en-us	Check for error using regular expression
pl	Sprawdź błąd używając wyrażenia regularnego

en-us	Check for not supported value
pl	Sprawdź, wartości nie obsługiwane

en-us	Check of pre-requisites
pl	Kontrola wymagań

en-us	Checks
pl	Testy

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
pl	Sprawdza, czy usługa DNS działa. Zwraca 0 - DNS nie działa (serwer nie odpowiada lub rozwiązanie DNS nie udało się); 1 - DNS działa

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - file of the specified type exists
pl	Sprawdza, czy plik istnieje. Zwraca 0 - nie znaleziono; 1 - plik określonego typu istnieje

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
pl	Sprawdza, czy host jest dostępny przez ping ICMP. 0 - ping ICMP nie powiódł się. 1 - ping ICMP zakończony sukcesem

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
pl	Sprawdza, czy możliwe jest nawiązanie połączenia do określonego portu. Zwraca 0 - nie można się połączyć; 1 - można się połączyć

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
pl	Sprawdza, czy usługa jest uruchomiona i akceptuje połączenia TCP. Zwraca 0 - usługa nie działa; 1 - usługa działa

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
pl	Sprawdza, czy usługa jest uruchomiona i odpowiada na zapytania UDP. Zwraca 0 - usługa nie działa; 1 - usługa działa

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
pl	Sprawdza, czy port TCP jest w trybie NASŁUCHU. Zwraca 0 - nie jest w trybie NASŁUCHU; 1 - jest w trybie NASŁUCHU

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
pl	Sprawdza, czy port UDP jest w trybie NASŁUCHU. Zwraca 0 - nie jest w trybie NASŁUCHU; 1 - jest w trybie NASŁUCHU

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
pl	Sprawdza wydajność usługi TCP. Zwraca 0 - usługa nie działa; liczba sekund - liczba sekund spędzonych na łączeniu się do usługi

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
pl	Sprawdza wydajność usługi UDP. Zwraca 0 - usługa nie działa; liczba sekund - liczba sekund spędzonych na łączeniu się do usługi

en-us	Checks should be unique.
pl	Testy powinny być unikalne.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
pl	Proszę, sprawdź klucz. Wartość domyślna została podana.

en-us	Check type
pl	Typ testu

en-us	Child services
pl	Usługi podrzędne

en-us	Chinese (zh_CN)
pl	Chiński (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
pl	Chiński (zh_TW)

en-us	circular dependency is not allowed
pl	okrągła zależność nie jest dozwolona

en-us	circular item dependency is not allowed
pl	okrągła zależność elementy nie jest dozwolona

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
pl	Cykliczne odwołanie w szablonach: %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
pl	Cykliczne połączenia szablonów są zabronione.

en-us	Class %1$s not found for action %2$s.
pl	Klasa %1$s nie znaleziono dla akcji %2$s.

en-us	Class not found.
pl	Nie znaleziono klasy.

en-us	Clear history
pl	Wyczyść historię

en-us	Clear history and trends
pl	Wyczyść historię i trendy

en-us	Clear when unlinking
pl	Wyczyść podczas odłączania

en-us	Click and drag to desired size.
pl	Kliknij i przeciągnij do pożądanego rozmiaru.

en-us	Click to view or edit
pl	Kliknij i przeciągnij do pożądanego rozmiaru

en-us	Clock
pl	Zegar

en-us	Clock type
pl	Typ zegara

en-us	Clone
pl	Powiel

en-us	Close
pl	Zamknij

en-us	Close expression constructor
pl	Zamknij generator wyrażeń

en-us	Close new event
pl	Zamknij nowe zdarzenie

en-us	Close new events
pl	Zamknij nowe zdarzenia

en-us	Close old events
pl	Zamknij stare zdarzenia

en-us	Close problem
pl	Zakończ problem

en-us	Close problems
pl	Zakończ problemy

en-us	CLOSING
pl	ZAMYKANIE

en-us	Collapse
pl	Zwiń

en-us	Collapse sidebar
pl	Zwiń pasek boczny

en-us	color
pl	kolor

en-us	Color
pl	Kolor

en-us	Color "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal color code (6 symbols).
pl	Kolor "%1$s" jest nieprawidłowy: spodziewano się kodu heksadecymalnego (6 znaków).

en-us	Color (OK)
pl	Kolor (OK)

en-us	Columns
pl	Kolumny

en-us	Combined result
pl	Połączony wynik

en-us	Command
pl	Polecenie

en-us	Commands
pl	Polecenia

en-us	Comma separated center coordinates and zoom level to display when the widget is initially loaded.
pl	Oddzielone przecinkiem współrzędne środka do wyświetlenia po początkowym załadowaniu widżetu.

en-us	comma-separated list
pl	lista oddzielona przecinkami

en-us	comma separated list of time periods is expected for scheduled week days
pl	dla dni tygodnia w harmonogramie wymagana jest lista okresów oddzielonych przecinkami

en-us	Communication with Zabbix server
pl	Komunikacja z serwerem Zabbix

en-us	Community
pl	uwspólnienie

en-us	Compact view
pl	Kompaktowy widok

en-us	Component %1$s already registered.
pl	Składnik %1$s już jest zarejestrowany

en-us	Component %1$s is not registered.
pl	Składnik %1$s nie jest zarejestrowany

en-us	Compression
pl	Kompresja

en-us	Compression is not supported.
pl	Kompresja nie jest wspierana.

en-us	Compress records older than
pl	Kompresja rekordów starszych niż

en-us	concat() - Returns a string that is the result of concatenating value to string
pl	concat() - Zwraca ciąg znaków będący konkatenacją podanej wartości i ciągu znaków

en-us	Concurrent sessions
pl	Sesje bieżące

en-us	Condition
pl	Warunek

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s".
pl	Warunek "%2$s" nie został użyty w formule "%3$s" dla reguły wyszukiwania "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for override "%1$s".
pl	Warunnek "%2$s" nie jest użyty w formule "%3$s" dla nadpisania "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s" is not defined.
pl	Warunek "%2$s" użyty w formule "%3$s" dla reguły wyszukiwania "%1$s" nie jest zdefiniowany.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for override "%1$s" is not defined.
pl	Warunek "%2$s" użyty w formule "%3$s" dla nadpisania "%1$s" nie jest zdefiniowany.

en-us	Conditions
pl	Warunki

en-us	Configuration
pl	Konfiguracja

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
pl	Statystyki cache'a konfiguracji. Cache - bufor (tryby: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
pl	Utworzono plik konfiguracji "%1$s".

en-us	Configuration of actions
pl	Konfiguracja akcji

en-us	Configuration of audit log
pl	Konfiguracja dziennika audytu

en-us	Configuration of authentication
pl	Konfiguracja uwierzytelniania

en-us	Configuration of dashboards
pl	Konfiguracja pulpitów

en-us	Configuration of discovery rules
pl	Konfiguracja reguł wykrywania

en-us	Configuration of graph prototypes
pl	Konfiguracja prototypów wykresów

en-us	Configuration of graphs
pl	Konfiguracja wykresów

en-us	Configuration of GUI
pl	Konfiguracja interfejsu użytkownika

en-us	Configuration of host
pl	Konfiguracja hosta

en-us	Configuration of host group
pl	Konfiguracja grupy hostów

en-us	Configuration of host groups
pl	Konfiguracja grup hostów

en-us	Configuration of host prototypes
pl	Konfiguracja prototypów hostów

en-us	Configuration of hosts
pl	Konfiguracja hostów

en-us	Configuration of housekeeping
pl	Konfiguracja porządkowania

en-us	Configuration of icon mapping
pl	Konfiguracja mapowania ikon

en-us	Configuration of images
pl	Konfiguracja obrazów

en-us	Configuration of item prototypes
pl	Konfiguracja prototypów pozycji

en-us	Configuration of items
pl	Konfiguracja pozycji

en-us	Configuration of macros
pl	Konfiguracja makr

en-us	Configuration of maintenance periods
pl	Konfiguracja okresów utrzymania

en-us	Configuration of media types
pl	Konfiguracja typów mediów

en-us	Configuration of network maps
pl	Konfiguracja map sieci

en-us	Configuration of proxies
pl	Konfiguracja proxy

en-us	Configuration of regular expressions
pl	Konfiguracja wyrażeń regularnych

en-us	Configuration of scripts
pl	Konfiguracja skryptów

en-us	Configuration of template group
pl	Konfiguracja grupy szablonów

en-us	Configuration of template groups
pl	Konfiguracja grup szablonów

en-us	Configuration of templates
pl	Konfiguracja szablonów

en-us	Configuration of trigger displaying options
pl	Konfiguracja opcji wyświetlania wyzwalaczy

en-us	Configuration of trigger prototypes
pl	Konfiguracja prototypów wyzwalaczy

en-us	Configuration of triggers
pl	Konfiguracja wyzwalaczy

en-us	Configuration of user groups
pl	Konfiguracja grup użytkowników

en-us	Configuration of user roles
pl	Konfiguracja ról użytkowników

en-us	Configuration of users
pl	Konfiguracja użytkowników

en-us	Configuration of web monitoring
pl	Konfiguracja monitorowania www

en-us	Configuration refresh
pl	Odświeżenie konfuguracji

en-us	Configuration updated
pl	Zaktualizowano konfigurację

en-us	configure
pl	konfiguracja

en-us	Configure DB connection
pl	Konfiguruj połączenie DB

en-us	Confirmation text
pl	Tekst potwierdzenia

en-us	Confirm changes
pl	Potwierdź zmiany

en-us	Confirms the problem is noticed (acknowledging user will be recorded). Status change triggers action update operation.
pl	Potwierdza, że problem został zauważony (potwierdzenie użytkownika zostanie zarejestrowane). Zmiana statusu wyzwala operację aktualizacji akcji.

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
pl	Gratulacje! Poprawnie zainstalowano interfejs użytkownika Zabbix.

en-us	Connected
pl	Połączony

en-us	Connections
pl	Połączenia

en-us	Connection security
pl	Zabezpieczenia połączenia

en-us	Connections from host
pl	Połączenia z hosta

en-us	Connections from proxy
pl	Połączenia z proxy

en-us	Connections to host
pl	Połączenia do hosta

en-us	Connections to proxy
pl	Połączenia do proxy

en-us	Connection timeout
pl	Limit czasu połączenia

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
pl	Podczas próby połączenia do serwera Zabbix "%2$s" przekroczono maksymalny czas połączenia %1$s sekund.

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
pl	Połączenie z serwerem Zabbix "%1$s" nie powiodło się. Możliwe przyczyny: 1. Nieprawidłowy "NodeAddress" lub "ListenPort" w "zabbix_server.conf" lub nadpisanie adresu IP/DNS serwera w "zabbix.conf.php"; 2. Nieprawidłowa konfiguracja serwera DNS. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
pl	Błąd połączenia z serwerem Zabbix "%1$s" . Możliwe przyczyny: 1. Nieprawidłowy serwer IP/DNS w pliku "zabbix.conf.php"; 2. Nieprawidłowa konfiguracja serwera DNS. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
pl	Połączenie z serwerem Zabbix "%1$s" odrzucone. Możliwe przyczyny: 1. Nieprawidłowy "NodeAddress" lub "ListenPort" w "zabbix_server.conf" lub nadpisanie adresu IP/DNS serwera w "zabbix.conf.php"; 2. Zabezpieczenia systemowe (na przykład SELinux) blokuje połączenie; 3. Demon serwera Zabbix nie działa; 4. Zapora sieciowa blokuje połączenie TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
pl	Połączenie do serwera odrzucone "%1$s" . Możliwe przyczyny: 1. Nieprawidłowy serwer IP/DNS w pliku "zabbix.conf.php"; 2. Zasady bezpieczeństwa (na przykład, SELinux) blokują połączenie; 3. Proces Zabbix nie został uruchomiony; 4. Zapora sieciowa blokuje połączenia TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
pl	Przekroczono limit czasu połączenie z serwerem Zabbix "%1$s". Możliwe przyczyny: 1. Nieprawidłowy "NodeAddress" lub "ListenPort" w "zabbix_server.conf" lub nadpisanie adresu IP/DNS serwera w "zabbix.conf.php"; 2. Zapora sieciowa blokuje połączenie TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
pl	Upłynął limit czasu połączenia z serwerem "%1$s" . Możliwe przyczyny: 1. Nieprawidłowy serwer IP/DNS w pliku "zabbix.conf.php"; 4. Zapora sieciowa blokuje połączenia TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server failed. Incorrect configuration.
pl	Nie można połączyć z serwerem Zabbix. Nieprawidłowa konfiguracja.

en-us	Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).
pl	Połączenie nie będzie szyfrowane, ponieważ używane są gniazda (Unix lub) pamięć współdzielona (Windows).

en-us	Connect to
pl	Połącz z

en-us	Constructor
pl	Konstruktor

en-us	Contact
pl	Kontakt

en-us	contains
pl	zawiera

en-us	Contains
pl	Zawiera

en-us	Content controls
pl	Kontrola zawartości

en-us	Content controls: header
pl	Kontrola zawartości: nagłówek 

en-us	Content menu
pl	Menu zawartości

en-us	Context name
pl	Nazwa kontekstu

en-us	Continue overrides
pl	Kontynuuj nadpisywanie

en-us	Contract number
pl	Numer kontraktu

en-us	Convert to JSON
pl	Konwertuj do JSON

en-us	Coordinates
pl	Współrzędne

en-us	Copy
pl	Skopiuj

en-us	Copy to clipboard
pl	Kopiuj do schowka

en-us	Correlation
pl	Korelacja

en-us	Correlation "%1$s" already exists.
pl	Korelacja "%1$s" już istnieje.

en-us	Correlation added
pl	Korelacja dodana

en-us	Correlation deleted
pl	Korelacja usunięta

en-us	Correlation deleted
pl	Korelacje usunięte

en-us	Correlation deleted
pl	Korelacje usunięte

en-us	Correlation disabled
pl	Korelacje wyłączone

en-us	Correlation disabled
pl	Korelacja wyłączona

en-us	Correlation disabled
pl	Korelacje wyłączone

en-us	Correlation enabled
pl	Korelacje włączone

en-us	Correlation enabled
pl	Korelacje włączone

en-us	Correlation enabled
pl	Korelacje włączona

en-us	Correlation rule
pl	Reguła korelacji

en-us	Correlation updated
pl	Korelacja zaktualizowana

en-us	cosh() - The hyperbolic cosine of a value
pl	cosh() - Wartość cosinusa hiperbolicznego dla podanego argumentu

en-us	cos() - The cosine of a value, where the value is an angle expressed in radians
pl	cos() - cosinus z wartości jako kąta wyrażonego w radianach

en-us	cot() - The cotangent of a value, where the value is an angle expressed in radians
pl	cot() - cotangens z wartości jako kąta wyrażonego w radianach

en-us	count
pl	zliczyć

en-us	Count
pl	Ilość

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
pl	count() - Liczba udanych pobrań wartości Y (które uzupełnia operator 0) dla okresu T

en-us	Count of context switches. Returns integer
pl	Liczba przełączeń kontekstu. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
pl	Liczba wpisów w katalogu, rekursywnie. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
pl	Liczba zgodnych linii w monitorowaniu pliku logu. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
pl	Liczba zgodnych linii w monitorowaniu pliku logu z obsługą rotacji. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Count of values enqueued in the low-level discovery processing queue.
pl	Liczba wartości zapisanych w kolejce przetwarzania wyszukiwania niskopoziomowego.

en-us	Count of values enqueued in the preprocessing queue.
pl	Liczba wartości umieszczonych w kolejce przetwarzania.

en-us	countunique() - The number of unique values
pl	countunique() - Ilość unikalnych wartości

en-us	CPU information. Returns string or integer
pl	Informacje o CPU. Zwraca ciąg znaków lub liczbę

en-us	CPU load. Returns float
pl	Obciążenie CPU. Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
pl	Czas oczekiwania CPU na podmianę, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware, <instance> - instancja CPU

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Procentowe zużycie CPU podczas okresu czasu zależnego od zarządzania zasilaniem lub HT, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hypervisora VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Procentowe zużycie CPU podczas okresu czasu, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hypervisora VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Procentowe zużycie CPU podczas okresu czasu, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware

en-us	CPU usage in hertz during the interval on VMware Resource Pool, <url> - VMware service URL, <rpid> - VMware resource pool id
pl	Wykorzystanie procesora w hercach w okresie na VMware Resource Pool, <url> - adres URL usługi VMware, <rpid> - identyfikator puli zasobów VMware

en-us	CPU utilization percentage. Returns float
pl	Zużycie procesora w procentach. Zwraca liczę zmiennoprzecinkową

en-us	Create action
pl	Utwórz akcję

en-us	Create and edit dashboards
pl	Tworzenie i edycja pulpitów

en-us	Create and edit maintenance
pl	Tworzenie i edycja wsparcia

en-us	Create and edit maps
pl	Tworzenie i edycja map

en-us	Create API token
pl	Stwórz token API

en-us	Create background
pl	Utwórz tło

en-us	Create correlation
pl	Utwórz korelację

en-us	Create dashboard
pl	Utwórz pulpit

en-us	Created at
pl	Data utworzenia

en-us	(created by host discovery)
pl	(utworzone przez wykrywanie hostów)

en-us	Created by me
pl	Stworzony przeze mnie

en-us	Created by user
pl	Stworzone przez użytkownika

en-us	Created by users
pl	Stworzone przez użytkowników

en-us	Create dependent discovery rule
pl	Utwórz zależną regułę wykrywania

en-us	Create dependent item
pl	Utwórz pozycję zależną

en-us	Create disabled
pl	Tworzenie wyłączone

en-us	Create discovery rule
pl	Utwórz regułę wykrywania

en-us	Create discovery rule (select host first)
pl	Utwórz regułę wykrywania niskopoziomowego (wybierz najpierw hosta)

en-us	Create discovery rule (select template first)
pl	Utwórz regułę wykrywania (najpierw wybierz szablon)

en-us	Create enabled
pl	Tworzenie włączone

en-us	Create graph
pl	Utwórz wykres

en-us	Create graph prototype
pl	Utwórz prototyp wykresu

en-us	Create graph (select host first)
pl	Utwórz wykres (najpierw wybierz host)

en-us	Create graph (select template first)
pl	Utwórz wykres (najpierw wybierz szablon)

en-us	Create host
pl	Utwórz hosta

en-us	Create host group
pl	Utwórz grupę hostów

en-us	Create host prototype
pl	Utwórz prototyp hosta

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
pl	Czy tworzyć hosty z wybranych prototypów jako wyłączone?

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
pl	Tworzyć hosty z wybranych prototypów jako włączone?

en-us	Create icon
pl	Utwórz ikonę

en-us	Create icon map
pl	Utwórz mapę ikon

en-us	Create item
pl	Utwórz pozycję

en-us	Create item prototype
pl	Utwórz prototyp pozycji

en-us	Create item (select host first)
pl	Utwórz pozycję (najpierw wybierz host)

en-us	Create item (select template first)
pl	Utwórz pozycję (najpierw wybierz szablon)

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
pl	Tworzyć elementy z wybranych prototypów jako wyłączone?

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
pl	Tworzyć elementy z wybranych prototypów jako włączone?

en-us	Create maintenance period
pl	Utwórz okres utrzymania

en-us	Create map
pl	Utwórz mapę

en-us	Create media type
pl	Utwórz typ mediów

en-us	Create new
pl	Utwórz nowy

en-us	Create proxy
pl	Utwórz proxy

en-us	Create report
pl	Utwórz raport

en-us	Create script
pl	Utwórz skrypt

en-us	Create service
pl	Utwórz usługę

en-us	Create SLA
pl	Utwórz SLA

en-us	Create template
pl	Utwórz szablon

en-us	Create template group
pl	Utwórz grupę szablonów

en-us	Create trigger
pl	Utwórz wyzwalacz

en-us	Create trigger prototype
pl	Utwórz prototyp wyzwalacza

en-us	Create trigger (select host first)
pl	Utwórz wyzwalacz (najpierw wybierz host)

en-us	Create trigger (select template first)
pl	Utwórz wyzwalacz (najpierw wybierz szablon)

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
pl	Czy tworzyć wyzwalacze z wybranych prototypów jako wyłączone?

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
pl	Czy tworzyć wyzwalacze z wybranych prototypów jako włączone?

en-us	Create user
pl	Utwórz użytkownika

en-us	Create user group
pl	Utwórz grupę użytkowników

en-us	Create user role
pl	Tworzenie roli użytkownika

en-us	Create web scenario
pl	Utwórz scenariusz sieci www

en-us	Create web scenario (select host first)
pl	Utwórz scenariusz sieci www (najpierw wybierz host)

en-us	Create web scenario (select template first)
pl	Utwórz scenariusz www (najpierw wybierz szablon)

en-us	Critical
pl	Krytyczny

en-us	CRLF
pl	CRLF

en-us	CSV to JSON
pl	CSV do JSON

en-us	CUID is expected
pl	Spodziewano się CUID

en-us	Current host
pl	Bieżący host

en-us	Current user
pl	Bieżący użytkownik

en-us	Current value
pl	Bieżąca wartość

en-us	Custom
pl	Indywidualne

en-us	Custom expression
pl	Wyrażenie użytkownika

en-us	Custom graphs
pl	Wykresy własne

en-us	Custom intervals
pl	Okresy użytkownika

en-us	Custom label
pl	Własna etykieta

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
pl	Własna etykieta dla elementu mapy "%2$s" typu "%1$s" nie może być pusta.

en-us	Custom message
pl	Własna wiadomość

en-us	Custom multiplier
pl	Własny mnożnik

en-us	Custom on fail
pl	Niestandardowe w przypadki niepowodzenia

en-us	Custom schedule
pl	Własny harmonogram

en-us	Custom scripts
pl	Skrypty własne

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
pl	Własne nazwy poziomów dotyczą wszystkich tłumaczeń i wymagają ręcznego przetłumaczenia!

en-us	Custom size
pl	Własny rozmiar

en-us	CyberArk Vault
pl	CyberArk Vault

en-us	Cycle
pl	Cykl

en-us	Czech (cs_CZ)
pl	Czeski (cs_CZ)

en-us	d
pl	d

en-us	D
pl	K

en-us	D
pl	D

en-us	Daily
pl	Dziennie

en-us	Dark
pl	Ciemny

en-us	Dashboard
pl	Pulpit

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
pl	Pulpit "%1$s" już istnieje.

en-us	Dashboard "%1$s" is used in report "%2$s".
pl	Pulpit "%1$s" jest użyty w raporcie "%2$s".

en-us	Dashboard created
pl	Utworzono pulpit

en-us	Dashboard deleted
pl	Pulpity usunięte

en-us	Dashboard deleted
pl	Pulpitów usuniętych

en-us	Dashboard deleted
pl	Pulpit usunięty

en-us	Dashboard page properties
pl	Właściwości strony pulpitu

en-us	Dashboard properties
pl	Właściwości pulpitu

en-us	Dashboards
pl	Pulpity

en-us	Dashboard sharing
pl	Udostępnianie pulpitu

en-us	Dashboard updated
pl	Pulpit zaktualizowany

en-us	Dashboard with ID "%1$s" is not available.
pl	Pulpit z ID %1$s" nie jest dostępna.

en-us	Dashed line
pl	Linia przerywana

en-us	Data
pl	Data

en-us	Database history tables upgraded
pl	Zaktualizowano tabele historyczne

en-us	Database history tables use primary key
pl	Tabele historyczne w bazie danych używają kluczy głównych

en-us	Database host
pl	Host bazy danych

en-us	Database host verification
pl	Weryfikacja hosta bazy danych

en-us	Database monitor
pl	Monitor bazy danych

en-us	Database name
pl	Nazwa bazy danych

en-us	Database password
pl	Hasło bazy danych

en-us	Database port
pl	Port bazy danych

en-us	Database schema
pl	Schemat bazy danych

en-us	Database server
pl	Serwer bazy danych

en-us	Database TLS CA file
pl	Plik TLS CA bazy danych

en-us	Database TLS certificate file
pl	Plik certyfikatu TLS bazy danych

en-us	Database TLS certificate files must be read-only
pl	Pliki certyfikatów TLS bazy danych muszą być tylko do odczytu

en-us	Database TLS cipher list
pl	Lista szyfrów TLS bazy danych 

en-us	Database TLS encryption
pl	Szyfrowanie bazy danych TLS

en-us	Database TLS key file
pl	Plik klucza TLS bazy danych

en-us	Database type
pl	Typ bazy danych

en-us	Database user
pl	Użytkownik bazy danych

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
pl	Dane z %1$s. Wygenerowano w %2$s sek.

en-us	Data is not properly encoded.
pl	Dane nie są prawidłowo zakodowane.

en-us	Data overview
pl	Przegląd danych

en-us	Data set
pl	Dane zapisane

en-us	Data storage period
pl	Czas przechowywania danych

en-us	Date
pl	Data

en-us	Date and time functions
pl	Funkcje czasu i daty

en-us	date() - Current date
pl	date() - Aktualna data

en-us	Date HW decommissioned
pl	Data wycofania sprzętu z użytku

en-us	Date HW installed
pl	Data instalacji sprzętu

en-us	Date HW maintenance expires
pl	Data zakończenia umowy serwisowej

en-us	Date HW purchased
pl	Data zakupu sprzętu

en-us	Day
pl	Dzień

en-us	Day
pl	Dzień

en-us	Day before yesterday
pl	Przedwczoraj

en-us	Day of month
pl	Dzień miesiąca

en-us	dayofmonth() - Day of month
pl	dayofmonth() - Dzień miesiąca

en-us	Day of the week and day of the month cannot be specified simultaneously.
pl	Nie można wybrać jednocześnie dnia tygodnia i dnia miesiąca.

en-us	Day of week
pl	Dzień tygodnia

en-us	dayofweek() - Day of week
pl	dayofweek() - Dzień tygodnia

en-us	days
pl	dni

en-us	Days
pl	Dni

en-us	%d device
pl	%d urządzenia

en-us	%d device
pl	%d urządzenie

en-us	%d device
pl	%d urządzeń

en-us	DD.MM.YY
pl	DD.MM.YY

en-us	Deactivates manual suppression.
pl	Wyłącza tłumienie ręczne.

en-us	Debug
pl	Debugowanie

en-us	Debug mode
pl	Tryb debugowania

en-us	Dec
pl	Gru

en-us	December
pl	Grudzień

en-us	Decimal places
pl	Miejsca po przecinku

en-us	Decrease by
pl	Obniż o

en-us	default
pl	domyślny

en-us	Default
pl	Domyślnie

en-us	Default (%1$s)
pl	Domyślne (%1$s)

en-us	Default access to new actions
pl	Domyślny dostęp do nowych akcji.

en-us	Default access to new modules
pl	Domyślny dostęp do nowych modułów

en-us	Default access to new UI elements
pl	Domyślny dostęp do nowych elementów UI

en-us	Default authentication
pl	Domyślne uwierzytelnianie

en-us	Default host inventory mode
pl	Domyślny tryb inwentarza hosta

en-us	Default language
pl	Język domyślny

en-us	Default LDAP server must be specified.
pl	Należy określić domyślny serwer LDAP.

en-us	Default login form
pl	Domyślny format logowania

en-us	Default media type
pl	Domyślny typ mediów

en-us	Default operation step duration
pl	Czas trwania kroku domyślnej operacji

en-us	Default page display period
pl	Domyślny czas wyświetlania strony

en-us	Default theme
pl	Motyw domyślny

en-us	Default time zone
pl	Domyślna strefa czasowa

en-us	degrees() - Converts a value from radians to degrees
pl	degrees() - Konwertuje wartość z radianów na stopnie

en-us	Delay
pl	Opóźnienie

en-us	Delayed by
pl	Opóźniony o

en-us	Delete
pl	Usuń

en-us	Delete all elements that are not present in the import file?
pl	Usunąć wszystkie elementy, które nie są obecne w pliku importu?

en-us	Delete and clear
pl	Usuń i wyczyść

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
pl	Usunąć i wyczyścić wybrane szablony? (Uwaga: wszystkie połączone hosty zostaną wyczyszczone!)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
pl	Usunąć i wyczyścić szablon? (Uwaga: wszystkie powiązane hosty zostaną wyczyszczone!)

en-us	Delete current action?
pl	Usunąć aktualną akcję?

en-us	Delete current correlation?
pl	Usunąć bieżącą korelację?

en-us	Deleted
pl	Usunięto

en-us	Delete dashboard?
pl	Usunąć pulpit?

en-us	Delete discovery rule?
pl	Usunąć regułę wykrywania?

en-us	Delete expression?
pl	Usunąć wyrażenie?

en-us	Delete graph?
pl	Usunąć wykres?

en-us	Delete graph prototype?
pl	Usunąć prototyp wykresu?

en-us	Delete history of selected items?
pl	Usunąć historię wybranych pozycji?

en-us	Delete history of selected web scenarios?
pl	Usunąć historię wybranych scenariuszy sieci www?

en-us	Delete icon map?
pl	Usunąć mapę ikon?

en-us	Delete item?
pl	Usunąć pozycję?

en-us	Delete item prototype?
pl	Usunąć prototyp pozycji?

en-us	Delete links between selected elements?
pl	Usunąć powiązania między wybranymi elementami?

en-us	Delete maintenance period?
pl	Usunąć okres utrzymania?

en-us	Delete media type?
pl	Usunąć typ mediów?

en-us	Delete missing
pl	Usuń brakujące

en-us	Delete proxy?
pl	Usunąć proxy?

en-us	Delete regular expression?
pl	Usunąć wyrażenie regularne?

en-us	Delete script?
pl	Usunąć skrypt?

en-us	Delete selected actions?
pl	Usunąć wybrane akcje?

en-us	Delete selected API token?
pl	Usunąć wybrany token API?

en-us	Delete selected correlations?
pl	Usunąć wybrane korelacje?

en-us	Delete selected dashboards?
pl	Usunąć wybrane pulpity?

en-us	Delete selected discovery rules?
pl	Usunąć wybrane reguły wykrywania?

en-us	Delete selected elements?
pl	Usunąć wybrane elementy?

en-us	Delete selected graph prototypes?
pl	Usunąć wybrane prototypy wykresów?

en-us	Delete selected graphs?
pl	Usunąć wybrany wykres?

en-us	Delete selected group?
pl	Usunąć wybraną grupę?

en-us	Delete selected groups?
pl	Usunąć wybrane grupy?

en-us	Delete selected host?
pl	Usunąć wybranego hosta?

en-us	Delete selected host group?
pl	Usunąć wybraną grupę hostów?

en-us	Delete selected host groups?
pl	Usunąć wybrane grupy hostów?

en-us	Delete selected host prototype?
pl	Usunąć wybrany prototyp hosta?

