Pusty wzorzec wyszukiwania

en-us	second
pl	drugi

en-us	Secondary POC cell
pl	Telefon komórkowy drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC email
pl	E-mail drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC name
pl	Nazwa drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC notes
pl	Notatki drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC phone A
pl	Telefon A drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC phone B
pl	Telefon B drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC screen name
pl	Pseudonim drugiego punktu kontaktu

en-us	second parameter is expected
pl	oczekiwano drugiego paramteru

en-us	Seconds
pl	Sekundy

en-us	Security level
pl	Poziom ochrony

en-us	Security name
pl	Nazwa ochrony

en-us	Select
pl	Wybierz

en-us	selected
pl	wybrane

en-us	Selected
pl	Wybrane

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
pl	Wybrano, %1$s na pozycji %2$d z %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
pl	Wybrano, %1$s, tylko do odczytu, na pozycji %2$d z %3$d

en-us	Selected actions deleted
pl	Usunięto wybrane akcje

en-us	Selected and all other problems of related triggers
pl	Wybrane i inne problemy powiązanych wyzwalaczy

en-us	Selected correlations deleted
pl	Wybrane współzależności zostały usunięte

en-us	Selected elements
pl	Wybrane elementy

en-us	Selected items only
pl	Tylko wybrane pozycje

en-us	Select prototype
pl	Wybierz prototyp

en-us	Select widget
pl	Wybierz widżet

en-us	Send backward
pl	Wyślij wstecz

en-us	Send message
pl	Wyślij wiadomość

en-us	Send message to user groups
pl	Wyślij wiadomość do grup użytkowników

en-us	Send message to users
pl	Wyślij wiadomość do użytkowników

en-us	Send only to
pl	Wyślij wyłącznie do

en-us	Send to
pl	Wyślij do

en-us	Send to back
pl	Wyślij do tyłu

en-us	Send to User groups
pl	Wyślij do grup użytkowników

en-us	Send to Users
pl	Wyślij do użytkowników

en-us	Sent
pl	Wysłano

en-us	Sep
pl	Wrz

en-us	Separated
pl	Rozdzielone

en-us	September
pl	Wrzesień

en-us	Serial number A
pl	Numer seryjny A

en-us	Serial number B
pl	Numer seryjny B

en-us	Serif
pl	Serif

en-us	Server
pl	Serwer

en-us	Server (proxy)
pl	Serwer (proxy)

en-us	Server time
pl	Czas serwera

en-us	Service
pl	Usługa

en-us	Service "%1$s" cannot be deleted, because it is dependent on another service.
pl	Nie można usunąć usługi "%1$s", ponieważ zależy od innej usługi.

en-us	Service "%1$s" cannot be dependent on itself.
pl	Usługa "%1$s" nie może zależeć od samej siebie.

en-us	Service "%1$s" cannot be linked to a trigger and have children at the same time.
pl	Usługa "%1$s" nie może być podłączona do wyzwalacza i jednocześnie mieć usługi potomne.

en-us	Service "%1$s" is already hardlinked to a different service.
pl	Usługa "%1$s" nie może mieć twardego połączenia z inną usługą.

en-us	Service availability report
pl	Raport dostępności usługi

en-us	Service cannot be parent and child at the same time.
pl	Usługa nie może być jednocześnie elementem potomnym jak i nadrzędnym.

en-us	Service created
pl	Utworzono usługę

en-us	Service data storage period
pl	Okres przechowywania danych usługi

en-us	Service data storage period "%1$s".
pl	Okres przechowywania danych usługi "%1$s".

en-us	Service deleted
pl	Usunięto usługę

en-us	Service dependencies
pl	Zależności usługi

en-us	Service parent
pl	Rodzic usługi

en-us	Service port
pl	Port usługi

en-us	Services
pl	Usługi

en-us	Services form a circular dependency.
pl	Usługi tworzą cykliczną zależność.

en-us	Service start time must be less than end time.
pl	Czas początkowy usługi musi być mniejszy od czasu końcowego.

en-us	Service times
pl	Czasy usługi

en-us	Service type
pl	Typ usługi

en-us	Service updated
pl	Zaktualizowano usługę

en-us	Session terminated, re-login, please.
pl	Sesja zakończona, proszę zalogować się ponownie.

en-us	Set custom time period
pl	Ustaw własny okres czasu

en-us	Set host inventory mode
pl	Ustaw tryb inwentarza hosta

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
pl	Nieudane ustawianie trybu wyłuskiwania LDAP.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
pl	Nieudane ustawianie protokołu LDAP.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
pl	Ustawienie odwołań LDAP na "Wyłączone" nie powiodło się.

en-us	Severity
pl	Poziom

en-us	Severity changed
pl	Poziom zmieniony

en-us	Severity changes
pl	Zmiany poziomu

en-us	Severity decreased
pl	Poziom zmniejszony

en-us	Severity (descending)
pl	Poziom (malejąco)

en-us	Severity increased
pl	Poziom zwiększony

en-us	SHA
pl	SHA

en-us	Shape
pl	Kształt

en-us	Sharing
pl	Współdzielenie

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
pl	Brak wartości w opcji współdzielenia "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for screen "%2$s".
pl	Brak wartości w opcji współdzielenia "%1$s" dla ekranu "%2$s".

