en-us	VMware hypervisor sensors value, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
pl	Wartość czujników hiperwizora VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hiperwizora VMware. Zwraca JSON

en-us	VMware hypervisor serialnumber, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Numer seryjny hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Stan hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
pl	Tablica tagów hipernadzorcy VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware. Zwraca JSON

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Rozmiar ogółem pamięci hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Czas działania hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Rozmiar używanej pamięci hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Nazwa dostawcy hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Wersja hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
pl	Pełna nazwa serwisu VMware, <url> - URL serwisu VMware

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
pl	Wersja serwisu VMware, <url> - URL serwisu VMware

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL
pl	Dane alarmów wirtualnego centrum VMware, zwraca JSON, <url> - adres URL usługi VMware

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine name
pl	Dane alarmów maszyny wirtualnej VMware, zwraca JSON, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - nazwa maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Rozmiar pamięci balonowej maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Używana przestrzeń danych maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Rozmiar skompresowanej pamięci maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <name> - custom attribute name
pl	Wartość niestandardowego atrybutu maszyny wirtualnej VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <name> - nazwa niestandardowego atrybutu

en-us	VMware virtual machine datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns string
pl	Nazwa centrum danych maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware. Zwraca łańcuch danych

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
pl	Statystyki odczytu urządzeń dyskowych maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <instance> - instancja urządzenia dyskowego, <mode> - bps/ops - bajty/operacje na sekundę

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
pl	Statystyki zapisu urządzeń dyskowych maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <instance> - instancja urządzenia dyskowego, <mode> - bps/ops - bajty/operacje na sekundę

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Dysk maszyny wirtualnej VMware wymaga konsolidacji, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
pl	Statystyki systemu plików maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <fsname> - nazwa systemu plików, <mode> - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Użycie pamięci gościa maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Użycie pamięci hosta maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Nazwa hipernadzorcy maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Nazwa maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
pl	Statystyki wejścia interfejsu sieciowego maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <instance> - instancja interfejsu sieciowego, <mode> - bps/pps - bajty/pakiety na sekundę

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
pl	Statystyki wyjścia interfejsu sieciowego maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <instance> - instancja interfejsu sieciowego, <mode> - bps/pps - bajty/pakiety na sekundę

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
pl	Licznik wydajności maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <path> - ścieżka licznika wydajności, <instance> - instancja licznika wydajności

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Stan zasilania maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Rozmiar pamięci prywatnej maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Czas gotowości procesora maszyny wirtualnej VMware w ms, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Użycie procesora maszyny wirtualnej VMware w Hz, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine property, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <prop> - property path
pl	Właściwość maszyny wirtualnej VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <prop> - ścieżka właściwości

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Rozmiar pamięci współdzielonej maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine snapshot state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
pl	Stan migawki maszyny wirtualnej VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware. Zwraca JSON

en-us	VMware virtual machine state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Stan maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Rozmiar pamięci swapowanej maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine tags array, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
pl	Tablica tagów maszyny wirtualnej VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware. Zwraca JSON

en-us	VMware virtual machine tools state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <mode> - version or status
pl	Stan narzędzi maszyn wirtualnych VMware, <url> - adres URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <mode> - wersja lub stan

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Rozmiar pamięci ogółem maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Nieużywana przestrzeń danych maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Niewspółdzielona przestrzeń danych maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Czas działania maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
pl	Status trybu utrzymania hiperwizora VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hiperwizora VMware. Zwraca 0 - nie jest w trybie utrzymania; 1 - jest w trybie utrzymania

en-us	w
pl	w

en-us	W
pl	Ś

en-us	W
pl	O

en-us	W
pl	T

en-us	Warning
pl	Ostrzeżenie

en-us	Warning
pl	Ostrzeżenie

en-us	Warning message
pl	Wiadomość ostrzegająca

en-us	Warning! Unable to retrieve database version.
pl	Uwaga! Nie można ustalić wersji bazy danych.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least (%2$s)
pl	Uwaga! Wersja serwera bazodanowego %1$s nie jest wspierana. Powinna być nie mniejsza niż %2$s

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least %2$s.
pl	Uwaga! Wersja serwera bazodanowego %1$s nie jest wspierana. Powinna być nie mniejsza niż %2$s.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should not be higher than %2$s.
pl	Uwaga! Wersja serwera bazodanowego %1$s nie jest wspierana. Powinna być nie większa niż %2$s.

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
pl	Przepraszamy, maksymalna możliwa liczba elementów do zapamiętania została osiągnięta.

en-us	Web
pl	WWW

en-us	Webhook
pl	Wywołanie zwrotne HTTP - webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
pl	Wywołanie zwrotne HTTP nie ma parametrów

en-us	Web monitoring
pl	Monitorowanie WWW

en-us	Web scenario
pl	Scenariusz sieci www

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
pl	Scenariusz sieci www "%1$s" już istnieje.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
pl	Scenariusz sieci www "%1$s" już istnieje na hoście "%2$s".

en-us	Web scenario added
pl	Dodano scenariusz sieci www

en-us	Web scenario deleted
pl	Usunięto scenariusz sieci www

en-us	Web scenario disabled
pl	Wyłączono scenariusze sieci www

en-us	Web scenario disabled
pl	Wyłączono scenariusze sieci www

en-us	Web scenario disabled
pl	Wyłączono scenariusz sieci www

en-us	Web scenario enabled
pl	Włączono scenariusze sieci www

en-us	Web scenario enabled
pl	Włączono scenariusz sieci www

en-us	Web scenario enabled
pl	Włączono scenariusze sieci www

en-us	Web scenarios
pl	Scenariusze sieci www

en-us	Web scenario updated
pl	Zaktualizowano scenariusz sieci www

en-us	Wed
pl	Śr

en-us	Wednesday
pl	Środa

en-us	Week
pl	Tydzień

en-us	Week
pl	Tydzień

en-us	Weekly
pl	Tygodniowo

en-us	Weight
pl	Waga

en-us	Welcome
pl	Witamy

en-us	Welcome to
pl	Witamy w

en-us	When active
pl	Kiedy włączone

en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
pl	Widżet o współrzędnych X:%3$d, Y:%4$d na stronie #%2$d pupitu "%1$s" jest poza granicami.

en-us	Widget is deprecated.
pl	Widżet jest przestarzały.

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
pl	Widżet jest za mały dla okreśłonej liczby kolumn i wierszy.

en-us	Widget type is not supported in this context.
pl	Typ widżetu nie jest obsługiwany w tym kontekście.

en-us	Width
pl	Szerokość

en-us	With data
pl	Z danymi

en-us	With data collection
pl	Ze zbieraniem danych

en-us	With dependencies
pl	Z zależnościami

en-us	With header row
pl	Z weirszem nagłówka

en-us	Without data
pl	Bez danych

en-us	Without problems
pl	Bez problemów

en-us	Without problems
pl	Bez problemów

en-us	Without triggers
pl	Bez wyzwalaczy

en-us	With problem name
pl	Z nazwą problemu

en-us	With problems
pl	Z problemami

en-us	With problems
pl	Z problemami

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
pl	To ustawienie sprawi, że w tej kolumnie wyświetlane będą jedynie pozycje liczbowe.

en-us	With triggers
pl	Z wyzwalaczami

en-us	Working time
pl	Czas pracy

en-us	Write
pl	Zapis

en-us	wrong discovery rule type
pl	nieprawidłowy typ reguły wykrywania

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
pl	Błędne pola dla hosta "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
pl	Błędne pola dla linku mapy.

en-us	wrong item type
pl	nieprawidłowy typ elementu

en-us	wrong master item type
pl	zły typ pozycji nadrzędnej

en-us	Wrong Module.php class name for module located at %1$s.
pl	Błędna nazwa klasy Module.php dla modułu zlokalizowanego w %1$s.

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
pl	[Błędna wartość dla dnia: "%1$s" ]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
pl	[Błędna wartość dla miesiąca: "%1$s" ]

en-us	Wrong value for "url" field.
pl	Nieprawidłowa wartość dla pola "url".

en-us	X
pl	X

en-us	X1
pl	X1

en-us	X2
pl	X2

en-us	X-Axis
pl	Oś X

en-us	X-Frame-Options HTTP header
pl	Nagłówek HTTP X-Frame-Options

en-us	XML
pl	XML

en-us	XML data
pl	Dane XML

en-us	XML is empty
pl	XML jest pusty

en-us	XML is expected
pl	XML jest oczekiwany

en-us	XML to JSON
pl	XML do JSON

en-us	XML XPath
pl	XML Xpath

en-us	XPath
pl	XPath

en-us	y
pl	y

en-us	Y
pl	Y

en-us	Y1
pl	Y1

en-us	Y2
pl	Y2

en-us	YAML
pl	YAML

en-us	Y-axis
pl	Oś Y

en-us	Y axis MAX value
pl	MAX wartość osi Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
pl	Wartość MAX osi Y musi być większa od wartości MIN osi Y.

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
pl	Wartość MAX osi Y musi być większa od wartości MIN osi Y.

en-us	Y axis MIN value
pl	MIN wartość osi Y

en-us	Y axis side
pl	Strona osi Y

en-us	Year
pl	Rok

en-us	Year
pl	Rok

en-us	Yearly
pl	Rocznie

en-us	Yes
pl	Tak

en-us	Yesterday
pl	Wczoraj

en-us	Y-m-d
pl	Y-m-d

en-us	Y-m-d H:i
pl	Y-m-d H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
pl	Y-m-d H:i:s

en-us	Y-n-d
pl	Y-n-d

en-us	You are logged in as "%1$s".
pl	Jesteś zalogowany jako "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
pl	Nie można wybrać niektórych języków, ponieważ nie zostały one zainstalowane na serwerze.

en-us	You are not logged in
pl	Nie zalogowano.

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
pl	Nie można zamienić hostów dla bieżącego zaznaczenia.

en-us	You cannot switch templates for current selection.
pl	Nie można zamienić szablonów dla bieżącego zaznaczenia.

en-us	You do not have permission to perform this operation.
pl	Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji

en-us	You have no permissions to access this page.
pl	Nie masz uprawnień do dostępu do tej strony.

en-us	You must login to view this page.
pl	Należy się zalogować, aby zobaczyć tą stronę.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
pl	Twoja baza danych nie pracuje poprawnie. Poczekaj proszę kilka minut i spróbuj powtórzyć tą akcję. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się proszę z administratorem. Problem może być spowodowany długim działaniem transakcji lub unieruchomieniem na poziomie wiersza przez Twój system zarządzający bazą damych.

en-us	YYYY-MM-DD
pl	YYYY-MM-DD

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
pl	YYYY-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
pl	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
pl	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
pl	Zabbix

en-us	ZABBIX
pl	Zabbix

en-us	Zabbix agent
pl	Agent Zabbix

en-us	Zabbix agent (active)
pl	Agent Zabbix (aktywny)

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
pl	Zabbix otrzymał nieprawidłowe żądanie.

en-us	Zabbix Integrations
pl	Integracje Zabbix

en-us	Zabbix internal
pl	Wewnętrzny Zabbix

en-us	Zabbix internal authentication
pl	Wewnętrzne uwierzytelnianie Zabbix

en-us	Zabbix login form
pl	Formularz logowania Zabbix

en-us	Zabbix server
pl	Serwer Zabbix

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
pl	Nie można połączyć się z serwerem Zabbix "%1$s". Możliwe przyczyny: 1. Nieprawidłowy "NodeAddress" lub "ListenPort" w "zabbix_server.conf" lub nadpisanie adresu IP/DNS serwera w "zabbix.conf.php"; 2. Nieprawidłowa konfiguracja sieci. 