en-us	Delete selected host prototypes?
pl	Usunąć wybrane prototypy hostów?

en-us	Delete selected hosts?
pl	Usunąć wybrane hosty?

en-us	Delete selected image?
pl	Usunąć wybrany obraz?

en-us	Delete selected item prototypes?
pl	Usunąć wybrane prototypy pozycji?

en-us	Delete selected items?
pl	Usunąć wybrane pozycje?

en-us	Delete selected maintenance periods?
pl	Usunąć wybrane okresy utrzymania?

en-us	Delete selected map?
pl	Usunąć wybraną mapę?

en-us	Delete selected maps?
pl	Usunąć wybrane mapy?

en-us	Delete selected media types?
pl	Usunąć wybrane typy mediów?

en-us	Delete selected proxies?
pl	Usunąć wybrane proxy?

en-us	Delete selected proxy?
pl	Usunąć wybrane proxy?

en-us	Delete selected regular expressions?
pl	Usunąć wybrane wyrażenia regularne?

en-us	Delete selected role?
pl	Skasować wybraną rolę?

en-us	Delete selected roles?
pl	Czy usunąć wybrane role?

en-us	Delete selected scheduled report?
pl	Usunąć wybrany raport okresowy?

en-us	Delete selected scheduled reports?
pl	Usunąć wybrane raporty okresowe?

en-us	Delete selected scripts?
pl	Usunąć wybrane skrypty?

en-us	Delete selected service?
pl	Usunąć wybraną usługę?

en-us	Delete selected services?
pl	Usunąć wybrane usługi?

en-us	Delete selected shapes?
pl	Usunąć zaznaczone kształty?

en-us	Delete selected SLA?
pl	Usunąć wybrane SLA?

en-us	Delete selected SLAs?
pl	Usunąć wybrane SLA?

en-us	Delete selected template group?
pl	Usunąć wybraną grupę szablonów?

en-us	Delete selected template groups?
pl	Usunąć wybrane grupy szablonów?

en-us	Delete selected templates?
pl	Usunąć wybrane szablony?

en-us	Delete selected token?
pl	Usunąć wybrany token?

en-us	Delete selected tokens?
pl	Usunąć wybrane tokeny?

en-us	Delete selected trigger prototypes?
pl	Usunąć wybrane prototypy wyzwalaczy?

en-us	Delete selected triggers?
pl	Usunąć wybrane wyzwalacze?

en-us	Delete selected user?
pl	Usunąć wybranego użytkownika?

en-us	Delete selected users?
pl	Usunąć wybranych użytkowników?

en-us	Delete selected web scenarios?
pl	Usunąć wybrane scenariusze sieci www?

en-us	Delete template?
pl	Usunąć szablon?

en-us	Delete trigger?
pl	Usunąć wyzwalacz?

en-us	Delete trigger prototype?
pl	Usunąć prototyp wyzwalacza?

en-us	Delete web scenario?
pl	Usunąć scenariusz sieci www?

en-us	Delimiter
pl	Ogranicznik

en-us	Denied methods
pl	Metody zabronione

en-us	Deny
pl	Zabroń

en-us	Deny list
pl	Lista zabroniona

en-us	Dependencies
pl	Zależności

en-us	Dependent
pl	Zależny

en-us	Dependent item
pl	Pozycja zależna

en-us	Depends on
pl	Zależy od

en-us	Deployment status
pl	Stan instalacji

en-us	Deprecated
pl	Przestarzałe

en-us	Deprecated parameter "%1$s" cannot be used with "%2$s".
pl	Przestarzałego parametru "%1$s" nie można używać z "%2$s".

en-us	descending
pl	malejąco

en-us	description
pl	opis

en-us	Description
pl	Opis

en-us	Details
pl	Szczegóły

en-us	Details of web scenario
pl	Szczegóły scenariusza sieci www

en-us	Detected TimescaleDB license does not support compression. Compression is supported in TimescaleDB Community Edition.
pl	Wykryta licencja TimescaleDB nie obsługuje kompresji. Kompresja jest obsługiwana w TimescaleDB Community Edition.

en-us	Detection period
pl	Okres wykrywania

en-us	Deviations
pl	Odchylenia

en-us	Device
pl	Urządzenie

en-us	Device interrupts. Returns integer
pl	Przerwania urządzenia. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Device uniqueness criteria
pl	Kryteria niepowtarzalności urządzeń

en-us	Digest
pl	Skrót

en-us	Digital
pl	Cyfrowy

en-us	Directory
pl	Katalog

en-us	directory cannot be empty
pl	folder nie może być pusty

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
pl	Rozmiar katalogu (w bajtach). Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Disable
pl	Wyłącz

en-us	Disabled
pl	Wyłączony

en-us	Disable debug mode
pl	Wyłącz tryb debugowania

en-us	Disable debug mode in selected groups?
pl	Wyłączyć tryb debugowania dla wybranych grup?

en-us	Disable host
pl	Wyłącz hosta

en-us	Disable host?
pl	Wyłączyć hosta?

en-us	Disable hosts
pl	Wyłącz hosty

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
pl	Wyłączyć hosty w wybranych grupach hostów?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
pl	Wyłączyć hosty monitorowane przez wybrane proxy?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxy?
pl	Wyłączyć hosty monitorowane przez wybrane proxy?

en-us	Disable selected actions?
pl	Wyłączyć wybrane akcje?

en-us	Disable selected API tokens?
pl	Wyłączyć wybrane tokeny API?

en-us	Disable selected correlations?
pl	Wyłączyć wybrane korelacje?

en-us	Disable selected discovery rules?
pl	Wyłączyć wybrane reguły wykrywania?

en-us	Disable selected groups?
pl	Wyłączyć wybrane grupy?

en-us	Disable selected hosts?
pl	Wyłączyć wybrane hosty?

en-us	Disable selected items?
pl	Wyłączyć wybrane pozycje?

en-us	Disable selected media types?
pl	Wyłączyć wybrane typy mediów?

en-us	Disable selected modules?
pl	Wyłączyć wybrane moduły?

en-us	Disable selected scheduled reports?
pl	Wyłączyć wybrane raporty okresowe?

en-us	Disable selected SLA?
pl	Wyłączyć wybrane SLA?

en-us	Disable selected SLAs?
pl	Wyłączyć wybrane SLA?

en-us	Disable selected triggers?
pl	Wyłączyć wybrane wyzwalacze?

en-us	Disable selected web scenarios?
pl	Wyłączyć wybrane scenariusze sieci www?

en-us	Disaster
pl	Katastrofa

en-us	Discard unchanged
pl	Odrzuć niezmienione

en-us	Discard unchanged with heartbeat
pl	Odrzuć niezmienione z heartbeat

en-us	Discard value
pl	Odrzuć wartość

en-us	Discover
pl	Wykryj

en-us	Discovered
pl	Wykryte

en-us	Discovered by
pl	Wykryty przez

en-us	Discovered device
pl	Wykryte urządzenie

en-us	discovered host
pl	wykryte hostyDodaj urządzenie

en-us	discovered service
pl	wykryte usługi

en-us	discovery
pl	wykrywanie

en-us	Discovery
pl	Wykrywanie

en-us	Discovery actions
pl	Akcje wykrywania

en-us	Discovery by proxy
pl	Wykrywanie przez proxy

en-us	Discovery check
pl	Test wykrywania

en-us	Discovery checks
pl	Testy wykrywania

en-us	Discovery list
pl	Lista reguł wykrywania

en-us	Discovery object
pl	Obiekt wykrywania

en-us	Discovery of VMware clusters, <url> - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie klastrów VMWare, <url> - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, <url> - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie magazynu danych VMWare, <url> - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
pl	Wykrywanie magazynu danych hypervisora VMWare, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hypervisora VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor network interfaces, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor. Returns JSON
pl	Wykrywanie interfejsów sieciowych hypervisora VMWare, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - hypervisor VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, <url> - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie hypervisorów VMWare, <url> - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
pl	Wykrywanie urządzeń dyskowych maszyn wirtualnych VMWare, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hypervisora VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
pl	Wykrywanie systemów plików maszyn wirtualnych VMWare, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hypervisora VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine network interfaces, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
pl	Wykrywanie interfejsów sieciowych maszyn wirtualnych w Vmware. <url> - adres URL usługi WMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, <url> - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie wirtualnych maszyn VMWare, <url> - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery rule
pl	Reguła wykrywania

en-us	Discovery rule
pl	Reguła wykrywania

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
pl	Reguła wykrywania "%1$s" już istnieje.

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Reguła wykrywania "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
pl	Reguła wykrywania "%1$s" już istnieje w "%2$s", odziedziczona z innego szablonu.

en-us	Discovery rule "%1$s" cannot be copied without its master item.
pl	Reguła wykrywania "%1$s" nie może być skopiowana bez elementu nadrzędnego.

en-us	Discovery rule "%1$s" is used in "%2$s" action.
pl	Reguła wykrywania "%1$s" jest używana w akcji "%2$s".

en-us	discovery rule "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
pl	reguła wykrywania "%1$s" nie jest monitorowana na hoście "%2$s"

en-us	Discovery rule created
pl	Utworzono regułę wykrywania

en-us	Discovery rule deleted
pl	Usunięto reguły wykrywania

en-us	Discovery rule deleted
pl	Usunięto regułę wykrywania

en-us	Discovery rule deleted
pl	Usunięto reguły wykrywania

en-us	Discovery rule disabled
pl	Wyłączono regułę wykrywania

en-us	Discovery rule disabled
pl	Wyłączono reguły wykrywania

en-us	Discovery rule disabled
pl	Wyłączono reguły wykrywania

en-us	Discovery rule enabled
pl	Włączono reguły wykrywania

en-us	Discovery rule enabled
pl	Włączono reguły wykrywania

en-us	Discovery rule enabled
pl	Włączono regułę wykrywania

en-us	Discovery rules
pl	Reguły wykrywania

en-us	Discovery rules deleted
pl	Usunięto reguły wykrywania

en-us	Discovery rule updated
pl	Zaktualizowano regułę wykrywania

en-us	Discovery status
pl	Stan wykrywania

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
pl	Statystyki odczytu dysku. Zwraca liczbę całkowitą dla typów sectors, operations, bytes; liczbę zmiennoprzecinkową dla typów sps, ops, bps

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Przestrzeń dyskowa w bajtach lub procentach ogólnej przestrzeni. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
pl	Statystyki zapisu na dysk. Zwraca liczbę całkowitą dla typów sectors, operations, bytes (sektory, operacje i bajty); liczbę rzeczywistą dla typów sps, ops i bps

en-us	Display
pl	Wyświetl

en-us	Display graph
pl	Wyświetl wykres

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
pl	Wyświetlanie %1$s z %2$s znalezionych

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
pl	Wyświetlone od %1$s do %2$s z %3$s znalezionych

en-us	Displaying options
pl	Wyświetlanie opcji

en-us	Display min/max/avg
pl	Wyświetl min./maks./śr.

en-us	Display OK triggers for
pl	Wyświetlanie wyzwalaczy w stanie OK przez

en-us	Display problems
pl	Wyświetl problemy

en-us	Display stacked graph
pl	Wyświetl wykres skumulowany

en-us	Division denominator
pl	Mianownik

en-us	d.M
pl	d.M

en-us	DNS
pl	DNS

en-us	DNS name
pl	Nazwa DNS

en-us	does not contain
pl	nie zawiera

en-us	Does not contain
pl	Nie zawiera

en-us	does not equal
pl	nie równa się

en-us	Does not equal
pl	Nie jest równy

en-us	does not exist
pl	nie istnieje

en-us	Does not exist
pl	Nie istnieje

en-us	does not match
pl	nie pasuje

en-us	Does not match regular expression
pl	Nie dopasowano regularnego wyrażenia

en-us	Do not keep history
pl	Nie przechowuj historii

en-us	Do not keep trends
pl	Nie przechowuj trendów

en-us	Dot
pl	Kropka

en-us	Down
pl	Nie działa

en-us	Down
pl	Nie działa

en-us	Download image
pl	Pobierz obraz

en-us	Download the configuration file
pl	Pobranie pliku konfiguracyjnego

en-us	Downtime
pl	Czas przerwy w pracy

en-us	Downtime
pl	Czas przerwy w pracy

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
pl	Zastąpić wyrażenie warunkowe?

en-us	Draw
pl	Rysuj

en-us	Draw style
pl	Styl rysowania

en-us	Duplicate dependencies in trigger "%1$s".
pl	Powielone zależności w wyzwalaczu "%1$s"

en-us	Duplicate dependencies in trigger prototype "%1$s".
pl	Powielone zależności w prototypie wyzwalacza "%1$s".

en-us	Duplicate host. Host with the same host name "%1$s" already exists in data.
pl	Duplikat hosta. Host z taką samą nazwą "%1$s" już istnieje w bazie.

en-us	Duplicate host. Host with the same visible name "%1$s" already exists in data.
pl	Duplikat hosta. Host z taką samą wyświetlaną nazwą "%1$s" już istnieje w bazie.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
pl	Powtórzona wartość "name" (nazwa) "%1$s" dla mapy.

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
pl	Powtórzone userid (id użytkownika) "%1$s" w użytkownikach dla mapy "%2$s".

en-us	Duplicate "usrgrpid" "%1$s" in user groups for map "%2$s".
pl	Duplikat "usrgrpid" "%1$s" w grupach użytkowników dla mapy "%2$s".

en-us	Duration
pl	Czas trwania

en-us	Duration
pl	Czas trwania

en-us	Dutch (nl_NL)
pl	Holenderski (nl_NL)

en-us	Dynamic item
pl	Pozycja dynamiczna

en-us	Dynamic items
pl	Dynamiczne elementy

en-us	Each item
pl	Każdy element

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
pl	Każdy adres URL powinien mieć unikalną nazwę. Należy się upewnić, że istnieje tylko jeden adres o tej nazwie

en-us	Edit
pl	Edycja

en-us	Edit dashboard
pl	Edytuj pulpit

en-us	Edit map
pl	Edycja mapy

en-us	Edit operation
pl	Edycja operacji

en-us	Edit tree element
pl	Edycja elementu drzewa

en-us	Edit widget
pl	Edycja widżeta

en-us	Effective date
pl	Wchodzi w życie

en-us	Effective value
pl	Wartość efektywna

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
pl	Błąd elasticsearch: %1$s.

en-us	Elasticsearch URL is not set for type: %1$s.
pl	Nie ustawiono adresu URL Elasticsearch dla typu: %1$s.

en-us	Element
pl	Element

en-us	Element name
pl	Nazwa elementu

en-us	Ellipse
pl	Elipsa

en-us	Email
pl	Email

en-us	Empty
pl	Pusty

en-us	Empty color.
pl	Pusty kolor.

en-us	Empty filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
pl	ID formuły warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s" jest puste.

en-us	Empty filter condition macro for discovery rule "%1$s".
pl	Makro warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s" jest puste.

en-us	Empty input parameter.
pl	Pusty parametr wejściowy.

en-us	Empty map ID.
pl	Puste ID mapy.

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
pl	Plik certyfikatu SSL dla scenariusza sieci www "%1$s" jest pusty.

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
pl	Plik klucza SSL dla scenariusza sieci www "%1$s" jest pusty.

en-us	<empty string>
pl	<pusty łańcuch znaków>

en-us	Enable
pl	Włącz

en-us	Enable audit logging
pl	Włącz audytowanie

en-us	Enable compression
pl	Włącz kompresję

en-us	Enable confirmation
pl	Włącz potwierdzanie

en-us	Enabled
pl	Włączony

en-us	Enable debug mode
pl	Włącz tryb debugowania

en-us	Enable debug mode in selected groups?
pl	Włączyć tryb debugowania w wybranych grupach?

en-us	Enable host
pl	Włącz hosta

en-us	Enable host?
pl	Włączyć hosta?

en-us	Enable hosts
pl	Włącz hosty

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
pl	Włączyć hosty monitorowane przez wybrane proxy?

en-us	Enable hosts monitored by selected proxy?
pl	Włączyć hosty monitorowane przez wybrane proxy?

en-us	Enable HTTP authentication
pl	Włącz autentykację HTTP

en-us	Enable HTTP authentication for all users.
pl	Włącz uwierzytelnienie HTTP dla wszystkich użytkowników.

en-us	Enable internal housekeeping
pl	Włącz wewnętrzne porządkowanie

en-us	Enable LDAP authentication
pl	Włącz autentykację LDAP

en-us	Enable SAML authentication
pl	Włącz autentykację SAML

en-us	Enable selected actions?
pl	Włączyć wybrane akcje?

en-us	Enable selected API tokens?
pl	Włączyć wybrane tokeny API?

en-us	Enable selected correlations?
pl	Włączyć wybrane korelacje?

en-us	Enable selected discovery rules?
pl	Włączyć wybrane reguły wykrywania?

en-us	Enable selected groups?
pl	Włączyć wybrane grupy?

en-us	Enable selected hosts?
pl	Włączyć wybrane hosty?

en-us	Enable selected items?
pl	Włączyć wybrane pozycje?

en-us	Enable selected media types?
pl	Włączyć wybrane typy mediów?

en-us	Enable selected modules?
pl	Włączyć wybrane moduły?

en-us	Enable selected scheduled reports?
pl	Włączyć wybrane raporty okresowe?

en-us	Enable selected SLA?
pl	Włączyć wybrane SLA?

en-us	Enable selected SLAs?
pl	Włączyć wybrane SLA?

en-us	Enable selected triggers?
pl	Włączyć wybrane wyzwalacze?

en-us	Enable selected web scenarios?
pl	Włączyć wybrane scenariusze sieci www?

en-us	Enable trapping
pl	Włącz wyłapywanie

en-us	Encrypt
pl	Szyfruj

en-us	Encryption
pl	Szyfrowanie

en-us	Encryption level
pl	Poziom szyfrowania

en-us	End date
pl	Data końcowa

en-us	End of line sequence
pl	Koniec linii ciągu

en-us	English (en_GB)
pl	Angielski (en_GB)

en-us	English (en_US)
pl	Angielski (en_US)

en-us	Entry with UUID "%1$s" already exists.
pl	Element z UUID "%1$s" już istnieje.

en-us	equals
pl	równa się

en-us	Equals
pl	Jest równy

en-us	e() - Returns Euler's number
pl	e() - Liczba Eulera

en-us	Error
pl	Błąd

en-us	Error: %1$s
pl	Błąd: %1$s

en-us	Error budget
pl	Dopuszczalna niedostępność

en-us	Error budget
pl	Dopuszczalna niedostępność

en-us	Error in search request for table "%1$s".
pl	Błąd w zapytaniu wyszukiwania dla tabeli "%1$s".

en-us	error message
pl	wiadomość z błędem

en-us	Error message
pl	Komunikat błędu

en-us	Error! Unable to start Zabbix server.
pl	Błąd! Nie można uruchomić serwera Zabbix.

en-us	Error! Unable to start Zabbix server due to unsupported %1$s database server version. Must be at least (%2$s)
pl	Błąd! Nie można uruchomić serwera Zabbix przez niewspieraną wersję (%1$s) bazy danych. Wersja musi być niemniejsza niż %2$s

en-us	Evaluation period
pl	Okres ewaluacji

en-us	Event
pl	Zdarzenie

en-us	Event acknowledged
pl	Zdarzenie potwierdzone

en-us	Event correlation
pl	Korelacja zdarzeń

en-us	Event correlation rules
pl	Zasady korelacji zdarzeń

en-us	Event details
pl	Szczegóły zdarzenia

en-us	Event generation
pl	Generowanie zdarzeń

en-us	Event ID
pl	ID zdarzenia

en-us	Event is acknowledged
pl	Zdarzenie zostało potwierdzone

en-us	Event is not acknowledged
pl	Zdarzenie nie zostało potwierdzone

en-us	Event list [previous 20]
pl	Lista zdarzeń [poprzednie 20]

en-us	Event log monitoring. Returns log
pl	Monitorowanie logu zdarzeń. Zwraca log

en-us	Event name
pl	Nazwa zdarzenia

en-us	Events and alerts
pl	Zdarzenia i alarmy

en-us	Event tag pair
pl	Para znaczników zdarzeń

en-us	Event type
pl	Typ zdarzenia

en-us	Event updated
pl	Zdarzenia zaktualizowane

en-us	Event updated
pl	Zdarzeń zaktualizowanych

en-us	Event updated
pl	Zdarzenie zaktualicowane

en-us	Every day(s)
pl	Co ile dni

en-us	Every week(s)
pl	Co ile tygodni

en-us	Example
pl	Przykład

en-us	Example: https://localhost/zabbix/ui/
pl	Przykład: https://localhost/zabbix/ui/

en-us	Except selected
pl	Wyklucz wybrane

en-us	Exclude
pl	Wyklucz

en-us	Excluded downtime
pl	Wyłączony czas przestoju

en-us	Excluded downtimes
pl	Wyłączone czasy przestoju

en-us	Excluded downtimes
pl	Wyłączone czasy przestoju

en-us	Exclude host groups
pl	Wyklucz grupy hostów

en-us	Execute
pl	Wykonaj

en-us	Executed
pl	Wykonano

en-us	Executed script
pl	Wykonywany skrypt

en-us	Execute now
pl	Wykonaj teraz

en-us	Execute on
pl	Wykonaj na

en-us	Execute scripts
pl	Wykonaj skrypty

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
pl	Wykonuje zapytanie WMI i zwraca pierwszy wybrany obiekt. Zwraca liczbę całkowitą, zmiennoprzecinkową, ciąg znaków lub tekst (zależnie od zapytania)

en-us	Execute WMI query and return the JSON document with all selected objects
pl	Wykonuje zapytanie WMI i zwraca dokumnet w JSON z wybranych objektów

en-us	Execution confirmation
pl	Potwierdzenie wykonania

en-us	exists
pl	istnieje

en-us	Exists
pl	Istnieje

en-us	Expand
pl	Rozwiń

en-us	Expand macros
pl	Rozwiń makra

en-us	Expand sidebar
pl	Rozwiń panel boczny

en-us	Expand single problem
pl	Rozwiń pojedynczy problem

en-us	exp() - Euler's number at a power of a value
pl	exp() - Liczba Eulera podniesiona do potęgi wyznaczonej przez wartość

en-us	Expired
pl	Przedawnione

en-us	Expired
pl	Wygasły

en-us	Expired on %1$s.
pl	Wygasł dnia %1$s.

en-us	Expires at
pl	Data wygaśnięcia

en-us	Expires in less than
pl	Wygasa za mniej niż

en-us	Exploded
pl	Rozwinięty

en-us	expm1() - Euler's number at a power of a value minus 1
pl	expm1() - Liczba Eulera podniesiona do potęgi wyznaczonej przez wartość minus 1

en-us	Export
pl	Eksport

en-us	Export failed
pl	Eksportowanie nieudane

en-us	Export to CSV
pl	Eksportuj do pliku CSV

en-us	Expression
pl	Wyrażenie

en-us	Expression cannot be empty
pl	Wyrażenie nie może być puste

en-us	Expression constructor
pl	Konstruktor wyrażeń

en-us	expression is empty
pl	wyrażenie jest puste

en-us	Expressions
pl	Wyrażenia

en-us	Expression syntax error.
pl	Błąd składni wyrażenia.

en-us	Expression type
pl	Typ wyrażenia

en-us	Expression variable elements
pl	Zmienne elementy wyrażenia

en-us	External check
pl	Test zewnętrzny

en-us	F
pl	P

en-us	Fail
pl	Niepowodzenie

en-us	Failed
pl	Niepowodzenie

en-us	Failed
pl	Niepowodzenie

en-us	Failed login
pl	Nieudane logowanie

en-us	Failed to create dashboard
pl	Stworzenie widoku nieudane

en-us	failed to parse JSON
pl	nieudane przetwarzanie JSON

en-us	Failed to parse URL.
pl	Nie udało się przetworzyć URL.

en-us	Failed to paste dashboard page.
pl	Nie udało się wkleić strony pulpitu.

en-us	Failed to paste widget.
pl	Wklejenie widżetu nie powiodło się.

en-us	Failed to select default LDAP server.
pl	Nie udało się wybrać domyślnego serwera LDAP.

en-us	Failed to update dashboard
pl	Nie udało się zaktualizować widoku

en-us	Failed to update dashboard page properties.
pl	Nie udało się zaktualizować właściwości strony pulpitu.

en-us	Failed to update dashboard properties.
pl	Nie udało się zaktualizować właściwości pulpitu.

en-us	Failed to update dashboard sharing.
pl	Nie udało się zaktualizować udostępnienia pulpitu.

en-us	Failed to update widget properties.
pl	Nie udało się zaktualizować właściwości widżetu.

en-us	Fail-over delay: %1$s
pl	Opóźnienie przełączenia: %1$s

en-us	Failure Audit
pl	Audyt niepowodzeń

en-us	FALSE
pl	FAŁSZ

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
pl	Błąd fatalny, proszę zgłosić do zespołu Zabbix

en-us	Favorite graphs
pl	Ulubione wykresy

en-us	Favorite maps
pl	Ulubione mapy

en-us	Feb
pl	Lut

en-us	February
pl	Luty

en-us	Field
pl	Pole

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
pl	Pole "%1$s" nie może być ustawione na NULL.

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
pl	Pole "%1$s" jest wymagane.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
pl	Brak wartości w polu "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
pl	Pole "%1$s" jest niewłaściwe: %2$s

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s.
pl	Pole "%1$s" jest niewłaściwe: %2$s.

en-us	Field "%1$s" is not integer.
pl	Pole "%1$s" nie zawiera liczby całkowitej.

en-us	Field "%1$s" is not string.
pl	Pole "%1$s" nie zawiera ciągu znaków.

en-us	Field "%1$s" must be missing.
pl	Pole "%1$s" musi być puste.

en-us	File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Returns integer for crc32 (default) and string for md5, sha256
pl	Suma kontrolna pliku obliczona algorytmem UNIX cksum. Zwraca liczbę całkowitą dla crc32 (opcja domyślna) i ciąg znaków dla md5 i sha256

en-us	file format is unsupported
pl	niewspierany format pliku

en-us	File is empty
pl	Plik jest pusty

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
pl	Plik jest zbyt duży, maksymalny rozmiar ładowanego pliku %1$s bajtów.

en-us	File owner information. Returns string
pl	Informacje o właścicielu pliku. Zwraca ciąg znaków

en-us	File size in bytes (default) or in newlines. Returns integer
pl	Rozmiar pliku w bajtach (domyślnie) albo w liniach. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
pl	Informacja o czasie pliku. Zwraca liczbę całkowitą (znacznik czasu Unix)

en-us	Fill
pl	Wypełnij

en-us	Filled region
pl	Obszar wypełniony

en-us	Filter
pl	Filtr

en-us	Filter deleted
pl	Usunięto filtr

en-us	Filter properties
pl	Właściwości filtra

en-us	Filter results
pl	Filtruj wyniki

en-us	Filters
pl	Filtry

en-us	find() - Check occurrence of pattern V (which fulfill operator O) for period T (1 - match, 0 - no match)
pl	find() - Sprawdza obecność wyrażenia V (z użyciem operatora O) w okresie T (1 - znaleziono, 0 - nieznaleziono)

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
pl	Szuka ciągu w pliku. Zwraca 0 - nie znaleziono; 1 - znaleziono

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
pl	Szuka ciągu w pliku. Zwraca linię zawierającą zgodny ciąg, lub określoną w opcjonalnym parametrze output (wyjście)

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
pl	Szuka ciągu na stronie www. Zwraca zgodny ciąg, lub określony w opcjonalnym parametrze output (wyjście)

en-us	Finish
pl	Zakończ

en-us	Finnish (fi_FI)
pl	Fiński (fi_FI)

en-us	first
pl	pierwszy

en-us	First
pl	Pierwsza

en-us	first parameter is expected
pl	oczekiwano pierwszego parametru

en-us	first() - The oldest value in the specified time interval
pl	first() - Najstarsza wartość we wskazanym przedziale czasu

en-us	Fit
pl	Dopasowanie

en-us	Fit to map
pl	Dopasuj do mapy

en-us	Fixed
pl	Stała

en-us	Fixed status
pl	Stan ustalony

en-us	Flexible
pl	Elastyczny

en-us	floor() - Rounds down to the nearest smaller integer
pl	floor() - Zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej

en-us	Follow redirects
pl	Podążaj za przekierowaniami

en-us	Font
pl	Czcionka

en-us	Font color
pl	Kolor czcionki

en-us	Font size
pl	Rozmiar czcionki

en-us	forecast() - Forecast for next t seconds based on period T
pl	forecast() - Prognoza dla następnych t sekund oparta o okres T

en-us	Format
pl	Format

en-us	Form data
pl	Dane czcionki

en-us	Formula
pl	Formuła

en-us	Formula missing for discovery rule "%1$s".
pl	Brakująca formuła dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Formula missing for override "%1$s".
pl	Brakująca formuła dla przełączania "%1$s".

en-us	fourth
pl	czwarty

en-us	French (fr_FR)
pl	Francuski (fr_FR)

en-us	Fri
pl	Pt

en-us	Friday
pl	Piątek

en-us	From
pl	Od

en-us	Frontend access
pl	Dostęp do interfejsu użytkownika

en-us	Frontend messaging
pl	Komunikaty interfejsu użytkownika

en-us	Frontend URL
pl	Adres URL frontendu

en-us	FTP
pl	FTP

en-us	Full
pl	Pełny

en-us	Full clone
pl	Pełne powielenie

en-us	Function
pl	Funkcja

en-us	fuzzytime() - Difference between item value (as timestamp) and Zabbix server timestamp is less than or equal to T seconds (1 - true, 0 - false)
pl	fuzzytime() - Różnica pomiędzy wartością elementy (jako znacznika czasu) i znacznika czasu serwera Zabbix jest mniejsza lub równa T sekund (1 - prawda, 0 - fałsz)

en-us	General
pl	Ogólne

en-us	Generated in %1$s sec
pl	Wygenerowano w %1$s sekund

en-us	Generate report by
pl	Wygeneruj jako

en-us	geographical coordinates (values of comma separated latitude and longitude) are expected
pl	oczekiwano współrzędnej geograficznej (wartość zawierająca szerokość i długość geograficzną oddzielone przecinkiem)

en-us	Geographical maps
pl	Mapy geograficzne

en-us	Geomap
pl	Geomapa

en-us	Georgian (ka_GE)
pl	Gruziński (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
pl	Niemiecki (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
pl	Pobiera zawartość strony www. Zwraca źródło strony www jako tekst

en-us	Get value
pl	Pobierz wartość

en-us	Get value and test
pl	Pobierz wartość i testuj

en-us	Get value from host
pl	Pobierz wartość z hosta

en-us	Given expression is not a macro
pl	Podane wyrażenie nie jest makrem

en-us	global housekeeping settings
pl	globalne ustawienia porządkowania

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
pl	Globalne wyrażenia regularne "%1$s" nie istnieją.

en-us	Global value
pl	Wartość globalna

en-us	Go back to %1$s
pl	Wróć do %1$s

en-us	Google Chrome
pl	Google Chrome

en-us	Go to
pl	Przejdź do

en-us	Go to "%1$s"
pl	Przejdź do "%1$s"

en-us	Go to first page
pl	Przejdź do pierwszej strony

en-us	Go to last page, %1$s
pl	Przejdź do ostatniej strony, %1$s

en-us	Go to next page, %1$s
pl	Przejdź do następnej strony, %1$s

en-us	Go to page %1$s
pl	Przejdź do strony %1$s

en-us	Go to page %1$s, current page
pl	Przejdź do strony %1$s, aktualna strona

en-us	Go to previous page, %1$s
pl	Przejdź do poprzedniej strony, %1$s

en-us	Gradient line
pl	Linia gradientu

en-us	Graph
pl	Wykres

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Wykres "%1$s" istnieje w "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" as a graph created from graph prototype.
pl	Wykres "%1$s" już isnieje na "%2$s" jako wykres utworzony z prototypu.