en-us	short description
pl	krótki opis

en-us	Shortened
pl	Skrócony

en-us	should be empty
pl	powinno być puste

en-us	Show
pl	Wyświetl

en-us	Show details
pl	Wyświetl szczegóły

en-us	Show hosts in maintenance
pl	Wyświetl hosty w utrzymaniu

en-us	show icon mappings
pl	pokaż mapowanie ikon

en-us	Show items without data
pl	Wyświetl pozycje nie zawierające danych

en-us	Show latest values
pl	Pokaż najnowsze wartości

en-us	Show legend
pl	Wyświetl legendę

en-us	Show lines
pl	Wyświetl linie

en-us	Shown
pl	Wyświetlane

en-us	Show problems
pl	Pokaż problemy

en-us	Show selected
pl	Wyświetl wybrane

en-us	Show suppressed problems
pl	Pokaż wstrzymane problemy

en-us	Show tags
pl	Pokaż znaczniki

en-us	Show text as HTML
pl	Wyświetl tekst jako HTML

en-us	Show timeline
pl	Pokaż linię czasu

en-us	Show triggers
pl	Wyświetl wyzwalacze

en-us	Show unacknowledged only
pl	Pokaż wyłącznie niepotwierdzone

en-us	Show unavailable maps
pl	Pokaż niedostępne mapy

en-us	Show value
pl	Wyświetl wartość

en-us	show value mappings
pl	pokaż mapowanie wartości

en-us	Show warning if Zabbix server is down
pl	Pokaż ostrzeżenie jeżeli serwer Zabbixa nie działa

en-us	Show working time
pl	Wyświetl czas pracy

en-us	Sign in
pl	Zaloguj się

en-us	Sign in with HTTP
pl	Zaloguj się przez HTTP

en-us	Sign out
pl	Wyloguj

en-us	Simple
pl	Prosty

en-us	Simple change
pl	Prosta zmiana

en-us	Simple check
pl	Proste sprawdzenie

en-us	Simple graph
pl	Prosty wykres

en-us	Simple graph prototype
pl	Prosty prototyp wykresu

en-us	Single
pl	Pojedynczy

en-us	Site address A
pl	Adres A witryny

en-us	Site address B
pl	Adres B witryny

en-us	Site address C
pl	Adres C witryny

en-us	Site city
pl	Miasto witryny

en-us	Site country
pl	Kraj witryny

en-us	Site notes
pl	Notatki o witrynie

en-us	Site rack location
pl	Położenie serwera witryny

en-us	Site state / province
pl	Województwo / prowincja witryny

en-us	Site ZIP / postal
pl	Kod pocztowy / ZIP witryny

en-us	Size
pl	Rozmiar

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
pl	Rozmiar odpowiedzi z serwera Zabbix "%1$s" przekracza dozwolony rozmiar %2$s bajtów. Wartość ta może być zwiększona w stałej ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT w pliku include/defines.inc.php.

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
pl	Pominięto kopiowanie wykresu "%1$s" na hosta "%2$s".

en-us	SLA
pl	SLA

en-us	Slide
pl	Slajd

en-us	Slides
pl	Slajdy

en-us	Slide show
pl	Pokaz slajdów

en-us	Slide show "%1$s" already exists.
pl	Pokaz slajdów "%1$s" już istnieje.

en-us	Slide show "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
pl	Pokaz slajdów "%1$s" jest publiczny i współdzielenie w trybie tylko do odczytu jest zabronione.

en-us	Slide show added
pl	Dodano pokaz slajdów

en-us	Slide show deleted
pl	Usunięto pokaz slajdów

en-us	Slide show must contain slides.
pl	Pokaz slajdów musi zawierać slajdy.

en-us	Slide show owner cannot be empty.
pl	Właściciel pokazu slajdów nie może być pusty.

en-us	Slide shows
pl	Pokazy slajdów

en-us	Slide show "%s" already exists.
pl	Pokaz slajdów "%s" już istnieje.

en-us	Slide show updated
pl	Zaktualizowano pokaz slajdów

en-us	Slovak (sk_SK)
pl	Słowacki (sk_SK)

en-us	SMS
pl	SMS

en-us	SMTP
pl	SMTP

en-us	SMTP email
pl	SMTP e-mail

en-us	SMTP helo
pl	SMTP helo

en-us	SMTP server
pl	Serwer SMTP

en-us	SMTP server port
pl	Port SMTP serwera

en-us	"%s" must be between 1970.01.01 and 2038.01.18.
pl	"%s" musi zawierać się w przedziale pomiędzy 1970-01-01 a 2038-01-18.

en-us	SNMP
pl	SNMP

en-us	SNMP community
pl	Hasło SNMP

en-us	SNMP interfaces
pl	Interfejsy SNMP

en-us	SNMP OID
pl	OID SNMP

en-us	SNMP trap
pl	Pułapka SNMP

en-us	SNMP trap key is invalid.
pl	Nieprawidłowy klucz pułapki SNMP.

en-us	SNMPv1 agent
pl	Agent SNMPv1

en-us	SNMPv2 agent
pl	Agent SNMPv2

en-us	SNMPv3 agent
pl	Agent SNMPv3

en-us	Snooze
pl	Drzemka

en-us	Soft
pl	Miękkie

en-us	Software
pl	Oprogramowanie

en-us	Software application A
pl	Oprogramowanie A

en-us	Software application B
pl	Oprogramowanie B

en-us	Software application C
pl	Oprogramowanie C

en-us	Software application D
pl	Oprogramowanie D

en-us	Software application E
pl	Oprogramowanie E

en-us	Software architecture information. Returns string
pl	Informacje o architekturze oprogramowania. Zwraca ciąg znaków

en-us	Software (Full details)
pl	Oprogramowanie (szczegółowo)

en-us	Sort entries by
pl	Sortuj pozycje wg

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
pl	Sortowanie według pola "%1$s" jest zabronione.

en-us	Sort order (0->999)
pl	Porządek sortowania (0->999)

en-us	Sort triggers by
pl	Sortowanie wyzwalaczy wg

en-us	Source
pl	Źródło

en-us	Source type
pl	Typ źródła

en-us	Spanish (es_ES)
pl	Hiszpański (es_ES)

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
pl	Podany skrypt nie istnieje lub brak uprawnień dla polecenia operacji akcji.

en-us	Specify some filter condition to see the items.
pl	Określ jakieś warunki filtra, żeby zobaczyć pozycje.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
pl	Określ jakieś warunki filtra, żeby zobaczyć wartości.