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
pl	Nie można połączyć z serwerem Zabbix "%1$s". Prawdopodobne przyczyny: 1. Niewłaściwy adres IP/DNS serwera w pliku 'zabbix.conf.php"; 2. Niewłaściwa konfiguracja sieciowa. 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
pl	Serwer Zabbix nie działa: wyświetlane informacje mogą być nieaktualne.

en-us	Zabbix server is running
pl	Serwer Zabbix jest uruchomiony

en-us	Zabbix server name
pl	Nazwa serwera Zabbix

en-us	Zabbix server (proxy)
pl	Zabbix serwer (proxy)

en-us	Zabbix Technical Support
pl	Wsparcie Techniczne Zabbix

en-us	Zabbix trapper
pl	Trapper Zabbix

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
pl	poziom przybliżenia musi być pomiędzy "%1$s" a "%2$s"

en-us	Zoom out
pl	Pomniejsz

en-us	(0 - infinitely)
pl	(0 - nieskończenie)

en-us	0 or 1
pl	0 lub 1

en-us	(0 - use action default)
pl	(0 - użyj domyślnej opcji)

en-us	0 - use default port
pl	0 - użyj domyślnego portu

en-us	100 busiest triggers
pl	100 najbardziej zajętych wyzwalaczy

en-us	10 seconds
pl	10 sekund

en-us	12-hour
pl	12-godzinny

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
pl	liczba znaków %1$d przekracza maksymalną liczbę znaków %2$d

en-us	%1$d day
pl	%1$d dzień

en-us	%1$d day
pl	%1$d dni

en-us	%1$d day
pl	%1$d dni

en-us	%1$d matches for %2$s found
pl	odnaleziono %1$d dopasowań na %2$s zapytań

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
pl	Pokazano %1$d z %3$d%2$s problemów

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
pl	Pokazano %1$d z %3$d%2$s problemów

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
pl	Pokazano %1$d z %3$d%2$s problemów

en-us	%1$d problems selected.
pl	%1$d wybranych problemów

en-us	1 minute
pl	1 minuta

en-us	(%1$s %2$s)
pl	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s: %2$s
pl	%1$s: %2$s

en-us	%1$s. %2$s: %3$s. %4$s.
pl	%1$s. %2$s: %3$s. %4$s.

en-us	%1$s action
pl	%1$s akcji

en-us	%1$s action
pl	%1$s akcje

en-us	%1$s action
pl	%1$s akcja

en-us	%1$s characters
pl	%1$s znaków

en-us	%1$s characters remaining
pl	Pozostało %1$s znaków

en-us	"%1$s" date must be less than "%2$s" date.
pl	Data "%1$s" musi być mniejsza niż data "%2$s".

en-us	%1$s event
pl	%1$s zdarzenie

en-us	%1$s event
pl	%1$s zdarzeń

en-us	%1$s event
pl	%1$s zdarzenia

en-us	%1$s group pattern
pl	Wzorzec grupy %1$s

en-us	%1$s host in maintenance
pl	%1$s hostów w utrzymaniu

en-us	%1$s host in maintenance
pl	%1$s host w utrzymaniu

en-us	%1$s host in maintenance
pl	%1$s hostów w utrzymaniu

en-us	%1$s hour
pl	%1$s godzin

en-us	%1$s hour
pl	%1$s godzina

en-us	%1$s hour
pl	%1$s godzin

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
pl	"%1$s" zamiast "%2$s"

en-us	"%1$s" is expected
pl	oczekiwano "%1$s"

en-us	%1$s item
pl	%1$s pozycji

en-us	%1$s item
pl	%1$s pozycja

en-us	%1$s item
pl	%1$s pozycje

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
pl	%1$s [Wiersz: %2$s | Kolumna: %3$s]

en-us	%1$s message
pl	%1$s wiadomości

en-us	%1$s message
pl	%1$s wiadomości

en-us	%1$s message
pl	%1$s wiadomość

en-us	%1$s minute
pl	%1$s minuty

en-us	%1$s minute
pl	%1$s minut

en-us	%1$s minute
pl	%1$s minuta

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
pl	"%1$s" musi być pustym ciągiem znaków lub być większy niż "%2$s".

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
pl	%1$s z %2$s element jest w stanie problem

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
pl	%1$s z %2$s elementów jest w stanie problem

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
pl	%1$s z %2$s elementów jest w stanie problem

en-us	%1$s or %2$s - allows the page to be displayed only in a frame on the same origin as the page itself
pl	%1$s lub %2$s — pozwala na wyświetlenie strony tylko w ramce o tym samym źródle co sama strona

en-us	%1$s or %2$s - prevents the page from being displayed in a frame, regardless of the site attempting to do so
pl	%1$s lub %2$s — zapobiega wyświetlaniu strony w ramce, niezależnie od tego, która witryna próbuje to zrobić

en-us	%1$s.php class must extend %2$s for module located at %3$s.
pl	Klasa %1$s.php musi rozszerzać %2$s dla modułu znajdującego się w %3$s.

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
pl	wybrano %1$s, użyj strzałek oraz klawisza enter, by zmienić wybór i zatwierdzić

en-us	%1$s problem
pl	%1$s problemów

en-us	%1$s problem
pl	%1$s problem

en-us	%1$s problem
pl	%1$s problemy

en-us	%1$s problem in total
pl	%1$s problemy łącznie

en-us	%1$s problem in total
pl	%1$s problem łącznie

en-us	%1$s problem in total
pl	%1$s problemów łącznie

en-us	%1$s, read only
pl	%1$s, tylko do odczytu

en-us	%1$s retry left
pl	zostały %1$s próby

en-us	%1$s retry left
pl	zostało %1$s prób

en-us	%1$s retry left
pl	została %1$s próba

en-us	%1$s second
pl	%1$s sekundy

en-us	%1$s second
pl	%1$s sekunda

en-us	%1$s second
pl	%1$s sekund

en-us	%1$s, selected
pl	%1$s, wybrano

en-us	%1$s, Severity, %2$s
pl	%1$s, Poziom, %2$s

en-us	%1$sth percentile: %2$s
pl	%1$s. percentyl: %2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
pl	%1$s - wyrzucony przez moduł zlokalizowany w %2$s.

en-us	%1$s unacknowledged problem
pl	%1$s niepotwierdzone problemy

en-us	%1$s unacknowledged problem
pl	%1$s niepotwierdzonych problemów

en-us	%1$s unacknowledged problem
pl	%1$s niepotwierdzony problem

en-us	"%1$s" value must be less than or equal to "%2$s" value
pl	wartość "%1$s" musi być mniejsza lub równa wartości "%2$s"

en-us	%1$s (year %2$s)
pl	%1$s (rok %2$s)

en-us	24-hour
pl	24-godzinny

en-us	24x7
pl	24x7

en-us	30 seconds
pl	30 sekund

en-us	3D view
pl	Widok 3D

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
pl	%4$s nieudana próba logowania. Ostatnia nieudana próba z %1$s %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
pl	%4$s nieudane próby logowania. Ostatnia nieudana próba z %1$s %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
pl	%4$s nieudanych prób logowania. Ostatnia nieudana próba z %1$s %2$s %3$s.

en-us	500 latest values
pl	500 ostatnich wartości

en-us	5 minutes
pl	5 minut

en-us	5 seconds
pl	5 sekund

en-us	A
pl	Ś

en-us	a boolean is expected
pl	oczekiwana wartość boolowska

en-us	a boolean value is expected
pl	spodziewano się wartości logicznej

en-us	Above value
pl	Powyżej wartości

en-us	abs() - Absolute value
pl	abs() - Wartość bezwzględna

en-us	Abscissa
pl	Odcięta

en-us	Access denied
pl	Dostęp zabroniony

en-us	Access denied!
pl	Dostęp zabroniony!

en-us	Access to actions
pl	Dostęp do akcji

en-us	Access to API
pl	Dostęp do API

en-us	Access to modules
pl	Dostęp do modułów

en-us	Access to services
pl	Dostęp do usług

en-us	Access to UI elements
pl	Dostęp do elementów UI

en-us	a character string, integer or floating point value is expected
pl	oczekiwany jest ciąg znaków, liczba całkowita lub wartość zmiennoprzecinkowa

en-us	a character string is expected
pl	oczekiwano ciągu znaków

en-us	Ack
pl	Potwierdzone

en-us	Ack
pl	Potwierdzone

en-us	Acknowledge
pl	Potwierdzenie

en-us	Acknowledged
pl	Potwierdzone

en-us	Acknowledged PROBLEM events
pl	Potwierdzone zdarzenia w stanie PROBLEM

en-us	Acknowledged RESOLVED events
pl	Oznacz zdarzenia ROZWIĄZANE

en-us	Acknowledge problems
pl	Potwierdzanie problemów

en-us	acos() - The arccosine of a value as an angle, expressed in radians
pl	acos() - arcus cosinus z wartości jako kąta wyrażonego w radianach

en-us	Action
pl	Akcja

en-us	Action
pl	Akcja

en-us	Action "%1$s" already exists.
pl	Akcja "%1$s" już istnieje.

en-us	Action "%2$s" is not available for user role "%1$s".
pl	Akcja "%2$s" nie jest dostępna dla roli użytkownika %1$s".

en-us	Action added
pl	Dodano akcję

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
pl	Akcja klasy %1$s musi rozszerzyć %2$s klasę.

en-us	Action deleted
pl	Usunięto akcję

en-us	Action deleted
pl	Usunięto akcję

en-us	Action disabled
pl	Wyłączono akcje

en-us	Action disabled
pl	Wyłączono akcje

en-us	Action disabled
pl	Wyłączono akcję

en-us	Action enabled
pl	Włączono akcje

en-us	Action enabled
pl	Włączono akcje

en-us	Action enabled
pl	Włączono akcję

en-us	Action log
pl	Log akcji

en-us	Action operation
pl	Operacja akcji

en-us	Actions
pl	Akcje

en-us	Actions
pl	Akcje

en-us	Action updated
pl	Zaktualizowano akcję

en-us	Action with ID "%1$s" is not available.
pl	Akcja o identyfikatorze „%1$s” jest niedostępna.

en-us	Active
pl	Aktywny

en-us	Active
pl	Aktywne

en-us	Active checks
pl	Sprawdzenia aktywne

en-us	Active since
pl	Aktywne od

en-us	Active till
pl	Aktywne do

en-us	a date in YYYY-MM-DD format is expected
pl	spodziewano się daty w formacie RRRR-MM-DD

en-us	a date is expected
pl	spodziewano się daty

en-us	Add
pl	Dodaj

en-us	Add a new widget
pl	Dodaj nowy widżet

en-us	Add child element
pl	Dodaj element potomny

en-us	Add child elements
pl	Dodaj elementy potomne

en-us	Add child service
pl	Dodaj usługę podrzędną

en-us	Add child services
pl	Dodaj usługi podrzędne

en-us	Added
pl	Dodano

en-us	Added, %1$s
pl	Dodaj %1$s

en-us	Add from
pl	Dodaj z

en-us	Add from host
pl	Dodaj z hosta

en-us	Add from template
pl	Dodaj z szablonu

en-us	Add host
pl	Dodaj host

en-us	Add host trigger
pl	Dodaj wyzwalacz hosta

en-us	Add item column
pl	Dodaj kolumnę pozycji

en-us	Additional rule
pl	Dodatkowa reguła

en-us	Additional rules
pl	Dodatkowe reguły

en-us	Add (message type limit reached)
pl	Dodaj (typ wiadomości osiągnął limit)

en-us	Add missing
pl	Dodaj brakujący

en-us	Add multiple maps
pl	Dodaj wiele map

en-us	Add new data set
pl	Dodaj nowy zbiór danych

en-us	Add new interface
pl	Dodaj nowy interfejs

en-us	Add new override
pl	Dodaj nowe sterowanie

en-us	ADD OVERRIDE
pl	DODAJ NADPISANIE

en-us	Add page
pl	Dodaj stronę

en-us	Add parent services
pl	Dodaj usługi nadrzędne

en-us	Add problem comments
pl	Dodawanie komentarza do problemu

en-us	Add prototype
pl	Dodaj prototyp

en-us	Address
pl	Adres

en-us	Add scheduled report
pl	Dodaj raport okresowy

en-us	Add services
pl	Dodaj usługi

en-us	Add submaps
pl	Dodaj podmapę

en-us	Add to favorites
pl	Dodaj do ulubionych

en-us	Add to host group
pl	Dodaj do grupy hostów

en-us	Add to host groups
pl	Dodaj do grup hostów

en-us	Add user
pl	Dodaj użytkownika

en-us	Add user group
pl	Dodaj grupę użytkowników

en-us	Add widget
pl	Dodaj widżet

en-us	a digit
pl	cyfra

en-us	Admin
pl	Admin

en-us	Administration
pl	Administracja

en-us	a DNS name is expected
pl	oczekiwano nazwy DNS

en-us	Advanced configuration
pl	Ustawienia zaawansowane

en-us	Advanced labels
pl	Zaawansowane etykiety

en-us	Advanced options
pl	Opcje zaawansowane

en-us	affects only filtered data
pl	dotyczy wyłącznie danych przefiltrowanych

en-us	a floating point value is expected
pl	oczekiwano zmiennoprzecinkowej wartości punktu