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
pl	Wykres "%1$s" istnieje w "%2$s" (odziedziczony z innego szablonu).

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
pl	Wykres "%1$s" już istnieje w "%2$s" (pozycje nie są identyczne).

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
pl	Wykres "%1$s" z pozycjami z szablonów nie może zawierać pozycji z innych hostów.

en-us	Graph added
pl	Dodano wykres

en-us	Graph (classic)
pl	Wykres (klasyczny)

en-us	Graph copied
pl	Wykresy skopiowane

en-us	Graph copied
pl	Wykres skopiowany

en-us	Graph copied
pl	Wykresów skopiowanych

en-us	Graph deleted
pl	Usunięto wykres

en-us	Graph prototype
pl	Prototyp wykresu

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
pl	Prototyp wykresu "%1$s" zawiera prototypy pozycji z wielu reguł wykrywania.

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
pl	Prototyp wykresu "%1$s" musi mieć przynajmniej jeden prototyp pozycji.

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
pl	Prototyp wykresu "%1$s" z pozycjami z szablonów nie może zawierać pozycji z innych hostów.

en-us	Graph prototype added
pl	Dodano prototyp wykresu

en-us	Graph prototype deleted
pl	Usunięto prototyp wykresu

en-us	Graph prototypes
pl	Prototypy wykresów

en-us	Graph prototypes deleted
pl	Usunięto prototypy wykresów

en-us	Graph prototype updated
pl	Zaktualizowano prototyp wykresu

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
pl	Prototypowy wykres o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	Graphs
pl	Wykresy

en-us	Graphs deleted
pl	Usunięto wykresy

en-us	Graph sum
pl	Suma wykresu

en-us	Graph type
pl	Typ wykresu

en-us	Graph updated
pl	Zaktualizowano wykres

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
pl	Wykres o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	Graph with name "%1$s" already exists in graphs or graph prototypes.
pl	Istnieje już wykres lub prototyp wykresu o nazwie "%1$s".

en-us	Greek (el_GR)
pl	Grecki (el_GR)

en-us	Grid
pl	Siatka

en-us	Group
pl	Grupa

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
pl	Nie można usunąć grupy "%1$s", jest używana przez prototyp hosta.

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
pl	Grupa"%1$s" nie może zostać usunięta, ponieważ jest użyta w warunku korelacji.

en-us	Group "%1$s" does not exist.
pl	Grupa "%1$s" nie istnieje.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
pl	Grupa "%1$s" dla hosta "%2$s" nie istnieje.

en-us	Group added
pl	Dodano grupę

en-us	Group deleted
pl	Usunięto grupy

en-us	Group deleted
pl	Usunięto grupy

en-us	Group deleted
pl	Usunięto grupę

en-us	Group for discovered hosts
pl	Grupa dla wykrytych hostów

en-us	Grouping by
pl	Grupowanie wg

en-us	Group name
pl	Nazwa grupy

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
pl	Prototyp grupy nie może bazować na wykrytej grupie hostów "%1$s".

en-us	Group prototypes
pl	Prototypy grup

en-us	Groups
pl	Grupy

en-us	Group updated
pl	Zaktualizowano grupę

en-us	GSM modem
pl	Modem GSM

en-us	Guest user
pl	Użytkownik gość

en-us	GUI
pl	GUI

en-us	GUI access disabled.
pl	Dostęp do GUI wyłączony.

en-us	h
pl	h

en-us	H
pl	W

en-us	Hardware
pl	Sprzęt

en-us	Hardware (Full details)
pl	Sprzęt (wszystkie informacje)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
pl	Odczyt czujnika sprzętowego. Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	HashiCorp Vault
pl	HashiCorp Vault

en-us	Headers
pl	Nagłówki

en-us	Headers already sent.
pl	Nagłówki już wysłane

en-us	Hebrew (he_IL)
pl	Hebrajski (he_IL)

en-us	Height
pl	Wysokość

en-us	Help
pl	Pomoc

en-us	Hexadecimal to decimal
pl	Liczba szesnastkowa do dziesiętnej

en-us	hh.mm
pl	hh.mm

en-us	H:i
pl	H:i

en-us	Hidden
pl	Ukryte

en-us	Hide debug
pl	Ukryj śledzenie

en-us	Hide groups without problems
pl	Ukryto grupy bez problemów

en-us	Hide selected
pl	Ukryj wybrane

en-us	Hide sidebar
pl	Ukryj panel boczny

en-us	Hierarchy
pl	Hierarchia

en-us	High
pl	Wysoki

en-us	High availability cluster
pl	Klaster wysokiej dostępności

en-us	High availability node
pl	Nod klastra wysokiej dostępności

en-us	High availability nodes
pl	Nody klastra wysokiej dostępności

en-us	High-contrast dark
pl	Ciemny mocny kontrast

en-us	High-contrast light
pl	Jasny mocny kontrast

en-us	Highlight whole row
pl	Podkreśl cały wiersz

en-us	H:i:s
pl	H:i:s

en-us	History
pl	Historia

en-us	History and trends compression
pl	Kompresja historii i zmian

en-us	History cleanup is not supported if compression is enabled
pl	Czyszczenie historii nie jest wspierane jeśli kompresja jest włączona

en-us	History clear
pl	Czyszczenie historii

en-us	History cleared
pl	Wyczyszczono historię

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
pl	Czyszczenie historii może zająć dużo czasu. Kontynuować?

en-us	History data
pl	Dane historyczne

en-us	History data selection
pl	Wybór danych historii

en-us	History functions
pl	Funkcje historyczne

en-us	History storage period
pl	Okres przechowywania historii

en-us	Home
pl	Początek

en-us	Homepage
pl	Strona początkowa

en-us	Horizontal
pl	Poziome

en-us	Horizontal align
pl	Ułożenie poziome

en-us	Horizontal position
pl	Pozycja horyzontalna

en-us	host
pl	host

en-us	Host
pl	Hosty

en-us	Host
pl	Hosty

en-us	Host
pl	Host

en-us	Host
pl	Host

en-us	Host "%1$s" already exists.
pl	Host "%1$s" już istnieje.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
pl	Host "%1$s" nie może istnieć bez grupy hostów.

en-us	Host "%1$s" is monitored by proxy "%2$s".
pl	Host "%1$s" jest monitorowany przez proxy "%2$s".

en-us	Host access
pl	Dostęp do hosta

en-us	Host added
pl	Dodano hosta

en-us	Host address
pl	Adres hosta

en-us	Host availability
pl	Dostępność hosta

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
pl	Host nie może posiadać więcej niż jeden interfejs tego samego typu.

en-us	Host count
pl	Liczba hostów

en-us	Host deleted
pl	Usunięto hosta

en-us	Host disabled
pl	Wyłączono hosty

en-us	Host disabled
pl	Wyłączono hosty

en-us	Host disabled
pl	Wyłączono host

en-us	Host enabled
pl	Włączono hosty

en-us	Host enabled
pl	Włączono host

en-us	Host enabled
pl	Włączono hosty

en-us	Host graphs
pl	Wykresy hostów

en-us	host group
pl	grupa hostów

en-us	Host group
pl	Grupa hostów

en-us	Host group
pl	Grupa hostów

en-us	Host group "%1$s" already exists.
pl	Grupa hostów "%1$s" już istnieje.

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
pl	Nie można usunąć grupy hostów "%1$s", jest użyta w skrypcie globalnym.

en-us	Host group "%1$s" is group for discovered hosts and cannot be deleted.
pl	Grupa hostów "%1$s" jest przeznaczona dla wykrytych hostów i nie może zostać usunięta.

en-us	Host group "%1$s" is internal and cannot be deleted.
pl	Grupa hostów "%1$s" jest wewnętrzna i nie może zostać usunięta.

en-us	Host group added
pl	Dodano grupę hostów

en-us	Host group deleted
pl	Usunięto grupę hostów

en-us	Host group deleted
pl	Usunięto grupy hostów

en-us	Host group deleted
pl	Usunięto grupy hostów

en-us	Host group elements
pl	Elementy grupy hostów

en-us	Host group label type
pl	Typ etykiety grupy hostów

en-us	Host groups
pl	Grupy hostów

en-us	Host group updated
pl	Zaktualizowano grupę hostów

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
pl	Grupa hosta o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	"hostid" of dependent item and master item should match
pl	"hostid" pozycji nadrzędnej i zależnej powinny się zgadzać

en-us	Host interface
pl	Interfejs hosta

en-us	Host inventory
pl	Inwentarz hosta

en-us	Host inventory overview
pl	Przegląd inwentarza hosta

en-us	Host IP
pl	Adres IP hosta

en-us	"host:key" pair is expected
pl	oczekiwano pary "host:klucz"

en-us	Host label type
pl	Typ etykiety hosta

en-us	Host macros
pl	Makra hosta

en-us	Host metadata
pl	Meta-dane hosta

en-us	Host name
pl	Nazwa hosta

en-us	Host networks
pl	Sieci hosta

en-us	host pattern
pl	wzór hosta

en-us	Host permissions
pl	Uprawnienia hosta

en-us	Host prototype
pl	Prototyp hosta

en-us	Host prototype added
pl	Dodano prototyp hosta

en-us	Host prototype deleted
pl	Usunięto prototyp hosta

en-us	Host prototype macros
pl	Makra prototypu hosta

en-us	Host prototypes
pl	Prototypy hostów

en-us	Host prototypes deleted
pl	Usunięto prototypy hostów

en-us	Host prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypów hostów

en-us	Host prototype updated
pl	Zaktualizowano prototyp hosta

en-us	Host prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypy hostów

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
pl	Istnieje już prototyp hosta z nazwą hosta "%1$s" w regule wykrywania "%2$s".

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of host "%3$s".
pl	Prototyp hosta z nazwą hosta "%1$s" już istnieje w regule wykrywania "%2$s" na hoście "%3$s".

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of template "%3$s".
pl	Prototyp hosta z nazwą hosta "%1$s" już istnieje w regule wykrywania "%2$s" na szablonie "%3$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
pl	Istnieje już prototyp hosta z widoczną nazwą "%1$s" w regule wykrywania "%2$s".

en-us	Host router
pl	Router hosta

en-us	Hosts
pl	Hosty

en-us	Hosts location
pl	Lokalizacja hosta

en-us	Host subnet mask
pl	Maska podsieci hosta

en-us	Hosts updated
pl	Zaktualizowano hosty

en-us	Host tags
pl	Znaczniki hosta

en-us	Host time
pl	Czas hosta

en-us	Host updated
pl	Zaktualizowano hosta

en-us	Host update failed.
pl	Aktualizacja hosta się nie powiodła.

en-us	Host with host name "%1$s" already exists.
pl	Nazwa hosta "%1$s" jest już używana przez innego hosta.

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
pl	Host o ID "%1$s" jest niedostęny

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
pl	Host o takiej samej nazwie "%1$s" już istnieje.

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
pl	Host o takiej samej widocznej nazwie "%1$s" już istnieje.

en-us	Host with visible name "%1$s" already exists.
pl	Widoczna nazwa "%1$s" jest już używana przez innego hosta.

en-us	Hour
pl	Godzina

en-us	Hours
pl	Godziny

en-us	Housekeeping
pl	Porządkowanie

en-us	HTML
pl	HTML

en-us	HTTP
pl	HTTP

en-us	HTTP agent
pl	Agent HTTP

en-us	HTTP authentication
pl	Uwierzytelnianie HTTP

en-us	HTTP login form
pl	Formularz logowania HTTP

en-us	HTTP proxy
pl	HTTP proxy

en-us	HTTPS
pl	HTTPS

en-us	HTTP settings
pl	Ustawienia HTTP

en-us	Hungarian (hu_HU)
pl	Węgierski (hu_HU)

en-us	HW architecture
pl	Architektura sprzętowa

en-us	I
pl	I

en-us	ICMP ping
pl	ICMP ping

en-us	icon
pl	ikona

en-us	Icon
pl	Ikona

en-us	Icon (default)
pl	Ikona (domyślna)

en-us	Icon (disabled)
pl	Ikona (wyłączone)

en-us	I confirm to remove all macros
pl	Potwierdzam usunięcie wszystkich makr

en-us	I confirm to remove all value mappings
pl	Potwierdzam usunięcie wszystkich mapowań wartości

en-us	Icon highlight
pl	Podświetlenie ikony

en-us	Icon (maintenance)
pl	Ikona (utrzymanie)

en-us	Icon map
pl	Mapa ikon

en-us	Icon map "%1$s" already exists.
pl	Mapa ikon "%1$s" już istnieje.

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
pl	Mapa ikon "%1$s" nie może być usunięta. Jest użyta w mapie "%2$s".

en-us	Icon map created
pl	Utworzono mapę ikon

en-us	Icon map deleted
pl	Usunięto mapę ikon

en-us	Icon mapping
pl	Mapowanie ikon

en-us	Icon map updated
pl	Zaktualizowano mapę ikon

en-us	Icon (problem)
pl	Ikona (problem)

en-us	Icons
pl	Ikony

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
pl	Ikona o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	ID
pl	ID

en-us	Identical actions are used by modules located at %1$s.
pl	Te same akcje są używane przez moduły zlokalizowane w %1$s.

en-us	Identical ID (%1$s) is used by modules located at %2$s.
pl	Te same ID (%1$s) jest używane przez moduły zlokalizowane w %2$s.

en-us	Identical namespace (%1$s) is used by modules located at %2$s.
pl	Ta sama przestrzeń nazw (%1$s) jest używane przez moduły zlokalizowane w %2$s.

en-us	Identification of the system. Returns string
pl	Identyfikacja systemu. Zwraca ciąg znaków

en-us	IdP entity ID
pl	ID jednostki IdP

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
pl	Jeśli przynajmniej %2$s usługi podrzędne mają status %1$s lub wyższy

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
pl	Jeśli przynajmniej %2$s usługa podrzędna ma status %1$s lub wyższy

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
pl	Jeśli przynajmniej %2$s usług podrzędnych ma status %1$s lub wyższy

en-us	If at least %2$s child services have %1$s status or above
pl	Jeśli przynajmniej %2$s usług podrzędnych ma status %1$s lub wyższy

en-us	If at least %2$s of child services have %1$s status or above
pl	Jeśli przynajmniej %2$s usług podrzędnych ma status %1$s lub wyższy

en-us	If filter matches
pl	Jeśli filtr pasuje

en-us	If HTTP authentication is enabled, all users (even with frontend access set to LDAP/Internal) will be authenticated by the web server, not by Zabbix.
pl	jeśli uwierzytelnianie HTTP zostanie włączone, wszyscy użytkownicy będą uwierzytelniani przez serwer web, a nie przez Zabbix (dotyczy również użytkowników z ustawionym dostępem do frontendu przez LDAP/wewnętrzny).

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
pl	Jeśli mniej niż %2$s usług podrzędnych ma status %1$s lub niższy

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
pl	Jeśli mniej niż %2$s usługi podrzędne mają status %1$s lub niższy

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
pl	Jeśli mniej niż %2$s usługa podrzędna ma status %1$s lub niższy

en-us	If less than %2$s child services have %1$s status or below
pl	Jeśli mniej niż %2$s usługa podrzędna ma status %1$s lub niższy

en-us	If less than %2$s of child services have %1$s status or below
pl	Jeśli mniej niż %2$s usługa podrzędna ma status %1$s lub niższy

en-us	If no user groups are specified, at least one user must be included in the mailing list.
pl	Jeśli nie wybrano żadnej grupy użytkowników, przynajmniej jeden użytkownik musi znajdować się na liście mailingowej.

en-us	Iframe sandboxing exceptions
pl	Wyjątki piaskownicy iframe

en-us	If weight of child services with %1$s status or above is at least %2$s
pl	Jeśli waga usług podrzędnych, ze statusem %1$s lub wyższym, wynosi przynajmniej %2$s

en-us	If weight of child services with %1$s status or below is less than %2$s
pl	Jeśli waga usług podrzędnych, ze statusem %1$s lub niższym, wynosi nie więcej niż %2$s

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
pl	W przypadku, gdy ten komunikat jest błędny należy skontaktować się z administratorami celem nadania uprawnień.

en-us	Ignore this service
pl	Ignoruj tę uslugę

en-us	image
pl	obraz

en-us	Image
pl	Obraz

en-us	Image "%1$s" already exists.
pl	Obraz "%1$s" już istnieje.

en-us	Image added
pl	Dodano obraz

en-us	Image deleted
pl	Usunięto obraz

en-us	Image label type
pl	Typ etykiety obrazu

en-us	Images
pl	Obrazy

en-us	Images for all maps will be updated!
pl	Obrazy dla wszystkich map zostaną zaktualizowane!

en-us	image size must be less than %1$s
pl	rozmiar obrazka musi być mniejszy niż %1$s

en-us	Image size must be less than %1$s.
pl	Rozmiar obrazu musi być mniejszy niż %1$s.

en-us	Image updated
pl	Zaktualizowano obraz

en-us	IMAP
pl	IMAP

en-us	Immediately
pl	Teraz

en-us	Import
pl	Import

en-us	Imported successfully
pl	Import się powiódł

en-us	Import failed
pl	Importowanie się nie powiodło

en-us	Import file
pl	Importowanie pliku

en-us	Impossible to filter by inventory field "%1$s", which does not exist.
pl	Niemożliwe filtrowanie przez pole inwenatrza "%1$s", które nie istnieje.

en-us	in
pl	w

en-us	Inaccessible dashboard
pl	Niedostępny pulpit

en-us	Inaccessible discovery rule
pl	Nieosiągalna reguła wykrywania

en-us	Inaccessible graph
pl	Nieosiągalny wykres

en-us	Inaccessible graph prototype
pl	Nieosiągalny prototypowy wykres

en-us	Inaccessible group
pl	Nieosiągalna grupa

en-us	Inaccessible host
pl	Nieosiągalny host

en-us	Inaccessible item
pl	Nieosiągalny element

en-us	Inaccessible item prototype
pl	Nieosiągalny prototyp elementu

en-us	Inaccessible maintenance
pl	Nieosiągalne utrzymanie

en-us	Inaccessible map
pl	Nieosiągalna mapa

en-us	Inaccessible service
pl	Usługa niedostępna

en-us	Inaccessible SLA
pl	Niedostępne SLA

en-us	Inaccessible template
pl	Nieosiągalny szablon

en-us	Inaccessible trigger
pl	Nieosiągalny wyzwalacz

en-us	Inaccessible user
pl	Niedostępny użytkownik

en-us	Inaccessible user group
pl	Niedostępna grupa użytkowników

en-us	in() - Checks if a value equals to one of the listed values (1 - equals, 0 - otherwise)
pl	in() - Sprawdza czy wartość znajduje się w podanym zestawie wartości (1 - tak, 0 - w innym przypadku)

en-us	Include
pl	Zawrzyj

en-us	Include event menu entry
pl	Zawiera wpis zdarzenia menu

en-us	Include subgroups
pl	Dołącz podgrupy

en-us	including subgroups
pl	Dołączanie podgrup

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
pl	Statystyka ruchu przychodzącego interfejsu sieciowego. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Incompatible "propagation_rule" and "propagation_value" parameters for service "%1$s".
pl	Niekompatybilne parametry "propagation_rule" i "propagation_value" w usłudze "%1$s".

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
pl	Błędny typ etykiety %1$s dla mapy "%2$s".

en-us	Incorrect action condition discovery check.
pl	Błędny test wykrywania warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
pl	Błędny test wykrywania warunku akcji. Test wykrywania nie istnieje lub brak praw dostępu do niego.

en-us	Incorrect action condition discovery object.
pl	Błędny obiekt wykrywania warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
pl	Błędna reguła wykrywania warunku akcji. Reguła wykrywania nie istnieje lub brak praw dostępu do niej.

en-us	Incorrect action condition discovery status.
pl	Błędny stan wykrywania warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition event type.
pl	Błędny typ zdarzenia warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition or operation host group. Host group does not exist or you have no access to it.
pl	Nieprawidłowy warunek akcji lub grupa hostów w operacji. Grupa hostów nie istnieje lub nie masz do niej uprawnień.

en-us	Incorrect action condition or operation host. Host does not exist or you have no access to it.
pl	Nieprawidłowy warunek akcji lub host w operacji. Host nie istnieje lub nie masz do niego uprawnień.

en-us	Incorrect action condition or operation template. Template does not exist or you have no access to it.
pl	Nieprawidłowy warunek akcji lub szablon w operacji. Szablon nie istnieje lub nie masz do niego uprawnień.

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
pl	Błędny port "%1$s" warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
pl	Błędne proxy warunku akcji. Serwer proxy nie istnieje lub brak praw dostępu do niego.

en-us	Incorrect action condition service. Service does not exist or you have no access to it.
pl	Nieprawidłowa usługa w warunku akcji. Usługa nie istnieje lub nie masz do niej uprawnień.

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
pl	Błędny poziom wyzwalacza warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
pl	Błędny wyzwalacz warunku akcji. Wyzwalacz nie istnieje lub brak praw dostępu do niego.

en-us	Incorrect action condition type.
pl	Błędny typ warunku akcji.

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
pl	Błędne wartości kolejnego kroku operacji akcji.

en-us	Incorrect action operation media type. Media type does not exist or you have no access to it.
pl	Nieprawidłowy typ mediów dla operacji w akcji. Typ mediów nie istnieje lub nie masz do niego uprawnień.

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
pl	Błędny typ operacji akcji "%1$s" dla źródła zdarzenia "%2$s".

en-us	Incorrect action operation user group. User group does not exist or you have no access to it.
pl	Niewłaściwa grupa użytkowników dla operacji akcji. Grupa użytkowników nie istnieje lub nie masz do niej dostępu.

en-us	Incorrect action operation user. User does not exist or you have no access to it.
pl	Niewłaściwy użytkownik dla operacji akcji. Użytkownik nie istnieje lub nie masz do niego dostępu.

en-us	Incorrect API "%1$s".
pl	Błędne API "%1$s".

en-us	Incorrect arguments passed to function.
pl	Błędne argumenty przekazane do funkcji.

en-us	Incorrect bulk value for interface.
pl	Błędna wartość zbiorcza dla interfejsu.

en-us	incorrect calculated item formula
pl	nieprawidłowo obliczona fomuła elementu

en-us	incorrect calculated item formula starting from "%1$s"
pl	nieprawidłowo obliczona formuła elementu zaczyna się od "%1$s"

en-us	Incorrect characters used for host name "%1$s".
pl	Błędne znak wykorzystane dla nazwy hosta  "%1$s".

en-us	Incorrect conditions for discovery rule "%1$s".
pl	Błędne warunki dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	incorrect condition type
pl	nieprawidłowy typ warunku

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for discovery rule "%1$s": %3$s.
pl	Błędne wyrażenie użytkownika "%2$s" dla reguły wykrywania "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for override "%1$s": %3$s.
pl	Błędne wyrażenie użytkownika "%2$s" dla przełączenia "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect default charset for Zabbix database: %1$s.
pl	Błędny domyśłny zestaw znaków dla bazy danych Zabbix: %1$s.

en-us	incorrect element count
pl	nieprawidłowa liczność elementu

en-us	Incorrect evaltype value.
pl	Błędna wartość evaltype.

en-us	Incorrect event object "%1$s" (%2$s) for event source "%3$s" (%4$s), only the following objects are supported: %5$s.
pl	Błędny obiekt zdarzenia "%1$s" (%2$s) dla źródła zdarzenia "%3$s" (%4$s), wspierane są tylko następujące obiekty: %5$s.

en-us	Incorrect eventobject value.
pl	Błędna wartość eventobject.

en-us	Incorrect eventsource value.
pl	Błędna wartość eventsource.

en-us	incorrect expression starting from "%1$s"
pl	nieprawidłowe wyrażenie zaczynając od "%1$s"

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
pl	Błędna nazwa lub wartośc pola "%1$s" w warunku WHERE dla tabeli "%2$s".

en-us	Incorrect fields for sysmap.
pl	Błędne pola dla sysmap.

en-us	Incorrect file path for "%1$s": %2$s.
pl	Błędna ścieżka do pliku "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect file upload.
pl	Błędne ładowanie pliku.

en-us	Incorrect filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
pl	Błędne ID formuły warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for discovery rule "%1$s".
pl	Błędne makro warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for override "%1$s".
pl	Błędny filtr warunku makro do przełączenia "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition operator for discovery rule "%1$s".
pl	Błędny operator warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Incorrect function is used
pl	Wykorzystano błędną funkcję

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
pl	Błędna wartość "height" (wysokość) dla mapy "%1$s".

en-us	Incorrect image index.
pl	Błędny indeks obrazu.

en-us	Incorrect input parameters.
pl	Błędne parametry wejściowe.

en-us	Incorrect interface DNS parameter "%1$s" provided.
pl	Błędny parametr DNS "%1$s" dostarczonego interfejsu.

en-us	Incorrect interface port "%1$s" provided.
pl	Błędny port "%1$s" dostarczonego interfejsu.

en-us	Incorrect inventory field "%1$s".
pl	Niewłaściwe pole inwentarza "%1$s".

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
pl	Błędny tryb inwentarza w operacji akcji.

en-us	Incorrect item for axis value.
pl	Błędna pozycja dla wartości osi.

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
pl	Błędny klucz pozycji "%1$s" udostępniony dla wyrażenia wyzwalacza w "%2$s".

en-us	Incorrect item value type
pl	Błędny typ wartości składnika

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
pl	Błędny typ wartości pozycji "%1$s" udostępniony dla funkcji wyzwalacza "%2$s".

en-us	Incorrect list of items.
pl	Błędna lista pozycji.

en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
pl	Błędne utrzymanie - data musi być z przedziału od 1970-01-01 do 2038-01-18

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
pl	Błędny okres utrzymania (minimalnie 5 minut)

en-us	Incorrect map ID.
pl	Błędne ID mapy.

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
pl	Błędna metoda "%1$s.%2$s".

en-us	incorrect number of conditions
pl	niewłaściwa ilość warunków

en-us	Incorrect object value.
pl	Błędna wartość obiektu.

en-us	Incorrect parameter "%1$s" value: %2$s.
pl	Błędna wartość %2$s parametru "%1$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
pl	Błędna wartość "permission" (uprawnienie) "%1$s" w grupach użytkowników dla mapy "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
pl	Błędna wartość "permission" (uprawnienie) "%1$s" w użytkownikach dla mapy "%2$s".

en-us	Incorrect port range.
pl	Błędny zakres portów.

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
pl	Błędna wartość "private" (prywatne) "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
pl	Błędne wyrażenie regularne "%1$s": "%2$s"

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
pl	Otrzymano błędną odpowiedź z serwera Zabbix "%1$s".

en-us	Incorrect schedule: %1$s.
pl	Nieprawidłowy harmonogram: %1$s.

en-us	Incorrect SNMP community.
pl	Błędne hasło SNMP.

en-us	Incorrect SNMP OID.
pl	Błędny OID SNMP.

en-us	Incorrect source value.
pl	Błędna wartość źródłowa.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
pl	Błędny stan hosta "%1$s".

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
pl	niepoprawna składnia przy "%1$s"

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
pl	Błędna liczba kroków szablonowego scenariusza sieci www.

en-us	Incorrect trigger expression.
pl	Błędne wyrażenie wyzwalacza.

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
pl	Błędne wyrażenie wyzwalacza. Host "%1$s" nie istnieje lub nie posiadasz uprawnień dla tego hosta.

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
pl	Błędne wyrażenie wyzwalacza. Elementy wyrażenia nie powinny należeć jednocześnie do szablonu i hosta.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
pl	Błędne wyrażenie prototypu wyzwalacza. Host "%1$s" nie istnieje lub nie masz dostępu do tego hosta.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
pl	Błędne wyrażenie prototypu wyzwalacza. Elementy wyrażenia prototypu wyzwalacza nie powinny jednocześnie należeć do szablonu i hosta.

en-us	Incorrect type of calculation for discovery rule "%1$s".
pl	Błędny typ obliczenia dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	incorrect usage of function "%1$s"
pl	niewłaściwe wykorzystanie funkcji "%1$s"

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
pl	Błędne ID grupy użytkowników określone dla mapy "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
pl	Błędne ID użytkownika określone dla mapy "%1$s".

en-us	Incorrect user name or password or account is temporarily blocked.
pl	Błędna nazwa użytkownika lub hasło albo konto jest tymczasowo zablokowane.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola "%2$s": musi być pomiędzy %3$s a %4$s.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s, and have no more than %5$s digits after the decimal point.
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola "%2$s": musi być pomiędzy %3$s and %4$s, a nie więcej niż %5$s znaków po przecinku.

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola zmiennoprzecinkowego "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola całkowitego "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola całkowitego bez znaku "%2$s".

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
pl	Błędna wartość dla pola "%1$s".

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
pl	Błędna wartość dla pola "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect Vault API endpoint.
pl	Błędny punkt końcowy API Vault.

en-us	Incorrect Vault token.
pl	Błędny token Vault.