en-us	Speed
pl	Prędkość

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
pl	Licznik SQL: %1$s (select: %2$s | execute: %3$s)

en-us	SQL query
pl	Zapytanie SQL

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
pl	Wykonanie zapytania SQL nie udało się "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
pl	Wykonanie zapytania SQL nie udało się "%1$s".

en-us	SSH
pl	SSH

en-us	SSH agent
pl	Agent SSH

en-us	SSL certificate file
pl	Plik certyfikatu SSL

en-us	SSL key file
pl	Plik klucza SSL

en-us	SSL key password
pl	Hasło klucza SSL

en-us	SSL/TLS
pl	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
pl	Host weryfikacji SSL

en-us	SSL verify peer
pl	Podmiot weryfikujący SSL

en-us	Stacked
pl	Warstwowy

en-us	Staircase
pl	Schody

en-us	Standard items
pl	Podstawowe pozycje

en-us	Start in
pl	Uruchom w

en-us	Starting TLS failed.
pl	Nieudane rozpoczęcie TLS.

en-us	STARTTLS
pl	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
pl	Czas startu serwera Zabbix. Znacznik czasu Unix (timestamp).

en-us	State
pl	Stan

en-us	Static
pl	Statyczny

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
pl	Statystyki i dostępność pamięci podręcznej zapisu Zabbix. Pamieć podręczna - jedna z wartości (tryby: all, float, uint, str, log, text, not supported), historia (tryby: pfree, free, total, used, pused), indeks (tryby: pfree, free, total, used) , pused), trend (tryby: pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
pl	Stan

en-us	Status (ascending)
pl	Stan (rosnąco)

en-us	Status calculation
pl	Wyliczenie stanu

en-us	Status calculation algorithm
pl	Algorytm wyliczenia stanu

en-us	Status codes
pl	Kody stanów

en-us	Status (descending)
pl	Stan (malejąco)

en-us	Status disabled
pl	Status wyłączony

en-us	Status maintenance
pl	Utrzymanie statusu

en-us	Status of discovery
pl	Stan wykrywania

en-us	Status ok
pl	Status ok

en-us	Status only
pl	Tylko stan

en-us	Status problem
pl	Status problemu

en-us	Step
pl	Krok

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
pl	Krok "%1$s" [%2$s z %3$s] nie powiódł się: %4$s

en-us	Step duration
pl	Czas trwania kroku

en-us	Step of web scenario
pl	Krok scenariusza sieci www

en-us	Steps
pl	Kroki

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
pl	Krok o nazwie "%1$s" już istnieje.

en-us	Stop
pl	Stop

en-us	Storage period
pl	Okres przechowywania

en-us	Straight
pl	Prosty

en-us	str() - Find string V in last (most recent) value (1 - found, 0 - not found)
pl	str() - Znajdź ciąg V w ostatniej (najnowszej) wartości (1 - znaleziono, 0 - nie znaleziono)

en-us	strlen() - Length of last (most recent) T value in characters
pl	strlen() - Długość ostatniej (najnowszej) wartości T w znakach

en-us	Structured data
pl	Dane ustrukturyzowane

en-us	Style
pl	Styl

en-us	Subfilter
pl	Podfiltr

en-us	Subject
pl	Temat

en-us	Subject
pl	Temat

en-us	Submap
pl	Podrzędna mapa

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>script
pl	<podmenu/podmenu/…>skrypt

en-us	Sub navigation
pl	Nawigacja podrzędna

en-us	Success Audit
pl	Audyt udany

en-us	Success message
pl	Wiadomość o powodzeniu

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
pl	Suma statystyk ruchu przychodzącego i wychodzącego interfejsu sieciowego. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	sum() - Sum of values of a period T
pl	sum() - Suma wartości okresu T

en-us	Sun
pl	Nie

en-us	Sunday
pl	Niedziela

en-us	supplied credentials are not unique
pl	dostarczone dane logowania nie są unikalne

en-us	Support
pl	Wsparcie

en-us	Suppressed till: %1$s
pl	Wstrzymane do: %1$s

en-us	Surname
pl	Nazwisko

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
pl	Statystyki wymiany (z urządzenia do pamięci). Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
pl	Statystyki wymiany (z pamięci do urządzenia). Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Przestrzeń wymiany w bajtach lub procentach z ogółem. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	Swedish (sv_SE)
pl	Szwedzki (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
pl	Zmiana metody uwierzytelniania spowoduje zresetowanie wszystkich sesji poza tą! Kontynuować?

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
pl	Czas uruchomienia systemu. Zwraca liczbę całkowitą (znacznik czasu Unix)

en-us	System default
pl	Domyślny systemowy

en-us	System error.
pl	Błąd systemowy.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
pl	Wystąpił błąd systemowy. Proszę skontaktować się z administratorem Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
pl	Systemowa nazwa hosta. Zwraca ciąg znaków

en-us	System information
pl	Informacje o systemie

en-us	System statistics. Returns integer or float
pl	Statystyki systemu. Zwraca liczbę całkowitą lub zmiennoprzecinkową

en-us	System time. Returns integer with type as utc; string - with type as local
pl	Czas systemowy. Zwraca liczbę całkowitą dla typu utc; ciąg znaków dla typu local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
pl	Czas działania systemu w sekundach. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	T
pl	W

en-us	T
pl	C

en-us	Table "%1$s" does not exist.
pl	Tabela "%1$s" nie istnieje.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
pl	Tabela "%1$s" nie posiada pola o nazwie "%2$s".

en-us	tag
pl	znacznik

en-us	Tag
pl	Etykieta

en-us	Tag display priority
pl	Priorytet wyświetlania znacznika

en-us	Tag filter
pl	Filtr znacznika

en-us	Tag for matching
pl	Znacznik dla dopasowania

en-us	Tag name
pl	Nazwa znacznika

en-us	Tags
pl	Znaczniki

en-us	Tag value
pl	Wartość znacznika

en-us	Target
pl	Cel

en-us	Target list
pl	Lista celi

en-us	Target type
pl	Typ celu

en-us	TCP
pl	TCP

en-us	Telnet
pl	Telnet

en-us	TELNET agent
pl	Agent TELNET

en-us	Template
pl	Szablon

en-us	Template "%1$s" already exists.
pl	Szablon "%1$s" już istnieje.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
pl	Szablon "%1$s" nie może istnieć bez grupy hostów.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
pl	Nie istnieje szablon "%1$s" dla hosta "%2$s".

en-us	Template added
pl	Dodano szablon

en-us	Template and host properties that are inherited through template linkage will be unlinked and cleared.
pl	Właściwości szablonu i hosta, które są dziedziczone przez powiązanie szablonu, zostaną odłączone i wyczyszczone.