en-us	After value
pl	Wartość po

en-us	Age
pl	Wiek

en-us	Age less than
pl	Wiek mniej niż

en-us	agent
pl	agent

en-us	Agent
pl	Agent

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
pl	Sprawdzenie dostępności agenta. Nic nie zwróciło - niedostępny, 1 - dostępny

en-us	Agent encryption
pl	Szyfrowanie agenta

en-us	Agent host metadata. Returns string
pl	Metadane hosta, na którym działa agent. Zwraca string

en-us	Agent host name. Returns string
pl	Nazwa hosta agenta. Zwraca ciąg znaków

en-us	Agent interfaces
pl	Interfejsy agenta

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
pl	Sprawdza rodzaj Agenta. Zwraca 1 - dla Zabbix agenta; 2 - dla Zabbix agenta 2

en-us	Aggregate
pl	Agregacja

en-us	Aggregate functions
pl	Funkcje agregujące

en-us	Aggregation function
pl	Funkcja agregująca

en-us	Aggregation interval
pl	Agregacja odstępów

en-us	a hexadecimal color code (6 symbols) is expected
pl	spodziewano się heksadecymalnego kodu koloru (6 znaków)

en-us	ALARM CLOCK
pl	ALARM

en-us	Alert message
pl	Wiadomość ostrzegawcza

en-us	Alerts
pl	Alerty

en-us	Algorithm
pl	Algorytm

en-us	Alias
pl	Alias (Login)

en-us	Align map elements
pl	Dopasuj elementy map

en-us	all
pl	Wszystkie

en-us	All
pl	Wszystkie

en-us	All dashboards
pl	Wszystkie pulpity

en-us	All graphs
pl	Wszystkie wykresy

en-us	All groups
pl	Wszystkie grupy

en-us	All hosts
pl	Wszystkie hosty

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
pl	Wszystkie połączenia powinny mieć określone pola "Name" i "URL"

en-us	All maps
pl	Wszystkie mapy

en-us	all media
pl	wszystkie media

en-us	allowed count of dependency levels would be exceeded
pl	dopuszczalna ilość poziomów zależności zostałaby przekroczona

en-us	allowed count of dependent items would be exceeded
pl	dopuszczalna ilość pozycji zależnych zostałaby przekroczona

en-us	Allowed hosts
pl	Dopuszczalne hosty

en-us	Allowed methods
pl	Dopuszczalne metody

en-us	Allow list
pl	Zezwól na listę

en-us	Allow manual close
pl	Zezwól na zamknięcie ręczne

en-us	All problems
pl	Wszystkie problemy

en-us	All problems if tag values match
pl	Wszystkie problemy, jeśli wartość znacznika zgadza się

en-us	All services
pl	Wszystkie usługi

en-us	All tags
pl	Wszystkie znaczniki

en-us	All templates
pl	Wszystkie szablony

en-us	a low-level discovery macro is expected
pl	oczekiwane wykrywanie makra niskiego poziomu

en-us	Also used as legend label for aggregated data sets.
pl	Użyte również jako etykieta legendy dla zagregowanych zbiorów danych.

en-us	Alternatively, you can install it manually:
pl	Alternatywnie, można zainstalować to ręcznie:

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Ilość fizycznej pamięci, która jest zamieniona na przestrzeń pliku wymiany, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - unikalny globalny identyfikator wirtualnej maszyny VMware

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Ilość fizycznej pamięci, która jest zamieniona na przestrzeń pliku wymiany, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Ilość fizycznej pamięci zyżytej na kopie stron fizycznej pamięci, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - unikalny globalny identyfikator wirtualnej maszyny VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Ilość fizycznej pamięci zyżytej na kopie stron fizycznej pamięci, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware 

en-us	Analog
pl	Analogowy

en-us	an array is expected
pl	oczekiwano tablicy

en-us	an array or a character string is expected
pl	oczekiwano tablicy lub ciągu znaków

en-us	an array or object is expected
pl	spodziewano się listy lub obiektu

en-us	and
pl	i

en-us	And
pl	I

en-us	And/Or
pl	I/Lub

en-us	an empty string is expected
pl	oczekiwano pustego ciągu znaków

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
pl	oczekiwano parzystej liczby znaków heksadecymalnych

en-us	an explicit time is expected
pl	oczekiwano jawnego czasu

en-us	an identifier is not defined in the formula
pl	identyfikator nie jest zdefiniowany w formule

en-us	an integer is expected
pl	oczekiwano liczby całkowitej

en-us	an IP address is expected
pl	oczekiwano adresu IP

en-us	an item ID is expected
pl	oczekiwano ID pozcyji

en-us	an item/item prototype ID is expected
pl	oczekiwano Id pozycji lub prototypu pozycji

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
pl	Prototyp pozycji z kluczem „%1$s” już istnieje na hoście „%2$s”.

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
pl	Prototyp pozycji z kluczem „%1$s” już istnieje na szablonie „%2$s”.

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
pl	Pozycja z kluczem „%1$s” już istnieje na hoście „%2$s”.

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
pl	Pozycja z kluczem „%1$s” już istnieje na szablonie „%2$s”.

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
pl	Reguła LLD z kluczem „%1$s” już istnieje na hoście „%2$s”.

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
pl	Reguła LLD z kluczem „%1$s” już istnieje na szablonie „%2$s”.

en-us	Annually
pl	Rocznie

en-us	a number has too many fractional digits
pl	liczba ma za dużo cyfr po przecinku

en-us	a number is expected
pl	oczekiwano liczby

en-us	a number is too large
pl	oczekiwana liczba jest za duża

en-us	a numeric value is expected
pl	oczekiwano wartości numerycznej

en-us	an unsigned integer is expected
pl	oczekiwano liczby całkowitej bez znaku

en-us	an uppercase and a lowercase Latin letter
pl	wielką i małą literę alfabetu łacińskiego

en-us	Any
pl	Dowolny

en-us	Any character string included
pl	Dowolny ciąg znaków zawiera

en-us	API access
pl	Dostęp API

en-us	API methods
pl	Metody API

en-us	API token
pl	Token API

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
pl	Token API "%1$s" jest już w użyciu przez użytkownika o userid "%2$s".

en-us	API token added
pl	Dodano token API

en-us	API token deleted
pl	Usunięto Tokeny API

en-us	API token deleted
pl	Usunięto Token API

en-us	API token deleted
pl	Usunięto Tokeny API

en-us	API token disabled
pl	Wyłączono Tokeny API

en-us	API token disabled
pl	Wyłączono Tokeny API

en-us	API token disabled
pl	Wyłączono Token API

en-us	API token enabled
pl	Włączono Tokeny API

en-us	API token enabled
pl	Włączono Token API

en-us	API token enabled
pl	Włączono Tokeny API

en-us	API token expired.
pl	Token API wygasł.

en-us	API tokens
pl	Tokeny API

en-us	API token updated
pl	Zaktualizowano Token API

en-us	Application error.
pl	Błąd aplikacji.

en-us	Apply
pl	Zastosuj

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
pl	Dodaj uprawnienia i filtry znaczników do wszystkich podgrup

en-us	Apply permissions to all subgroups
pl	Zastosuj uprawnienia do wszystkich podgrup

en-us	Approaching
pl	Nadchodzące

en-us	Approximation
pl	Przybliżenie

en-us	Apr
pl	Kwi

en-us	April
pl	Kwiecień

en-us	Area size
pl	Wielkość obszaru

en-us	Area type
pl	Typ obszaru

en-us	a relative time is expected
pl	spodziewano się względnego czasu

en-us	Are you sure you want to delete?
pl	Czy na pewno chcesz usunąć?

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
pl	Na pewno usunąć ten filtr?

en-us	Are you sure you want to perform this action?
pl	Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

en-us	Arithmetic
pl	Arytmetyka

en-us	as Blue
pl	jako Niebieskie

en-us	ascending
pl	rosnąco

en-us	ascii() - Returns the ASCII code of the leftmost character of the value
pl	ascii() - Zwraca kod ASCII skrajnie lewego znaku podanej wartości

en-us	as Green
pl	jako Zielone

en-us	asin() - The arcsine of a value as an angle, expressed in radians
pl	acsin() - arcus sinus z wartości jako kąta wyrażonego w radianach

en-us	As is
pl	Tak jak jest

en-us	a special character
pl	znak specjalny

en-us	As plain text
pl	Jako zwykły tekst

en-us	as Red
pl	jako Czerwone

en-us	Assertions
pl	Zapewnienia

en-us	Asset tag
pl	Etykieta zasobu

en-us	a string, number or null value is expected
pl	spodziewano się ciągu znaków, liczby lub wartości null

en-us	a string of space-separated hostnames; adding %1$s to the list allows the page to be displayed in a frame on the same origin as the page itself
pl	ciąg nazw hostów oddzielonych spacjami; dodanie %1$s do listy umożliwia wyświetlenie strony w ramce o tym samym pochodzeniu, co sama strona

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
pl	O %1$s:%2$s %3$s co %4$s tydzień

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
pl	O %1$s:%2$s %3$s co %4$s tydzień

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
pl	Każdego tygodnia o %1$s:%2$s %3$s

en-us	At %1$s:%2$s every day
pl	O %1$s:%2$s co %3$s dzień

en-us	At %1$s:%2$s every day
pl	O %1$s:%2$s co %3$s dzień

en-us	At %1$s:%2$s every day
pl	Każdego dnia o %1$s:%2$s

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
pl	O %1$s:%2$s w %3$s %4$s w każdy(ą) %5$s

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
pl	O %1$s:%2$s w %3$s w każdy(ą) %4$s

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (exprue) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
pl	atan2() - Arcus tangens dla punktu o wskazanej rzędnej i odciętej, określony jako kąt w radianach

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (value) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
pl	atan2() - Arcus tangens współrzędnych rzędnej (wartości) i odciętych określony jako kąt, wyrażony w radianach

en-us	atan() - The arctangent of a value as an angle, expressed in radians
pl	atan() - arcus tangens z wartości jako kąta wyrażonego w radianach

en-us	At (hour:minute)
pl	O (godzina:minuta)

en-us	a time is expected
pl	oczekiwano czasu

en-us	a time period is expected
pl	oczekiwano okresu czasu

en-us	a time range is expected
pl	oczekiwano zakresu czasu

en-us	a timestamp is too large
pl	znacznik czasu jest zbyt duży

en-us	a time unit is expected
pl	oczekiwano jednostki czasu

en-us	At least one action is mandatory.
pl	Przynajmniej jedna akcja jest wymagana.

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
pl	Przynajmniej jeden aktywny użytkownik musi posiadać role "%1$s".

en-us	at least one day of the week must be selected
pl	musi zostać wybrany przynajmniej jeden dzień tygodnia

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
pl	Przynajmniej jeden dzień tygodnia lub miesiąca musi zostać wybrany.

en-us	At least one host group or host must be selected.
pl	Przynajmniej jedna grupa hosta lub host muszą być wybrane.

en-us	At least one host or template must be specified.
pl	Przynajmniej jeden host lub szablon musi zostać wybrany.

en-us	At least one LDAP server must exist.
pl	Musi istnieć co najmniej jeden serwer LDAP.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
pl	Przynajmniej jedna baza MySQL, PostgreSQL lub Oracle powinna być wspierana.

en-us	At least one operation must be selected.
pl	Przynajmniej jedna operacja musi być wybrana.

en-us	At least one operation must exist.
pl	Przynajmnniej jedna operacja musi istnieć.

en-us	at least one override option must be specified
pl	co najmnniej jedna opcja sterownia musi być określona

en-us	At least one parameter "%1$s" or "%2$s" must be enabled.
pl	Musi być włączony co najmniej jeden parametr: "%1$s" lub "%2$s".

en-us	At least one UI element must be checked.
pl	Przynajmniej jeden element UI musi być sprawdzony.