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
pl	Błędna wartość "width" (szerokość) dla mapy "%1$s".

en-us	Increase by
pl	Zwiększ o

en-us	Indefinitely
pl	Bez końca

en-us	Indicators
pl	Wskaźniki

en-us	Indonesian (id_ID)
pl	Indonezyjski (id_ID)

en-us	Infinity
pl	Nieskończoność

en-us	Info
pl	Info

en-us	Info
pl	Info

en-us	Info about internal disks of hypervisor required for vmware.datastore.perfcounter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
pl	Informacje o dyskach wewnętrznych hiperwizora wymaganych dla vmware.datastore.perfcounter, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hiperwizora VMware. Zwraca JSON

en-us	Information
pl	Informacja

en-us	Information about a file. Returns JSON
pl	Informacja o pliku. Zwraca JSON

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
pl	Informacje o usłudze. Zwraca liczbę całkowitą dla parametrów state, startup; ciąg znaków - dla parametrów displayname, path, user; tekst - dla parametru description; Specyficzne dla state: 0 - działa, 1 - wstrzymany, 2 - w trakcie uruchamiania, 3 - w trakcie wstrzymywania, 4 - w trakcie wznawiania, 5 - w trakcie zatrzymywania, 6 - zatrzymany, 7 - nieznany, 255 - nie ma takiej usługi; Specyficzne dla startup: 0 - automatyczny, 1 - automatyczny opóźniony, 2 - ręczny, 3 - wyłączony, 4 - nieznany

en-us	Inherit
pl	Dziedzicz

en-us	Inherited
pl	Dziedziczone

en-us	Inherited and host macros
pl	Makra dziedziczone i hosta

en-us	Inherited and host prototype macros
pl	Prototypy makr dziedziczone i hosta

en-us	Inherited and item tags
pl	Znaczniki pozycji i odziedziczone

en-us	Inherited and scenario tags
pl	Znaczniki scenariusza i odziedziczone

en-us	Inherited and template macros
pl	Makra dziedziczone i szablonu

en-us	Inherited and trigger tags
pl	Znaczniki dziedziczone i wyzwalacz

en-us	Inherited items
pl	Dziedziczone elementy

en-us	Initial view
pl	Widok początkowy

en-us	Initial view is ignored if the default view is set.
pl	Widok początkowy jest ignorowany jeśli ustawiono widok domyślny.

en-us	In maintenance
pl	W utrzymaniu

en-us	In progress
pl	W trakcie

en-us	in range
pl	jest w zakresie

en-us	In range
pl	W przedziale

en-us	Insert
pl	Wprowadź

en-us	Insert expression
pl	Wprowadź wyrażenie

en-us	insert() - Inserts specified characters or spaces into a character string, beginning at a specified position in the string
pl	insert() - Wstaw podane znaki lub spacje w określonej pozycji ciągu znaków

en-us	Install
pl	Instalacja

en-us	Installation
pl	Instalacja

en-us	Installer name
pl	Nazwa instalatora

en-us	Integrations
pl	Integracje

en-us	Interface
pl	Interfejs

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
pl	Interfejs jest połączony z pozycją "%1$s" w "%2$s".

en-us	Interfaces
pl	Interfejsy

en-us	Interface type
pl	Typ interfejsu

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
pl	Interfejs z polem DNS "%1$s" nie może mieć pustego adresu IP.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
pl	Interfejs z polem IP "%1$s" nie może mieć pustej nazwy DNS.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
pl	Interfejs o IP "%1$s" nie może mieć pustej nazwy DNS jeżeli właściwość "Use DNS" jest "%2$s".

en-us	internal
pl	wewnętrzny

en-us	Internal
pl	Wewnętrzny

en-us	Internal
pl	Wewnętrzne

en-us	Internal actions
pl	Wewnętrzne akcje

en-us	Internal data storage period
pl	Część wewnętrzna przechowywania danych

en-us	Internal error.
pl	Błąd wewnętrzny.

en-us	Internal JSON-RPC error.
pl	Błąd wewnętrzny JSON-RPC.

en-us	Internal problem
pl	Problem wewnętrzny

en-us	Internal problem recovery
pl	Odzyskiwanie wewnętrznego problemu

en-us	Internet Explorer
pl	Internet Explorer

en-us	Interval
pl	Interwał

en-us	Invalid action condition: %1$s.
pl	Nieprawidłowy warunek akcji: %1$s.

en-us	invalid address range "%1$s"
pl	niepoprawny zakres adresu "%1$s"

en-us	invalid aggregation method
pl	niewłaściwa metoda agregacji

en-us	Invalid API method "%2$s" for user role "%1$s".
pl	Nieprawidłowa metoda API "%2$s" dla roli użytkownika "%1$s".

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
pl	niepoprawna sekwencja bajtów w UTF-8

en-us	Invalid condition: %1$s.
pl	Nieprawidłowy warunek: "%1$s".

en-us	invalid data type
pl	niewłaściwy typ danych

en-us	Invalid date.
pl	Nieprawidłowa data.

en-us	invalid delay
pl	niepoprawne opóźnienie

en-us	Invalid email address "%1$s".
pl	Nieprawidłowy adres email "%1$s".

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
pl	Nieprawidłowy adres email dla rodzaju medium o ID "%1$s".

en-us	invalid fifth parameter in function "%1$s"
pl	piąty parametr funkcji "%1$s" jest nieprawidłowy

en-us	invalid first parameter in function "%1$s"
pl	pierwszy parametr funkcji "%1$s" jest nieprawidłowy

en-us	invalid fourth parameter in function "%1$s"
pl	czwarty parametr funkcji "%1$s" jest nieprawidłowy

en-us	invalid history storage period
pl	niepoprawny okres przechowywania historii

en-us	invalid host group name
pl	niepoprawna nazwa grupy hosta

en-us	invalid host name
pl	niepoprawna nazwa hosta

en-us	Invalid interval "%1$s".
pl	Nieprawidłowy okres "%1$s".

en-us	Invalid IP address "%1$s".
pl	Nieprawidłowy adres IP "%1$s".

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
pl	Nieprawidłowe dane JSON. Wystąpił błąd serwera podczas przetwarzania tekstu JSON.

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
pl	Nieprawidłowy klucz "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for discovery rule "%2$s" on "%3$s": %4$s.
pl	Nieprawidłowy klucz "%1$s" dla reguły wykrywania "%2$s" w "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item "%2$s" on "%3$s": %4$s.
pl	Nieprawidłowy klucz "%1$s" dla pozycji "%2$s" w "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item prototype "%2$s" on "%3$s": %4$s.
pl	Nieprawidłowy klucz "%1$s" dla prototypu pozycji "%2$s" w "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid LDAP configuration
pl	Nieprawidłowa konfiguracja LDAP

en-us	Invalid method parameters.
pl	Nieprawidłowe parametry metody.

en-us	invalid number of parameters in function "%1$s"
pl	niewłaściwa ilość parametrów w funkcji "%1$s"

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
pl	Nieprawdiłowy parametr "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid params.
pl	Nieprawidłowe parametry.

en-us	invalid Prometheus output
pl	niepoprawne dane wyjściowe Prometeusza

en-us	invalid Prometheus pattern
pl	niepoprawny wzór Prometeusza

en-us	invalid range expression
pl	wyrażenie zakresu zawiera błąd

en-us	invalid regular expression
pl	niepoprawne wyrażenie regularne

en-us	Invalid request.
pl	Nieprawidłowe żądanie.

en-us	Invalid response code "%1$s".
pl	Nieprawidłowy kod odpowiedzi "%1$s".

en-us	invalid second parameter in function "%1$s"
pl	drugi parametr funkcji "%1$s" jest nieprawidłowy

en-us	invalid seventh parameter in function "%1$s"
pl	siódmy parametr funkcji "%1$s" jest nieprawidłowy

en-us	invalid sixth parameter in function "%1$s"
pl	szósty parametr funkcji "%1$s" jest nieprawidłowy

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
pl	Nieprawidłowy znacznik "%1$s": %2$s.

en-us	invalid template group name
pl	nieprawidłowa nazwa grupy szablonów

en-us	invalid third parameter in function "%1$s"
pl	trzeci parametr funkcji "%1$s" jest nieprawidłowy

en-us	invalid time
pl	nieprawidłowy czas

en-us	Invalid time period.
pl	Nieprawidłowy okres czasu.

en-us	invalid trend storage period
pl	niepoprawny okres przechowywania trendów

en-us	Invalid YAML file contents
pl	Nieprawidłowa treść pliku YAML

en-us	Invalid zoomparameter "%1$s": %2$s.
pl	Nieprawidłowy parametr przybliżenia "%1$s": %2$s.

en-us	Inventory
pl	Inwentarz

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
pl	Inwentarz dla hosta "%1$s" jest wyłączony.

en-us	Inventory field
pl	Pole inwentarza

en-us	Inventory mode
pl	Tryb inwentarzowy

en-us	Invoke "Execute now" on read-only hosts
pl	Wywołaj "Wykonaj teraz" na hostach tylko do odczytu

en-us	IP
pl	IP

en-us	IP address
pl	Adres IP

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
pl	Pola IP oraz DNS interfejsu hosta nie mogą być puste.

en-us	IPMI
pl	IPMI

en-us	IPMI agent
pl	Agent IPMI

en-us	IPMI interfaces
pl	Interfejsy IPMI

en-us	IPMI sensor
pl	Czujnik IPMI

en-us	IPMI sensor IDs and other sensor-related parameters. Returns JSON.
pl	ID czujnika IPMI i innego powiązanego parametrami. Zwraca JSON.

en-us	IP range
pl	Zakres IP

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
pl	Zakres IP "%1$s" osiągnął limit adresowy "%2$s"

en-us	is greater than or equals
pl	jest większe lub równe

en-us	is less than or equals
pl	jest mniejsze niż lub równe

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
pl	nie jest zamknięty w () albo jest zniekształcony

en-us	Is online?
pl	Czy jest zalogowany?

en-us	Issuer
pl	Wydawca

en-us	Italian (it_IT)
pl	Włoski (it_IT)

en-us	item
pl	pozycja

en-us	Item
pl	Pozycja

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Pozycja "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
pl	Pozycja "%1$s" już istnieje w "%2$s", odziedziczona z innego szablonu.

en-us	Item "%1$s" cannot be copied without its master item.
pl	Pozycja "%1$s" nie może być skopiowana bez jej elementu głównego.

en-us	Item "%1$s" cannot populate a missing host inventory field number "%2$d". Choices are: from 0 (do not populate) to %3$d.
pl	Pozycja "%1$s" nie może wypełnić brakującego pola inwentarzowego hosta "%2$d". Wybór jest pomiędzy 0 (nie wypełniaj pola) do %3$d.

en-us	Item "%1$s" does not exist or you have no access to this item
pl	Pozycja "%1$s" nie istnieje lub nie masz dostępu do tego elementu

en-us	item "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
pl	pozycja "%1$s" będąca na hoście "%2$s" nie jest monitorowana

en-us	Item added
pl	Dodano pozycję

en-us	Item contains user-defined macros with secret values. Values of these macros should be entered manually.
pl	Pozycja zawiera makra użytkownika z sekretnymi wartościami. Wartości takich makr powinny być wpisywane ręcznie.

en-us	Item copied
pl	Elementy skopiowane

en-us	Item copied
pl	Element skopiowany

en-us	Item copied
pl	Elementy skopiowane

en-us	Item count
pl	Liczba pozycji

en-us	Item deleted
pl	Usunięto pozycję

en-us	Item disabled
pl	Wyłączono pozycję

en-us	Item disabled
pl	Wyłączono pozycje

en-us	Item disabled
pl	Wyłączono pozycje

en-us	Item enabled
pl	Włączono pozycje

en-us	Item enabled
pl	Włączono pozycje

en-us	Item enabled
pl	Włączono pozycję

en-us	Item in "not supported" state
pl	Pozycja w stanie "niewspierany".

en-us	Item list
pl	Lista pozycji

en-us	Item not selected
pl	Nie wybrano pozycji

en-us	item pattern
pl	wzór elementu

en-us	Item pattern
pl	Wzorzec pozycji

en-us	Item pre-processing is missing parameters: %1$s
pl	Pozycja przed przetwarzaniem nie ma parametru: %1$s

en-us	Item prototype
pl	Prototyp pozycji

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Prototyp pozycji "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
pl	Prototyp pozycji "%1$s" już istnieje w "%2$s", odziedziczony z innego szablonu.

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", linked to another rule.
pl	Prototyp pozycji "%1$s" już istnieje na "%2$s", podłączony do innej reguły.

en-us	Item prototype added
pl	Dodano prototyp pozycji

en-us	Item prototype deleted
pl	Usunięto prototyp pozycji

en-us	Item prototypes
pl	Prototypy pozycji

en-us	Item prototypes deleted
pl	Usunięto prototypy pozycji

en-us	Item prototypes updated
pl	Prototypy pozycji zaktualizowane

en-us	Item prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypów pozycji

en-us	Item prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypy pozycji

en-us	Item prototype updated
pl	Zaktualizowano prototyp pozycji

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
pl	Prototyp pozycji o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	Items
pl	Pozycje

en-us	Items deleted
pl	Usunięto pozycje

en-us	Items list
pl	Lista pozycji

en-us	Items location
pl	Lokalizacja pozycji

en-us	Items updated
pl	Zaktualizowano pozycje

en-us	Item tags
pl	Znaczniki pozycji

en-us	Item type does not use interface
pl	Typ pozycji nie używa interfejsów

en-us	Item updated
pl	Zaktualizowano pozycję

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
pl	Pozycja wykorzystuje interfejs hosta z hosta, który nie jest nadrzędny.

en-us	Item uses incorrect interface type.
pl	Pozycja wykorzystuje niepoprawny typ interfejsu.

en-us	Item value
pl	Wartość pozycji

en-us	Item values
pl	Wartości pozycji

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
pl	Pozycja nie zostanie odświeżona. Należy podać poprawny interwał aktualizacji.

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
pl	Pozycja nie będzie odświeżona. Określony przedział aktualizacji wymaga posiadania co najmniej jednego elastycznego lub zaplanowanego przedziału.

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
pl	Pozycja nie będzie odświeżona. Przedział aktualizacji powinien być pomiędzy ls a ld. także Zaplanowane/Elastyczne przedziały mogą być używane.

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
pl	Pozycja o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako reguła wykrywania.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako pozycja.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako pozycja utworzona z prototypu pozycji.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako prototyp pozycji.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako nieznany element pozycji.

en-us	It is not possible to filter by user password.
pl	Nie można filtrować według hasła użytkownika.

en-us	It is not possible to search by user password.
pl	Nie można wyszukiwać według hasła użytkownika.

en-us	Jan
pl	Sty

en-us	January
pl	Styczeń

en-us	Japanese (ja_JP)
pl	Japoński (ja_JP)

en-us	JavaScript
pl	JavaScript

en-us	JMX
pl	JMX

en-us	JMX agent
pl	Agent JMX

en-us	JMX endpoint
pl	Punkt końcowy JMX

en-us	JMX interfaces
pl	Interfejsy JMX

en-us	JSON
pl	JSON

en-us	JSON array input is expected.
pl	Spodziewano się tablicy JSON.

en-us	JSON data
pl	Dane JSON

en-us	JSON is expected
pl	JSON jest oczekiwany

en-us	JSONPath
pl	Ścieżka JSON

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
pl	Niepowodzenie generowania błędu JSON-RPC. Nie ma takiego błędu jak "%1$s".

en-us	JSON string is expected
pl	Ciąg znaków JSON jest oczekiwany

en-us	Jul
pl	Lip

en-us	July
pl	Lipiec

en-us	Jun
pl	Cze

en-us	June
pl	Czerwiec

en-us	Keep lost resources period
pl	Trzymaj utracone zasoby przez

en-us	Kerberos
pl	Kerberos

en-us	Key
pl	Klucz

en-us	key is empty
pl	klucz jest pusty

en-us	Key passphrase
pl	Hasło klucza

en-us	Kiosk mode
pl	Tryb kiosku

en-us	Korean (ko_KR)
pl	Koreański (ko_KR)

en-us	kurtosis() - Measures the "tailedness" of the probability distribution
pl	kurtosis() - Miara spłaszczenia rozkładu prawdopodobieństwa

en-us	label
pl	etykieta

en-us	Label
pl	Etykieta

en-us	Label location
pl	Położenie etykiety

en-us	<label name>
pl	<nazwa etykiety>

en-us	Language
pl	Język

en-us	Language "%1$s" is not supported.
pl	Język "%1$s" nie jest wspierany.

en-us	last
pl	ostatni

en-us	last
pl	ostatni

en-us	Last
pl	Ostatnia

en-us	Last %1$d day
pl	Ostani %1$d dzień

en-us	Last %1$d day
pl	Ostatnie %1$d dni

en-us	Last %1$d day
pl	Ostatnich %1$d dni

en-us	Last %1$d hour
pl	Ostatnich %1$d godzin

en-us	Last %1$d hour
pl	Ostatnie %1$d godziny

en-us	Last %1$d hour
pl	Ostatnia %1$d godzina

en-us	Last %1$d minute
pl	Ostatnich %1$d minut

en-us	Last %1$d minute
pl	Ostatnia %1$d minuta

en-us	Last %1$d minute
pl	Ostatnie %1$d minuty

en-us	Last %1$d month
pl	Ostatni %1$d miesiąc

en-us	Last %1$d month
pl	Ostatnie %1$d miesiące

en-us	Last %1$d month
pl	Ostatnich %1$d miesięcy

en-us	Last %1$d second
pl	Ostatnich %1$d sekund

en-us	Last %1$d second
pl	Ostatnia %1$d sekunda

en-us	Last %1$d second
pl	Ostatnie %1$d sekundy

en-us	Last %1$d year
pl	Ostatnich %1$d lat

en-us	Last %1$d year
pl	Ostatnie %1$d lat

en-us	Last %1$d year
pl	Ostatni %1$d rok

en-us	Last access
pl	Ostatnia aktualizacja

en-us	Last accessed at
pl	Data ostatniego użycia

en-us	Last check
pl	Ostatnie sprawdzenie

en-us	Last hour graph
pl	Wykres z ostatniej godziny

en-us	Last known
pl	Ostatni znany

en-us	last() - Last (most recent) T value
pl	last() - Ostatnia (najnowsza) wartość T

en-us	Last month graph
pl	Wykres z ostatniego miesiąca

en-us	Last name
pl	Nazwisko

en-us	Last of
pl	Ostatni z

en-us	Last seen (age)
pl	Ostatnio widziany (wiek)

en-us	Last sent
pl	Ostatnio wysłano

en-us	Last value
pl	Ostatnia wartość

en-us	Last week graph
pl	Wykres z ostatniego tygodnia

en-us	Latest data
pl	Ostatnie dane

en-us	Latest values
pl	Ostatnie wartości

en-us	Latvian (lv_LV)
pl	Łotewski (lv_LV)

en-us	Layout
pl	Układ

en-us	LDAP
pl	LDAP

en-us	LDAP authentication
pl	Uwierzytelnianie LDAP

en-us	LDAP authentication is disabled.
pl	Uwierzytelnianie LDAP jest wyłączone.

en-us	LDAP host
pl	Host LDAP

en-us	LDAP is not configured
pl	LDAP nie jest skonfigurowany

en-us	LDAP login successful
pl	Pomyślnie zalogowano z LDAP

en-us	LDAP must be enabled
pl	LDAP musi być włączony

en-us	LDAP Server
pl	Serwer LDAP

en-us	LDAP settings
pl	Ustawienia LDAP

en-us	left
pl	lewy

en-us	Left
pl	Z lewej

en-us	left() - Returns the leftmost count characters
pl	left() - Zwraca określoną liczę znaków z lewej strony ciągu

en-us	Left trim
pl	Przytnij z lewej

en-us	Left Y
pl	Y z lewej

en-us	Legend
pl	Legenda

en-us	Length
pl	Długość

en-us	length() - Length of last (most recent) T value in characters
pl	length() - Ilość znaków w ostatniej (najnowszej) wartości T

en-us	LF
pl	LF

en-us	Licensed under
pl	Uprawniony do

en-us	Limit for search and filter results
pl	Ograniczenie wyszukiwania/filtrowania elementów

en-us	Line
pl	Linia

en-us	Line color
pl	Kolor linii

en-us	Line type
pl	Typ linii

en-us	Line width
pl	Szerokość linii

en-us	Link
pl	Połączenie

en-us	(linked by host discovery)
pl	(podłączone przez wykrywanie hostów)

en-us	Linked map
pl	Podłączona mapa

en-us	Linked templates
pl	Połączone szablony

en-us	Linked to templates
pl	Podłączone do szablonów

en-us	Link indicators
pl	Wskaźnik połączenia

en-us	Links
pl	Łącza

en-us	Link "selementid1" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
pl	Pole "selementid1" łącza wskazuje na nieistniejące selement o ID "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Link "selementid2" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
pl	Pole "selementid2" łącza wskazuje na nieistniejące selement o ID "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Link templates
pl	Połącz szablony

en-us	Link to template
pl	Połącz z szablonem

en-us	Link to templates
pl	Połącz z szablonami

en-us	Listing of installed packages. Returns text
pl	Lista zainstalowanych pakietów. Zwraca tekst

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
pl	Lista adresów MAC. Zwraca ciąg znaków

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
pl	Lista urządzeń PCI lub USB. Zwraca tekst

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
pl	Lista usług. Zwraca 0 - jeżeli pusta; tekst - lista usług roddzielonych znakami nowej linii

en-us	List is empty
pl	Lista jest pusta

en-us	List of block devices and their type. Returns JSON
pl	Lista urządzeń blokowych i ich typów. Zwraca JSON

en-us	list of characters
pl	lista znaków

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
pl	Lista wykrytych rdzeni CPUs/CPU. Zwraca JSON

en-us	List of directory entries, recursively. Returns JSON
pl	Lista elementów w katalogu sprawdzona rekursywnie. Zwraca JSON

en-us	List of mounted filesystems and their types. Returns JSON
pl	Lista zamontowanych systemó plików i ich typów. Zwraca JSON

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
pl	Lista zamontowanych systemów plików, ich typów, przestrzeni dyskowej i statystyki i-węzłów. Zwraca JSON

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
pl	Lista interfejsów sieciowych. Zwraca JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters, discovered using object names in English. Returns JSON
pl	Lista instacji objektów liczników wydajności Windows, wykryte objekty używają nazw angielskich. Zwraca JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters. Returns JSON
pl	Lista instancji objektów liczników wydajności Windows. Zwraca JSON

en-us	List of OS processes with attributes. Returns JSON array
pl	Lista procesów systemu operacyjnego wraz z atrybutami. Zwraca tablicę JSON

en-us	List of user group shares
pl	Lista współdzielonych grup użytkowników

en-us	List of user shares
pl	Lista współdzielonych użytkowników

en-us	List of Windows Registry values or keys located at given key. Returns JSON.
pl	Lista wartości lub kluczy rejestru systemu Windows znajdujących się pod danym kluczem. Zwraca JSON.

en-us	Lithuanian (lt_LT)
pl	Litewski (lt_LT)

en-us	LLD macro
pl	Makro LLD

en-us	LLD macros
pl	Makra LLD

en-us	Loading...
pl	Ładowanie...

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
pl	Czas ładowania całej strony www (w sekundach). Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	Local
pl	Lokalny

en-us	Local default
pl	Domyślna wartość lokalna

en-us	Local time
pl	Czas lokalny

en-us	Location
pl	Położenie

en-us	Location latitude
pl	Szerokość geograficzna

en-us	Location longitude
pl	Wysokość geograficzna

en-us	Log
pl	Log

en-us	log10() - Decimal logarithm
pl	log10() - Logarytm dziesiętny

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression V for period T (1 - match, 0 - no match)
pl	logeventid() - Identyfikator zdarzenia ostatniego wpisu dziennika w okresie T pasujący do wyrażenia V (1 - pasuje, 0 - nie pasuje)

en-us	Log file monitoring. Returns log
pl	Monitorowanie pliku logu. Zwraca log

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
pl	Monitorowanie pliku logu z obsługą rotacji. Zwraca log

en-us	Login
pl	Logowanie

en-us	Login attempts
pl	Próby logowania

en-us	Login blocking interval
pl	Okres blokady logowania

en-us	Login failed
pl	Logowanie nie powiodło się

en-us	Login name or password is incorrect.
pl	Podany login i/lub hasło są niepoprawne.

en-us	Login successful
pl	Logowanie powiodło się

en-us	log() - Natural logarithm
pl	log() - Logarytm naturalny

en-us	Logout
pl	Wylogowanie

en-us	Logout requests
pl	Prośby o wylogowanie

en-us	Logout responses
pl	Odpowiedzi wylogowania

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry for period T
pl	logseverity() - Poziom zdarzenia z ostatniego wpisu dziennika w okresie T

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter V for period T (1 - match, 0 - no match)
pl	logsource() - Źródło zdarzenia dla ostatniego wpisu dziennika w okresie T pasującego do wyrażenia V (1 - pasuje, 0 - nie pasuje)

en-us	Log time format
pl	Format czasu dla logowania

en-us	Log unmatched SNMP traps
pl	Logowanie niedopasowanych pułapek SNMP

en-us	Lost
pl	Stracone

en-us	low-level discovery rule
pl	niskopoziomowa reguła wykrywania

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
pl	Niskopoziomowa reguła wykrywania w stanie "niewspierany"

en-us	ltrim() - Remove specified characters from the beginning of a string
pl	ltrim() - Usuń podane znaki z początku ciągu znaków

en-us	m
pl	m

en-us	m
pl	m

en-us	M
pl	M

en-us	M
pl	M

en-us	M
pl	P

en-us	MAC address A
pl	MAC adres A

en-us	MAC address B
pl	MAC adres B

en-us	Macro
pl	Makro

en-us	Macro "%1$s" already exists.
pl	Makro "%1$s" już istnieje.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Makro "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	macro is empty
pl	makro jest puste

en-us	macro(s)
pl	makro(a)

en-us	Macros
pl	Makra

en-us	Macros updated
pl	Zaktualizowano makra

en-us	mad() - Median absolute deviation
pl	mad - Średnie odchylenie bezwzględne

en-us	Main filter
pl	Główny filtr

en-us	Main navigation
pl	Główna nawigacja

en-us	Maintenance
pl	Utrzymanie

en-us	Maintenance: %1$s
pl	Utrzymanie: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
pl	Utrzymanie "%1$s" już istnieje.

en-us	Maintenance added
pl	Dodano utrzymanie

en-us	Maintenance deleted
pl	Usunięto utrzymanie

en-us	Maintenance period
pl	Okres utrzymania

en-us	Maintenance period length
pl	Długość okresu utrzymania

en-us	Maintenance periods
pl	Okresy utrzymania

en-us	Maintenance type
pl	Typ utrzymania

en-us	Maintenance updated
pl	Zaktualizowano utrzymanie

en-us	Maintenance with data collection
pl	Utrzymanie ze zbieraniem danych

en-us	Maintenance without data collection
pl	Utrzymanie bez zbierania danych

en-us	Make sure to copy the auth token as you won't be able to view it after the page is closed.
pl	Skopiuj token autoryzujący - nie ma możliwości wyświetlenia jego wartości po zamknięciu tej strony.

en-us	Manage API tokens
pl	Zarządzanie Tokenami API

en-us	Manage scheduled reports
pl	Zarządzanie raportami okresowymi

en-us	Manage SLA
pl	Zarządzaj SLA

en-us	mandatory key is missing
pl	brakuje wymaganego klucza

en-us	mandatory parameter "%1$s" is missing
pl	brakuje wymaganego parametru "%1$s"

en-us	mandatory parameter is missing in function "%1$s"
pl	brakuje wymaganego parametru dla funkcji "%1$s"

en-us	<manual>
pl	<ręczne>

en-us	Manual
pl	Ręczny

en-us	Manual event action
pl	Ręczna akcja na zdarzeniu

en-us	Manual host action
pl	Ręczna akcja na hoście

en-us	Manually by: %1$s
pl	Ręcznie przez: %1$s

en-us	Manually closed
pl	Ręcznie zamknięte

en-us	Manual problem suppression. Date-time input accepts relative and absolute time format.
pl	Ręczne tłumienie problemów. Dane wejściowe data-godzina akceptują format czasu względnego i bezwzględnego.

en-us	map
pl	mapa

en-us	Map
pl	Mapa

en-us	Map "%1$s" already exists.
pl	Mapa "%1$s" już istnieje.