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
pl	Szablon nie może być połączony z innym szablonem więcej niż raz nawet poprzez inne szablony.

en-us	Template deleted
pl	Usunięto szablon

en-us	Templated items
pl	Pozycje pochodzące z szablonu.

en-us	Template group
pl	Grupa szablonów

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
pl	szablon o ID "%1$s" został przekazany %2$s razy

en-us	Template linkage
pl	Powiązania szablonu

en-us	Template macros
pl	Makra szablonu

en-us	Template name
pl	Nazwa szablonu

en-us	Templates
pl	Szablony

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
pl	Szablony "%1$s" odłączone od hostów "%2$s".

en-us	Template screen "%1$s" already exists.
pl	Ekran szablonu "%1$s" już istnieje.

en-us	Template screens
pl	Ekrany szablonu

en-us	Template trigger
pl	Wyzwalacz szablonu

en-us	Template updated
pl	Zaktualizowano szablon

en-us	Template value
pl	Wartość szablonu

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
pl	Szablon o takiej samej nazwie "%s" już istnieje.

en-us	Template with the same name "%s" already exists.
pl	Szablon o nazwie "%s" już istnieje.

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
pl	Szablon o takiej samej widocznej nazwie "%s" już istnieje.

en-us	Template with the same visible name "%s" already exists.
pl	Szablon o widocznej nazwie "%s" już istnieje.

en-us	Test
pl	Test

en-us	Test authentication
pl	Test uwierzytelniania

en-us	Test confirmation
pl	Test potwierdzenia

en-us	Test data
pl	Dane testowe

en-us	Test expressions
pl	Testowanie wyrażeń

en-us	Test string
pl	Testowy ciąg znaków

en-us	Text
pl	Tekst

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
pl	Metoda "%1$s.%2$s" musi być wywoływana bez parametru "auth".

en-us	The application is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
pl	Aplikacja nie jest już wykrywana i zostanie usunięta za %1$s (o %2$s %3$s).

en-us	The application is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
pl	Aplikacja nie jest już wykrywana i zostanie usunięta przy następnym przetwarzaniu reguły wykrywania.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
pl	Nie można wykryć grupy hostów i zostanie ona wykasowana za %1$s (%2$s o %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
pl	Grupa hostów nie jest już wykrywana i zostanie usunięta przy następnym przetwarzaniu reguły wykrywania.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
pl	Nie można wykryć hosta i zostanie on wykasowany za %1$s (%2$s o %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
pl	Host nie jest już wykrywany i zostanie usunięty przy następnym przetwarzaniu reguły wykrywania.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapach ikon %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapie ikon %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapach ikon %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapach %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapie %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapach %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
pl	Nie można wykryć pozycji i zostanie ona wykasowana za %1$s (%2$s o %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
pl	Pozycja nie jest już wykrywana i zostanie usunięta przy następnym przetwarzaniu reguły wykrywania.

en-us	Theme
pl	Motyw

en-us	The number of processes. Returns integer
pl	Liczba procesów. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	the parameter "%1$s" is missing
pl	brakuje parametru "%1$s"

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC Request.
pl	Otrzymane dane JSON nie są poprawnym żądaniem JSON-RPC.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
pl	Żądana zdalna procedura nie istnieje / nie jest dostępna

en-us	the table "%1$s" was not found
pl	tabela "%1$s" nie została znaleziona

en-us	the tag "%1$s" is missing
pl	brak tag-a "%1$s"

en-us	The web scenario application belongs to a different host than the web scenario host.
pl	Aplikacja scenariusza sieci www należy do innego hosta niż host scenariusza sieci www.

en-us	The X coordinate of screen element located at X - %1$s and Y - %2$s of screen "%3$s" is too big.
pl	Koordynata X elementu ekranu umieszczonego w punkcie X - %1$s i Y - %2$s ekranu "%3$s" jest zbyt duża.

en-us	The Y coordinate of screen element located at X - %1$s and Y - %2$s of screen "%3$s" is too big.
pl	Koordynata Y elementu ekranu umieszczonego w punkcie X - %1$s i Y - %2$s ekranu "%3$s" jest zbyt duża.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
pl	Wersja bazy danych Zabbix nie spełnia aktualnych wymagań. Twoja wersja bazy danych: %1$s. Wymagana wersja: %2$s. Proszę skontaktować się z administratorem Twojego systemu.

en-us	third
pl	trzeci

en-us	This day last week
pl	Tydzień temu

en-us	This field is automatically populated by item "%s".
pl	To pole jest automatycznie uzupełniane przez pozycję "%s".

en-us	This month
pl	Bieżący miesiąc

en-us	This month so far
pl	Ten miesiąc jak dotąd

en-us	This screen column is not empty. Delete it?
pl	Ta kolumna ekranu nie jest pusta. Usunąć ją?

en-us	This screen row is not empty. Delete it?
pl	Ten wiersz ekranu nie jest pusty. Usunąć go?

en-us	This week
pl	Ten tydzień

en-us	This week so far
pl	Ten tydzień jak dotąd

en-us	This year
pl	Ten rok

en-us	This year so far
pl	Ten rok jak dotąd

en-us	Threshold
pl	Próg

en-us	Thu
pl	Cz

en-us	Thursday
pl	Czwartek

en-us	Till
pl	Do

en-us	Time
pl	Czas

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
pl	Czas trwania konkretnego procesu Zabbix lub grupy procesów (identyfikowanych przez <type> i <mode>) spędzonych w <state> w procentach.