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
pl	Przynajmniej jeden element UI musi być włączony dla roli użytkownika "%1$s".

en-us	At least one update operation or message is mandatory
pl	Przynajmniej jedna aktualizacja operacji jest obowiązkowa

en-us	At least one update operation or message must exist.
pl	Przynajmniej jedna aktualizacja operacji lub wiaodmości musi istnieć.

en-us	At least one user or user group must be selected.
pl	Przynajmniej jeden użytkownik lub grupa musi być wybrane.

en-us	At least one user or user group must be specified.
pl	Przynajmniej jeden użytkownik lub grupa użytkowników musi zostać wybrana.

en-us	Attempt interval
pl	Próba odstępu

en-us	Attempts
pl	Próby

en-us	Attribute
pl	Atrybut

en-us	Attribution
pl	Atrybucja

en-us	Attribution HTML
pl	Atrybucja HTML

en-us	Attribution text
pl	Tekst atrybucji

en-us	Audit
pl	Audyt

en-us	Audit log
pl	Log audytu

en-us	Audit settings
pl	Ustawienia audytu

en-us	Aug
pl	Sie

en-us	August
pl	Sierpień

en-us	Authentication
pl	Uwierzytelnianie

en-us	Authentication algorithm
pl	Algorytm uwierzytelniania

en-us	Authentication failed: %1$s.
pl	Uwierzytelnienie nieudane: %1$s.

en-us	Authentication method
pl	Metoda uwierzytelniania

en-us	Authentication passphrase
pl	Hasło uwierzytelniania

en-us	Authentication protocol
pl	Protokół uwierzytelniania

en-us	Authentication settings updated
pl	Ustawienia uwierzytelniania zaktualizowane

en-us	AuthN requests
pl	Prośba o uwierzytelnienie

en-us	Author
pl	Autor

en-us	Authorization
pl	Autoryzacja

en-us	Auth token
pl	Token autoryzujący

en-us	Auto
pl	Automatycznie

en-us	Auto
pl	Auto

en-us	Auto-login
pl	Automatyczne logowanie

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
pl	Opcje automatycznego logowania i wylogowania nie mogą być razem włączone.

en-us	Auto-logout
pl	Automatyczne wylogowanie

en-us	Automatic
pl	Automatyczny

en-us	Automatic icon mapping
pl	Automatyczne mapowanie ikon

en-us	Automatic icon selection
pl	Automatyczny wybór ikon

en-us	autoregistered host
pl	host automatycznie zarejestrowany

en-us	autoregistration
pl	autorejestracja

en-us	Autoregistration
pl	Rejestracja automatyczna

en-us	Autoregistration actions
pl	Akcje autorejestracji

en-us	Autoregistration data storage period
pl	Okres przechowywania danych autorejestracji

en-us	Availability
pl	Dostępność

en-us	Availability report
pl	Raport dostępności

en-us	Available
pl	Dostępny

en-us	Available
pl	Dostępny

en-us	Average
pl	Średni

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
pl	Średnia liczba pozostających zapytań odczytu do dysku wirtualnego podczas interwału zbierania , "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator wirtualnej maszyny VMware, "instance" - instancja urządzenia dyskowego

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
pl	Średnia liczba pozostających zapytań odczytu do dysku wirtualnego podczas okresowych danych ,  <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware, <instance> - instancja urządzenia dyskowego

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
pl	Średnia liczba pozostających zapytań zapisu do dysku wirtualnego podczas interwału zbierania , "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator wirtualnej maszyny VMware, "instance" - instancja urządzenia dyskowego

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
pl	Średnia liczba pozostających zapytań zapisu do dysku wirtualnego podczas okresowych danych ,  <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware, <instance> - instancja urządzenia dyskowego

en-us	avg
pl	śr

en-us	avg() - Average value of a period T
pl	avg() - średnia wartośc okresu T

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
pl	Unikaj haseł, które są łatwe do odgadnięcia

en-us	Axes
pl	Osie

en-us	Back
pl	Wstecz

en-us	Background
pl	Tło

en-us	Background color
pl	Kolor tla

en-us	Background image
pl	Obraz tła

en-us	Bar
pl	Belka

en-us	Base color
pl	Kolor podstawowy

en-us	Base DN
pl	Bazowa DN

en-us	baselinedev() - Returns the number of deviations between data periods in seasons and the last data period
pl	baselinedev() - Porównuje dane z ostatniego okresu oraz przeszłych okresów w podanych sezonach i zwraca liczbę odchyleń

en-us	baselinewma() - Calculates baseline by averaging data periods in seasons
pl	baselinewma() - Oblicza linię bazową przez uśrednienie okresów w danych sezonach 

en-us	Basic
pl	Podstawowy

en-us	Bearer
pl	Okaziciel

en-us	Bearer token
pl	Token okaziciela

en-us	Before value
pl	Wartość przed

en-us	Below value
pl	Poniżej wartości

en-us	between() - Checks if a value belongs to the given range (1 - in range, 0 - otherwise)
pl	between() - Sprawdza czy dana wartość mieści się we wskazanym przedziale (1 - tak, 0 - nie)

en-us	Bind DN
pl	DN dostępu

en-us	Bind password
pl	Hasło dostępu

en-us	bitand() - Bitwise AND
pl	bitand() - Bitowa koniunkcja (AND)

en-us	bitlength() - Returns the length in bits
pl	bitlength() - Zwraca długość wyrażoną w bitach

en-us	bitlshift() - Bitwise shift left
pl	bitlshift() - Przesunięcie bitów w lewo

en-us	bitnot() - Bitwise NOT
pl	bitnot() - Bitowe zaprzeczenie

en-us	bitor() - Bitwise OR
pl	bitor() - Bitowa alternatywa

en-us	bitrshift() - Bitwise shift right
pl	bitrshift() - Przesunięcie bitów w prawo

en-us	Bits to shift
pl	Bity do przesunięcia

en-us	Bitwise functions
pl	Operacje na bitach

en-us	bitxor() - Bitwise exclusive OR
pl	bitxor() - Bitowa alternatywa rozłączna

en-us	blinking
pl	migotanie

en-us	Blocked
pl	Zablokowane

en-us	Blue
pl	Niebieski

en-us	Body
pl	Treść

en-us	Body and headers
pl	Treść i nagłówki

en-us	Bold
pl	Pogrubione

en-us	Bold line
pl	Gruba linia

en-us	Boolean to decimal
pl	Boolowski do dziesiętnego

en-us	Border
pl	Obwódka

en-us	Border color
pl	Kolor obwódki

en-us	Border type
pl	Rodzaj obwódki

en-us	Border width
pl	Szerokość pogrubienia

en-us	Both passwords must be equal.
pl	Podane hasła muszą być takie same.

en-us	both username and password should be either present or empty
pl	zarówno nazwa użytkownika i hasło powinny być obecne lub puste

en-us	both vendor_name and vendor_version should be either present or empty
pl	zarówno vendor_name i vendor_version powinny być obecne lub puste

en-us	Bottom
pl	Na dole

en-us	Bottom N
pl	Ostatnie N

en-us	Bring forward
pl	Przenieś na przód

en-us	Bring to front
pl	Przenieś na zewnątrz

en-us	Bulgarian (bg_BG)
pl	Bułgarski (bg_BG)

en-us	By host
pl	Wg hosta

en-us	bytelength() - Returns the length in bytes
pl	bytelength() - Zwraca długość wyrażoną w bajtach

en-us	By trigger template
pl	Wg szablonu wyzwalacza

en-us	calculated
pl	obliczony

en-us	Calculated
pl	Obliczona

en-us	Calendar
pl	Kalendarz

en-us	Callback
pl	Callback

en-us	can be used to add "@2x" to the URL to load retina tiles.
pl	może zostać użyty by dodać "@2x" do adresu URL celem załadowania kafelków retina.

en-us	Cancel
pl	Anuluj

en-us	Cannot add action
pl	Nie można dodać akcji

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
pl	Nie można dodać nienumerycznej pozycji "%1$s" do wykresu "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
pl	Nie można dodać nienumerycznej pozycji "%1$s" do prototypu wykresu "%2$s".

en-us	Cannot add API token
pl	Nie można dodać tokenu API

en-us	Cannot add correlation
pl	Nie można dodać korelacji

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
pl	Nie można dodać strony do pulpitu: osiągnięty został maksymalny limit %1$d stron.

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
pl	Nie można utworzyć zależności szablonu od hosta.

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
pl	Nie można dodać zależności od wyzwalacza "%1$s:%2$s" do nieistniejącego wyzwalacza "%3$s:%4$s".

en-us	Cannot add discovery rule
pl	Nie można dodać reguły wykrycia

en-us	Cannot add graph
pl	Nie można dodać wykresu

en-us	Cannot add graph prototype
pl	Nie można dodać prototypu wykresu

en-us	Cannot add group
pl	Nie można dodać grupy

en-us	Cannot add host
pl	Nie można dodać hosta

en-us	Cannot add host group
pl	Nie można dodać grupy hostów

en-us	Cannot add host prototype
pl	Nie można dodać prototypu hosta

en-us	Cannot add image
pl	Nie można dodać obrazu

en-us	Cannot add item
pl	Nie można dodać pozycji

en-us	Cannot add item prototype
pl	Nie można dodać prototypu pozycji

en-us	Cannot add maintenance
pl	Nie można dodać utrzymania

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
pl	Nie można dodać elementu mapy "%1$s" z powodu odwołania cyklicznego.

en-us	Cannot add media type
pl	Nie można dodać typu mediów

en-us	Cannot add module: %1$s.
pl	Nie można dodać modułu: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
pl	Nie można dodać modułów: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
pl	Nie można dodać modułów: %1$s.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
pl	Nie można dodać więcej niż jednej pozycji typu "Suma wykresu" na wykresie "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
pl	Nie można dodać więcej niż jednej pozycji typu "Suma wykresu" do prototypu wykresu "%1$s".

en-us	Cannot add network map
pl	Nie można dodać mapy sieci

en-us	Cannot add proxy
pl	Nie można dodać proxy

en-us	Cannot add regular expression
pl	Nie można dodać wyrażenia regularnego

en-us	Cannot add scheduled report
pl	Nie można dodać raportu okresowego

en-us	Cannot add script
pl	Nie można dodać skryptu

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
pl	Nie można dodać podmapy. Osiągnięto maksymalną głębokość.

en-us	Cannot add template
pl	Nie można dodać szablonu

en-us	Cannot add template group
pl	Nie można dodać grupy szablonów

en-us	Cannot add trigger
pl	Nie można dodać wyzwalacza

en-us	Cannot add trigger prototype
pl	Nie można dodać prototypu wyzwalacza

en-us	Cannot add user
pl	Nie można dodać użytkownika

en-us	Cannot add user group
pl	Nie można dodać użytkownika grupy

en-us	Cannot add web scenario
pl	Nie można dodać scenariusza sieci www

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
pl	Nie można dodać widżetu: za mało miejsca na panelu.

en-us	Cannot add widget: no widgets available.
pl	Nie można dodać widżetu: brak dostępnych widżetów.

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of host "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
pl	Nie można przypisać pola inwentarza „%1$s” do pozycji z kluczem „%2$s” hosta „%3$s”, ponieważ jest już zajęty przez pozycję z kluczem „%4$s”.

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of template "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s"
pl	Nie można przypisać pola inwentarza „%1$s” do pozycji z kluczem „%2$s” szablonu „%3$s”, ponieważ jest już zajęty przez pozycję z kluczem „%4$s”.