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
pl	Mapa "%1$s" jest publiczna i współdzielenie w trybie tylko do odczytu jest zabronione.

en-us	Map element
pl	Element mapy

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
pl	Brakujące parametry elementu mapy: %1$s

en-us	Map element label location
pl	Lokalizacja etykiety elementu mapy

en-us	Map element label type
pl	Typ elementu etykiety mapy

en-us	Map is updated! Return to map list?
pl	Mapa zaktualizowana! Wrócić do listy map?

en-us	Map label type
pl	Typ etykiety mapy

en-us	Map name cannot be empty.
pl	Nazwa mapy nie może być pusta.

en-us	Map navigation tree
pl	Drzewo nawigacyjne mapy

en-us	Map owner cannot be empty.
pl	Właściciel mapy nie może być pusty.

en-us	Mapped to
pl	Mapowanie na

en-us	Mapping
pl	Mapowanie

en-us	Mappings
pl	Mapowania

en-us	Maps
pl	Mapy

en-us	Map shape
pl	Kształt mapy

en-us	Map update failed.
pl	Aktualizacja mapy nieudana.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
pl	Mapa o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	Mar
pl	Mar

en-us	March
pl	Marzec

en-us	Mark elements on trigger status change
pl	Zaznacz elementy po zmianie stanu wyzwalacza

en-us	Mark others
pl	Zaznacz inne

en-us	Mark selected
pl	Zaznacz wybrane

en-us	Mask
pl	Maska

en-us	Mass update
pl	Aktualizacja masowa

en-us	Mass update elements
pl	Masowo aktualizuj elementy

en-us	Mass update shapes
pl	Masowa aktualizacja kształtów

en-us	Master item
pl	Element główny

en-us	matches
pl	pasuje do

en-us	Matches regular expression
pl	Pasuje wyrażenie regularne

en-us	Mathematical functions
pl	Funkcje matematyczne

en-us	max
pl	maks

en-us	Max
pl	Maksymalny

en-us	Max count of elements to show inside table cell
pl	Maksymalna liczba elementów do wyświetlenia w komórce tabeli

en-us	Max history display period
pl	Maksymalny okres wyświetlania historii

en-us	maximum dependent items count reached
pl	osiągnięto maksymlany stopień zależnego elementu

en-us	maximum number of dependency levels reached
pl	osiągnięto maksymlaną liczbę zależnych poziomów

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
pl	Maksymalna liczba otwartych plików obsługiwana przez OS. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
pl	Maksymalna liczba procesów obsługiwana przez OS. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Maximum required %1$s database version is %2$s.
pl	Najwyższa wspierana wersja to %1$s, wykryto wersję %2$s.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
pl	Maksymalny okres do wyświetlenia to %1$s dni.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
pl	Maksymalny okres do wyświetlenia to %1$s dzień.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
pl	Maksymalny okres do wyświetlenia to %1$s dni.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
pl	Maksymalna całkowita długość adresu email osiągnięta dla typu mediów o ID "%1$s".

en-us	Maximum zoom level of the map.
pl	Maksymalny poziom przybliżenia mapy.

en-us	max() - Maximum value for period T
pl	max() - Maksymalna wartość dla okresu T

en-us	Max number of columns and rows in overview tables
pl	Maksymalna liczba kolumn i wierszy w przeglądzie tabel

en-us	Max period for time selector
pl	Maksymalny okres dla wyboru czasu

en-us	max period is less than time filter default period
pl	maksymalny okres jest mniejszy niż filtr czasu domyślnego okresu

en-us	Max zoom level
pl	Maksymalne przybliżenie

en-us	May
pl	Maj

en-us	May
pl	Maj

en-us	m-d
pl	m-d

en-us	MD2
pl	MD2

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
pl	Suma kontrolna MD5. Zwraca ciąg znaków (hash MD5 pliku)

en-us	m-d H:i
pl	m-d H:i

en-us	Media
pl	Media

en-us	Media type
pl	Typ mediów

en-us	Media type "%1$s" already exists.
pl	Typ mediów "%1$s" już istnieje.

en-us	Media type added
pl	Dodano typ mediów

en-us	Media type deleted
pl	Usunięto typ mediów

en-us	Media type deleted
pl	Usunięto typ mediów

en-us	Media type deleted
pl	Usunięto typ mediów

en-us	Media type disabled
pl	Wyłączono typy mediów

en-us	Media type disabled
pl	Wyłączono typ mediów

en-us	Media type disabled
pl	Wyłączono typy mediów

en-us	Media type enabled
pl	Włączono typ mediów

en-us	Media type enabled
pl	Włączono typy mediów

en-us	Media type enabled
pl	Włączono typy mediów

en-us	Media types
pl	Typy mediów

en-us	Media types used by action "%1$s".
pl	Typy mediów używane przez akcje "%1$s".

en-us	Media type test failed.
pl	Nieudany test typu mediów.

en-us	Media type test log
pl	Log test typu mediów

en-us	Media type test successful.
pl	Udany test typu mediów.

en-us	Media type updated
pl	Zaktualizowano typ mediów

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
pl	Typ mediów o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	Members
pl	Członkowie

en-us	Memory limit: %1$s
pl	Ograniczenie pamięci: %1$s

en-us	Memory metrics of VMware Resource Pool, <url> - VMware service URL, <rpid> - VMware resource pool id, <mode> - consumed(default)/ballooned/overhead memory
pl	Metryki pamięci VMware Resource Pool, <url> - adres URL usługi VMware, <rpid> - identyfikator puli zasobów VMware, <mode> - pamięć zużyta (domyślnie)/ballooned/overhead

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Rozmiar pamięci w bajtach lub procentach z ogółem. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
pl	Pamięć użyta przez proces w bajtach. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Menu entry name
pl	Nazwa wejścia do menu

en-us	Menu entry URL
pl	UWL wejścia do menu

en-us	Menu path
pl	Ścieżka menu

en-us	Message
pl	Wiadomość

en-us	Message
pl	Wiadomość

en-us	Message/Command
pl	Wiadomość/Polecenie

en-us	Message format
pl	Format wiadomości

en-us	Messages
pl	Komunikaty

en-us	Message template
pl	Szkic wiadomości

en-us	Message templates
pl	Szkice wiadomości

en-us	Message timeout
pl	Czas wygaśnięcia komunikatu

en-us	Message type
pl	Typ wiadomości

en-us	Messaging
pl	Komunikaty

en-us	Method not found.
pl	Nie znaleziono metody.

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
pl	<nazwa metryki>{<nazwa etykiety>="<wartość etykiety>", ...} == <wartość>

en-us	Microsoft Edge
pl	Microsoft Edge

en-us	Middle
pl	Środek

en-us	mid() - Returns a substring beginning at the character position specified by start for N characters
pl	mid() - Zwraca fragment ciągu znaków począwszy od pozycji start. Fragment będzie mieć długość N

en-us	min
pl	min

en-us	Min
pl	Minimalny

en-us	minimum length is %1$s characters
pl	minimalna ilość znaków: %1$s

en-us	Minimum password length
pl	Minimalna długość hasła

en-us	Minimum required %1$s database version is %2$s.
pl	Najmniejsza wspierana wersja to %1$s, wykryto wersję %2$s.

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
pl	Wymagany minimalny limit czasy wykonywania skryptu PHP jest %1$s (konfiguracja opcji "max_execution_time").

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
pl	Wymagany minimalny limit czasu przetwarzania danych wejściowych dla PHP jest %1$s (konfiguracja opcji "max_input_time").

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
pl	Wymagany minimalny limit pamięci dla PHP jest %1$s (konfiguracja opcji "memory_limit").

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
pl	Wymagany minimalny rozmiar pliku do wgrania dla PHP jest %1$s (konfiguracja opcji "upload_max_filesize").

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
pl	Wymagana minimalna wersja PHP to %1$s.

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
pl	Wymagany minimalny rozmiar metody post dla PHP jest %1$s (konfiguracja opcji "post_max_size").

en-us	Minimum required TimescaleDB version is %1$s.
pl	Wymagana minimalna wersja TimescaleDB to %1$s.

en-us	Minimum severity
pl	Minimalny poziom

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
pl	Minimalny okres do wyświetlenia to %1$s minuty.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
pl	Minimalny okres do wyświetlenia to %1$s minut.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
pl	Minimalny okres do wyświetlenia to %1$s minuta.

en-us	min() - Minimum value for period T
pl	min() - Minimalna wartość dla okresu T

en-us	Minutes
pl	Minuty

en-us	Missing data
pl	Brakujące dane

en-us	Missing "itemid" field for item.
pl	Brakujące pole "itemid" dla pozycji.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
pl	Brakujące pozycje dla wykresu "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
pl	Brakujące pozycje dla prototypu wykresu "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
pl	Brakujący klucz "%1$s" dla hosta "%2$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
pl	Brakujące pole "name" dla wykresu.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
pl	Brakujące pole "name" dla prototypu wykresu.

en-us	mod() - Division remainder
pl	mod() - Reszta z dzielenia

en-us	Mode
pl	Tryb

en-us	Model
pl	Model

en-us	Module
pl	Moduł

en-us	Module added: %1$s.
pl	Dodane moduły: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
pl	Dodane moduły: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
pl	Dodany moduł: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
pl	Usunięte moduły: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
pl	Usunięte moduły: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
pl	Usunięty moduł: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
pl	Wyłączone moduły: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
pl	Wyłączony moduł: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
pl	Wyłączone moduły: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
pl	Włączone moduły: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
pl	Włączone moduły: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
pl	Włączony moduł: %1$s.

en-us	Module.php class must extend %1$s for module located at %2$s.
pl	Klasa module.php musi rozszerzyć %1$s dla modułu zlokalizowanego w %2$s.

en-us	Modules
pl	Moduły

en-us	Modules updated
pl	Zaktualizowane moduły

en-us	Module updated: %1$s.
pl	Zaktualizowany moduł: %1$s.

en-us	Module with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
pl	Moduł o ID "%2$s" jest niedostępny dla roli użytkownika o nazwie "%1$s".

en-us	Mon
pl	Pn

en-us	Monday
pl	Poniedziałek

en-us	Monitored by
pl	Monitorowany przez

en-us	Monitored by proxy
pl	Monitorowany przez proxy

en-us	Monitored host
pl	Monitorowany host

en-us	Monitoring
pl	Monitorowanie

en-us	monodec() - Check for continuous item value decrease (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
pl	monodec() - Sprawdza czy wartość pozycji maleje w sposób ciągły (1 - dane są monotoniczne, 0 - nie są), Tryb (strict - wymaga ścisłej monotoniczności)

en-us	monoinc() - Check for continuous item value increase (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
pl	monoinc() - Sprawdza czy wartość pozycji wzrasta w sposób ciągły (1 - dane są monotoniczne, 0 - nie są), Tryb (strict - wymaga ścisłej monotoniczności)

en-us	Monospace
pl	Stała szerokość

en-us	Month
pl	Miesiąc

en-us	Month
pl	Miesiąc

en-us	Monthly
pl	Miesięcznie

en-us	More matches found...
pl	Znaleziono więcej dopasowań...

en-us	More than 10 minutes
pl	Ponad 10 minut

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
pl	Znaleziono więcej niż %1$d pasujących do %2$s

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
pl	Więcej niż jeden wykres o nazwie "%1$s" w hoście.

en-us	Most critical if all children have problems
pl	Najkrytyczniejsza, jeśli wszystkie usługi podrzędne mają problemy

en-us	Most critical of child services
pl	Najkrytyczniejsza spośród usług podrzędnych

en-us	Mozilla Firefox
pl	Mozilla Firefox

en-us	ms
pl	ms

en-us	Multiple
pl	Wiele

en-us	Multiple PROBLEM events
pl	Wielokrotne zdarzenia typu PROBLEM

en-us	must be %1$s characters long
pl	wymagana ilość znaków: %1$s

en-us	must be at least %1$d characters long
pl	najmniejsza wymagana ilość znaków: %1$d

en-us	must be a valid LDAP user
pl	musi być poprawnym użytkownikiem LDAP

en-us	must contain at least one digit
pl	musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę

en-us	must contain at least one lowercase and one uppercase Latin letter
pl	musi zawierać przynajmniej jedną małą i dużą literę alfabetu łacińskiego

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
pl	musi zawierać co najmniej jedno makro wykrywania niskiego poziomu

en-us	must contain at least one special character
pl	musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny

en-us	must not be one of common or context-specific passwords
pl	nie może być hasłem popularnym lub kontekstowym

en-us	must not contain user's name, surname or username
pl	nie może zawierać imienia, nazwiska lub nazwy użytkownika

en-us	Mute
pl	Wycisz

en-us	My
pl	Moje

en-us	N
pl	N

en-us	N
pl	N

en-us	N%
pl	N%

en-us	N/A
pl	N/D

en-us	name
pl	nazwa

en-us	Name
pl	Nazwa

en-us	Name
pl	Nazwa

en-us	Name
pl	Imię

en-us	Name ID
pl	ID imienia

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
pl	Nazwa pola formularza powinna nie przekraczać 255 znaków.

en-us	Namespace
pl	Przestrzeń nazw

en-us	Navigate to default view
pl	Nawiguj do widoku domyślnego

en-us	Navigate to initial view
pl	Nawiguj do widoku początkowego

en-us	n-d
pl	n-d

en-us	n-d H:i
pl	n-d H:i

en-us	Network discovery data storage period
pl	Okres przechowywania danych wykrywania sieci

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
pl	Lista interfejsów sieciowych (zawiera typ interfejsu, stan, adres IPv4, opis). Zwraca tekst

en-us	Network map added
pl	Dodano mapę sieci

en-us	Network map deleted
pl	Usunięto mapę sieci

en-us	Network maps
pl	Mapy sieci

en-us	Network map updated
pl	Zaktualizowano mapę sieci

en-us	Network timeout
pl	Upłynął limit czasu w sieci

en-us	Network timeout for item test
pl	Upłynął limit czasu w sieci dla testowego elementu

en-us	Network timeout for media type test
pl	Upłynął limit czasu w sieci dla testowego typu mediów

en-us	Network timeout for scheduled report test
pl	Przekroczono czas odpowiedzi dla testu raportu okresowego

en-us	Network timeout for script execution
pl	Upłynął limit czasu w sieci dla wykonywanego skryptu

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance
pl	Użycie sieci (łącznie dla wysyłania i odbierania) podczas odstępu, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirutalnej maszyny VMware, <instance> - instancja interfejsu sieciowego

en-us	Never
pl	Nigdy

en-us	new
pl	nowy

en-us	new
pl	nowy

en-us	New additional rule
pl	Nowa dodatkowa reguła

en-us	New API token
pl	Nowy token API

en-us	New column
pl	Nowa kolumna

en-us	New condition
pl	Nowy warunek

en-us	New dashboard
pl	Nowy pulpit

en-us	New element
pl	Nowy element

en-us	New event host group
pl	Nowa grupa hostów zdarzenia

en-us	New event tag name
pl	Nowa nazwa znacznika zdarzenia

en-us	New event tag value
pl	Nowa wartość znacznika zdarzenia

en-us	New excluded downtime
pl	Nowy wyłączony czas przestoju

en-us	New host
pl	Nowy host

en-us	New host group
pl	Nowa grupa hostów

en-us	New LDAP server
pl	Nowy serwer LDAP

en-us	New operation
pl	Nowa operacja

en-us	New proxy
pl	Nowe proxy

en-us	New regular expression
pl	Nowe wyrażenie regularne

en-us	New service
pl	Nowa usługa

en-us	New SLA
pl	Nowe SLA

en-us	New tag name
pl	Nowa nazwa znacznika

en-us	New template group
pl	Nowa grupa szablonów

en-us	New triggers
pl	Nowe wyzwalacze

en-us	Next page
pl	Następna strona

en-us	Next step
pl	Następny krok

en-us	NNTP
pl	NNTP

en-us	No
pl	Nie

en-us	No "%1$s" given for graph.
pl	Nie podano "%1$s" dla wykresu.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
pl	Nie podano "%1$s" dla prototypu wykresu.

en-us	No "%1$s" given for map.
pl	Nie podano "%1$s" dla mapy.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
pl	Nie podano "%2$s" dla warunku filtra reguły wykrywania "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
pl	Nie podano "%2$s" dla filtra reguły wykrywania "%1$s".

en-us	No authentication user name specified.
pl	Nie określono nazwy użytkownika do uwierzytelniania.

en-us	No changes.
pl	Brak zmian.

en-us	No conditions defined.
pl	Nie zdefiniowano żadnych warunków.

en-us	no data
pl	brak danych

en-us	No data
pl	Brak danych

en-us	No data.
pl	Brak danych.

en-us	No data collection
pl	Bez zbierania danych

en-us	No data found.
pl	Nie znaleziono danych.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
pl	nodata() - Nie odebrano danych podczas okresu czasu T (1 - prawda, 0- fałśz), Tryb (ścisły - ignoruj czas opóźenienia proxy w wysyłanych danych)

en-us	no default interface for "%1$s" type.
pl	brak interfejsu domyślnego typu "%1$s".

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
pl	Brak domyślnego interfejsu dla typu "%1$s" w "%2$s".

en-us	No details
pl	Bez szczegółów

en-us	No discovery rule IDs given.
pl	Nie podano żadnego identifykatora reguł wykrywania.

en-us	No enabled modules found.
pl	Nie znaleziono włączonych modułów.

en-us	No encryption
pl	Brak szyfrowania

en-us	No file was uploaded.
pl	Nie załadowano pliku.

en-us	No graph item with graph ID "%1$s".
pl	Brak pozycji wykresu o ID "%1$s".

en-us	No graphs added.
pl	Nie dodano wykresów.

en-us	No host IDs given.
pl	Nie podano identyfikatorów hosta.

en-us	No host selected.
pl	Nie wybrano hosta.

en-us	No host with host ID "%1$s".
pl	Brak hosta o ID "%1$s".

en-us	No icon for map element ""%1$s".
pl	Brak ikony dla elementu mpay ""%1$s".

en-us	No image
pl	Brak obrazka

en-us	No interface found
pl	Nie znaleziono interfejsu

en-us	No interface found.
pl	Nie znaleziono interfejsu.

en-us	No interfaces are defined.
pl	Brak zdefiniowanych interfejsów.

en-us	No inventory mode specified for action operation.
pl	Nie określono trybu inwentarza w operacji akcji.

en-us	No items defined.
pl	Nie zdefiniowano pozycji.

en-us	No item selected.
pl	Nie wybrano pozycji.

en-us	No item with item ID "%1$s".
pl	Brak pozycji o ID "%1$s".

en-us	no LDAP servers
pl	brak serwerów LDAP

en-us	No macros found.
pl	Nie znaleziono makr.

en-us	No maps added.
pl	Nie dodano map.

en-us	No matches found
pl	Nie znaleziono

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
pl	Flagi nieboolowskie są przestarzałe.

en-us	none
pl	brak

en-us	None
pl	Brak

en-us	nonempty key and value pair expected
pl	oczekiwano niepustej pary klucz wartość

en-us	No new modules discovered
pl	Brak wykrytych nowych modułów

en-us	No operations defined for action "%1$s".
pl	Brak zdefiniowanych operacji dla akcji "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
pl	Brak uprawnień dla dostępu do systemu.

en-us	no permissions to acknowledge problems
pl	brak uprawnień do potwierdzenia problemów

en-us	no permissions to add problem comments
pl	brak uprawnień do dodania komentarzy problemów

en-us	No permissions to call "%1$s.%2$s".
pl	Brak uprawnień do wywołania "%1$s.%2$s".

en-us	no permissions to change problem severity
pl	brak uprawnień do zmiany stopnia problemów

en-us	no permissions to close problems
pl	brak uprawnień do zamknięcia problemów

en-us	no permissions to create and edit maps
pl	brak uprawnień do tworzenia i edycji map

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
pl	Brak uprawnień do tego obiektu lub obiekt nie istnieje!

en-us	no permissions to suppress problems
pl	brak uprawnień do stłumienia problemów

en-us	no permissions to unacknowledge problems
pl	brak uprawnień do od potwierdzenia problemów

en-us	no permissions to unsuppress problems
pl	brak uprawnień do wyłączenia tłumienia problemów

en-us	No private key file specified.
pl	Nie określono pliku klucza prywatnego.

en-us	No problems
pl	Bez problemów

en-us	(no proxy)
pl	(brak proxy)

en-us	No proxy
pl	Bez proxy

en-us	No public key file specified.
pl	Nie określono pliku klucza publicznego.

en-us	No recipients specified for action operation message.
pl	Brak zdefiniowanych odbiorców dla operacji wysłania wiadomości.

en-us	No refresh
pl	Nie odświeżono

en-us	Normal
pl	Normalny

en-us	Normal view
pl	Widok normalny

en-us	Norwegian (nb_NO)
pl	Norweski (nb_NO)

en-us	No script specified for action operation command.
pl	Nie określono skryptu dla komendy operacji akcji.

en-us	No SNMP OID specified.
pl	Nie określono OID SNMP.

en-us	Not Ack
pl	Niepotwierdzone

en-us	Not allowed to modify automatic user macro "%1$s".
pl	Nie można modyfikować automatycznego makra użytkownika "%1$s".

en-us	Not allowed to set language for user "guest".
pl	Nie zezwolono ustawienia języka dla użytkownika "guest".

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
pl	Nie można ustawić hasła dla użytkownika "guest".

en-us	Not allowed to set theme for user "guest".
pl	Nie zezwolno ustawienia motywu dla użytkownika "guest".

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
pl	Nie wszystkie wyniki są wyświetlanie. Proszę dostarczyć ściślej określone kryteria wyszukiwania.

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
pl	Nie wszystkie szablony są podłączone"%1$s".

en-us	No target selected
pl	Nie wybrano żadnego celu

en-us	No target selected.
pl	Nie wybrano żadnego celu.

en-us	No targets specified for action operation global script.
pl	Nie wybrano celów dla operacji wykonania skryptu globalnego.

en-us	Not authorized.
pl	Nie autoryzowano.

en-us	Not available
pl	Niedostępny

en-us	Not available
pl	Niedostępny

en-us	Not classified
pl	Niesklasyfikowany

en-us	Notes
pl	Notatki

en-us	Nothing
pl	Nic

en-us	Notification report
pl	Raport powiadomień

en-us	Notifications
pl	Powiadomienia

en-us	Notify about canceled escalations
pl	Powiadom o anulowanych eskalacjach

en-us	Notify all involved
pl	Powiadom wszystkich zaangażowanych

en-us	not in
pl	nie w

en-us	Not inherited items
pl	Elementy niedziedziczone

en-us	No triggers defined.
pl	Nie zdefiniowano żadnych wyzwalaczy.

en-us	No trigger with trigger ID "%1$s".
pl	Brak wyzwalacza o ID "%1$s".

en-us	not selected
pl	nie wybrane

en-us	Not supported
pl	Niewspierane

en-us	Nov
pl	Lis

en-us	No value
pl	Brak wartości

en-us	November
pl	Listopad

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
pl	now() - Liczba sekund od Epoki

en-us	NTLM
pl	NTLM

en-us	number
pl	liczba

en-us	Number of available DS paths, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - Datastore name, <partitionid> - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
pl	Liczba dostęony ścieżek DS, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hypervisora VMware, <datastore> - nazwa magazynu danych, <partitionid> - wewnętrzne id fizyczengo urządzenia z vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of columns
pl	Liczba kolumn

en-us	Number of CPUs. Returns integer
pl	Liczba CPU. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Number of currently open file descriptors. Returns integer
pl	Ilość otwartych deskryptorów plików. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Number of enabled items on the host.
pl	Liczba włączonych pozycji na hoście.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
pl	Liczba hostów (włączonych/wyłączonych)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
pl	Liczba pozycji (włączonych/wyłączonych/niewspieranych)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
pl	Liczba pozycji w historii proxy, które jeszcze nie zostały wysłane do serwera

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to seconds, inclusive.
pl	Liczba pozycji w kolejce, które są opóźnione o od-do sekund włącznie.

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
pl	Liczba pozycji kolejki, które zostały opóźnione od "od" do "do" sekund włącznie.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
pl	Liczba elementów w kolejce, które są wyświetlane na serwerze Zabbix lub proxy od "from" do "to" sekund, łącznie.

en-us	Number of items in Zabbix database.
pl	Liczba pozycji w bazie danych Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
pl	Liczba monitorowanych hostów

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
pl	Liczba kolizji poza-oknem. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Number of problems
pl	Liczba problemów

en-us	Number of problems and expand most critical one
pl	Liczba problemów i powiększone o najbardziej krytyczne

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Liczba rdzeni procesora dla hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Liczba procesorów maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Liczba wątków procesora hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	Number of rows
pl	Liczba wierszy

en-us	Number of seasons
pl	Ilość sezonów

en-us	Number of status changes
pl	Liczba zmian stanu

en-us	Number of steps
pl	Liczba kroków

en-us	Number of templates
pl	Liczba szablonów

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
pl	Liczba wyzwalaczy (włączonych/wyłączonych [problem/ok])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
pl	Liczba wyzwalaczy w bazie danych Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
pl	Liczba niewspieranych pozycji w bazie danych Zabbix.

en-us	Number of unsupported items on the host.
pl	Liczba niewspieranych pozycji na hoście.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
pl	Liczba zalogowanych użytkowników. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Number of users (online)
pl	Liczba użytkowników (zalogowanych)

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Liczba maszyn wirtualnych hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
pl	Liczba lub procent węzłów inod. Zwraca liczbę całkowitą dla liczby; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentu

en-us	Numeral systems
pl	Systemy liczbowe

en-us	Numeric (float)
pl	Liczba (zmiennoprzecinkowa)

en-us	Numeric (integer)
pl	Liczba (całkowita)

en-us	Numeric (unsigned)
pl	Liczba (całkowita bez znaku)

en-us	Object
pl	Objekt

en-us	Oct
pl	Paź

en-us	Octal to decimal
pl	System ósekmowy do dziesiętnego

en-us	October
pl	Październik

en-us	OEM
pl	OEM

en-us	of
pl	z

en-us	off
pl	wyłączone

en-us	Off
pl	Wyłączone

en-us	Ok
pl	Ok

en-us	Ok
pl	Ok

en-us	OK
pl	OK

en-us	OK event closes
pl	OK - zamknięto zdarzenie

en-us	OK event generation
pl	OK - wygenerowano zdarzenie

en-us	Old event tag name
pl	Stare zdarzenia znacznika nazwy

en-us	Old event tag value
pl	Stara wartość znacznika zdarzenia

en-us	Old tag name
pl	Stary znacznik nazwy

en-us	on
pl	włączone

en-us	On
pl	Włączone

en-us	Once
pl	Raz

en-us	One
pl	Jeden

en-us	One time only
pl	Jednorazowo

en-us	Only administrators can set map owner.
pl	Tylko administrator może ustawić właściciela mapy.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
pl	Liczone są tylko pozycje przypisane do włączonych hostów

en-us	Only one change step is allowed.
pl	Tylko jeden krok zmiany jest dozwolony.

en-us	Only one check can be unique.
pl	Tylko jeden test może być unikalny.

en-us	Only one not supported value check is allowed.
pl	Tylko jedna niewspierana wartość jest dozwolona.

en-us	Only one Prometheus step is allowed.
pl	Tylko jeden krok Prometeusz jest dozwolony.

en-us	Only one throttling step is allowed.
pl	Tylko jedna zamknięcie kroku jest dozwolone.

en-us	only one time unit is allowed
pl	tylko jedna jednostka czasu jest dozwolona

en-us	Only selected problem
pl	Tylko wybrany problem

en-us	Only selected problem
pl	Tylko wybranych problemów

en-us	Only selected problem
pl	Tylko wybrane problemy

en-us	Only services without children
pl	Tylko usługi bez usług podrzędnych

en-us	Only services without problem tags
pl	Tylko usługi bez znaczników problemów

en-us	(Only super admins can create groups)
pl	(Tylko super administrator może tworzyć grupy)

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
pl	Tylko super administratorzy mogą ustawić właściciela panelu.

en-us	Only super admins can set report owner.
pl	Tylko super administratorzy mogą ustawić właściciela raportu.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
pl	Liczone są tylko wyzwalacze przypisane do włączonych hostów w zależności od włączonych pozycji

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
pl	Tylko kontrole agenta Zabbix, SNMPv1, SNMPv2 i SNMPv3 mogą być unikalne.

en-us	On status change triggers blink for
pl	Przy zmianie stanu wyzwalacze migają przez

en-us	OOB IP address
pl	Adres IP OOB

en-us	OOB router
pl	Router OOB

en-us	OOB subnet mask
pl	Maska podsieci OOB

en-us	Open log
pl	Otwórz dziennik

en-us	Opera
pl	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
pl	Informacje o systemie operacyjnym. Zwraca ciąg znaków

en-us	Operation
pl	Operacja

en-us	Operation "%1$s" already exists.
pl	Operacja "%1$s" już istnieje.

en-us	Operation "%1$s" already exists for action "%2$s".
pl	Operacja "%1$s" już istnieje w akcji "%2$s".

en-us	Operational data
pl	Dane operacyjne

en-us	Operational data
pl	Dane operacyjne

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
pl	Operacja nie może być wykonana z powodu nieupoważnionego żądania.

en-us	Operation details
pl	Szczegóły operacji

en-us	Operation has no group to operate.
pl	Operacja nie ma grupy, na której może działać.

en-us	Operation has no template to operate.
pl	Operacja nie ma szablonu, na którym może działać.

en-us	Operations
pl	Operacje

en-us	Operator
pl	Operator

en-us	Operator functions
pl	Funkcje operatorów

en-us	Options
pl	Opcje

en-us	or
pl	lub

en-us	Or
pl	Lub

en-us	Order
pl	Kolejność

en-us	Order column
pl	Sortuj według kolumny

en-us	Original
pl	Oryginał

en-us	OS
pl	OS

en-us	OS (Full details)
pl	OS (Pełne informacje)

en-us	OS (Short)
pl	OS (W skrócie)

en-us	other
pl	inny

en-us	Other
pl	Inne

en-us	Other configuration parameters
pl	Inne parametry konfiguracji

en-us	Other parameters
pl	Inne parametry

en-us	Others
pl	Inni

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
pl	Statystyka ruchu wychodzącego interfejsu sieciowego. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	output
pl	dane wyjściowe

en-us	Output
pl	Wyjście

en-us	Overlapping widgets at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s".
pl	Na stronie #%2$d pulpitu "%1$s" widżety nachodzą na siebie w punkcie X:%3$d, Y:%4$d.

en-us	Overridden by
pl	Nadpisane przez

en-us	Override
pl	Nadpisanie

en-us	Override item history period
pl	Nadpisz okres historii pozycji

en-us	Override item trend period
pl	Nadpisz okres trendu pozycji

en-us	Overrides
pl	Nadpisania

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
pl	Nadpisanie o nazwie "%1$s" już istnieje.

en-us	Overview
pl	Przegląd

en-us	Owner
pl	Właściciel

en-us	Page %1$d
pl	Strona %1$d

en-us	Page display period
pl	Czas wyświetlania strony

en-us	Pager
pl	Pager

en-us	Page received incorrect data
pl	Strona zawiera nieprawidłowe dane

en-us	Parameter
pl	Parametr

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
pl	Parametr "%1$s" jest przestarzały.

en-us	Parameter "%1$s" must be enabled.
pl	Parametr „%1$s” musi być włączony.

en-us	Parameters
pl	Parametry

en-us	Parameters "esc_step_from" and "esc_step_to" must be set together.
pl	Parametry "esc_step_from" oraz "esc_step_to" muszą być ustawione razem.

en-us	Parent-child relation conflict in services "%1$s" and "%2$s".
pl	Konflikt w relacji między usługami "%1$s" oraz "%2$s".

en-us	Parent discovery rules
pl	Nadrzędne reguły wykrywania

en-us	Parent graphs
pl	Nadrzędne wykresy

en-us	Parent host value
pl	Wartość nadrzędnego hosta

en-us	Parent items
pl	Nadrzędne pozycje

en-us	Parent services
pl	Usługi nadrzędne

en-us	Parent templates
pl	Nadrzędne szablony

en-us	Parent triggers
pl	Nadrzędne wyzwalacze

en-us	Parent web scenarios
pl	Nadrzędne scenariusze sieci www

en-us	Parse
pl	Parsuj

en-us	Parse error
pl	Błąd przetwarzania

en-us	Passive
pl	Pasywny

en-us	Password
pl	Hasło

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
pl	Hasło nie jest obowiązkowe dla niewewnętrznych rodzajów autentykacji.

en-us	Password must contain
pl	Hasło musi zawierać

en-us	Password (once again)
pl	Hasło (ponownie)

en-us	Password policy
pl	Polityka haseł

en-us	Password requirements:
pl	Wymagania dotyczące hasła:

en-us	Paste
pl	Wklej

en-us	Paste page
pl	Wklej stronę

en-us	Paste widget
pl	Wklej widżet

en-us	Paste without external links
pl	Wklej bez zewnętrznych łączy

en-us	$.path.to.node
pl	$.ścieżka.do.noda

en-us	path/to/secret
pl	ścieżka/do/tajny

en-us	path/to/secret:key
pl	ścieżka/do/tajny:klucz

en-us	pattern
pl	wzór

en-us	Pattern
pl	Wzór

en-us	Pause operations for suppressed problems
pl	Zatrzymaj operacje dla wstrzymanych problemów

en-us	Peak memory usage: %1$s
pl	Szczytowe zużycie pamięci: %1$s

en-us	Percentage
pl	Procent

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Procent zużytej pamięci fizycznej, <url> - URL usługi Vmware, <uuid> - nazwa maszyny wirtualnej VMware

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
pl	Procent czasu kiedy wirtualna maszyna była gotowa, ale nie mogła otrzymać dostępu do fizycznego CPU, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny Vmware, <instance> - instancja CPU

en-us	Percentile line (left)
pl	Linia procentowa (z lewej)

en-us	Percentile line (right)
pl	Linia procentowa (z prawej)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
pl	percentile() - Percentyl P okresu T

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Procent czasu wystartowania maszyny wirtualnej ponieważ rywalizuje o dostęp do fizycznych CPU, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny Vmware

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
pl	Wykonuje zapytanie DNS. Zwraca ciąg znaków z wymaganym typem informacji

en-us	Period
pl	Okres

en-us	Periods
pl	Okresy

en-us	Period shift
pl	Przesunięcie okresu

en-us	Period type
pl	Typ okresu

en-us	Permissions
pl	Uprawnienia

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
pl	Uprawnienia mogą być nadawane wyłącznie dla grup użytkowników.

en-us	Persian (fa_IR)
pl	Perski (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
pl	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP bcmath (parametr konfiguracji PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
pl	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP ctype (parametr konfiguracji PHP --enable-ctype).

en-us	PHP databases support
pl	Obsługa baz danych przez PHP

en-us	PHP gd
pl	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP gd (parametr konfiguracji PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
pl	Wsparcie dla PHP gd FreeType

en-us	PHP gd FreeType support missing.
pl	Brak wsparcia dla PHP gd FreeType.

en-us	PHP gd GIF image support missing.
pl	Brak wsparcia dla obrazów PHP gd GIF.

en-us	PHP gd GIF support
pl	Wsparcie dla PHP gd GIF.