en-us	Time (ascending)
pl	Czas (rosnąco)

en-us	time() - Current time
pl	time() - Aktualny czas

en-us	Time (descending)
pl	Czas (malejąco)

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
pl	timeleft() - Czas do osiągnięcia progu oszacowanego na podstawie okresu T

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Param - lastaccess. Unix timestamp.
pl	Czas ostatniego dostępu do proxy. Name - nazwa proxy. Param - ostatni dostęp. Znacznik czasu Unix (timestamp).

en-us	Timeout
pl	Przekroczenie czasu

en-us	Time period
pl	Okres

en-us	time shift
pl	przesunięcie czasu

en-us	Time shift
pl	Przesunięcie czasu

en-us	Timestamp
pl	Odcisk czasowy

en-us	Time type
pl	Typ czasu

en-us	Time zone for PHP is not set (configuration parameter "date.timezone").
pl	Nie ustawiono strefy czasowej dla PHP (parametr konfiguracji "date.timezone").

en-us	To
pl	Do

en-us	Today
pl	Dziś

en-us	Today so far
pl	Dzisiaj jak dotąd

en-us	too many decimal places
pl	za dużo miejsc po przecinku

en-us	Top
pl	Na górze

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
pl	Aby ustawić interfejs hosta wybierz odpowiedni typ pozycji dla każdej pozycji

en-us	Total
pl	Ogółem

en-us	TOTAL
pl	OGÓŁEM

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
pl	Całkowity czas Elasticsearch: %1$s

en-us	Total SQL time: %1$s
pl	Czas SQL ogółem: %1$s

en-us	Total time: %1$s
pl	Czas ogółem: %1$s

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
pl	Transakcja nie została zamknięta. Przerywanie...

en-us	Transform SQL query result into a JSON object for low-level discovery.
pl	Przekształca rezultat zapytania SQL na obiekt JSON dla niskopoziomowych reguł wykrywania.

en-us	Transparency
pl	Przezroczystość

en-us	Transport error.
pl	Błąd przesyłu.

en-us	Treat as 0
pl	Traktuj jako 0

en-us	Trend data storage period
pl	Okres przechowywania danych trendu

en-us	Trend data storage period "%1$s".
pl	Okres przechowywania danych trendu "%1$s".

en-us	Trends
pl	Trendy

en-us	Trend storage period
pl	Okres przechowywania trendu

en-us	trigger
pl	wyzwalacz

en-us	Trigger
pl	Wyzwalacz

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
pl	Wyzwalacz "%1$s" należy do szablonów z różnymi odsyłaczami.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
pl	Wyzwalacz "%1$s" zależy od wyzwalacza "%2$s", którego nie ma.

en-us	Trigger added
pl	Dodano wyzwalacz

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
pl	Wyzwalacz nie może zależeć od wyzwalacza, który z niego dziedziczy.

en-us	Trigger copied
pl	Skopiowano wyzwalacze

en-us	Trigger copied
pl	Skopiowano wyzwalacze

en-us	Trigger copied
pl	Skopiowano wyzwalacz

en-us	Trigger data storage period
pl	Okres przechowywania danych wyzwalacza

en-us	Trigger deleted
pl	Usunięto wyzwalacz

en-us	Trigger description
pl	Opis wyzwalacza

en-us	Trigger details
pl	Szczegóły wyzwalacza

en-us	Trigger disabled
pl	Wyłączono wyzwalacze

en-us	Trigger disabled
pl	Wyłączono wyzwalacze

en-us	Trigger disabled
pl	Wyłączono wyzwalacz

en-us	Trigger displaying options
pl	Opcje wyświetlania wyzwalaczy

en-us	trigger does not allow manual closing
pl	wyzwalacz nie zezwala na ręczne zamknięcie

en-us	Trigger enabled
pl	Włączono wyzwalacz

en-us	Trigger enabled
pl	Włączono wyzwalacze

en-us	Trigger enabled
pl	Włączono wyzwalacze

en-us	Trigger event and alert data storage period
pl	Okres przechowywania danych zdarzeń i alarmów dla wyzwalaczy

en-us	Trigger event and alert data storage period "%1$s".
pl	Okres przechowywania danych zdarzeń i alarmów dla wyzwalacza "%1$s".

en-us	trigger expression must contain at least one host:key reference
pl	wyrażenie wyzwalacza musi zawierać przynajmniej jedną referencję host:klucz

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
pl	Wyzwalacz posiada pozycje z szablonu "%1$s", które nie są połączone z hostem.

en-us	Trigger info
pl	Info o wyzwalaczach

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
pl	Wyzwalacz w szablonie "%1$s" jest zależny od wyzwalacza w szablonie "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
pl	Wyzwalacz w stanie "nieznany"

en-us	Trigger label type
pl	Typ etykiety wyzwalacza

en-us	Trigger name
pl	Nazwa wyzwalacza

en-us	Trigger overview
pl	Przegląd wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype
pl	Prototyp wyzwalacza

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s"należy do szablonów z różnymi odsyłaczami.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" zawiera prototypy pozycji z wielu reguł wykrywania.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" zależy od nieistniejącego wyzwalacza "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" musi posiadać przynajmniej jeden prototyp pozycji.

en-us	Trigger prototype added
pl	Dodano prototyp wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
pl	Prototyp wyzwalacza nie może zależeć od wyzwalacza, który po nim dziedziczy.