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of template "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
pl	Nie można przypisać pola inwentarza „%1$s” do pozycji z kluczem „%2$s” szablonu „%3$s”, ponieważ jest już zajęty przez pozycję z kluczem „%4$s”.

en-us	cannot be an item ID from another host or template
pl	nie może być ID pozycji z innego hosta lub szablonu

en-us	cannot be an item/item prototype ID from another host or template
pl	nie może być ID pozycji/prototypu pozycji z innego hosta lub szablonu

en-us	cannot be an item prototype ID from another LLD rule
pl	nie może być ID prototypu pozycji z innej reguły wykrywania niskopoziomowego

en-us	cannot be a value map ID from another host or template
pl	nie może być ID mapy wartości z innego hosta lub szablonu

en-us	cannot be changed
pl	nie może być zmieniony

en-us	cannot be empty
pl	nie może być puste

en-us	cannot be equal to zero without custom intervals
pl	nie może wynosić zero, bez zdefiniowanych okresów użytkownika

en-us	cannot be less than or equal to the value of parameter "%1$s"
pl	musi być większy niż wartość parametru "%1$s"

en-us	Cannot be removed
pl	Nie może być usunięte

en-us	cannot be specified the value of parameter "%1$s"
pl	nie można ustawić wartości parametru "%1$s"

en-us	cannot be the host interface ID from another host
pl	nie może być ID interfejsu hosta z innego hosta

en-us	cannot be unlinked
pl	nie można odłączyć

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
pl	Nie można dołączyć anonimowego użytkownika do serwera LDAP.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
pl	Nie można dołączyć do serwera LDAP.

en-us	Cannot build expression tree: %1$s.
pl	Nie można zbudować drzewa wyrażeń: %1$s.

en-us	Cannot change the user type of own role.
pl	Nie można zmienić typu użytkownika własnej roli.

en-us	Cannot clear history
pl	Nie można wyczyścić historii

en-us	Cannot clear history and trends
pl	Nie można wyczyścić historii i trendów

en-us	Cannot clone graph prototypes.
pl	Nie można powielić prototypów wykresów.

en-us	Cannot clone item prototypes.
pl	Nie można powielić prototypów pozycji.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
pl	Nie można powielić prototypów wyzwalaczy.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
pl	Problem z zamknięciem: %1$s

en-us	Cannot connect to LDAP server.
pl	Nie można połączyć się z serwerem LDAP.

en-us	Cannot connect to the database.
pl	Nie można połączyć się do bazy danych.

en-us	Cannot convert POST data:
pl	Nie można przekonwertować danych POST:

en-us	cannot convert to JSON, result value too long
pl	nie można przekonwertować JSON, wynik wartości za długi

en-us	Cannot copy graph
pl	Nie można skopiować wykresów

en-us	Cannot copy graph
pl	Nie można skopiować wykresów

en-us	Cannot copy graph
pl	Nie można skopiować wykresu

en-us	Cannot copy item
pl	Nie można skopiować pozycji

en-us	Cannot copy item
pl	Nie można skopiować pozycji

en-us	Cannot copy item
pl	Nie można skopiować pozycji

en-us	Cannot copy item prototype with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
pl	Nie można skopiować prototypu pozycji z kluczem „%1$s” bez głównej pozycji z kluczem „%2$s”.

en-us	Cannot copy item with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
pl	Nie można skopiować pozycji z kluczem „%1$s” bez głównej pozycji z kluczem „%2$s”.

en-us	Cannot copy trigger
pl	Nie można skopiować wyzwalaczy

en-us	Cannot copy trigger
pl	Nie można skopiować wyzwalacza

en-us	Cannot copy trigger
pl	Nie można skopiować wyzwalaczy

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
pl	Nie można skopiować wyzwalacza "%1$s:%2$s", ponieważ jego wyrażanie zawiera wiele hostów.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple hosts in the expression.
pl	Nie można skopiować wyzwalacza "%1$s", ponieważ jego wyrażanie zawiera wiele hostów.

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
pl	Nie można utworzyć prototypu hosta na wykrytym hoście "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
pl	Nie można utworzyć kolejnego połączenia do bazy.

en-us	Cannot create circular dependencies.
pl	Nie można utworzyć cyklicznych zależności.

en-us	Cannot create connector
pl	Nie można utworzyć konektora

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
pl	Nie można utworzyć zależności do tego samego wyzwalacza.

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
pl	Nie można utworzyć zależności do samego prototypu wyzwalacza.

en-us	Cannot create discovery rule
pl	Nie można utworzyć zasady wykrywania

en-us	Cannot create icon map
pl	Nie można utworzyć mapy ikon

en-us	Cannot create maintenance period
pl	Nie można utworzyć okresu utrzymania

en-us	Cannot create request
pl	Nie można utworzyć żądania

en-us	Cannot create scheduled report
pl	Nie można utworzyć raportu okresowego

en-us	Cannot create service
pl	Nie można utworzyć usługi

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
pl	Nie można stworzyć usługi "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot create SLA
pl	Nie można utworzyć SLA

en-us	Cannot create the configuration file.
pl	Nie można utworzyć pliku konfiguracyjnego.

en-us	Cannot create user role
pl	Nie można utworzyć funkcji użytkownika

en-us	Cannot delete action
pl	Nie można usunąć akcji

en-us	Cannot delete action
pl	Nie można usunąć akcji

en-us	Cannot delete API token
pl	Nie można usunąć Tokenów API

en-us	Cannot delete API token
pl	Nie można usunąć Tokenów API

en-us	Cannot delete API token
pl	Nie można usunąć Tokena API

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
pl	Nie można usunąć przypisanej roli użytkownika "%1$s".

en-us	Cannot delete connector
pl	Nie można usunąć konektora

en-us	Cannot delete connector
pl	Nie można usunąć konektorów

en-us	Cannot delete connector
pl	Nie można usunąć konektorów

en-us	Cannot delete correlation
pl	Nie można usunąć korelacji

en-us	Cannot delete correlation
pl	Nie można usunąć korelacji

en-us	Cannot delete correlation
pl	Nie można usunąć korelacji

en-us	Cannot delete dashboard
pl	Nie można usunąć pulpitów

en-us	Cannot delete dashboard
pl	Nie można usunąć pulpitów

en-us	Cannot delete dashboard
pl	Nie można usunąć pulpitu

en-us	Cannot delete default user directory.
pl	Nie można usunąć domyślnego katalogu użytkownika.

en-us	Cannot delete dependency
pl	Nie można usunąć zależności

en-us	Cannot delete discovery rule
pl	Nie można usunąć reguł wykrywania

en-us	Cannot delete discovery rule
pl	Nie można usunąć reguły wykrywania

en-us	Cannot delete discovery rule
pl	Nie można usunąć reguł wykrywania

en-us	Cannot delete discovery rules
pl	Nie można usunąć reguł wykrywania

en-us	Cannot delete graph
pl	Nie można usunąć wykresu

en-us	Cannot delete graph prototype
pl	Nie można usunąć prototypu wykresu

en-us	Cannot delete graph prototypes
pl	Nie można usunąć prototypów wykresów

en-us	Cannot delete graphs
pl	Nie można usunąć wykresów

en-us	Cannot delete group
pl	Nie można usunąć grup

en-us	Cannot delete group
pl	Nie można usunąć grup

en-us	Cannot delete group
pl	Nie można usunąć grupy

en-us	Cannot delete host
pl	Nie można usunąć hosta

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć hostów %1$s ponieważ utrzymanie "%2$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć hostów %1$s ponieważ utrzymanie "%2$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć hostów %1$s ponieważ utrzymanie "%2$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host group
pl	Nie można usunąć grup hostów

en-us	Cannot delete host group
pl	Nie można usunąć grup hostów

en-us	Cannot delete host group
pl	Nie można usunąć grupy hostów

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć grup hostów %1$s ponieważ utrzymanie "%2$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć grupy hostów %1$s ponieważ utrzymanie "%2$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć grup hostów %1$s ponieważ utrzymanie "%2$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host groups
pl	Nie można usunąć grup hostów

en-us	Cannot delete host prototypes
pl	Nie można usunąć prototypów hosta

en-us	Cannot delete icon map
pl	Nie można usunąć mapy ikon

en-us	Cannot delete image
pl	Nie można usunąć obrazu

en-us	cannot delete inherited item
pl	Dziedziczonej pozycji nie można usunąć

en-us	cannot delete inherited item prototype
pl	Dziedziczonego prototypu pozycji nie można usunąć

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
pl	Nie można usunąć interfejsu dla wykrytego hosta "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
pl	Nie można usunąć inwentarza.

en-us	Cannot delete item
pl	Nie można usunąć pozycji

en-us	Cannot delete item prototype
pl	Nie można usunąć prototypu pozycji

en-us	Cannot delete item prototypes
pl	Nie można usunąć prototypów pozycji

en-us	Cannot delete items
pl	Nie można usunąć pozycji

en-us	Cannot delete maintenance
pl	Nie można usunąć utrzymania

en-us	Cannot delete maintenance period
pl	Nie można usunąć okresu utrzymania

en-us	Cannot delete maintenance period
pl	Nie można usunąć okresów utrzymania

en-us	Cannot delete maintenance period
pl	Nie można usunąć okresów utrzymania

en-us	Cannot delete media type
pl	Nie można usunąć typu mediów

en-us	Cannot delete media type
pl	Nie można usunąć typu mediów

en-us	Cannot delete media type
pl	Nie można usunąć typu mediów

en-us	Cannot delete module: %1$s.
pl	Nie można usunąć modułów: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
pl	Nie można usunąć modułu: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
pl	Nie można usunąć modułów: %1$s.

en-us	Cannot delete network map
pl	Nie można usunąć mapy sieci

en-us	Cannot delete proxies
pl	Nie można usunąć proxy

en-us	Cannot delete proxy
pl	Nie można usunąć proxy

en-us	Cannot delete proxy
pl	Nie można usunąć proxy

en-us	Cannot delete proxy
pl	Nie można usunąć proxy

en-us	Cannot delete readonly user role "%1$s".
pl	Nie można usunąć roli użytkownika, jest ona tylko do odczytu "%1$s".

en-us	Cannot delete regular expression
pl	Nie można usunąć wyrażeń regularnych

en-us	Cannot delete regular expression
pl	Nie można usunąć wyrażenia regularnego

en-us	Cannot delete regular expression
pl	Nie można usunąć wyrażeń regularnych

en-us	Cannot delete scheduled report
pl	Nie można usunąć raportu okresowego

en-us	Cannot delete scheduled report
pl	Nie można usunąć raportów okresowych

en-us	Cannot delete scheduled report
pl	Nie można usunąć raportów okresowych

en-us	Cannot delete script
pl	Nie można usunąć skryptu

en-us	Cannot delete script
pl	Nie można usunąć skryptu

en-us	Cannot delete script
pl	Nie można usunąć skryptu

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
pl	Nie można usunąć skryptu. Skrypt "%1$s" jest wykoprzystywany w akcji "%2$s".

en-us	Cannot delete selected actions
pl	Nie można usunąć wybranych akcji

en-us	Cannot delete service
pl	Nie można usunąć usług

en-us	Cannot delete service
pl	Nie można usunąć usługi

en-us	Cannot delete service
pl	Nie można usunąć usług

en-us	Cannot delete service "%1$s": %2$s.
pl	Nie można usunąć usługi "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot delete SLA
pl	Nie można usunąć SLA

en-us	Cannot delete SLA
pl	Nie można usunąć SLA

en-us	Cannot delete SLA
pl	Nie można usunąć SLA

en-us	Cannot delete template
pl	Nie można usunąć szablonu

en-us	Cannot delete templated graph.
pl	Nie można usunąć wykresu szablonowego.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
pl	Nie można usunąć prototypu wykresu szablonowego.

en-us	cannot delete templated host prototype
pl	nie można usunąć prototypu hosta pochodzącego z szablonu

en-us	Cannot delete templated item.
pl	Nie można usunąć pozycji pochodzącej z szablonu.

en-us	Cannot delete templated item prototype.
pl	Nie można usunąć prototypu elementu szablonowego.

en-us	Cannot delete templated items.
pl	Nie można usunąć pozycji pochodzących z szablonu.