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
pl	Brak wsparcia dla PHP gd JPEG image.

en-us	PHP gd JPEG support
pl	Wsparcie dla PHP gd JPEG

en-us	PHP gd PNG image support missing.
pl	Brak wsparcia dla PHP gd PNG image.

en-us	PHP gd PNG support
pl	Wsparcie dla PHP gd PNG

en-us	PHP gettext
pl	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP gettext (parametr konfiguracji PHP --with-gettext). Tłumaczenia nie będą dostępne.

en-us	PHP LDAP
pl	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
pl	Brakujące rozszerzenie PHP LDAP.

en-us	PHP libxml
pl	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
pl	Brak rozszerzenia PHP libxml.

en-us	PHP mbstring
pl	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP mbstring (parametr konfiguracji PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP OpenSSL
pl	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
pl	Brakujące rozszerzenie PHP OpenSSL.

en-us	PHP option "%1$s"
pl	Opcja PHP "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
pl	Opcja PHP "%1$s" musi być ustawiona na "%2$s"

en-us	PHP session
pl	PHP session

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
pl	Należy wyłączyć auto-start dla PHP session (dyrektywa PHP "session.auto_start").

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP session (parametr konfiguracji PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
pl	PHP sockets

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP sockets (parametr konfiguracji PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
pl	Nadpisywanie funkcji znakowych PHP musi być wyłączone.

en-us	PHP version
pl	Wersja PHP

en-us	PHP xmlreader
pl	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
pl	Brak rozszerzenia PHP xmlreader.

en-us	PHP xmlwriter
pl	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
pl	Brak rozszerzenia PHP xmlwriter.

en-us	Pie
pl	Kołowy

en-us	pi() - Returns the Pi constant
pl	pi() - Zwraca wartość liczby Pi

en-us	Placing algorithm
pl	Algorytm rozmieszczania

en-us	Plain text
pl	Zwykły tekst

en-us	Play
pl	Odtwórz

en-us	Play sound
pl	Odtwórz dźwięk

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
pl	Proszę sprawdzić parametry konfiguracji. Jeżeli wszystko jest poprawne, należy nacisnąć przycisk "%1$s", lub można zmienić parametry konfiguracji przyciskiem "%2$s".

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
pl	Proszę potwierdzić czy chcesz usunąc wszystkie makra.

en-us	Please confirm that you want to remove all value mappings.
pl	Potwierdź czy na pewno chcesz usunąć wszystkie mapowania wartości.

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
pl	Proszę ręcznie utworzyć bazę danych i ustawić parametry konfiguracji dla połączenia do tej bazy. Naciśnij przycisk "%1$s", gdy skończysz.

en-us	Please enable "allow_url_fopen" directive.
pl	Proszę włącznyć "allow_url_fopen" wytyczną.

en-us	Please select two elements
pl	Proszę wybrać dwa elementy

en-us	Points
pl	Punkty

en-us	Point size
pl	Rozmiar punktu

en-us	Polish (pl_PL)
pl	Polski (pl_PL)

en-us	POP
pl	POP

en-us	Populates host inventory field
pl	Powielaj pola inwentarza hosta

en-us	Port
pl	Port

en-us	Port cannot be empty for host interface.
pl	Pole port nie może być puste dla interfejsu hosta.

en-us	Port range
pl	Zakres portów

en-us	Portuguese (pt_BR)
pl	Portugalski (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
pl	Portugalski (pt_PT)

en-us	Position
pl	Pozycja

en-us	Position is ignored for s, uptime and unixtime units.
pl	Pozycja jest ignorowana dla jednostek s, uptime i unixtime.

en-us	Post fields
pl	Pola metody post

en-us	PostgreSQL database server version is too old.
pl	Wersja serwera bazy danych PostgreSQL jest za stara.

en-us	Post type
pl	Typ metody post

en-us	power() - The power of a base value to a power value
pl	power() - Podnosi wartość do potęgi zgodnie z podanym wykładnikiem

en-us	Power usage , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <max> - Maximum allowed power usage
pl	Zużycie prądu, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware, <max> - dozwolone maksymalne zużycie prądu

en-us	Power value
pl	Wykładnik potęgi

en-us	Prediction functions
pl	Funkcje predykcji

en-us	Pre-installation summary
pl	Podsumowanie przed instalacją

en-us	Preprocessing
pl	Przetwarzanie wstępne

en-us	Preprocessing steps
pl	Kroki przetwarzania wstępnego

en-us	Preview
pl	Podgląd

en-us	Previous day
pl	Poprzedni dzień

en-us	Previous month
pl	Poprzedni miesiąc

en-us	Previous page
pl	Poprzednia strona

en-us	Previous value
pl	Poprzednia wartość

en-us	Previous week
pl	Poprzedni tydzień

en-us	Previous year
pl	Poprzedni rok

en-us	Prev. time
pl	Podgląd czasu

en-us	Primary POC cell
pl	Telefon komórkowy głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC email
pl	E-mail głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC name
pl	Nazwa głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC notes
pl	Notatki odnośnie głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC phone A
pl	Telefon A głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC phone B
pl	Telefon B głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC screen name
pl	Pseudonim głównego punktu kontaktu

en-us	Privacy passphrase
pl	Hasło prywatności

en-us	Privacy protocol
pl	Protokół prywatności

en-us	Private
pl	Prywatne

en-us	Private key file
pl	Plik zawierający klucz prywatny

en-us	Privilege level
pl	Poziom uprawnień

en-us	Problem
pl	Problem

en-us	Problem
pl	Problem

en-us	PROBLEM
pl	PROBLEM

en-us	Problem created
pl	Stworzony problem

en-us	Problem display
pl	Wyświetlanie problemów

en-us	PROBLEM event generation mode
pl	PROBLEM - tryb generowania zdarzenia

en-us	Problem expression
pl	Wyrażenie dla problemu

en-us	Problem hosts
pl	Problemy hostów

en-us	Problem is not suppressed
pl	Problem nie jest wstrzymany

en-us	Problem is suppressed
pl	Problem jest wstrzymany

en-us	Problem on
pl	Problem z

en-us	problem pattern
pl	problem ze wzorem

en-us	Problem recovery
pl	Naprawianie problemu

en-us	Problem resolved
pl	Problem rozwiązany

en-us	Problems
pl	Problemy

en-us	Problems by severity
pl	Stopień problemu

en-us	Problem tag filter
pl	Filtr znaczników problemów

en-us	Problem tags
pl	Znaczniki problemów

en-us	Problem update
pl	Problem zaktualizowany

en-us	Process CPU utilization percentage. Returns float
pl	Wykorzystanie CPU przez proces. Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	Process tags
pl	Znaczniki procesu

en-us	Profile
pl	Profil

en-us	Prometheus
pl	Prometeusz

en-us	Prometheus pattern
pl	Wzorzec Prometheus

en-us	Prometheus to JSON
pl	Prometeusz na JSON

en-us	Properties
pl	Właściwości

en-us	Provided API endpoint "%1$s" is invalid.
pl	Podany adres API "%1$s" jest nieprawidłowy.

en-us	Provided authentication token "%1$s" is empty.
pl	Podany token uwierzytelniający "%1$s" jest pusty.

en-us	Provided secret path "%1$s" is invalid.
pl	Podana ścieżka do sekretu "%1$s" jest nieprawidłowa.

en-us	Provided secret query string "%1$s" is invalid.
pl	Podane zapytanie do sekretu "%1$s" jest nieprawidłowe.

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
pl	Podany URL "%1$s" jest nieprawidłowy.

en-us	Proxies
pl	Serwery proxy

en-us	Proxy
pl	Proxy

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
pl	Proxy "%1$s" już istnieje.

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
pl	Nie istnieje proxy "%1$s" dla hosta "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
pl	Proxy "%1$s" jest używane przez akcje "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
pl	Proxy "%1$s" jest używane przez regułę wyszukiwania "%2$s".

en-us	Proxy added
pl	Dodano proxy

en-us	Proxy address
pl	Adres proxy

en-us	Proxy deleted
pl	Usunięto proxy

en-us	Proxy deleted
pl	Usunięto proxy

en-us	Proxy deleted
pl	Usunięto proxy

en-us	Proxy mode
pl	Tryb serwera proxy

en-us	Proxy name
pl	Nazwa proxy

en-us	Proxy updated
pl	Zaktualizowano proxy

en-us	PSK
pl	PSK

en-us	PSK identity
pl	Tożsamość PSK

en-us	Public
pl	Publiczny

en-us	Public key
pl	Klucz publiczny

en-us	Public key file
pl	Plik klucza publicznego

en-us	Quarter
pl	Kwartał

en-us	Quarter
pl	Kwartał

en-us	Quarterly
pl	Kwartalnie

en-us	Query fields
pl	Pola zapytania

en-us	Queue
pl	Kolejka

en-us	Queue details
pl	Szczegóły kolejki

en-us	Queue overview
pl	Przegląd kolejki

en-us	Queue overview by proxy
pl	Przegląd kolejki przez proxy

en-us	radians() - Converts a value from degrees to radians
pl	radians() - Konwertuje wartość ze stopni na radiany

en-us	rand() - A random integer value
pl	rand() - Losowa liczba całkowita

en-us	rate() - Returns per-second average rate for monotonically increasing counters
pl	rate() - Zwraca średnie tempo wzrostu na sekundę dla monotonnie wzrastających liczników

en-us	Raw data
pl	Dane nieprzetworzone

en-us	Raw post
pl	Nieprzetworzona metoda post

en-us	Read
pl	Odczyt

en-us	Read only
pl	Tylko do odczytu

en-us	Read-only
pl	Tylko do odczytu

en-us	Read-only access to services
pl	Możliwość podglądu usług

en-us	Read-only access to services with tag
pl	Możliwość podglądu usług ze znacznikiem

en-us	Reads modbus data. Returns various types
pl	Odczytuję dane modbus. Zwraca różne typy

en-us	Read-write
pl	Do odczytu i zapisu

en-us	Read-write access to services
pl	Możliwość podglądu i edycji usług

en-us	Read-write access to services with tag
pl	Możliwość podglądu i edycji usług ze znacznikiem

en-us	read-write access to the child service "%1$s" is required
pl	wymagane są uprawnienia do edycji usługi podrzędnej "%1$s"

en-us	read-write access to the child service "%1$s" must be retained
pl	wymagane jest zachowanie uprawnień a do edycji usługi podrzędnej "%1$s"

en-us	read-write access to the service is required
pl	wymagane są uprawnienia do edycji usługi podrzędnej

en-us	read-write access to the service must be retained
pl	wymagane jest zachowanie uprawnień a do edycji usługi podrzędnej

en-us	Received value
pl	Otrzymana wartość

en-us	Recent problems
pl	Ostatnie problemy

en-us	Recipient
pl	Odbiorca

en-us	Recipient
pl	Odbiorca

en-us	Recipient already exists.
pl	Odbiorca już istnieje.

en-us	Recipients
pl	Odbiorcy

en-us	Recordset ID
pl	ID zestawu wpisów

en-us	Recovery
pl	Odzyskiwanie

en-us	Recovery expression
pl	Wyrażenie przywracania

en-us	Recovery expression syntax error.
pl	Błąd składni wyrażenia przywracania.

en-us	Recovery operations
pl	Operacje przywracania

en-us	Recovery time
pl	Czas przywrócenia

en-us	Recovery time
pl	Czas przywrócenia

en-us	Rectangle
pl	Prostokąt

en-us	reference to a non-existent tree element
pl	odniesienie do nieistniejącego elementu drzewa

en-us	referred object does not exist
pl	wskazany obiekt nie istnieje

en-us	Refresh
pl	Odśwież

en-us	Refresh configuration
pl	Odśwież konfigurację

en-us	Refresh configuration of the selected proxies?
pl	Odświeżyć konfigurację wybranych proxy?

en-us	Refresh configuration of the selected proxy?
pl	Odświeżyć konfigurację wybranego proxy?

en-us	refreshed every %1$s sec.
pl	odświeżanie co %1$s sek.

en-us	Refresh interval
pl	Przedział odświeżania

en-us	Regenerate
pl	Wygeneruj ponownie

en-us	Regenerate selected API token? Previously generated token will become invalid.
pl	Wygenerować ponownie wybrany token API? Token wygenerowany uprzednio straci ważność.

en-us	regexp
pl	wyrażenie regularne

en-us	Regular
pl	Regularny

en-us	regular expression
pl	wyrażenie regularne

en-us	Regular expression
pl	Wyrażenie regularne

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
pl	Wyrażenie regularne "%1$s" już istnieje.

en-us	Regular expression added
pl	Dodano wyrażenie regularne

en-us	Regular expression deleted
pl	Usunięto wyrażeń regularnych

en-us	Regular expression deleted
pl	Usunięto wyrażenia regularne

en-us	Regular expression deleted
pl	Usunięto wyrażenie regularne

en-us	Regular expression must be a string
pl	Wyrażenie regularne musi być ciągiem znaków

en-us	Regular expressions
pl	Wyrażenia regularne

en-us	Regular expression updated
pl	Zaktualizowano wyrażenie regularne

en-us	Related reports
pl	Powiązane raporty

en-us	Release to create a widget.
pl	Wyzwól aby stworzyć widżet.

en-us	Remember me for 30 days
pl	Pamiętaj mnie przez 30 dni

en-us	Remote command
pl	Zdalne polecenie

en-us	Remove
pl	Usuń

en-us	Remove
pl	Usuń

en-us	Remove, %1$s
pl	Usuń, %1$s

en-us	Remove all
pl	Usuń wszystko

en-us	Removed
pl	Usunięto

en-us	Removed, %1$s
pl	Usunięte, %1$s

en-us	Remove domain name
pl	Usuń nazwę domeny

en-us	Remove from favorites
pl	Usuń z ulubionych

en-us	Remove from host group
pl	Usuń z grupy hostów

en-us	Remove from host groups
pl	Usuń z grup hostów

en-us	Remove host
pl	Usuń hosta

en-us	Rename
pl	Zmień nazwę

en-us	Repeat on
pl	Powtarzaj w

en-us	repeat() - Returns a string composed of value repeated count times
pl	repeat() - Zwraca ciąg znaków powtórzony zadaną ilość razy

en-us	Repeats
pl	Powtórzenia

en-us	Replace
pl	Zastąp

en-us	Replace dependencies
pl	Zamień zależności

en-us	replacement
pl	wymiana

en-us	Replacement
pl	Zmień na

en-us	replace() - Search value for occurrences of pattern, and replace with replacement
pl	replace() - Wyszukuje danego wzorca w wartości i zastępuje go wskazanym ciągiem znaków

en-us	Report "%1$s" already exists.
pl	Raport "%1$s" już istnieje.

en-us	Report generated by other users will be changed to the current user.
pl	Raport generowany przez innych użytkowników zostanie zmieniony na bieżącego użytkownika.

en-us	Report generating test failed.
pl	Test generowania raportu nie powiódł się.

en-us	Report generating test successful.
pl	Generowanie raportu zakończyło się powodzeniem.

en-us	Reporting period
pl	Okres raportowania

en-us	Report is currently generated by "%1$s".
pl	Raport jest właśnie generowany przez "%1$s".

en-us	Reports
pl	Raporty

en-us	Report sending failed for: %1$s.
pl	Wysłanie raportu do %1$s nie powiodło się.

en-us	Report was successfully sent to: %1$s.
pl	Raport do %1$s wysłano z powodzeniem.

en-us	represents one of the available subdomains;
pl	przedstawia jedną z dostępnych subdomen;

en-us	represents zoom level parameter in the URL;
pl	przedstawia parametr przybliżenie w URL;

en-us	represent tile coordinates;
pl	przedstawia koordynaty kafelki;

en-us	Request body
pl	Żądanie treści

en-us	Request body type
pl	Żądanie typu treści

en-us	Request created successfully
pl	Żądanie utworzone z powodzeniem

en-us	Request sent successfully
pl	Żądanie wysłane z powodzeniem

en-us	Request sent successfully. Some items are filtered due to access permissions or type.
pl	Żądanie wysłane pomyślnie. Niektóre elementy zostały odfiltrowane ze względu na uprawnienia dostępu lub typ.

en-us	Request type
pl	Typ żądania

en-us	Required
pl	Wymagane

en-us	Required host permissions
pl	Wymagane są uprawnienia do hosta

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
pl	Wymagana wydajność serwera Zabbix, podana w nowych wartościach na sekundę.

en-us	Required performance (vps)
pl	Wymagana wydajność (vps)

en-us	Required server performance, new values per second
pl	Wymagana wydajność serwera, nowe wartości na sekundę

en-us	Required status codes
pl	Wymagane kody stanu

en-us	Required string
pl	Wymagany ciąg znaków

en-us	Reset
pl	Przywróć

en-us	Reset all fields to default values?
pl	Przywrócić wszystkie pola do wartości domyślnych?

en-us	Reset confirmation
pl	Potwierdzenie przywracania

en-us	Reset defaults
pl	Przywróć domyślne

en-us	Reset to initial view
pl	Przywróć widok początkowy

en-us	Resolved
pl	Rozwiązane

en-us	RESOLVED
pl	ROZWIĄZANY

en-us	Resolved by
pl	Rozwiązane przez

en-us	Resolved by correlation rule.
pl	Rozwiązane przez regułę korelacji.

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
pl	Rozwiązane przez regułę korelacji "%1$s".

en-us	Resolved by inaccessible user.
pl	Rozwiązane przez niedostępnego użytkownika.

en-us	Resolved by user "%1$s".
pl	Rozwiązane przez użytkownika "%1$s".

en-us	Resource
pl	Zasób

en-us	Resource ID
pl	ID zasobu

en-us	Response
pl	Odpowiedź

en-us	Response code
pl	Kod odpowiedzi

en-us	Response time
pl	Czas odpowiedzi

en-us	Response type: JSON
pl	Typ odpowiedzi: JSON

en-us	Response type: String
pl	Typ odpowiedzi: łańcuch znaków

en-us	Result
pl	Wynik

en-us	Result converted to %1$s
pl	Wynik przetworzony do %1$s

en-us	Result is FALSE
pl	Wynik jest NIEPRAWDZIWY

en-us	Result is TRUE
pl	Wynik jest PRAWDZIWY

en-us	Result type
pl	Typ wyniku

en-us	Result with value map applied
pl	Wynik z wartością mapy zastosowany

en-us	Retrieve mode
pl	Tryb pobierania

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
pl	Pobieranie zawartości pliku. Zwraca tekst

en-us	Retry
pl	Ponów

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
pl	Zwraca tablicę JSON z makrem LLD opisującym obiekty MBean lub ich atrybuty. Może być użyte do LLD.

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
pl	Zwraca tablicę JSON z obiektami MBean lub ich atrybutami. Porównane do jmx.discovery nie definiuje makr LLD. Może być użyte do LLD.

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
pl	Zwraca pierwszą kolumnę pierwszego wiersza wyniku zapytania SQL.

en-us	Returns 4-digit string containing octal number with Unix permissions
pl	Zwraca czterocyfrowy ciąg znaków zawierający uprawnienia Unix w systemie ósemkowym

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
pl	Zwraca tablicę JSON opisującą skonfigurowane interfejsy sieciowe w Zabbix. Może być użyte do LLD.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
pl	Zwraca objekt JSON zawierający serwer Zabbix lub wewnętrzny wskaźnik proxy.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.
pl	Zwraca dostępność określonych typów sprawdzeń na hoście. Wartość tej pozycji odpowiada ikonom dostępności na liście hostów. Poprawne typy to: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
pl	Zwraca dostępność określonych typów kontroli na hoście. Wartość tej pozycji odpowiada ikonom dostępności na liście hostów. Poprawne typy to: agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
pl	Zwraca bieżący stan utrzymania dla hosta.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
pl	Zwraca czas odpowiedzi na ping ICMP w sekundach. Przykład: 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
pl	Zwraca informacje związane z bramą Java Zabbixa. Poprawne parametry to: ping, version.

en-us	Returns number of TCP sockets that match parameters. Returns integer
pl	Zwraca ilość gniazd TCP pasujących do wyrażenia. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Returns number of UDP sockets that match parameters. Returns integer
pl	Zwraca ilość gniazd UDP pasujących do wyrażenia. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
pl	Zwraca procent utraconych pakietów ping ICMP.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
pl	Zwraca wartość atrybutu objektu MBean.

en-us	Revert
pl	Przywróć

en-us	Revert changes
pl	Cofnij zmiany

en-us	right
pl	prawidłowy

en-us	Right
pl	Z prawej

en-us	right() - Returns the rightmost count characters
pl	right() - Zwraca określoną liczę znaków z prawej strony ciągu

en-us	Right trim
pl	Przytnij z prawej

en-us	Right Y
pl	Prawy Y

en-us	RMCP+
pl	RMCP+

en-us	Role
pl	Rola

en-us	Romanian (ro_RO)
pl	Rumuński (ro_RO)

en-us	Root cause
pl	Głowna przyczyna

en-us	round() - Rounds a value to decimal places
pl	round() - Zaokrągla wartość do wskazanego miejsca po przecinku

en-us	Rows
pl	Wiersze

en-us	Rows per page
pl	Wierszy na stronę

en-us	rtrim() - Removes specified characters from the end of a string
pl	rtrim() - Usuń podane znaki z końca ciągu znaków

en-us	"ruleid" of dependent item and master item should match
pl	"ruleid" pozycji nadrzędnej i zależnej powinny się zgadzać

en-us	Rules
pl	Reguły

en-us	Run script "%1$s" on current host
pl	Uruchom skrypt "%1$s" na bieżącym hoście

en-us	Run script "%1$s" on host groups
pl	Uruchom skrypt "%1$s" na grupie hostów

en-us	Run script "%1$s" on hosts
pl	Uruchom skrypt "%1$s" na hostach

en-us	Run script "%1$s" on Zabbix server
pl	Uruchom skrypt "%1$s" na serwerze Zabbix

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
pl	Uruchamia określone polecenie na hoście. Zwraca tekstowy rezultat polecenia; 1 - w trybie bez oczekiwania (niezależnie od wyniku polecenia)

en-us	Russian (ru_RU)
pl	Rosyjski (ru_RU)

en-us	s
pl	s

en-us	S
pl	S

en-us	S
pl	N

en-us	Safari
pl	Safari

en-us	SAML settings
pl	Ustawienia SAML

en-us	Sans-Serif
pl	Sans-Serif

en-us	Sat
pl	Sob

en-us	Saturday
pl	Sobota

en-us	Save
pl	Zapisz

en-us	Save as
pl	Zapisz jako

en-us	Save changes
pl	Zapisz zmiany

en-us	Save it as "%1$s"
pl	Zapisz jako "%1$s"

en-us	Scan directory
pl	Skanuj katalog

en-us	Scenario
pl	Scenariusz

en-us	Scenario tags
pl	Znaczniki scenariusza

en-us	Schedule
pl	Harmonogram

en-us	Scheduled check
pl	Zaplanowane sprawdzenia

en-us	Scheduled report
pl	Raport okresowy

en-us	Scheduled report added
pl	Dodano raport okresowy

en-us	Scheduled report created
pl	Utworzono raport okresowy

en-us	Scheduled report deleted
pl	Usunięto raport okresowy

en-us	Scheduled report deleted
pl	Usunięto raporty okresowe

en-us	Scheduled report deleted
pl	Usunięto raporty okresowe

en-us	Scheduled report disabled
pl	Wyłączono raport okresowy

en-us	Scheduled report disabled
pl	Wyłączono raporty okresowe

en-us	Scheduled report disabled
pl	Wyłączono raporty okresowe

en-us	Scheduled report enabled
pl	Włączono raporty okresowe

en-us	Scheduled report enabled
pl	Włączono raport okresowy

en-us	Scheduled report enabled
pl	Włączono raporty okresowe

en-us	Scheduled reports
pl	Raporty okresowe

en-us	Scheduled report updated
pl	Zaktualizowano raport okresowy

en-us	Scheduling
pl	Harmonogramowanie

en-us	Scope
pl	Zakres

en-us	Scope
pl	Zakres

en-us	script
pl	skrypt

en-us	Script
pl	Skrypt

en-us	Script "%1$s" already exists.
pl	Skrypt "%1$s" już istnieje.

en-us	Script added
pl	Dodano skrypt

en-us	Script deleted
pl	Usunięto skrypt

en-us	Script deleted
pl	Usunięto skrypt

en-us	Script deleted
pl	Usunięto skrypt

en-us	Script execution log
pl	Log wykonania skryptu

en-us	Script execution successful.
pl	Wykonanie skryptu powiodło się.

en-us	Script name
pl	Nazwa skryptu

en-us	Script parameters
pl	Parametry skryptu

en-us	Script profiler
pl	Profiler skryptu

en-us	Scripts
pl	Skrypty

en-us	Script updated
pl	Zaktualizowano skrypt

en-us	Search
pl	Szukaj

en-us	Search attribute
pl	Atrybut wyszukiwania

en-us	Search filter
pl	Filtr wyszukiwania

en-us	Search pattern is empty
pl	Pusty wzorzec wyszukiwania

en-us	search string
pl	szukaj łańcucha znaków

en-us	Season
pl	Sezon

en-us	Season deviation window
pl	Okno odchylenia w sezonie

en-us	second
pl	drugi

en-us	Secondary POC cell
pl	Telefon komórkowy drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC email
pl	E-mail drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC name
pl	Nazwa drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC notes
pl	Notatki drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC phone A
pl	Telefon A drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC phone B
pl	Telefon B drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC screen name
pl	Pseudonim drugiego punktu kontaktu

en-us	second parameter is expected
pl	oczekiwano drugiego paramteru

en-us	seconds
pl	sekundy

en-us	Seconds
pl	Sekundy

en-us	Secret text
pl	Tajny tekst

en-us	Security
pl	Bezpieczeństwo

en-us	Security level
pl	Poziom ochrony

en-us	Security name
pl	Nazwa ochrony

en-us	Select
pl	Wybierz

en-us	selected
pl	wybrane

en-us	Selected
pl	Wybrane

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
pl	Wybrane, %1$s w pozycji %2$d z %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
pl	Wybrane, %1$s, tylko do odczytu, w pozycji %2$d z %3$d

en-us	Selected actions deleted
pl	Usunięto wybrane akcje

en-us	Selected and all other problems of related triggers
pl	Wybrane i inne problemy powiązanych wyzwalaczy

en-us	Selected elements
pl	Wybrane elementy

en-us	Selected items only
pl	Tylko wybrane elementy

en-us	Select prototype
pl	Wybierz prototyp

en-us	Select SLA to display SLA report.
pl	Wybierz SLA by wyświetlić jego raport.

en-us	Select widget
pl	Wybierz widżet

en-us	Send backward
pl	Wyślij wstecz

en-us	Send message
pl	Wyślij wiadomość

en-us	Send message to user groups
pl	Wyślij wiadomość do grup użytkowników

en-us	Send message to users
pl	Wyślij wiadomość do użytkowników

en-us	Send only to
pl	Wyślij wyłącznie do

en-us	Send to
pl	Wyślij do

en-us	Send to back
pl	Wyślij do tyłu

en-us	Send to user groups
pl	Wyślij do grup użytkowników

en-us	Send to users
pl	Wyślij do użytkowników

en-us	Sent
pl	Wysłano

en-us	Sep
pl	Wrz

en-us	Separated
pl	Rozdzielone

en-us	Separately
pl	Oddzielnie

en-us	September
pl	Wrzesień

en-us	Serial number A
pl	Numer seryjny A

en-us	Serial number B
pl	Numer seryjny B

en-us	Serif
pl	Serif

en-us	Server
pl	Serwer

en-us	Server (proxy)
pl	Serwer (proxy)

en-us	Servers
pl	Serwery

en-us	Server time
pl	Czas serwera

en-us	service
pl	usługa

en-us	Service
pl	Usługa

en-us	Service
pl	Usługa

en-us	Service "%1$s" cannot have problem tags and children at the same time.
pl	Usługa "%1$s" nie może mieć jednocześnie zdefiniowanych znaczników problemu oraz usług podrzędnych.

en-us	Service actions
pl	Akcje usługi

en-us	Service created
pl	Utworzono usługę

en-us	Service data storage period
pl	Okres przechowywania danych usług

en-us	Service deleted
pl	Usunięto usługi

en-us	Service deleted
pl	Usunięto usługi

en-us	Service deleted
pl	Usunięto usługę

en-us	Service list
pl	Lista usług

en-us	Service name
pl	Nazwa usługi

en-us	Service port
pl	Port usługi

en-us	Service recovery
pl	Przywrócenie usługi

en-us	Services
pl	Usługi

en-us	Services form a circular dependency.
pl	Usługi tworzą cykliczną zależność.