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
pl	prototyp wyzwalacza nie może zostać przeniesiony do innego szablonu lub hosta

en-us	Trigger prototype deleted
pl	Usunięto prototyp wyzwalaczy

en-us	Trigger prototypes
pl	Prototypy wyzwalacza

en-us	Trigger prototypes deleted
pl	Usunięto prototypy wyzwalaczy

en-us	Trigger prototypes updated
pl	Zaktualizowano prototypy wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypów wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype updated
pl	Zaktualizowano prototyp wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypy wyzwalaczy

en-us	Triggers
pl	Wyzwalacze

en-us	Triggers deleted
pl	Usunięto wyzwalacze

en-us	Trigger severities
pl	Poziomy wyzwalacza

en-us	Trigger severity
pl	Poziom wyzwalacza

en-us	Trigger status "OK"
pl	Stan wyzwalacza "OK"

en-us	Trigger status "Problem"
pl	Stan wyzwalacza "Problem"

en-us	Triggers top 100
pl	Top 100 wyzwalaczy

en-us	Trigger updated
pl	Zaktualizowano wyzwalacz

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
pl	wyzwalacz z odsyłaczami nie może być przesuwany do innego szablonu lub hosta

en-us	Trim
pl	Przytnij

en-us	TRUE
pl	PRAWDA

en-us	Try to read inaccessible property "%s".
pl	Próba odczytu niedostępnej właściwości "%s".

en-us	Tue
pl	Wt

en-us	Tuesday
pl	Wtorek

en-us	Turkish (tr_TR)
pl	Turecki (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
pl	Dwie pozycje ("%1$s" oraz "%2$s") nie mogą dotyczyć jednego pola inwentarzowego "%3$s", ponieważ doprowadzi to do konfliktu.

en-us	Two map elements should be selected
pl	Należy wybrać dwa elementy mapy

en-us	Type
pl	Typ

en-us	Type (ascending)
pl	Typ (rosnąco)

en-us	Type (descending)
pl	Typ (malejąco)

en-us	Type (Full details)
pl	Typ (szczegóły)

en-us	type here to search
pl	wpisz tekst do wyszukania

en-us	Type of calculation
pl	Typ obliczeń

en-us	Type of information
pl	Typ informacji

en-us	Type of information must be "Numeric (unsigned)" or "Numeric (float)" for aggregate items.
pl	Typem informacji dla pozycji agregowanych musi być "Liczba (całkowita bez znaku)" lub "Liczba (zmiennoprzecinkowa)".

en-us	Type (OK)
pl	Typ (OK)

en-us	Types
pl	Typy

en-us	Ukrainian (uk_UA)
pl	Ukraiński (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
pl	Nie można zmienić uprawnień do pliku konfiguracyjnego na 0600.

en-us	Unable to create the configuration file.
pl	Nie można utworzyć pliku konfiguracji.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
pl	Nie można określić aktualnej wersji bazy danych Zabbix: %1$s.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
pl	Nie można nadpisać istniejącego pliku konfiguracji.

en-us	Unable to select configuration.
pl	Nie można wybrać konfiguracji.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
pl	Nie można załadować pliku ponieważ jest wyłączone "file_uploads".

en-us	unacceptable URL
pl	nieakceptowalny URL

en-us	Unacknowledged
pl	Niepotwierdzone

en-us	Unacknowledged only
pl	Tylko niepotwierdzone

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
pl	Niepotwierdzone zdarzenia w stanie PROBLEM

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
pl	Niepotwierdzone zdarzenia w stanie ROZWIĄZANY

en-us	Unblock
pl	Odblokuj

en-us	Unblock selected users?
pl	Odblokować wybranych użytkowników?

en-us	unexpected end of key
pl	niespodziewany koniec klucza

en-us	unexpected end of macro
pl	nieoczekiwany koniec makra

en-us	unexpected parameter "%1$s"
pl	nieoczekiwany parametr "%1$s"

en-us	unexpected tag "%1$s"
pl	nieoczekiwany tag "%1$s"

en-us	unexpected text "%1$s"
pl	nieoczekiwany tekst "%1$s"

en-us	unexpected value "%1$s"
pl	nieoczekiwana wartość "%1$s"

en-us	Units
pl	Jednostki

en-us	unknown
pl	nieznany

en-us	Unknown
pl	Nieznany

en-us	UNKNOWN
pl	NIEZNANE

en-us	Unknown action
pl	Nieznana akcja

en-us	Unknown error
pl	Nieznany błąd

en-us	Unknown function.
pl	Nieznana funkcja.

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
pl	Nieznana pozycja hosta, taka pozycja nie istnieje na wybranym hoście

en-us	Unknown host, no such host present in system
pl	Nieznany host, taki host nie istnieje w systemie

en-us	Unknown interface type.
pl	Nieznany typ interfejsu.

en-us	Unknown resource
pl	Nieznany zasób

en-us	Unknown step failed: %1$s
pl	Nieznany krok zakończył się niepowodzeniem: %1$s

en-us	Unknown value type
pl	Nieznany typ wartości

en-us	Unlimited
pl	Bez limitu

en-us	Unlink
pl	Odłącz

en-us	Unlink and clear
pl	Odłącz i wyczyść

en-us	Unlinked: Application "%1$s" on "%2$s".
pl	Odłączono: Aplikacja "%1$s" w "%2$s".

en-us	Unlinked: Discovery rule "%1$s" on "%2$s".
pl	Odłączono: Reguła wykrywania "%1$s" w "%2$s".

en-us	Unlinked: Host prototype "%1$s" on "%2$s".
pl	Odłączono: Prototyp hosta "%1$s" w "%2$s".

en-us	Unlinked: Item "%1$s" on "%2$s".
pl	Odłączono: Pozycja "%1$s" w "%2$s".

en-us	Unlinked: Item prototype "%1$s" on "%2$s".
pl	Odłączono: Prototyp pozycji "%1$s" w "%2$s".

en-us	Unlinked: Web scenario "%1$s" on "%2$s".
pl	Odłączono: Scenariusz sieci www "%1$s" w "%2$s".