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
pl	Nie można usunąć wyzwalacza pochodzącego z szablonu "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
pl	Nie można usunąć szablonowego prototypu wyzwalacza "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
pl	Nie można usunąć scenariusza sieci www "%1$s" pochodzącego z szablonu.

en-us	Cannot delete template group
pl	Nie można usunąć grupy szablonów

en-us	Cannot delete template group
pl	Nie można usunąć grup szablonów

en-us	Cannot delete template group
pl	Nie można usunąć grup szablonów

en-us	Cannot delete trigger
pl	Nie można usunąć wyzwalacza

en-us	Cannot delete trigger prototype
pl	Nie można usunąć prototypu wyzwalacza

en-us	Cannot delete trigger prototypes
pl	Nie można usunąć prototypów wyzwalaczy

en-us	Cannot delete triggers
pl	Nie można usunąć wyzwalaczy

en-us	Cannot delete user
pl	Nie można usunąć użytkownika

en-us	Cannot delete user
pl	Nie można usunąć użytkowników

en-us	Cannot delete user
pl	Nie można usunąć użytkowników

en-us	Cannot delete user directory "%1$s".
pl	Nie można usunąć katalogu użytkownika "%1$s".

en-us	Cannot delete user group
pl	Nie można usunąć grup użytkowników

en-us	Cannot delete user group
pl	Nie można usunąć grup użytkowników

en-us	Cannot delete user group
pl	Nie można usunąć grupy użytkowników

en-us	Cannot delete user role
pl	Nie można usunąć ról użytkownika

en-us	Cannot delete user role
pl	Nie można usunąć ról użytkownika

en-us	Cannot delete user role
pl	Nie można usunąć roli użytkownika

en-us	Cannot delete web scenario
pl	Nie można usunąć scenariusza sieci www

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
pl	Nie można usunąć wewnętrznego użytkownika Zabbix "%1$s", proszę spróbować wyłączyć tego użytkownika.

en-us	Cannot disable action
pl	Nie można wyłączyć akcji

en-us	Cannot disable action
pl	Nie można wyłączyć akcji

en-us	Cannot disable action
pl	Nie można wyłączyć akcji

en-us	Cannot disable API token
pl	Nie można wyłączyć Tokenów API

en-us	Cannot disable API token
pl	Nie można wyłączyć Tokena API

en-us	Cannot disable API token
pl	Nie można wyłączyć Tokenów API

en-us	Cannot disable connector
pl	Nie można wyłączyć konektorów

en-us	Cannot disable connector
pl	Nie można wyłączyć konektorów

en-us	Cannot disable connector
pl	Nie można wyłączyć konektora

en-us	Cannot disable correlation
pl	Nie można wyłączyć korelacji

en-us	Cannot disable correlation
pl	Nie można wyłączyć korelacji

en-us	Cannot disable correlation
pl	Nie można wyłączyć korelacji

en-us	Cannot disable discovery rule
pl	Nie można wyłączyć reguł wykrywania

en-us	Cannot disable discovery rule
pl	Nie można wyłączyć reguły wykrywania

en-us	Cannot disable discovery rule
pl	Nie można wyłączyć reguł wykrywania

en-us	Cannot disable host
pl	Nie można wyłączyć hostów

en-us	Cannot disable host
pl	Nie można wyłączyć hostów

en-us	Cannot disable host
pl	Nie można wyłączyć hosta

en-us	Cannot disable item
pl	Nie można wyłączyć pozycji

en-us	Cannot disable item
pl	Nie można wyłączyć pozycji

en-us	Cannot disable item
pl	Nie można wyłączyć pozycji

en-us	Cannot disable media type
pl	Nie można wyłączyć typów mediów

en-us	Cannot disable media type
pl	Nie można wyłączyć typu mediów

en-us	Cannot disable media type
pl	Nie można wyłączyć typów mediów

en-us	Cannot disable module
pl	Nie można wyłączyć modułu

en-us	Cannot disable module
pl	Nie można wyłączyć modułów

en-us	Cannot disable module
pl	Nie można wyłączyć modułów

en-us	Cannot disable module: %1$s.
pl	Nie można wyłączyć modułów: %1$s.

en-us	Cannot disable module: %1$s.
pl	Nie można wyłączyć modułów: %1$s.

en-us	Cannot disable module: %1$s.
pl	Nie można wyłączyć modułu: %1$s.

en-us	Cannot disable scheduled report
pl	Nie można wyłączyć raportów okresowych

en-us	Cannot disable scheduled report
pl	Nie można wyłączyć raportów okresowych

en-us	Cannot disable scheduled report
pl	Nie można wyłączyć raportu okresowego

en-us	Cannot disable SLA
pl	Nie można wyłączyć SLA

en-us	Cannot disable SLA
pl	Nie można wyłączyć SLA

en-us	Cannot disable SLA
pl	Nie można wyłączyć SLA

en-us	Cannot disable trigger
pl	Nie można wyłączyć wyzwalaczy

en-us	Cannot disable trigger
pl	Nie można wyłączyć wyzwalaczy

en-us	Cannot disable trigger
pl	Nie można wyłączyć wyzwalacza

en-us	Cannot disable web scenario
pl	Nie można wyłączyć scenariusza sieci www

en-us	Cannot disable web scenario
pl	Nie można wyłączyć scenariuszy sieci www

en-us	Cannot disable web scenario
pl	Nie można wyłączyć scenariuszy sieci www

en-us	Cannot display item queue.
pl	Nie można wyświetlić kolejki pozycji.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
pl	Nie można wyświetlić więcej niż jednej pozycji typu "Suma wykresu".

en-us	Cannot enable action
pl	Nie można włączyć akcji

en-us	Cannot enable action
pl	Nie można włączyć akcji

en-us	Cannot enable action
pl	Nie można włączyć akcji

en-us	Cannot enable API token
pl	Nie można włączyć tokenu API

en-us	Cannot enable API token
pl	Nie można włączyć tokenów API

en-us	Cannot enable API token
pl	Nie można włączyć tokenów API

en-us	Cannot enable connector
pl	Nie można włączyć konektorów

en-us	Cannot enable connector
pl	Nie można włączyć konektorów

en-us	Cannot enable connector
pl	Nie można włączyć konektora

en-us	Cannot enable correlation
pl	Nie można włączyć korelacji

en-us	Cannot enable correlation
pl	Nie można włączyć korelacji

en-us	Cannot enable correlation
pl	Nie można włączyć korelacji

en-us	Cannot enable discovery rule
pl	Nie można włączyć reguł wykrywania

en-us	Cannot enable discovery rule
pl	Nie można włączyć reguły wykrywania

en-us	Cannot enable discovery rule
pl	Nie można włączyć reguł wykrywania

en-us	Cannot enable host
pl	Nie można włączyć hostów

en-us	Cannot enable host
pl	Nie można włączyć hostów

en-us	Cannot enable host
pl	Nie można włączyć hosta

en-us	Cannot enable item
pl	Nie można włączyć pozycji

en-us	Cannot enable item
pl	Nie można włączyć pozycji

en-us	Cannot enable item
pl	Nie można włączyć pozycji

en-us	Cannot enable media type
pl	Nie można włączyć typu mediów

en-us	Cannot enable media type
pl	Nie można włączyć typów mediów

en-us	Cannot enable media type
pl	Nie można włączyć typów mediów

en-us	Cannot enable module
pl	Nie można włączyć modułu

en-us	Cannot enable module
pl	Nie można włączyć modułów

en-us	Cannot enable module
pl	Nie można włączyć modułów

en-us	Cannot enable module: %1$s.
pl	Nie można włączyć modułu: %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
pl	Nie można włączyć modułów: %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
pl	Nie można włączyć modułów: %1$s.

en-us	Cannot enable scheduled report
pl	Nie można włączyć raportów okresowych

en-us	Cannot enable scheduled report
pl	Nie można włączyć raportów okresowych

en-us	Cannot enable scheduled report
pl	Nie można włączyć raportu okresowego

en-us	Cannot enable SLA
pl	Nie można włączyć SLA

en-us	Cannot enable SLA
pl	Nie można włączyć SLA

en-us	Cannot enable SLA
pl	Nie można włączyć SLA

en-us	Cannot enable trigger
pl	Nie można włączyć wyzwalacza

en-us	Cannot enable trigger
pl	Nie można włączyć wyzwalaczy

en-us	Cannot enable trigger
pl	Nie można włączyć wyzwalaczy

en-us	Cannot enable web scenario
pl	Nie można włączyć scenariusza sieci www

en-us	Cannot enable web scenario
pl	Nie można włączyć scenariuszy sieci www

en-us	Cannot enable web scenario
pl	Nie można włączyć scenariuszy sieci www

en-us	Cannot evaluate expression
pl	Nie można ocenić wyrażenia

en-us	Cannot execute operation
pl	Nie można wykonać operacji

en-us	Cannot execute script.
pl	Nie można wykonać skryptu.

en-us	Cannot execute URL type script.
pl	Nie można wykonać skryptu typu URL.

en-us	Cannot expand macros.
pl	Nie można rozwinąć makra.

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć obrazu tła "%1$s" użytego na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in dashboard "%2$s".
pl	Nie można znaleźć wykresu "%1$s" użytego w pulpicie "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć grupy "%1$s" użytej na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in dashboard "%2$s".
pl	Nie można wyszukać hosta "%1$s" użytego w pulpicie "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć hosta "%1$s" użytego na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
pl	Nie można znaleźć grupy hostów "%1$s" dla prototypu hosta "%2$s" dla reguły wykrywania "%3$s" w "%4$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
pl	Nie można znaleźć interfejsu hosta "%1$s" dla klucza pozycji "%2$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item prototype with key "%2$s".
pl	Nie można znaleźć interfejsu hosta „%1$s” dla prototypu pozycji z kluczem „%2$s”.

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item with key "%2$s".
pl	Nie można znaleźć interfejsu hosta „%1$s” dla pozycji z kluczem „%2$s”.

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć ikony "%1$s" użytej na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć mapy ikon "%1$s" użytej na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
pl	Nie można znaleźć interfejsu "%1$s" stosowane do zasady wyszukiwania  "%2$s" w "%3$s". 

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
pl	Nie można znaleźć interfejsu "%1$s" użytego dla elementu "%2$s" w "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
pl	Nie można znaleźć interfejsu "%1$s" użyty do prototypu elementu "%2$s" zasady wyszukiwania "%3$s" w "%4$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej jako wartość MAX osi Y dla wykresu "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej jako wartość MAX osi Y dla prototypu wykresu "%3$s" dla reguły wykrywania "%4$s" w "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej jako wartość MIN osi Y dla wykresu "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej jako wartość MIN osi Y dla prototypu wykresu "%3$s" dla reguły wykrywania "%4$s" w "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej w wykresie "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej w prototypie wykresu "%3$s" dla reguły wykrywania "%4$s" w "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in dashboard "%2$s".
pl	Nie można znaleźć elementu "%1$s" użytego w pulpicie "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć mapy "%1$s" użytej na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
pl	Nie można znaleźć szablonu "%1$s" dla prototypu hosta "%2$s" dla reguły wykrywania "%3$s" w "%4$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for override "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
pl	Nie można znaleźć szablonu "%1$s" nadpisującego "%2$s" regułę wyszukiwania  "%3$s" w "%4$s".

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć wyzwalacza "%1$s" użytego na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find user directory for LDAP.
pl	Nie można znaleźć katalogu użytkownika dla LDAP.

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
pl	Nie można znaleźć mapy wartości "%1$s" użytej dla pozycji "%2$s" w "%3$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
pl	Nie można znaleźć mapy wartości "%1$s" użytej dla prototypu pozycji "%2$s" dla reguły wykrywania "%3$s" w "%4$s".

en-us	cannot have more than one default interface of the same type
pl	nie można skonfigurować więcej niż jeden interfejs domyślny danego typu

en-us	Cannot have non-default "%2$s" rule while having "%3$s" set to %4$d for user role "%1$s".
pl	Nie można ustawić niestandardowej reguły "%2$s" kiedy "%3$s" ma wartość %4$d dla roli użytkownika "%1$s".

en-us	Cannot have non-empty tag value while having empty tag in rule "%2$s" for user role "%1$s".
pl	Błąd w regule "%2$s" dla roli użytkownika "%1$s": nie można ustawić niepustej wartości znacznika bez podania jego nazwy.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
pl	Nie można zaimportować szablonu "%1$s", nie istnieją podłączone szablony "%2$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
pl	Nie można zaimportować szablonu "%1$s", nie istnieją podłączone szablony "%2$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
pl	Nie można zaimportować szablonu "%1$s", nie istnieje podłączony szablon "%2$s".

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
pl	Nie można dziedziczyć prototypów pozycji z kluczem „%1$s” szablonów „%2$s” i „%3$s”, ponieważ klucz musi być unikalny na hoście „%4$s”.

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
pl	Nie można dziedziczyć prototypów pozycji z kluczem „%1$s” szablonów „%2$s” i „%3$s”, ponieważ klucz musi być unikalny na szablonie „%4$s”.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to host "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
pl	Nie można odziedziczyć prototypu pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” i reguły LLD  „%3$s” do hosta „%4$s”, ponieważ prototyp pozycji z takim samym kluczem już należy do reguły LLD „%5$s”.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to template "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
pl	Nie można odziedziczyć prototypu pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” i reguły LLD  „%3$s” do szablonu „%4$s”, ponieważ prototyp pozycji z takim samym kluczem już należy do reguły LLD „%5$s”.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć prototypu pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ wykryta pozycja z takim samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
pl	Nie można odziedziczyć prototypu pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ wymagany jest interfejs hosta typu „%4$s”.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć prototypu pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ pozycja z tym samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
pl	Nie można odziedziczyć prototypu pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ pozycja z tym samym kluczem jest już dziedziczona z szablonu „%4$s”.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć prototypu pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ reguła LLD z tym samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć prototypu pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do szablonu „%3$s”, ponieważ wykryta pozycja z takim samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć prototypu pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do szablonu „%3$s”, ponieważ pozycja z takim samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
pl	Nie można odziedziczyćprototypu pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do szablonu „%3$s”, ponieważ pozycja z tym samym kluczem jest już dziedziczona z szablonu „%4$s”.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć prototypu pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do szablonu „%3$s”, ponieważ reguła LLD z takim samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
pl	Nie można dziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonów „%2$s” i „%3$s”, ponieważ klucz musi być unikalny na hoście „%4$s”.