en-us	Services updated
pl	Zaktualizowano usługi

en-us	Service tag name
pl	Nazwa znacznika usługi

en-us	Service tags
pl	Znaczniki usługi

en-us	Service tag value
pl	Wartość znacznika usługi

en-us	Service type
pl	Typ usługi

en-us	Service update
pl	Typ usługi

en-us	Service updated
pl	Zaktualizowano usługę

en-us	Service with ID "%1$s" is not available.
pl	Usługa o identyfikatorze "%1$s" jest niedostępna.

en-us	Service with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
pl	Usługa o identyfikatorze "%2$s" jest niedostępna dla roli użytkownika "%1$s".

en-us	Session ID or token is expected.
pl	Oczekiwany jest ID sesji lub token.

en-us	Session initialization error.
pl	Błąd inicjalizacji sesji.

en-us	Session terminated, re-login, please.
pl	Sesja zakończona, proszę zalogować się ponownie.

en-us	Set custom time period
pl	Ustaw własny okres czasu

en-us	Set error to
pl	Ustaw błąd na

en-us	Set expiration date and time
pl	Ustaw datę i godzinę wygaśnięcia

en-us	Set host inventory mode
pl	Ustaw tryb inwentarza hosta

en-us	Set new value
pl	Ustaw nową wartość

en-us	Set status to
pl	Ustaw stan na

en-us	Set status to OK
pl	Ustaw stan na OK

en-us	Set this view as default
pl	Ustaw ten widok jako domyślny

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
pl	Nieudane ustawianie trybu wyłuskiwania LDAP.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
pl	Nieudane ustawianie protokołu LDAP.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
pl	Nieudane skierowanie LDAP do "Off".

en-us	Settings
pl	Ustawienia

en-us	Set value to
pl	Ustaw wartość na

en-us	Severity
pl	Poziom

en-us	Severity
pl	Poziom

en-us	Severity changed
pl	Poziom zmieniony

en-us	Severity changes
pl	Zmiana poziomu

en-us	Severity decreased
pl	Poziom zmniejszony

en-us	Severity filter
pl	Filtrowanie wg poziomów

en-us	Severity increased
pl	Poziom zwiększony

en-us	Shape
pl	Kształt

en-us	Shared
pl	Udostępniony

en-us	Sharing
pl	Współdzielenie

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
pl	Brak wartości w opcji współdzielenia "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Short
pl	Krótki

en-us	short description
pl	krótki opis

en-us	Shortened
pl	Skrócony

en-us	should be empty
pl	powinno być puste

en-us	should be less than current time
pl	powinno być mniej niż aktualny czas

en-us	Show
pl	Wyświetl

en-us	Show details
pl	Wyświetl szczegóły

en-us	Show header
pl	Pokaż nagłówek

en-us	Show hosts in maintenance
pl	Wyświetl hosty w utrzymaniu

en-us	show icon mappings
pl	pokaż mapowanie ikon

en-us	Show legend
pl	Wyświetl legendę

en-us	Show lines
pl	Wyświetl linie

en-us	Shown
pl	Wyświetlane

en-us	Show number of records
pl	Pokaż liczbę rekordów

en-us	Show operational data
pl	Pokaż dane operacyjne

en-us	Show periods
pl	Pokaż okresy

en-us	Show problems
pl	Pokaż problemy

en-us	Show selected
pl	Wyświetl wybrane

en-us	Show sidebar
pl	Pokaż panel boczny

en-us	Show suppressed problems
pl	Pokaż wstrzymane problemy

en-us	Show tags
pl	Pokaż znaczniki

en-us	Show technical errors
pl	Pokaż błędy techniczne

en-us	Show text as HTML
pl	Wyświetl tekst jako HTML

en-us	Show timeline
pl	Pokaż linię czasu

en-us	Show triggers
pl	Wyświetl wyzwalacze

en-us	Show unacknowledged only
pl	Pokaż wyłącznie niepotwierdzone

en-us	Show unavailable maps
pl	Pokaż niedostępne mapy

en-us	Show warning if Zabbix server is down
pl	Pokaż ostrzeżenie jeżeli serwer Zabbixa nie działa

en-us	Show working time
pl	Wyświetl czas pracy

en-us	Sidebar control
pl	Kontrola panelu bocznego

en-us	Sign
pl	Zaloguj

en-us	Sign in
pl	Zaloguj się

en-us	sign in as guest
pl	zaloguj się jako gość

en-us	Sign in with HTTP
pl	Zaloguj się przez HTTP

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
pl	Zaloguj się przez Single Sign-On (SAML)

en-us	Sign out
pl	Wyloguj

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
pl	signum() - Zwraca -1 jeśli wartość jest ujemna, 0 jeśli wartość to 0, 1 jeśli wartość jest dodatnia

en-us	Simple
pl	Prosty

en-us	Simple change
pl	Prosta zmiana

en-us	Simple check
pl	Proste sprawdzenie

en-us	Simple graph
pl	Prosty wykres

en-us	Simple graph prototype
pl	Prosty prototyp wykresu

en-us	Simple graphs
pl	Proste wykresy

en-us	Simple triggers
pl	Proste wyzwalacze

en-us	Single
pl	Pojedynczy

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
pl	sinh() - Wartość sinusa hiperbolicznego dla podanego argumentu

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
pl	sin() - Sinus z wartości, gdzie wartość to kąt w radianach

en-us	Site address A
pl	Adres A witryny

en-us	Site address B
pl	Adres B witryny

en-us	Site address C
pl	Adres C witryny

en-us	Site city
pl	Miasto witryny

en-us	Site country
pl	Kraj witryny

en-us	Site notes
pl	Notatki o witrynie

en-us	Site rack location
pl	Położenie serwera witryny

en-us	Site state / province
pl	Województwo / prowincja witryny

en-us	Site ZIP / postal
pl	Kod pocztowy / ZIP witryny

en-us	Size
pl	Rozmiar

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
pl	Rozmiar odpowiedzi z serwera Zabbix "%1$s" przekracza dozwolony rozmiar %2$s bajtów. Wartość ta może być zwiększona w stałej ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT w pliku include/defines.inc.php.

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
pl	skewness() - Miara asymetryczności rozkładu prawdopodobieństwa

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
pl	Pominięto kopiowanie wykresu "%1$s" na hosta "%2$s".

en-us	SLA
pl	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
pl	SLA "%1$s" już istnieje.

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
pl	SLO w SLA "%1$s" nie może mieć więcej niż 4 cyfry po przecinku.

en-us	SLA created
pl	Utworzono SLA

en-us	SLA deleted
pl	Usunięto SLA

en-us	SLA deleted
pl	Usunięto SLA

en-us	SLA deleted
pl	Usunięto SLA

en-us	SLA disabled
pl	Wyłączono SLA

en-us	SLA disabled
pl	Wyłączono SLA

en-us	SLA disabled
pl	Wyłączono SLA

en-us	SLA enabled
pl	Włączono SLA

en-us	SLA enabled
pl	Włączono SLA

en-us	SLA enabled
pl	Włączono SLA

en-us	SLA is disabled.
pl	SLA jest wyłączone.

en-us	SLA report
pl	Raport SLA

en-us	SLA Report
pl	Raport SLA

en-us	SLA updated
pl	Zaktualizowano SLA

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
pl	SLA z ID "%1$s" nie jest dostępne.

en-us	SLI
pl	SLI

en-us	SLI
pl	SLI

en-us	SLO
pl	SLO

en-us	SLO
pl	SLO

en-us	SLO service URL
pl	URL usługi SLO

en-us	Slovak (sk_SK)
pl	Słowacki (sk_SK)

en-us	SMS
pl	SMS

en-us	SMTP
pl	SMTP

en-us	SMTP email
pl	SMTP email

en-us	SMTP helo
pl	SMTP helo

en-us	SMTP server
pl	Serwer SMTP

en-us	SMTP server port
pl	Port SMTP serwera

en-us	SNMP
pl	SNMP

en-us	SNMP agent
pl	Agent SNMP

en-us	SNMP community
pl	Hasło SNMP

en-us	SNMP interfaces
pl	Interfejsy SNMP

en-us	SNMP OID
pl	OID SNMP

en-us	SNMP trap
pl	Pułapka SNMP

en-us	SNMP trap key is invalid.
pl	Nieprawidłowy klucz pułapki SNMP.

en-us	SNMPv1
pl	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
pl	Agent SNMPv1

en-us	SNMPv%1$d
pl	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
pl	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
pl	Agent SNMPv2

en-us	SNMPv3
pl	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
pl	Agent SNMPv3

en-us	SNMP version
pl	Wersja SNMP

en-us	Snooze
pl	Drzemka

en-us	Software
pl	Oprogramowanie

en-us	Software application A
pl	Oprogramowanie A

en-us	Software application B
pl	Oprogramowanie B

en-us	Software application C
pl	Oprogramowanie C

en-us	Software application D
pl	Oprogramowanie D

en-us	Software application E
pl	Oprogramowanie E

en-us	Software architecture information. Returns string
pl	Informacje o architekturze oprogramowania. Zwraca ciąg znaków

en-us	Software (Full details)
pl	Oprogramowanie (szczegółowo)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
pl	Część historii tego elementu może być skompresowana, usunięcie jest niedostępne.

en-us	Sort entries by
pl	Sortuj pozycje wg

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
pl	Sortowanie według pola "%1$s" jest zabronione.

en-us	Sort order (0->999)
pl	Porządek sortowania (0->999)

en-us	Source
pl	Źródło

en-us	Source type
pl	Typ źródła

en-us	Spanish (es_ES)
pl	Hiszpański (es_ES)

en-us	Specified role was not found.
pl	Określona rola nie została znaleziona.

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
pl	Podany skrypt nie istnieje lub brak uprawnień dla polecenia operacji akcji.

en-us	Specify host to see the graphs.
pl	Określ hosta, który widzi wykres.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
pl	Określ jakieś warunki filtra, żeby zobaczyć wartości.

en-us	Speed
pl	Prędkość

en-us	SP entity ID
pl	ID jednostki SP

en-us	SP name ID format
pl	Format ID nazwy SP

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
pl	Licznik SQL: %1$s (select: %2$s | execute: %3$s)

en-us	SQL query
pl	Zapytanie SQL

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
pl	Wykonanie zapytania SQL nie udało się "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
pl	Wykonanie zapytania SQL nie udało się "%1$s".

en-us	sqrt() - Square root of a value
pl	sqrt() - Pierwiastek z wartości

en-us	SSH
pl	SSH

en-us	SSH agent
pl	Agent SSH

en-us	SSL certificate file
pl	Plik certyfikatu SSL

en-us	SSL key file
pl	Plik klucza SSL

en-us	SSL key password
pl	Hasło klucza SSL

en-us	SSL/TLS
pl	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
pl	Host weryfikacji SSL

en-us	SSL verify peer
pl	Podmiot weryfikujący SSL

en-us	SSO service URL
pl	URL usługi SSO

en-us	Stacked
pl	Warstwowy

en-us	Staircase
pl	Schody

en-us	standalone server
pl	samodzielny serwer

en-us	Standard items
pl	Podstawowe pozycje

en-us	Standby
pl	W gotowości

en-us	Start
pl	Start

en-us	Start date
pl	Data startu

en-us	Start in
pl	Uruchom w

en-us	Starting TLS failed.
pl	Nieudane rozpoczęcznie TLS.

en-us	Start slideshow
pl	Rozpocznij pokaz slajdów

en-us	Start slideshow automatically
pl	Automatycznie uruchom pokaz slajdów

en-us	Start time
pl	Czas startu

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
pl	Czas rozpoczęcia musi być mniejszy niż czas zakończenia wykluczonego czasu przestoju "%2$s" dla SLA "%1$s".

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
pl	Czas rozpoczęcia musi być mniejszy niż czas zakończenia dla SLA "%1$s".

en-us	StartTLS
pl	StartTLS

en-us	STARTTLS
pl	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
pl	Czas startu serwera Zabbix. Znacznik czasu Unix (timestamp).

en-us	State
pl	Stan

en-us	Static
pl	Statyczny

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
pl	Statystyki i dostępności zapisu pamięci Zabbix. Pamięć - jedna z wartości (tryby: all, float, uint, str, log, text, not supported), historia (tryby: pfree, free, total, used, pused), indeks (tryby: pfree, free, total, used, pused), trend (tryby: pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
pl	Stan

en-us	Status
pl	Stan

en-us	Status calculation rule
pl	Zasada obliczania stanu

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
pl	Reguły obliczania stanu oraz dodatkowe zasady są możliwe do zastosowania tylko, gdy istnieją usługi podrzędne.

en-us	Status codes
pl	Kody stanów

en-us	Status disabled
pl	Status wyłączony

en-us	Status maintenance
pl	Status utrzymania

en-us	Status of discovery
pl	Stan wykrywania

en-us	Status ok
pl	Status ok

en-us	Status only
pl	Tylko stan

en-us	Status problem
pl	Status problemu

en-us	Status propagation rule
pl	Reguła propagacji stanu

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
pl	stddevpop() - Odchylenie standardowe w populacji

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
pl	stddevsamp() - Odchylenie standardowe z próby

en-us	Step
pl	Krok

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
pl	Krok "%1$s" [%2$s z %3$s] nie powiódł się: %4$s

en-us	Step duration
pl	Czas trwania kroku

en-us	Step of web scenario
pl	Krok scenariusza sieci www

en-us	Steps
pl	Kroki

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
pl	Krok o nazwie "%1$s" już istnieje.

en-us	Stop
pl	Stop

en-us	Stopped
pl	Zatrzymano

en-us	Stop processing
pl	Zatrzymaj przetwarzanie

en-us	Stop slideshow
pl	Zatrzymaj pokaz slajdów

en-us	Storage of secrets
pl	Przechowywanie sekretów

en-us	Storage period
pl	Okres przechowywania

en-us	Store credentials in
pl	Przechowuj dane logowania w

en-us	Stored in HashiCorp Vault secret
pl	Przechowane w sekrecie HashiCorp Vault

en-us	Stored in Vault secret
pl	Przechowywane w sekrecie Vault

en-us	Straight
pl	Prosty

en-us	String
pl	Łańcuch znaków

en-us	String functions
pl	Funkcje łańcuchów znaków

en-us	Structured data
pl	Dane ustrukturyzowane

en-us	Subfilter
pl	Podfiltr

en-us	Subject
pl	Temat

en-us	Subject
pl	Temat

en-us	Submap
pl	Podrzędna mapa

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
pl	<podmenu/podmenu/…>

en-us	Subscription
pl	Subskrypcja

en-us	Subscriptions
pl	Subskrypcje

en-us	Success Audit
pl	Audyt udany

en-us	Success message
pl	Wiadomość z powodzeniem

en-us	sum
pl	suma

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
pl	Suma statystyk ruchu przychodzącego i wychodzącego interfejsu sieciowego. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
pl	sumofsquares() - Suma kwadratów

en-us	sum() - Sum of values of a period T
pl	sum() - Suma wartości okresu T

en-us	Sun
pl	Nie

en-us	Sunday
pl	Niedziela

en-us	Super admin
pl	Super administrator

en-us	supplied credentials are not unique
pl	dostarczone dane logowania nie są unikalne

en-us	Support
pl	Wsparcie

en-us	Supported formats:
pl	Wspierane formaty:

en-us	Supported macros:
pl	Wspierane makra:

en-us	Suppress
pl	Stłum

en-us	Suppressed
pl	Stłumiony

en-us	Suppressed till: %1$s
pl	Wstrzymane do: %1$s

en-us	Suppress problems
pl	Stłumione problemy

en-us	Suppress until
pl	Stłum do

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
pl	Statystyki wymiany (z urządzenia do pamięci). Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
pl	Statystyki wymiany (z pamięci do urządzenia). Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Przestrzeń wymiany w bajtach lub procentach z ogółem. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	Swedish (sv_SE)
pl	Szwedzki (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
pl	Zmiana metody uwierzytelniania spowoduje zresetowanie wszystkich sesji poza tą! Kontynuować?

en-us	System
pl	System

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
pl	Czas uruchomienia systemu. Zwraca liczbę całkowitą (znacznik czasu Unix)

en-us	System default
pl	Domyślny systemowy

en-us	System error.
pl	Błąd systemowy.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
pl	Wystąpił błąd systemowy. Proszę skontaktować się z administratorem Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
pl	Systemowa nazwa hosta. Zwraca ciąg znaków

en-us	System information
pl	Informacje o systemie

en-us	System statistics. Returns integer or float
pl	Statystyki systemu. Zwraca liczbę całkowitą lub zmiennoprzecinkową

en-us	System stats
pl	Statystyki systemu

en-us	System time. Returns integer with type as UTC; string - with type as local
pl	Czas systemowy. Zwraca liczbę całkowitą przy typie UTC; ciąg znaków przy typie local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
pl	Czas działania systemu w sekundach. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	T
pl	W

en-us	T
pl	C

en-us	Table "%1$s" does not exist.
pl	Tabela "%1$s" nie istnieje.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
pl	Tabela "%1$s" nie posiada pola o nazwie "%2$s".

en-us	tag
pl	znacznik

en-us	Tag
pl	Etykieta

en-us	Tag display priority
pl	Priorytet pokazania znacznika

en-us	Tag filter
pl	Filtr znacznika

en-us	Tag for matching
pl	Znacznik dla dopasowania

en-us	Tag name
pl	Nazwa znacznika

en-us	Tags
pl	Znaczniki

en-us	Tags
pl	Znaczniki

en-us	Tag value
pl	Wartość znacznika

en-us	Tag values
pl	Wartości znaczników

en-us	tan() - The tangent of a value
pl	tan() - Tangens z wartości

en-us	Target
pl	Cel

en-us	Target list
pl	Lista celi

en-us	Target type
pl	Typ celu

en-us	TCP
pl	TCP

en-us	Telnet
pl	Telnet

en-us	TELNET agent
pl	Agent TELNET

en-us	Template
pl	Szablon

en-us	Template "%1$s" already exists.
pl	Szablon "%1$s" już istnieje.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
pl	Szablon "%1$s" nie może istnieć bez grupy hostów.

en-us	Template "%1$s" cannot be without template group.
pl	Szablon "%1$s" nie może istnieć bez grupy szablonów.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
pl	Nie istnieje szablon "%1$s" dla hosta "%2$s".

en-us	Template added
pl	Dodano szablon

en-us	Template and host properties that are inherited through template linkage will be unlinked and cleared.
pl	Szablon i właściwości hosta, które są dziedziczone przez powiązanie szablonu, będą odłączone i wyczyszczone.

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
pl	Szablon nie może być połączony z innym szablonem więcej niż raz nawet poprzez inne szablony.

en-us	Template dashboard
pl	Szablon panelu

en-us	Template dashboards
pl	Szablon paneli

en-us	Template deleted
pl	Usunięto szablon

en-us	Template group
pl	Grupa szablonów

en-us	Template group "%1$s" already exists.
pl	Grupa szablonów "%1$s" już istnieje.

en-us	Template group added
pl	Dodano grupę szablonów

en-us	Template group deleted
pl	Usunięto grupy szablonów

en-us	Template group deleted
pl	Usunięto grupy szablonów

en-us	Template group deleted
pl	Usunięto grupę szablonów

en-us	Template groups
pl	Grupy szablonów

en-us	Template group updated
pl	Zaktualizowano grupę szablonów

en-us	Template group with ID "%1$s" is not available.
pl	Grupa szablonów o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
pl	szablon o ID "%1$s" został przekazany %2$s razy

en-us	Template linkage
pl	Powiązania szablonu

en-us	Template macros
pl	Makra szablonu

en-us	Template name
pl	Nazwa szablonu

en-us	Template permissions
pl	Uprawnienia szablonu

en-us	Templates
pl	Szablony

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
pl	Szablony "%1$s" odłączone od hostów "%2$s".

en-us	Templates linked by host discovery cannot be unlinked.
pl	Szablonów połączonych przez wykrywanie hostów nie można odłączyć.

en-us	Templates updated
pl	Zaktualizowane szablony

en-us	Template trigger
pl	Wyzwalacz szablonu

en-us	Template updated
pl	Zaktualizowano szablon

en-us	Template value
pl	Wartość szablonu

en-us	Template with host name "%1$s" already exists.
pl	Nazwa hosta "%1$s" jest już używana przez inny szablon.

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
pl	Szablon o takiej samej nazwie "%s" już istnieje.

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
pl	Szablon o takiej samej widocznej nazwie "%s" już istnieje.

en-us	Template with visible name "%1$s" already exists.
pl	Widoczna nazwa "%1$s" jest już używana przez inny szablon.

en-us	Test
pl	Test

en-us	Test all steps
pl	Testuj wszystkie kroki

en-us	Test authentication
pl	Test uwierzytelniania

en-us	Test confirmation
pl	Test potwierdzenia

en-us	Test data
pl	Dane testowe

en-us	Test expressions
pl	Testowanie wyrażeń

en-us	Test item
pl	Testowanie elementu

en-us	Test media type "%1$s"
pl	Testowanie typu mediów "%1$s"

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
pl	Test elementów "%1$s" nie jest wspierany.

en-us	Test report generating
pl	Testuj generowanie raportów

en-us	Test string
pl	Testowy ciąg znaków

en-us	Test subject
pl	Testowanie tematu

en-us	Text
pl	Tekst

en-us	Text, supports {INVENTORY.*}, {HOST.*} macros
pl	Text, wspiera makra {INVENTORY.*} oraz {HOST.*}

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
pl	Metoda "%1$s.%2$s" musi być wywoływana bez parametru "auth".

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
pl	Średni czas odczytu z dysku wirtualnego, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa maszyny wirtualnej w VMware, <instance> - instancja urządzenia dysku

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
pl	Średni czas zapisu do wirtualnego dysku, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware, <instance> - instanacja urządzenia dyskowego

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
pl	Sklonowany host zawiera zdefiniowane makra użytkownika o typie "Secret text". Wartość i typ tych makr były zresetowane.

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
pl	Sklonowany prototyp hosta zawiera zdefiniowane makra użytkownika o typie "Secret text". Wartość i typ tych makr były zresetowane.

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
pl	Sklonowany szablon zawiera zdefiniowane makra użytkownika o typie "Secret text". Wartość i typ tych makr były zresetowane.

en-us	The following placeholders are supported:
pl	Wspierane są następujące symbole zastępcze:

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
pl	Wykres nie jest dłużej wykrywany i będzie usunięty w %1$s (na %2$s w %3$s).

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
pl	Wykres nie jest dłużej wykrywany i będzie usunięty do następnego razu kiedy zasada wykrywania będzie przetwarzana.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
pl	Nie można wykryć grupy hostów i zostanie ona wykasowana za %1$s (%2$s o %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
pl	Grupa hostów nie jest już wykrywana i zostanie usunięta przy następnym przetwarzaniu reguły wykrywania.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
pl	Nie można wykryć hosta i zostanie on wykasowany za %1$s (%2$s o %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
pl	Host nie jest już wykrywany i zostanie usunięty przy następnym przetwarzaniu reguły wykrywania.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapie ikon %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapach ikon %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapach ikon %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapach %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapach %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapie %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
pl	Nie można wykryć pozycji i zostanie ona wykasowana za %1$s (%2$s o %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
pl	Pozycja nie jest już wykrywana i zostanie usunięta przy następnym przetwarzaniu reguły wykrywania.

en-us	the last new line feed is missing
pl	brakuje ostatniego znaku końca linii

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
pl	Maksymalne przybliżenie to "%1$s".

en-us	Theme
pl	Motyw

en-us	The number of processes. Returns integer
pl	Liczba procesów. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	the parameter "%1$s" is missing
pl	brakujący parametr "%1$s"

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
pl	Brak parametru "%1$s" w atrybutach użytkownika.

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
pl	Otrzymany JSON nie jest prawidłowym żądaniem typu JSON-RPC.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
pl	Żądana zdalna procedura nie istnieje / nie jest dostępna

en-us	the table "%1$s" was not found
pl	tabela "%1$s" nie została znaleziona

en-us	the tag "%1$s" is missing
pl	brak tag-a "%1$s"

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
pl	Token wygasł. Zmień datę wygaśnięcia, by dalej używać tego tokena.

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
pl	Wyzwalacz nie jest więcej wykrywana i będzie usunięty w in %1$s (na %2$s w %3$s).

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
pl	Wyzwalacz nie jest już wykrywany i zostanie usunięty przy następnym przetwarzaniu reguły wykrywania.

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
pl	Szablon URL używany do ładowania i wyświetlania warstwy kafelków w mapach geograficznych.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
pl	Wersja bazy danych Zabbix nie spełnia aktualnych wymagań. Twoja wersja bazy danych: %1$s. Wymagana wersja: %2$s. Proszę skontaktować się z administratorem Twojego systemu.

en-us	third
pl	trzeci

en-us	third parameter is expected
pl	oczekiwano trzeciego parametru

en-us	This day last week
pl	Tydzień temu

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
pl	To pole jest automatycznie uzupełniane przez element "%1$s".

en-us	This is the test message from Zabbix
pl	To jest testowa wiadomość z Zabbix.

en-us	This month
pl	Bieżący miesiąc

en-us	This month so far
pl	Ten miesiąc jak dotąd

en-us	This setting applies only to numeric data. Non-numeric data will always be taken from history.
pl	To ustawienie dotyczy jedynie danych liczbowych. Dane nieliczbowe będą zawsze pobierane z historii.

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
pl	To ustawienie powinno być włączone, ponieważ tabele historii zawierają skompresowane dane.

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
pl	To ustawienie powinno być włączone, ponieważ tabele trendu zawierają skompresowane dane.

en-us	This type of information may not match the key.
pl	Ten typ informacji może być nieodpowiedni dla tego klucza.

en-us	This week
pl	Ten tydzień

en-us	This week so far
pl	Ten tydzień jak dotąd

en-us	This year
pl	Ten rok

en-us	This year so far
pl	Ten rok jak dotąd

en-us	Threshold
pl	Próg

en-us	Thresholds
pl	Progi

en-us	Throttling
pl	Sterowanie

en-us	Thu
pl	Cz

en-us	Thursday
pl	Czwartek

en-us	Tile provider
pl	Dostawca kafelków

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
pl	Atrybucja dostawcy kafelków wyświetlana w małym polu tekstowym na mapie.

en-us	Tile URL
pl	Adres URL kafelków

en-us	Till
pl	Do

en-us	Time
pl	Czas

en-us	Time
pl	Czas

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
pl	Czas szczegóły procesu Zabbix lub grupy procesów (identyfikowane przez <type> i <mode>) zużywane na <state> w procentach.

en-us	time() - Current time
pl	time() - Aktualny czas

en-us	Time elapsed:
pl	Upłynięty czas:

en-us	Time filter default period
pl	Domyśłny okres filtra czasu

en-us	time filter default period exceeds the max period
pl	czas domyślnego okresu filtra osiągnął maksymalny okres

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
pl	timeleft() - Czas do osiągnięcia progu oszacowanego na podstawie okresu T

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
pl	Czas ostatniego dostępu do proxy. Nazwa - nazwa proxy. Ważnymi paramtery są: ostatni dostęp - znacznik czasu Unix, opóźnienie - sekundy.

en-us	Timeout
pl	Przekroczenie czasu

en-us	Time period
pl	Okres

en-us	time shift
pl	przesunięcie czasu

en-us	Time shift
pl	Przesunięcie czasu

en-us	Timestamp
pl	Odcisk czasowy

en-us	Timestamp
pl	Odcisk czasowy

en-us	Time type
pl	Typ czasu

en-us	Timezone
pl	Strefa czasowa

en-us	Time zone
pl	Strafa czasowa

en-us	To
pl	Do

en-us	Today
pl	Dziś

en-us	Today so far
pl	Dzisiaj jak dotąd

en-us	Top
pl	Na górze

en-us	Top hosts
pl	TOP hosty

en-us	Top N
pl	Pierwsze N

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
pl	Aby ustawić interfejs hosta wybierz odpowiedni typ pozycji dla każdej pozycji

en-us	Total
pl	Ogółem

en-us	Total
pl	Ogółem

en-us	TOTAL
pl	OGÓŁEM

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
pl	Całkowity czas Elasticsearch: %1$s

en-us	Totals
pl	Całkowite

en-us	Total SQL time: %1$s
pl	Czas SQL ogółem: %1$s

en-us	Total time: %1$s
pl	Czas ogółem: %1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Całkowity czas, który minął, w sekundach, od ostatniego uruchomienia systemu, <url> - URL usługi Vmware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware

en-us	Trace
pl	Śledzenie

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
pl	Transakcja nie została zamknięta. Przerywanie...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
pl	Przekształcenie zapytania SQL do tablicy JSON.

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
pl	Przekształcenie zapytania SQL do tablicy JSON dla wykrywania niskopoziomowego.

en-us	Transparency
pl	Przezroczystość

en-us	Transport error.
pl	Błąd przesyłu.

en-us	Treat as 0
pl	Traktuj jako 0

en-us	trendavg() - Average value of a period T with exact period shift
pl	trendavg() - Średnia wartość okresu T z dokładnym przesunięciem okresu

en-us	trendcount() - Number of successfully retrieved values for period T
pl	trendcount() - Liczba zebranych wartości w okresie T

en-us	Trend function cache statistics. Valid parameters are: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems and requests.
pl	Statystyki pamięci podręcznej funkcji trendów. Prawidłowe parametry to: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems oraz requests.

en-us	trendmax() - Maximum value for period T with exact period shift
pl	trendmax() - Maksymalna wartość okresu T z dokładnym przesunięciem okresu

en-us	trendmin() - Minimum value for period T with exact period shift
pl	trendmin() - Minimalna wartość okresu T z dokładnym przesunięciem okresu

en-us	Trends
pl	Trendy

en-us	trendstl() - Anomaly detection for period T
pl	trendstl() - Wykrywanie anomalii dla okresu T

en-us	Trend storage period
pl	Okres przechowywania trendów

en-us	trendsum() - Sum of values of a period T with exact period shift
pl	trendsum() - Suma wartości okresu T z dokładnym przesunięciem okresu

en-us	trigger
pl	wyzwalacz

en-us	Trigger
pl	Wyzwalacz

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
pl	Wyzwalacz "%1$s" należy do szablonów z różnymi odsyłaczami.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od nieistniejącego wyzwalacza "%2$s" na hoście "%3$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od nieistniejącego wyzwalacza "%2$s" na szablonie "%3$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ wystąpiłoby połączenie kołowe (%3$s).

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ dla hosta "%4$s" wystąpiłoby połączenie kołowe (%3$s).

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ dla szablonu "%4$s" wystąpiłoby połączenie kołowe (%3$s).