en-us	Unlink from template
pl	Odłącz od szablonu

en-us	Unlink from templates
pl	Odłącz od szablonów

en-us	Unmute
pl	Włącz głos

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
pl	Niewspierany zestaw znaków lub sortowanie dla tabel: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
pl	Niewspierany zestaw znaków lub sortowanie dla tabel: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
pl	Niewspierany zestaw znaków lub sortowanie dla tabeli: %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
pl	Niewspierane rozszerzenie pliku importu "%1$s".

en-us	Unsupported import format "%1$s".
pl	Niewspierany format importu "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of action "%1$s".
pl	Niewspierany parametr "%2$s" dla warunku filtra akcji "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
pl	Niewspierany parametr "%2$s" dla warunku filtra reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of action "%1$s".
pl	Niewspierany parametr "%2$s" dla filtra akcji "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
pl	Niewspierany parametr "%2$s" dla filtra reguły wykrywania "%1$s".

en-us	unsupported version number
pl	niewspierany numer wersji

en-us	Up
pl	Działa

en-us	Up
pl	Działa

en-us	Update
pl	Zaktualizuj

en-us	Updated
pl	Zaktualizowano

en-us	Updated: %s
pl	Zaktualizowano: %s

en-us	Updated status of host "%1$s".
pl	Zaktualizowano stan hosta "%1$s".

en-us	Update existing
pl	Aktualizuj istniejące

en-us	Update interval
pl	Interwał aktualizacji

en-us	Update operations
pl	Operacje aktualizacji

en-us	Update problem
pl	Problem z aktualizacją

en-us	Upload
pl	Wyślij

en-us	Upper level maps
pl	Mapy wyższego poziomu

en-us	Uptime
pl	Czas pracy

en-us	Uptime/Downtime
pl	Czas dostępności/niedostępności

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
pl	Czas działania serwera Zabbix w sekundach.

en-us	URL
pl	URL

en-us	URL A
pl	URL A

en-us	URL (after login)
pl	URL (po zalogowaniu)

en-us	URL B
pl	URL B

en-us	URL C
pl	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
pl	URL nie jest prawidłowo zakodowany.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
pl	Nazwa URL powinna być unikalna dla mapy "%1$s".

en-us	URL parameter cannot be array.
pl	Parametr URL nie może być tablicą.

en-us	URL parameter name is empty.
pl	Nazwa parametru URL jest pusta.

en-us	URLs
pl	Adresy URL

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
pl	URL powinien mieć oba pola "name" (nazwa) i "url" dla mapy "%1$s".

en-us	USA (160 characters)
pl	USA (160 znaków)

en-us	Use bulk requests
pl	Użyj żądań zbiorowych

en-us	Use custom event status colours
pl	Użyj własnych kolorów dla stanów zdarzeń

en-us	Used in actions
pl	Wykorzystywane w akcjach

en-us	Used in items
pl	Używane w pozycjach

en-us	Use if severity
pl	Użyj jeżeli poziom

en-us	User
pl	Użytkownik

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
pl	Użytkownik "%1$s" nie może istnieć bez grupy użytkowników.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
pl	Użytkownik "%1$s" jest właścicielem pulpitu "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
pl	Użytkownik "%1$s" jest właścicielem mapy "%2$s".

en-us	User "%1$s" is screen "%2$s" owner.
pl	Użytkownik "%1$s" jest właścicielem ekranu "%2$s".

en-us	User "%1$s" is slide show "%2$s" owner.
pl	Użytkownik "%1$s" jest właścicielem pokazu slajdów "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
pl	Użytkownik "%1$s" jest używany w akcji "%2$s".

en-us	User action
pl	Akcja użytkownika

en-us	User added
pl	Dodano użytkownika

en-us	User agent string
pl	Ciąg znaków agenta użytkownika

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
pl	Użytkownik nie może dodać samego siebie do wyłączonej grupy lub do grupy z wyłączonym dostępem do interfejsu użytkownika.

en-us	User cannot change their user type.
pl	Użytkownik nie może zmienić swojego typu użytkownika.

en-us	User can't change type for himself
pl	Użytkownik nie może zmienić typu dla siebie samego

en-us	User deleted
pl	Usunięto użytkownika

en-us	User group
pl	Grupa użytkowników

en-us	User group "%1$s" already exists.
pl	Grupa użytkowników "%1$s" już istnieje.

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
pl	Grupa użytkowników "%1$s" jest używana w akcji "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
pl	Grupa użytkowników "%1$s" została użyta w konfiguracji dla komunikatów zatrzymania bazy danych.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
pl	Grupa użytkowników "%1$s" jest wykorzystywana w skrypcie "%2$s".

en-us	User group disabled
pl	Wyłączono grupę użytkowników

en-us	User group disabled
pl	Wyłączono grupy użytkowników

en-us	User group disabled
pl	Wyłączono grupy użytkowników

en-us	User group enabled
pl	Włączono grupę użytkowników

en-us	User group enabled
pl	Włączono grupy użytkowników

en-us	User group enabled
pl	Włączono grupy użytkowników

en-us	User group for database down message
pl	Grupa użytkowników dla wiadomości o wyłączeniu bazy danych

en-us	User group for database down message "%1$s".
pl	Grupa użytkowników dla wiadomości o wyłączeniu bazy danych "%1$s".

en-us	User groups
pl	Grupy użytkowników

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
pl	Brak parametrów współdzielenia grupy użytkowników: %1$s dla mapy "%2$s".

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for screen "%2$s".
pl	Brak parametrów współdzielenia grupy użytkowników: %1$s dla ekranu "%2$s".

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
pl	Grupa użytkownika o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	User is not allowed to delete himself.
pl	Użytkownik nie może siebie usunąć.

en-us	User macro missing parameters: %1$s
pl	Brak parametrów makra użytkownika: %1$s

en-us	User menu
pl	Menu użytkownika

en-us	Username
pl	Login

en-us	User name
pl	Nazwa użytkownika

en-us	Username and password
pl	Nazwa użytkownika i hasło

en-us	User password
pl	Hasło użytkownika

en-us	User profile
pl	Profil użytkownika

en-us	User/Recipient
pl	Użytkownik/Odbiorca

en-us	Users
pl	Użytkownicy

en-us	User session data storage period
pl	Okres przechowywania danych sesji użytkownika

en-us	User session data storage period "%1$s".
pl	Okres przechowywania danych sesji użytkownika "%1$s".

en-us	User sessions
pl	Sesje użytkownika

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
pl	Brak parametrów współdzielenia użytkownika: %1$s dla mapy "%2$s".