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
pl	Nie można dziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonów „%2$s” i „%3$s”, ponieważ klucz musi być unikalny na szablonie „%4$s”.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to host "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
pl	Nie można odziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” i pozycji z kluczem „%3$s” szablonu „%4$s” do hosta „%5$s”, ponieważ wypełniłyby to samo pole inwentarza „%6$s”.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to template "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
pl	Nie można odziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” i pozycji z kluczem „%3$s” szablonu „%4$s” do szablonu „%5$s”, ponieważ wypełniłyby to samo pole inwentarza „%6$s”.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ wykryta pozycja z takim samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
pl	Nie można odziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ wymagany jest interfejs hosta typu „%4$s”.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ prototyp pozycji z takim samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
pl	Nie można odziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ pozycja z tym samym kluczem jest już dziedziczona z szablonu „%4$s”.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ reguła LLD z tym samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
pl	Nie można odziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ pole ekwipunku "%4$s" jest już wypełnione przez pozycję z kluczem „%5$s”.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do szablonu „%3$s”, ponieważ wykryta pozycja z takim samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do szablonu „%3$s”, ponieważ prototyp pozycji z takim samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
pl	Nie można odziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do szablonu „%3$s”, ponieważ pozycja z tym samym kluczem jest już dziedziczona z szablonu „%4$s”.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do szablonu „%3$s”, ponieważ reguła LLD z tym samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
pl	Nie można odziedziczyć pozycji z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do szablonu „%3$s”, ponieważ pole ekwipunku "%4$s" jest już wypełnione przez pozycję z kluczem „%5$s”.

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
pl	Nie można dziedziczyć reguł LDD z kluczem „%1$s” szablonów „%2$s” i „%3$s”, ponieważ klucz musi być unikalny na hoście „%4$s”.

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
pl	Nie można dziedziczyć reguł LDD z kluczem „%1$s” szablonów „%2$s” i „%3$s”, ponieważ klucz musi być unikalny na hoście „%4$s”.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć reguły LLD z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ wykryta pozycja z takim samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
pl	Nie można odziedziczyć reguły LLD z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ wymagany jest interfejs hosta typu „%4$s”.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć reguły LLD z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ prototyp pozycji z takim samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć reguły LLD z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ pozycja z takim samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
pl	Nie można odziedziczyć reguły LLD z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do hosta „%3$s”, ponieważ pozycja z tym samym kluczem jest już dziedziczona z szablonu „%4$s”.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć reguły LLD z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do szablonu „%3$s”, ponieważ wykryta pozycja z takim samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć reguły LLD z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do szablonu „%3$s”, ponieważ prototyp pozycji z takim samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
pl	Nie można odziedziczyć reguły LLD z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do szablonu „%3$s”, ponieważ pozycja z takim samym kluczem już istnieje.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
pl	Nie można odziedziczyć reguły LLD z kluczem „%1$s” szablonu „%2$s” do szablonu „%3$s”, ponieważ pozycja z tym samym kluczem jest już dziedziczona z szablonu „%4$s”.

en-us	Cannot insert trigger expression
pl	Nie można dodać wyrażenia wyzwalacza

en-us	Cannot link template
pl	Nie można podłączyć szablonu

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do hosta "%2$s", ponieważ szablon nadrzędny "%3$s" byłby podlinkowany dwukrotnie.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do hosta "%2$s", ponieważ jego szablon nadrzędny "%3$s" byłby podłączony dwukrotnie.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do hosta "%2$s", ponieważ zostałby on podłączony dwukrotnie przez szablon "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do hosta "%2$s" z względu na zależność wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do hosta "%2$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do prototypu hosta "%2$s", ponieważ szablon nadrzędny "%3$s" byłby podłączony dwukrotnie.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do prototypu hosta "%2$s", ponieważ jego szablon nadrzędny "%3$s" byłby podłączony dwukrotnie.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do prototypu hosta "%2$s", ponieważ zostałby on podłączony dwukrotnie przez szablon "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do prototypu hosta "%2$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do prototypu hosta "%2$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ spowoduje to podłączenie kołowe (%3$s).

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" because circular linkage (%3$s) will occurs.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ spowoduje to podłączenie kołowe (%3$s).

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ szablon nadrzędny "%3$s" byłby podłączony dwukrotnie.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host "%4$s" twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ jego szablon nadrzędny "%3$s" byłby podłączony dwukrotnie do hosta "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host prototype "%4$s" twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ jego szablon nadrzędny "%3$s" byłby podłączony dwukrotnie do prototypu hosta "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to template "%4$s" twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ jego szablon nadrzędny "%3$s" byłby podłączony dwukrotnie do szablonu "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ jego szablon nadrzędny "%3$s" byłby podłączony dwukrotnie.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host "%3$s" twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ zostałby on podłączony dwukrotnie do hosta "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host prototype "%3$s" twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ zostałby on podłączony dwukrotnie do prototypu hosta "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to template "%3$s" twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ zostałby on podłączony dwukrotnie do szablonu "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ zostałby on podłączony dwukrotnie przez szablon "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" do hosta "%3$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" do hosta "%3$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" do prototypu hosta "%3$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" do prototypu hosta "%3$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" do szablonu "%3$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" do szablonu "%3$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot load module at: %1$s.
pl	Nie można załadować modułów z: %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
pl	Nie można załadować modułów z: %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
pl	Nie można załadować modułu z: %1$s.

en-us	Cannot log out.
pl	Nie można wylogować.

en-us	Cannot mass update host name.
pl	Nie można masowo zmienić nazwy hosta.

en-us	Cannot mass update visible host name.
pl	Nie można masowo zmienić widocznej nazwy hosta.

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %1$s.
pl	Nie można przekazać zduplikowanych identyfikatorów szablonów dla powiązania: %1$s.

en-us	Cannot paste inaccessible widget.
pl	Nie można wkleić niedostępnego widżetu.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
pl	Nie można wykonać zapytania DELETE na tabeli "%1$s" bez warunku WHERE.

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
pl	nie można wykonać prośby o Scroll API, dane nie mogą być skrócone

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
pl	Nie można wykonać zapytania UPDATE na tabeli "%1$s" bez podania wartości.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
pl	Nie można wykonać zapytania UPDATE na tabeli "%1$s" bez warunku WHERE.

en-us	Cannot provision user
pl	Nie można przydzielić dostępu użytkownikom

en-us	Cannot provision user
pl	Nie można przydzielić dostępu użytkownikom

en-us	Cannot provision user
pl	Nie można przydzielić dostępu użytkownikowi

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
pl	Nie można odczytać JSON: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
pl	Nie można odczytać odpowiedzi, sprawdź połączenie z serwerem Zabbix'a "%1$s".

en-us	Cannot read XML: %1$s.
pl	Nie można odczytać XML: %1$s.

en-us	Cannot read YAML: %1$s.
pl	Nie można odczytać YAML: %1$s.

en-us	Cannot remove the tag with name "%1$s" and value "%2$s", defined in a host prototype, from host "%3$s".
pl	Nie można usunąć znacznika o nazwie "%1$s" i wartości "%2$s", zdefiniowanego w prototypie hosta, z hosta "%3$s".

en-us	Cannot rename guest user.
pl	Nie można zmienić nazwy użytkownikowi - gościowi.

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
pl	Nie można zapisać reguły wykrywania bez testów.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
pl	Nie można zapisać widżetu "%1$s".

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
pl	Nie można wydać polecenia, sprawdź połączenie z serwerem Zabbix'a "%1$s".

en-us	Cannot send request
pl	Nie można wysłać zapytania/żądania

en-us	Cannot send request: %1$s.
pl	Nie można wysłać zapytania/żądania:  %1$s.

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
pl	Nie można ustawić "%1$s" dla wykresu "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
pl	Nie można ustawić "%1$s" dla prototypu wykresu "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for item "%2$s".
pl	Nie można ustawić "%1$s" dla pozycji "%2$s".

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
pl	Nie można ustawić zależności dla prototypu pozycji z kluczem "%1$s" od prototypu pozycji nadrzędnej z kluczem "%2$s" na hoście "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
pl	Nie można ustawić zależności dla prototypu pozycji z kluczem "%1$s" od prototypu pozycji nadrzędnej z kluczem "%2$s" na szablonie "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
pl	Nie można ustawić zależności dla prototypu pozycji z kluczem "%1$s" od pozycji nadrzędnej z kluczem "%2$s" na hoście "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
pl	Nie można ustawić zależności dla prototypu pozycji z kluczem "%1$s" od pozycji nadrzędnej z kluczem "%2$s" na szablonie "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
pl	Nie można ustawić zależności dla pozycji z kluczem "%1$s" od pozycji nadrzędnej z kluczem "%2$s" na hoście "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
pl	Nie można ustawić zależności dla pozycji z kluczem "%1$s" od pozycji nadrzędnej z kluczem "%2$s" na szablonie "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
pl	Nie można ustawić zależności dla reguły LLD z kluczem "%1$s" od pozycji nadrzędnej z kluczem "%2$s" na hoście "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
pl	Nie można ustawić zależności dla reguły LLD z kluczem "%1$s" od pozycji nadrzędnej z kluczem "%2$s" na szablpnie "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
pl	Nie można ustawić pól inwentarza dla wyłączonego inwentarza.

en-us	Cannot set session cookie.
pl	Nie można skonfigurować pliku cookie sesji

en-us	Cannot specify "propagation_rule" parameter without specifying "propagation_value" parameter for service "%1$s".
pl	Nie można ustawić parametru "propagation_rule" bez ustawienia parametru "propagation_value" w usłudze "%1$s".

en-us	Cannot support notification audio for this device.
pl	Urządzenie nie wspiera komunikatu głosowego

en-us	Cannot switch host for interface.
pl	Nie można przełączyć hosta dla interfejsu.

en-us	Cannot test disabled media type.
pl	Nie można przetestować wyłączonego typu nośnika.

en-us	Cannot unblock user
pl	Nie można odblokować użytkowników

en-us	Cannot unblock user
pl	Nie można odblokować użytkownika

en-us	Cannot unblock user
pl	Nie można odblokować użytkowników

en-us	Cannot unlink and clear Web scenarios.
pl	Nie można odłączyć i wyczyścić Scenariuszy sieci www.

en-us	Cannot unlink template
pl	Nie można odłączyć szablonu

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" od hosta "%2$s" z względu na zależność wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" od szablonu "%2$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on host "%4$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" od szablonu "%2$s" z względu na zależność wyzwalacza "%3$s" na hoście "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on template "%4$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" od szablonu "%2$s" z względu na zależność wyzwalacza "%3$s" na szablonie "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" od hosta "%3$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" od hosta "%3$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" od szablonu "%3$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" od szablonu "%3$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot unlink trigger "%1$s", it has items from template that is left linked to host.
pl	Nie można odłączyć wyzwalacza "%1$s", posiada on elementy z szablonu, który pozostaje podłączony do hosta.

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" dla akcji "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" dla wykresu "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" dla prototypu wykresu "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for item "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" dla pozycji "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" w szablonowym wyzwalaczu "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" w szablonowym prototypie wyzwalacza "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować "%2$s" dla wykrytego hosta "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered item "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować "%2$s" dla wykrytej pozycji "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować "%2$s" dla wykrytego wyzwalacza "%1$s".

en-us	Cannot update action
pl	Nie można zaktualizować akcji

en-us	Cannot update a discovered graph.
pl	Nie można zaktualizować wykrytego wykresu.

en-us	Cannot update a discovered host group "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować wykrytej grupy hostów "%1$s".

en-us	Cannot update API token
pl	Nie można zaktualizować tokena API

en-us	Cannot update a templated graph "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować wykresu pochodzącego z szablonu "%1$s".