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ zależności wyzwalaczy hosta od wyzwalaczy szablonu są niedozwolone.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ szablon "%3$s" nie jest połączony z hostem "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ szablon "%3$s" nie jest połączony z szablonem "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s" z hosta "%3$s", ponieważ zależności od wyzwalaczy z podrzędnego szablonu lub hosta są niedozwolone.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s" z szablonu "%3$s", ponieważ zależności od wyzwalaczy z podrzędnego szablonu lub hosta są niedozwolone.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s" z szablonu "%3$s", ponieważ zależności od wyzwalaczy z szablonu nadrzędnego są niedozwolone.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
pl	Wyzwalacz "%1$s" zależy od wyzwalacza "%2$s", którego nie ma.

en-us	Trigger actions
pl	Akcje wyzwalaczy

en-us	Trigger added
pl	Dodano wyzwalacz

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
pl	Wyzwalacz nie może zależeć od wyzwalacza, który z niego dziedziczy.

en-us	Trigger copied
pl	Wyzwalacz skopiowany

en-us	Trigger copied
pl	Wyzwalacze skopiowane

en-us	Trigger copied
pl	Wyzwalacze skopiowane

en-us	Trigger data storage period
pl	Okres wyzwalacza magazynu danych

en-us	Trigger deleted
pl	Usunięto wyzwalacz

en-us	Trigger details
pl	Szczegóły wyzwalacza

en-us	Trigger disabled
pl	Wyłączono wyzwalacze

en-us	Trigger disabled
pl	Wyłączono wyzwalacz

en-us	Trigger disabled
pl	Wyłączono wyzwalacze

en-us	Trigger displaying options
pl	Opcje wyświetlania wyzwalaczy

en-us	trigger does not allow manual closing
pl	wyzwalacz nie zezwala na ręczne zamknięcie

en-us	Trigger enabled
pl	Włączono wyzwalacze

en-us	Trigger enabled
pl	Włączono wyzwalacz

en-us	Trigger enabled
pl	Włączono wyzwalacze

en-us	trigger expression must contain at least one /host/key reference
pl	wyrażenie wyzwalacza musi zawierać przynajmniej jedną referencję /host/klucz

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
pl	Wyzwalacz posiada pozycje z szablonu "%1$s", które nie są połączone z hostem.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
pl	Wyzwalacz w szablonie "%1$s" jest zależny od wyzwalacza w szablonie "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
pl	Wyzwalacz w stanie "nieznany"

en-us	Trigger label type
pl	Typ etykiety wyzwalacza

en-us	Trigger name
pl	Nazwa wyzwalacza

en-us	Trigger overview
pl	Przegląd wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype
pl	Prototyp wyzwalacza

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s"należy do szablonów z różnymi odsyłaczami.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od nieistniejącego wyzwalacza "%2$s" na hoście "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od nieistniejącego wyzwalacza "%2$s" na szablonie"%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ zależności wyzwalaczy hosta od wyzwalaczy szablonu są niedozwolone.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ szablon "%3$s" nie jest połączony z hostem "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ szablon "%3$s" nie jest połączony z szablonem "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s" z hosta "%3$s", ponieważ zależności od wyzwalaczy z podrzędnego szablonu lub hosta są niedozwolone.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s" z szablonu "%3$s", ponieważ zależności od wyzwalaczy z podrzędnego szablonu lub hosta są niedozwolone.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s" z szablonu "%3$s", ponieważ zależności od wyzwalaczy z szablonu nadrzędnego są niedozwolone.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od prototypu wyzwalacza "%2$s", ponieważ wystąpiłoby połączenie kołowe (%3$s).

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od prototypu wyzwalacza "%2$s", ponieważ dla hosta "%4$s" wystąpiłoby połączenie kołowe (%3$s).

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od prototypu wyzwalacza "%2$s", ponieważ dla szablonu "%4$s" wystąpiłoby połączenie kołowe (%3$s).

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because dependencies on trigger prototypes from another LLD rule are not allowed.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od prototypu wyzwalacza "%2$s", ponieważ zależności od prototypów wyzwalacza z innej reguły wykrywania niskopoziomowego są niedozwolone.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" zawiera prototypy pozycji z wielu reguł wykrywania.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" zależy od nieistniejącego wyzwalacza "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" musi posiadać przynajmniej jeden prototyp pozycji.

en-us	Trigger prototype added
pl	Dodano prototyp wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
pl	Prototyp wyzwalacza nie może zależeć od wyzwalacza, który po nim dziedziczy.

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
pl	prototyp wyzwalacza nie może zostać przeniesiony do innego szablonu lub hosta

en-us	Trigger prototype deleted
pl	Usunięto prototyp wyzwalaczy

en-us	Trigger prototypes
pl	Prototypy wyzwalacza

en-us	Trigger prototypes deleted
pl	Usunięto prototypy wyzwalaczy

en-us	Trigger prototypes updated
pl	Zaktualizowano prototypy wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype updated
pl	Zaktualizowano prototyp wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypy wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypów wyzwalaczy

en-us	Triggers
pl	Wyzwalacze

en-us	Triggers deleted
pl	Usunięto wyzwalacze

en-us	Trigger severity
pl	Poziom wyzwalacza

en-us	Trigger source
pl	Źródło wyzwalacza

en-us	Trigger status "OK"
pl	Stan wyzwalacza "OK"

en-us	Trigger status "Problem"
pl	Stan wyzwalacza "Problem"

en-us	Triggers top 100
pl	Top 100 wyzwalaczy

en-us	Trigger tags
pl	Znaczniki wyzwalacza

en-us	Trigger updated
pl	Zaktualizowano wyzwalacz

en-us	Trigger URL
pl	Wyzwalacz URL

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
pl	wyzwalacz z odsyłaczami nie może być przesuwany do innego szablonu lub hosta

en-us	Trim
pl	Przytnij

en-us	trim() - Remove specified characters from the beginning and the end of a string
pl	trim() - Usuń podane znaki z początku i końca ciągu znaków

en-us	TRUE
pl	PRAWDA

en-us	truncate() - Truncates a value to decimal places
pl	truncate() - Przycina wartość do wskazanego miejsca po przecinku

en-us	Tue
pl	Wt

en-us	Tuesday
pl	Wtorek

en-us	Turkish (tr_TR)
pl	Turecki (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
pl	Dwie pozycje ("%1$s" oraz "%2$s") nie mogą dotyczyć jednego pola inwentarzowego "%3$s", ponieważ doprowadzi to do konfliktu.

en-us	Two map elements should be selected
pl	Dwa elementy mapy powinny być wybrane

en-us	Two or more fields cannot occupy same space.
pl	Dwa lub więcej pól nie może zajmować tej samej przestrzeni.

en-us	Type
pl	Typ

en-us	Type
pl	Typ

en-us	Type (Full details)
pl	Typ (szczegóły)

en-us	type here to search
pl	wpisz tekst do wyszukania

en-us	Type of calculation
pl	Typ obliczeń

en-us	Type of information
pl	Typ informacji

en-us	Type (OK)
pl	Typ (OK)

en-us	Types
pl	Typy

en-us	UI element "%2$s" is not available for user role "%1$s".
pl	Element interfejsu "%2$s" nie jest dostępny dla roli użytkownika "%1$s".

en-us	Ukrainian (uk_UA)
pl	Ukraiński (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
pl	Nie można zmienić konfiguracji z powodu uprawanień 0600 do pliku.

en-us	Unable to create the configuration file.
pl	Nie można utworzyć pliku konfiguracji.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
pl	Nie można wyznaczyć obecnej wersji bazy danych Zabbix: %1$s.

en-us	Unable to load authentication API parameters.
pl	Nie można załadować parametrów API autentyacji.

en-us	Unable to load database credentials from Vault.
pl	Nie można załadować danych logowania do bazy danych z Vault.

en-us	Unable to load housekeeping API parameters.
pl	Nie można załadować parametrów API do administrowania.

en-us	Unable to load settings API parameters.
pl	Nie można załadować parametrów API do ustawień.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
pl	Nie można nadpisać istniejącego pliku konfiguracji.

en-us	Unable to retrieve database version.
pl	Nie można ustalić wersji bazy danych.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB compression support status.
pl	Nie można ustalić stanu obsługi kompresji TimescaleDB.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB version.
pl	Nie można ustalić wersji TimescaleDB.

en-us	Unable to select configuration.
pl	Nie można wybrać konfiguracji.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
pl	Nie można załadować pliku ponieważ jest wyłączone "file_uploads".

en-us	unacceptable URL
pl	nieakceptowalny URL

en-us	Unacknowledge
pl	Niepotwierdzone

en-us	Unacknowledged
pl	Niepotwierdzone

en-us	Unacknowledged only
pl	Tylko niepotwierdzone

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
pl	Niepotwierdzone zdarzenia w stanie PROBLEM

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
pl	Niepotwierdzone zdarzenia w stanie ROZWIĄZANY

en-us	Unavailable
pl	Niedostępne

en-us	Unblock
pl	Odblokuj

en-us	Unblock selected users?
pl	Odblokować wybranych użytkowników?

en-us	Undo problem acknowledgement.
pl	Cofnij potwierdzenie problemu.

en-us	unexpected constant "%1$s"
pl	nieoczekiwana stała "%1$s"

en-us	unexpected constant value "%1$s"
pl	nieoczekiwana wartość stałej "%1$s"

en-us	unexpected end of expression macro
pl	niespodziewane zakończenie makra wyrażenia

en-us	unexpected end of key
pl	niespodziewany koniec klucza

en-us	unexpected end of macro
pl	nieoczekiwany koniec makra

en-us	unexpected parameter "%1$s"
pl	nieoczekiwany parametr "%1$s"

en-us	Unexpected response for action %1$s.
pl	Nieoczekiwana odpowiedź dla akcji %1$s.

en-us	Unexpected server error.
pl	Niespodziewany błąd serwera.

en-us	unexpected tag "%1$s"
pl	nieoczekiwany tag "%1$s"

en-us	unexpected text "%1$s"
pl	nieoczekiwany tekst "%1$s"

en-us	unexpected value "%1$s"
pl	nieoczekiwana wartość "%1$s"

en-us	Units
pl	Jednostki

en-us	unknown
pl	nieznany

en-us	Unknown
pl	Nieznany

en-us	Unknown
pl	Nieznany

en-us	UNKNOWN
pl	NIEZNANE

en-us	Unknown action
pl	Nieznana akcja

en-us	Unknown error
pl	Nieznany błąd

en-us	unknown function "%1$s"
pl	nieznana funkcja "%1$s"

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
pl	Nieznana pozycja hosta, taka pozycja nie istnieje na wybranym hoście

en-us	Unknown host, no such host present in system
pl	Nieznany host, taki host nie istnieje w systemie

en-us	Unknown interface type.
pl	Nieznany typ interfejsu.

en-us	Unknown resource
pl	Nieznany zasób

en-us	Unknown step failed: %1$s
pl	Nieznany krok zakończył się niepowodzeniem: %1$s

en-us	Unknown value type
pl	Nieznany typ wartości

en-us	Unlimited
pl	Bez limitu

en-us	Unlink
pl	Odłącz

en-us	Unlink and clear
pl	Odłącz i wyczyść

en-us	Unlink from template
pl	Odłącz od szablonu

en-us	Unlink from templates
pl	Odłącz od szablonów

en-us	Unmute
pl	Włącz głos

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
pl	Wersja serwera bazodanowego %1$s nie jest wspierana. Musi być nie mniejsza niż %2$s.

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
pl	Wersja serwera bazodanowego %1$s nie jest wspierana. Musi być nie większa niż %2$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
pl	Niewspierany zestaw znaków lub zestawienie dla tabeli: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
pl	Niewspierany zestaw znaków lub zestawienie dla tabel: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
pl	Niewspieranych zestawów znaków lub zestawień dla tabel: %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
pl	Niewspierane rozszerzenie pliku importu "%1$s".

en-us	Unsupported import format "%1$s".
pl	Niewspierany format importu "%1$s".

en-us	Unsupported operation.
pl	Operacja jest niewspierana.

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
pl	Niewspierany parametr "%2$s" dla warunku filtra reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
pl	Niewspierany parametr "%2$s" dla filtra reguły wykrywania "%1$s".

en-us	unsupported Prometheus function
pl	niewspierana funkcja Prometheus

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
pl	Nieobsługiwana wersja TimescaleDB. Powinna wynosić co najmniej %1$s.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
pl	Nieobsługiwana wersja TimescaleDB. Powinna wynosić co najwyżej %1$s.

en-us	unsupported time suffix
pl	niewspierany przyrostek czasu

en-us	unsupported version number
pl	niewspierany numer wersji

en-us	Unsuppress
pl	Przestań tłumić

en-us	Unsuppressed
pl	Poprzednio stłumiony

en-us	Unsuppressed by: %1$s
pl	Tłumienie anulowane przez: %1$s

en-us	Until
pl	Do

en-us	Untitled
pl	Bez tytułu

en-us	Up
pl	Działa

en-us	Up
pl	Działa

en-us	Update
pl	Zaktualizuj

en-us	Update column
pl	Aktualizuj kolumnę

en-us	Updated
pl	Zaktualizowano

en-us	Updated status of host "%1$s".
pl	Zaktualizowano stan hosta "%1$s".

en-us	Update existing
pl	Aktualizuj istniejące

en-us	Update interval
pl	Interwał aktualizacji

en-us	Update operations
pl	Aktualizacja operacji

en-us	Update problem
pl	Problem z aktualizacją

en-us	Upload
pl	Wyślij

en-us	uppercase identifier expected
pl	spodziewano się identyfikatora pisanego dużymi literami

en-us	Upper level maps
pl	Mapy wyższego poziomu

en-us	Uptime
pl	Czas pracy

en-us	Uptime
pl	Czas pracy

en-us	Uptime/Downtime
pl	Czas dostępności/niedostępności

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
pl	Czas działania serwera Zabbix w sekundach.

en-us	URL
pl	URL

en-us	URL A
pl	URL A

en-us	URL (after login)
pl	URL (po zalogowaniu)

en-us	URL B
pl	URL B

en-us	URL C
pl	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
pl	URL nie jest prawidłowo zakodowany.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
pl	Nazwa URL powinna być unikalna dla mapy "%1$s".

en-us	URL parameter cannot be array.
pl	Parametr URL nie może być tablicą.

en-us	URL parameter name is empty.
pl	Nazwa parametru URL jest pusta.

en-us	URLs
pl	Adresy URL

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
pl	URL powinien mieć oba pola "name" (nazwa) i "url" dla mapy "%1$s".

en-us	Use bulk requests
pl	Użyj żądań zbiorowych

en-us	Use custom event status colors
pl	Użyj własnych kolorów dla stanów zdarzeń

en-us	Use default
pl	Użyj domyślnej

en-us	Used in actions
pl	Wykorzystywane w akcjach

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
pl	Użyj formularza konfiguracji prototypu hosta, aby usunąć automatycznie podłączone szablony przy najbliższym wykryciu.

en-us	Use iframe sandboxing
pl	Użyj piaskownicy iframe

en-us	Use if severity
pl	Użyj jeżeli poziom

en-us	User
pl	Użytkownik

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
pl	Użytkownik "%1$s" nie może istnieć bez grupy użytkowników.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
pl	Użytkownik "%1$s" jest właścicielem panelu "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
pl	Użytkownik "%1$s" jest właścicielem mapy "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
pl	Użytkownik "%1$s" jest właścicielem raportu "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
pl	Użytkownik "%1$s" jest odbiorcą raportu "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
pl	Użytkownik "%1$s" używa akcji "%2$s".

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
pl	Raport "%2$s" został stworzony w imieniu użytkownika "%1$s".

en-us	User "%1$s" unblocked.
pl	Odblokowano użytkownika "%1$s".

en-us	User action
pl	Akcja użytkownika

en-us	User added
pl	Dodano użytkownika

en-us	User agent string
pl	Ciąg znaków agenta użytkownika

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
pl	Użytkownik nie może dodać samego siebie do wyłączonej grupy lub do grupy z wyłączonym dostępem do interfejsu użytkownika.

en-us	User cannot change own role.
pl	Użytkownik nie może zmienić własnej roli.

en-us	User cannot change the user type of own role.
pl	Użytkownik nie można zmienić typu użytkownika własnej roli.

en-us	User deleted
pl	Usunięto użytkowników

en-us	User deleted
pl	Usunięto użytkowników

en-us	User deleted
pl	Usunięto użytkownika

en-us	User directory
pl	Katalog użytkowników

en-us	User directory "%1$s" already exists.
pl	Katalog użytkowników "%1$s" już istnieje.

en-us	User group
pl	Grupa użytkowników

en-us	User group "%1$s" already exists.
pl	Grupa użytkowników "%1$s" już istnieje.

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
pl	Grupa użytkowników "%1$s" jest odbiorcą raportu "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
pl	Grupa użytkownika "%1$s" używa w akcji "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
pl	Grupa użytkowników "%1$s" została użyta w konfiguracji dla komunikatów zatrzymania bazy danych.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
pl	Grupa użytkowników "%1$s" jest wykorzystywana w skrypcie "%2$s".

en-us	User group added
pl	Dodano grupę użytkownika

en-us	User group deleted
pl	Usunięto grupy użytkownika

en-us	User group deleted
pl	Usuniętych grup użytkowników

en-us	User group deleted
pl	Usunięto grupę użytkownika

en-us	User group for database down message
pl	Grupa użytkowników dla wiadomości o wyłączeniu bazy danych

en-us	User groups
pl	Grupy użytkowników

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
pl	Brak parametrów współdzielenia grupy użytkowników: %1$s dla mapy "%2$s".

en-us	User group updated
pl	Zaktualizowanych grup użytkownika

en-us	User group updated
pl	Zaktualizowano grupę użytkownika

en-us	User group updated
pl	Zaktualizowano grupęy użytkownika

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
pl	Grupa użytkownika o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	User is not allowed to delete himself.
pl	Użytkownik nie może siebie usunąć.

en-us	User macros
pl	Makra użytkownika

en-us	User menu
pl	Menu użytkownika

en-us	Username
pl	Login

en-us	User name
pl	Nazwa użytkownika

en-us	Username and password
pl	Nazwa użytkownika i hasło

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "UserName" and "Content".
pl	Nazwa użytkownika i hasło muszą być przechowywane w sekrecie Vault jako klucze "UserName" oraz "Content".

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
pl	Nazwa użytkownika i hasło muszą być przechowywane w sekrecie Vault jako klucze "username" oraz "content".

en-us	Username attribute
pl	Atrybut użytkownika

en-us	User password
pl	Hasło użytkownika

en-us	User profile
pl	Profil użytkownika

en-us	User/Recipient
pl	Użytkownik/Odbiorca

en-us	User role
pl	Rola użytkownika

en-us	User role "%1$s" already exists.
pl	Rola użytkownika "%1$s" już istnieje.

en-us	User role created
pl	Stworzono rolę użytkownika

en-us	User role deleted
pl	Usunięto role użtykownika

en-us	User role deleted
pl	Usuniętych rówl użtykownika

en-us	User role deleted
pl	Usunięto rolę użytkownika

en-us	User roles
pl	Role użytkownika

en-us	User role updated
pl	Zaktualizowana role użytkownika

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
pl	Rola użytkownika o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	Users
pl	Użytkownicy

en-us	User sessions
pl	Sesje użytkownika

en-us	User settings
pl	Ustawienia użytkownika

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
pl	Brak parametrów współdzielenia użytkownika: %1$s dla mapy "%2$s".

en-us	User type
pl	Typ użytkownika

en-us	User unblocked
pl	Użytkowników odblokowanych

en-us	User unblocked
pl	Użytkownicy odblokowani

en-us	User unblocked
pl	Użytkownik odblokowany

en-us	User updated
pl	Zaktualizowano użytkownika

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
pl	Użytkownik o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	User with username "%1$s" already exists.
pl	Użytkownik o nazwie "%1$s" już istnieje.

en-us	UUIDv4 is expected
pl	UUIDv4 jest wymagany

en-us	Validate URI schemes
pl	Sprawdź schemat URI

en-us	Validation
pl	Sprawdzenie

en-us	Valid URI schemes
pl	Ważny schemat URI

en-us	value
pl	wartość

en-us	Value
pl	Wartość

en-us	Value
pl	Wartość

en-us	value "%1$s" already exists
pl	wartość "%1$s" już isrnieje

en-us	value %1$s already exists
pl	watość %1$s już istnieje

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
pl	Nieprawidłowa wartość "%1$s" dla parametru "grid_align". Do wyboru są "%2$s" oraz "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
pl	Nieprawidłowa wartość "%1$s" dla parametru "grid_show". Do wyboru są "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
pl	Nieprawidłowa wartość "%1$s" dla parametru "grid_show". Do wyboru są "%2$s" oraz "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
pl	Wartość "%1$s" jest zbyt długa dla pola "%2$s" - %3$d znaków. Dozwolona długość to %4$d znaków.

en-us	value "%1$s" not found
pl	nie znaleziono wartości "%1$s"

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
pl	Efektywność cache'a wartości. Prawidłowe parametry to: requests, hits i misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
pl	Statystyki cache'a wartości. Poprawne tryby to: total, free, pfree, used i pused.

en-us	Value cannot be empty.
pl	Wartość nie może być pusta.

en-us	Value data for value name in Windows Registry key.
pl	Dane wartości dla nazwy wartości w kluczu rejestru Windows.

en-us	value is too long
pl	wartość jest za długa

en-us	Value map
pl	Mapa wartości

en-us	Value map "%1$s" already exists.
pl	Mapa wartości "%s" już istnieje.

en-us	Value mapping
pl	Mapowanie wartości

en-us	Value mappings
pl	Mapowanie wartości

en-us	Valuemap with ID "%1$s" is not available on "%2$s".
pl	Mapowanie wartości o ID "%1$s" nie jest dostępna na "%2$s".

en-us	value must be %1$s
pl	wartość musi być jedną z %1$s

en-us	value must be %1$s
pl	wartość musi wynosić %1$s

en-us	value must be %1$s
pl	wartość musi być jedną z %1$s

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
pl	wartość musi być między "%1$s" a "%2$s"

en-us	value must be empty
pl	wartość musi być pusta

en-us	value must be empty or %1$s
pl	wartość musi być pusta lub jedną z %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
pl	wartość musi być pusta lub %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
pl	wartość musi być pusta lub jedną z %1$s

en-us	value must be no greater than "%1$s"
pl	wartość musi być nie większa niż "%1$s"

en-us	value must be no less than "%1$s"
pl	wartość musi być nie mniejsza niż "%1$s"

en-us	value must be one of %1$s
pl	wartośc musi być jedna z %1$s

en-us	value must be within the range of %1$s
pl	wartość musi być wewnątrz przedziału %1$s

en-us	Value: no data
pl	Wartość: brak danych

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
pl	Wartość jakichkolwiek liczników wydajności Windows po angielsku. Zwraca liczbę całkowitę, liczbę zmiennoprzecinkową lub tekst (w zależności od prośby)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
pl	Wartość dowolnego licznika wydajności Windows. Zwraca liczbę całkowitą, zmiennoprzecinkową, ciąg znaków lub tekst (zależnie od zapytania)

en-us	value of first parameter is too long
pl	wartośc pierwszego parametru jest za długa

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
pl	Wartośc tematu MQTT. Format zwracanych danych zależy od treści tematu. Jeśli wieloznaczne symbole są użyte, zwraca wartości tematu w JSOB

en-us	value of new event tag
pl	wartość nowego znacznika zdarzenia

en-us	Value of new event tag
pl	Wartość nowego zdarzenia znacznika

en-us	Value of old event tag
pl	Wartość starego zdarzenia znacznika

en-us	value of second parameter is too long
pl	wartość drugiego paramteru jest za długa

en-us	Value of tag
pl	Wartość znacznika

en-us	value of third parameter must be one of %1$s
pl	wartość trzecigo paramteru mysu być jedną z %1$s

en-us	Values
pl	Wartości

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
pl	Wartości bez nazwy nie są dozwolone w polach formularza.

en-us	Variables
pl	Zmienne

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
pl	Różne informacje o okreśłonych proceach. Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	varpop() - Population variance
pl	varpop() - Wariancja populacji

en-us	varsamp() - Sample variance
pl	varsamp() - Wariancja próby

en-us	Vault API endpoint
pl	Punkt końcowy API Vault

en-us	Vault authentication token
pl	Token uwierzytelniania Vault

en-us	Vault certificates
pl	Certyfikaty Vault

en-us	Vault connection failed.
pl	Połączenie do Vault nie powiodło się.

en-us	Vault provider
pl	Dostawca Vault

en-us	Vault secret
pl	Sekret Vault

en-us	Vault secret path
pl	Ścieżka do sekretu Vault

en-us	Vault secret query string
pl	Zapytanie sekretu Vault

en-us	Vendor
pl	Producent

en-us	Verbose
pl	Szczegółowo

en-us	Verify database certificate
pl	Zweryfikuj certyfikat bazy danych

en-us	Version
pl	Wersja

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
pl	Wersja agenta Zabbix. Zwraca ciąg znaków

en-us	Version of Zabbix server or proxy
pl	Wersja serwera Zabbix lub proxy

en-us	Vertical
pl	Pionowe

en-us	Vertical align
pl	Ułożenie pionowe

en-us	Vertical position
pl	Pozycja wertykalna

en-us	via
pl	przez

en-us	Vietnamese (vi_VN)
pl	Wietnamski (vi_VN)

en-us	View
pl	Podgląd

en-us	View as
pl	Podgląd jako

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Rozmiar przestrzeni wirtualnej w bajtach lub procentach ogółem. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	Visible name
pl	Widoczna nazwa

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
pl	Widoczna nazwa nie może być pusta jeśli host nie posiada swojej nazwy.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
pl	Statystyki cache'a VMware. Poprawne tryby to: total, free, pfree, used i pused.

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id
pl	Dane alarmów klastra VMware, zwraca JSON, <url> - adres URL usługi VMware, <id> - identyfikator klastra VMware

en-us	VMware cluster performance counter, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
pl	Licznik wydajności klastra VMware, <url> - URL usługi VMware, <id> - identyfikator klastra VMware, <path> - ścieżka licznika wydajności, <instance> - instancja licznika wydajności

en-us	VMware cluster property, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id, <prop> - property path
pl	Właściwość klastra VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <id> - identyfikator klastra VMware, <prop> - ścieżka właściwości

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
pl	Stan klastra VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa klastra VMware

en-us	VMware cluster tags array, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id
pl	Tablica tagów klastra VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <id> - identyfikator klastra VMware

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datacenter id
pl	Dane alarmów centrum danych VMware, zwraca JSON, <url> - adres URL usługi VMware, <id> - identyfikator centrum danych VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs. Returns JSON
pl	Centra danych VMware i ich ID. Zwraca JSON.

en-us	VMware datacenters and their IDs, <url> - VMware service URL. Returns JSON
pl	Centra danych VMware i ich identyfikatory, <url> - adres URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	VMware datacenter tags array, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datacenter id. Returns JSON
pl	Tablica tagów centrum danych VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <id> - identyfikator centrum danych VMware. Zwraca JSON

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware datastore name
pl	Dane alarmów magazynu danych VMware, zwraca JSON, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - nazwa magazynu danych VMware

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Statystyki pojemności magazynu danych VMware w bajtach lub procentach ogółem. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	VMware datastore hypervisors list, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name
pl	Lista hipernadzorców magazynu danych VMware, <url> - URL usługi VMware, <datastore> - nazwa magazynu danych

en-us	VMware datastore performance counter, <url> - VMware service URL, <id> - VMware datastore uuid, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
pl	Licznik wydajności magazynu danych VMware, <url> - URL usługi VMware, <id> - identyfikator uuid magazynu dancyh VMware, <path> - ścieżka licznika wydajności, <instance> - instancja licznika wydajności

en-us	VMware datastore property, <url> - VMware service URL, <uuid> - datastore name, <prop> - property path
pl	Właściwość magazynu danych VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - nazwa magazynu danych, <prop> - ścieżka właściwości

en-us	VMware datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
pl	Statysyki odczytu magazynu danych VMware, <url> - URL usługi VMware, <datastore> - nazwa magazynu danych, <mode> - opóźnienie/maksymalne opóźnienie - średnia albo maksimum

en-us	VMware datastore tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware datastore uuid. Returns JSON
pl	Tablica tagów magazynu danych VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - identyfikator uuid magazynu danych VMware. Zwraca JSON

en-us	VMware datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
pl	Statysyki zapisu magazynu danych VMware, <url> - URL usługi VMware, <datastore> - nazwa magazynu danych, <mode> - opóźnienie/maksymalne opóźnienie - średnia albo maksimum

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, <url> - VMware service URL. Returns JSON
pl	VMware Distributed Virtual Switch, <url> - adres URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	VMware event log, <url> - VMware service URL, <mode> - all (default), skip - skip processing of older data
pl	Log zdarzeń VMware, <url> - URL usługi VMware, <mode> - wszystko (domyślnie), pominięcie - pomiń przetwarzanie starszych danych

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, <url> - VMware service URL, <filter> - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, <mode> - state(default)/full. Returns JSON
pl	Wrapper do VMware FetchDVPorts, <url> - adres URL usługi VMware, <filter> - obiekt danych VMware DistributedVirtualSwitchPortCriteria, <mode> - stan (domyślnie)/pełny. Zwraca JSON

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Dane alarmów hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Rozmiar pamięci balonowej hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	UUID BIOSu hiperwizora VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hiperwizora VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Nazwa klastra hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor connection state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Stan połączenia hiperwizora VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hiperwizora VMware

en-us	VMware hypervisor datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns string
pl	Nazwa centrum danych hipernadzorcy, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware. Zwraca łańcuch danych

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
pl	Statystyki odczytu magazynu danych hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware, <datastore> - nazwa magazynu danych, <mode> - opóźnienie

en-us	VMware hypervisor datastores list, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Lista magazynów danych hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
pl	Statystyki zapisu magazynu danych hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware, <datastore> - nazwa magazynu danych, <mode> - opóźnienie

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
pl	Stan czujnika hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware. Zwraca 0 - szary; 1 - zielony; 2 - żółty; 3 - czerwony

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
pl	Stan czujników sprzętowych hipernadzorcy Vmware, <url> - adres usługi Vmware, <uuid> - Nazwa hosta hipernadzorcy VMware. Zwraca JSON

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Model hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Nazwa hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
pl	Statystyki wejścia sieci hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network interface speed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <ifname> - interface name
pl	Szybkość interfejsu sieciowego hiperwizora VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hiperwizora VMware, <ifname> - nazwa interfejsu

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
pl	Statystyki wyjścia sieci hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
pl	Licznik wydajności hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware, <path> - ścieżka licznika wydajności, <instance> - instancja licznika wydajności

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Częstotliwość procesora hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Model procesora hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Użycie procesora hipernadzorcy VMware w Hz, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor property , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <prop> - property path
pl	Właściwość hipernadzorcy VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware, <prop> - ścieżka właściwości