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for screen "%2$s".
pl	Brak parametrów współdzielenia użytkownika: %1$s dla ekranu "%2$s".

en-us	Users unblocked
pl	Odblokowano użytkowników

en-us	User type
pl	Typ użytkownika

en-us	User updated
pl	Zaktualizowano użytkownika

en-us	User with alias "%s" already exists.
pl	Użytkownik o aliasie "%s" już istnieje.

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
pl	Użytkownik o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	value
pl	wartość

en-us	Value
pl	Wartość

en-us	value %1$s already exists
pl	watość %1$s już istnieje

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
pl	Nieprawidłowa wartość "%1$s" dla parametru "grid_align". Do wyboru są "%2$s" oraz "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
pl	Nieprawidłowa wartość "%1$s" dla parametru "grid_show". Do wyboru są "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
pl	Nieprawidłowa wartość "%1$s" dla parametru "grid_show". Do wyboru są "%2$s" oraz "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
pl	Wartość "%1$s" jest zbyt długa dla pola "%2$s" - %3$d znaków. Dozwolona długość to %4$d znaków.

en-us	value "%1$s" not found
pl	nie znaleziono wartości "%1$s"

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" has incorrect decimal format.
pl	Wartość "%2$s" z "%1$s" ma niepoprawny format dziesiętny.

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" has too many digits after the decimal point: it cannot have more than %3$s digits.
pl	Wartość "%2$s" z "%1$s" ma zbyt dużo cyfr po kropce: nie może być więcej cyfr niż %3$s.

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" has too many digits before the decimal point: it cannot have more than %3$s digits.
pl	Wartość "%2$s" z "%1$s" ma zbyt dużo cyfr przed kropką: nie może być więcej cyfr niż %3$s.

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" is too long: it cannot have more than %3$s digits before the decimal point and more than %4$s digits after the decimal point.
pl	Wartość "%2$s" z "%1$s" jest zbyt długa: nie może być więcej cyfr niż %3$s przed kropką i więcej cyfr niż %4$s po kropce.

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
pl	Efektywność cache'a wartości. Prawidłowe parametry to: requests, hits i misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
pl	Statystyki cache'a wartości. Poprawne tryby to: total, free, pfree, used i pused.

en-us	value is too long
pl	wartość jest za długa

en-us	Value map
pl	Mapa wartości

en-us	Value map "%1$s" already exists.
pl	Mapa wartości "%s" już istnieje.

en-us	Value map added
pl	Dodano mapę wartości

en-us	Value map deleted
pl	Usunięto mapę wartości

en-us	Value map deleted
pl	Usunięto mapę wartości

en-us	Value map deleted
pl	Usunięto mapę wartości

en-us	Value mapping
pl	Mapowanie wartości

en-us	Value mappings
pl	Mapowanie wartości

en-us	Value mappings for value maps will be updated!
pl	Mapowanie wartości dla map wartości zostanie zaktualizowane!

en-us	Value map updated
pl	Zaktualizowano mapę wartości

en-us	value must be one of %1$s
pl	wartość musi być jedną z %1$s

en-us	Value: no data
pl	Wartość: brak danych

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
pl	Wartość dowolnego licznika wydajności systemu Windows w języku angielskim. Zwraca liczbę całkowitą, zmiennoprzecinkową, ciąg znaków lub tekst (w zależności od żądania)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
pl	Wartość dowolnego licznika wydajności Windows. Zwraca liczbę całkowitą, zmiennoprzecinkową, ciąg znaków lub tekst (zależnie od zapytania)

en-us	value of new event tag
pl	wartość nowego znacznika zdarzenia

en-us	Value of new event tag
pl	Wartość nowego znacznika zdarzenia

en-us	Value of old event tag
pl	Wartość starego znacznika zdarzenia

en-us	Value of tag
pl	Wartość znacznika

en-us	Values
pl	Wartości

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
pl	Wartości bez nazwy nie są dozwolone w polach formularza.

en-us	Variables
pl	Zmienne

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
pl	Różne informacje o okreśłonych proceach. Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	Vendor
pl	Producent

en-us	Verbose
pl	Szczegółowo

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
pl	Wersja agenta Zabbix. Zwraca ciąg znaków

en-us	Vertical
pl	Pionowe

en-us	Vertical align
pl	Ułożenie pionowe

en-us	via
pl	przez

en-us	Vietnamese (vi_VN)
pl	Wietnamski (vi_VN)

en-us	View as
pl	Podgląd jako

en-us	View is not rendered.
pl	Widok nie jest renderowany.

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Rozmiar przestrzeni wirtualnej w bajtach lub procentach ogółem. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	Visible name
pl	Widoczna nazwa

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
pl	Widoczna nazwa nie może być pusta jeśli host nie posiada swojej nazwy.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
pl	Statystyki cache'a VMware. Poprawne tryby to: total, free, pfree, used i pused.

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
pl	Stan klastra VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa klastra VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs. Returns JSON
pl	Centra danych VMware i ich ID. Zwraca JSON.

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Statystyki pojemności magazynu danych VMware w bajtach lub procentach ogółem. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	VMware datastore hypervisors list, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name
pl	Lista hipernadzorców magazynu danych VMware, <url> - URL usługi VMware, <datastore> - nazwa magazynu danych

en-us	VMware datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
pl	Statysyki odczytu magazynu danych VMware, <url> - URL usługi VMware, <datastore> - nazwa magazynu danych, <mode> - latency/maxlatency - średnia albo maksimum