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
pl	nie można zaktualizować szablonu scenariusza webowego"%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update authentication
pl	Nie można zaktualizować uwierzytelniania

en-us	Cannot update configuration
pl	Nie można zaktualizować konfiguracji

en-us	Cannot update connector
pl	Nie można zaktualizować konektora

en-us	Cannot update correlation
pl	Nie można zaktualizować korelacji

en-us	Cannot update dependencies of inherited trigger "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować zależności odziedziczonego wyzwalacza "%1$s".

en-us	Cannot update discovery rule
pl	Nie można zaktualizować reguły wykrywania

en-us	Cannot update event
pl	Nie można zaktualizować zdarzenia

en-us	Cannot update event
pl	Nie można zaktualizować zdarzeń

en-us	Cannot update event
pl	Nie można zaktualizować zdarzeń

en-us	Cannot update events
pl	Nie można zaktualizować zdarzeń

en-us	Cannot update graph
pl	Nie można zaktualizować wykresu

en-us	Cannot update graph prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypu wykresu

en-us	Cannot update group
pl	Nie można zaktualizować grupy

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować grup dla wykrytego hosta "%1$s".

en-us	Cannot update host
pl	Nie można zaktualizować hosta

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
pl	Nie można zaktualizować ustawień szyfrowania hosta. Należy określić ustawienia połączeń w obu kierunkach.

en-us	Cannot update host group
pl	Nie można zaktualizować grupy hostów

en-us	Cannot update host prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypu hosta

en-us	Cannot update host prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów hostów

en-us	Cannot update host prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów hostów

en-us	Cannot update hosts
pl	Nie można zaktualizować hostów

en-us	Cannot update icon map
pl	Nie można zaktualizować mapy ikon

en-us	Cannot update image
pl	Nie można zaktualizować obrazu

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować interfejsu na wykrytym hoście "%1$s".

en-us	Cannot update item
pl	Nie można zaktualizować pozycji

en-us	Cannot update item prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów pozycji

en-us	Cannot update item prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów pozycji

en-us	Cannot update item prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypu pozycji

en-us	Cannot update item prototypes
pl	Nie można zaktualizować prototypów elementów

en-us	Cannot update items
pl	Nie można zaktualizować pozycji

en-us	Cannot update macros
pl	Nie można zaktualizować makr

en-us	Cannot update maintenance
pl	Nie można zaktualizować utrzymania

en-us	Cannot update maintenance period
pl	Nie można zaktualizować okresu utrzymania

en-us	Cannot update media type
pl	Nie można zaktualizować typu mediów

en-us	Cannot update module
pl	Nie można zaktualizować modułu

en-us	Cannot update module: %1$s.
pl	Nie można zaktualizować modułu: %1$s.

en-us	Cannot update network map
pl	Nie można zaktualizować mapy sieci

en-us	cannot update property for templated discovery rule
pl	nie można zaktualizować własności dla zasady wykrywania

en-us	Cannot update proxy
pl	Nie można zaktualizować proxy

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować proxy na wykrytym hoście "%1$s".

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of discovered object
pl	parametr "%1$s" wykrytego obiektu jest tylko do odczytu i nie może zostać zaktualizowany

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of inherited object
pl	parametr "%1$s" odziedziczonego obiektu jest tylko do odczytu i nie może zostać zaktualizowany

en-us	Cannot update readonly user role "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować roli użytkownika jest ona tylko do odczytu "%1$s".

en-us	Cannot update regular expression
pl	Nie można zaktualizować wyrażenia regularnego

en-us	Cannot update scheduled report
pl	Nie można zaktualizować raportu okresowego

en-us	Cannot update script
pl	Nie można zaktualizować skryptu

en-us	Cannot update script scope. Script "%1$s" is used in action "%2$s".
pl	Nie można zmienić zakresu skryptu. Skrypt %1$s" jest użyty w akcji %2$s".

en-us	Cannot update service
pl	Nie można zaktualizować usługi

en-us	Cannot update service "%1$s": %2$s.
pl	Nie można zaktualizować usługi "%1$s": %2$s. 

en-us	Cannot update services
pl	Nie można zaktualizować usług

en-us	Cannot update SLA
pl	Nie można zaktualizować SLA

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
pl	Nie można zaktualizować kroku dla szablonowego scenariusza webowego "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update template
pl	Nie można zaktualizować szablonu

en-us	Cannot update template group
pl	Nie można zaktualizować grupy szablonów

en-us	Cannot update templates
pl	Nie można aktualizować szablonów

en-us	Cannot update trigger
pl	Nie można zaktualizować wyzwalacza

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
pl	Nie można zaktualizować wyzwalacza "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów wyzwalaczy

en-us	Cannot update trigger prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów wyzwalaczy

en-us	Cannot update trigger prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypu wyzwalacza

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
pl	Nie można zaktualizować prototypu wyzwalacza "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototypes
pl	Nie można zaktualizować prototypów wyzwalaczy

en-us	Cannot update user
pl	Nie można zaktualizować użytkownika

en-us	Cannot update user group
pl	Nie można zaktualizować grup użytkowników

en-us	Cannot update user group
pl	Nie można zaktualizować grup użytkowników

en-us	Cannot update user group
pl	Nie można zaktualizować grupy użytkowników

en-us	Cannot update user role
pl	Nie można zaktualizować roli użytkownika

en-us	Cannot update web scenario
pl	Nie można zaktualizować scenariusza sieci www

en-us	Case sensitive
pl	Rozróżnianie wielkości liter

en-us	Case-sensitive login
pl	Wielkość liter w loginie ma znaczenie

en-us	Catalan (ca_ES)
pl	Kataloński (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
pl	Wyłapuje wszystkie pułapki SNMP zgodne z wyrażeniem regularnym. Jeżeli nie określono wyrażenia wyłapuje wszystkie pułapki.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
pl	Wyłapuje wszystkie pułapki SNMP, które nie zostały wyłapane przez jakąś pozycję snmptrap[].

en-us	Cause
pl	Przyczyna

en-us	cbrt() - Cube root
pl	cbrt() - Pierwiastek sześcienny

en-us	ceil() - Rounds up to the nearest greater integer
pl	ceil() - Zaokrąglenie w górę, do najbliższej liczby całkowitej

en-us	Center
pl	Środek

en-us	CERT
pl	CERTYFIKAT

en-us	Certificate
pl	Certyfikat

en-us	Change
pl	Zmień

en-us	Change
pl	Zmień

en-us	changecount() - Number of changes between adjacent values, Mode (all - all changes, inc - only increases, dec - only decreases)
pl	changecount() - Liczba zmian pomiędzy kolejnymi wartościami. Tryb (all - wszystkie zmiany, inc - tylko wzrosty, dec - tylko spadki)

en-us	change() - Difference between last and previous value
pl	change() - Różnica pomiędzy ostatnią i poprzednią wartością

en-us	Change indicator
pl	Wskaźnik zmiany

en-us	Change password
pl	Zmień hasło

en-us	Change per second
pl	Zmiana na sekundę

en-us	Change problem ranking
pl	Zmień ranking problemów

en-us	Change PSK
pl	Zmień PSK

en-us	Change severity
pl	Zmiana poziomu problemu

en-us	Change type
pl	Zmień typ

en-us	Character
pl	Znak

en-us	Character string included
pl	Zawiera podany ciąg znaków

en-us	Character string not included
pl	Nie zawiera podanego ciągu znaków

en-us	char() - Returns the character which represents the given ASCII code
pl	char() - Zwraca znak, który odpowiada podanemu kodowi ASCII

en-us	Chars
pl	Znaki

en-us	Chassis
pl	Obudowa

en-us	Chassis information. Returns string
pl	Informacje o obudowie. Zwraca ciąg znaków

en-us	Check already exists.
pl	Test już istnieje.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
pl	Proszę sprawdzić część wyrażenia zaczynającą się od "%1$s".

en-us	check expression starting from "%1$s"
pl	sprawdź wyrażenie od "%1$s"

en-us	Check for error in JSON
pl	Sprawdź czy nie ma błędu w JSON

en-us	Check for error in XML
pl	Sprawdź, czy nie ma błędu w XML

en-us	Check for error using regular expression
pl	Sprawdź błąd używając wyrażenia regularnego

en-us	Check for not supported value
pl	Sprawdź, wartości nie obsługiwane

en-us	Check of pre-requisites
pl	Kontrola wymagań

en-us	Checks
pl	Testy

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
pl	Sprawdza, czy usługa DNS działa. Zwraca 0 - DNS nie działa (serwer nie odpowiada lub rozwiązanie DNS nie udało się); 1 - DNS działa

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - file of the specified type exists
pl	Sprawdza, czy plik istnieje. Zwraca 0 - nie znaleziono; 1 - plik określonego typu istnieje

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
pl	Sprawdza, czy host jest dostępny przez ping ICMP. 0 - ping ICMP nie powiódł się. 1 - ping ICMP zakończony sukcesem

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
pl	Sprawdza, czy możliwe jest nawiązanie połączenia do określonego portu. Zwraca 0 - nie można się połączyć; 1 - można się połączyć

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
pl	Sprawdza, czy usługa jest uruchomiona i akceptuje połączenia TCP. Zwraca 0 - usługa nie działa; 1 - usługa działa

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
pl	Sprawdza, czy usługa jest uruchomiona i odpowiada na zapytania UDP. Zwraca 0 - usługa nie działa; 1 - usługa działa

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
pl	Sprawdza, czy port TCP jest w trybie NASŁUCHU. Zwraca 0 - nie jest w trybie NASŁUCHU; 1 - jest w trybie NASŁUCHU

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
pl	Sprawdza, czy port UDP jest w trybie NASŁUCHU. Zwraca 0 - nie jest w trybie NASŁUCHU; 1 - jest w trybie NASŁUCHU

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
pl	Sprawdza wydajność usługi TCP. Zwraca 0 - usługa nie działa; liczba sekund - liczba sekund spędzonych na łączeniu się do usługi

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
pl	Sprawdza wydajność usługi UDP. Zwraca 0 - usługa nie działa; liczba sekund - liczba sekund spędzonych na łączeniu się do usługi

en-us	Checks should be unique.
pl	Testy powinny być unikalne.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
pl	Proszę, sprawdź klucz. Wartość domyślna została podana.

en-us	Check type
pl	Typ testu

en-us	Child services
pl	Usługi podrzędne

en-us	Chinese (zh_CN)
pl	Chiński (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
pl	Chiński (zh_TW)

en-us	circular dependency is not allowed
pl	okrągła zależność nie jest dozwolona

en-us	circular item dependency is not allowed
pl	okrągła zależność elementy nie jest dozwolona

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
pl	Cykliczne odwołanie w szablonach: %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
pl	Cykliczne połączenia szablonów są zabronione.

en-us	Class %1$s not found for action %2$s.
pl	Klasa %1$s nie znaleziono dla akcji %2$s.

en-us	Class not found.
pl	Nie znaleziono klasy.

en-us	Clear history
pl	Wyczyść historię

en-us	Clear history and trends
pl	Wyczyść historię i trendy

en-us	Clear history and trends of selected items?
pl	Wyczyścić historię i trendy wybranych pozycji?

en-us	Clear history and trends of selected web scenarios?
pl	Wyczyść historię i trendy wybranych scenariuszy sieci www?

en-us	Clear when unlinking
pl	Wyczyść podczas odłączania

en-us	Click and drag to desired size.
pl	Kliknij i przeciągnij do pożądanego rozmiaru.

en-us	Click to view or edit
pl	Kliknij i przeciągnij do pożądanego rozmiaru

en-us	Clock
pl	Zegar

en-us	Clock type
pl	Typ zegara

en-us	Clone
pl	Powiel

en-us	Cloned host parameter values have been modified.
pl	Sklonowane wartości parametrów hosta zostały zmodyfikowane.

en-us	Cloned template parameter values have been modified.
pl	Sklonowane wartości parametrów szablonu zostały zmodyfikowane.

en-us	Close
pl	Zamknij

en-us	Close expression constructor
pl	Zamknij generator wyrażeń

en-us	Close new event
pl	Zamknij nowe zdarzenie

en-us	Close old events
pl	Zamknij stare zdarzenia

en-us	Close problem
pl	Zakończ problem

en-us	Close problems
pl	Możliwość zakończenia problemów

en-us	CLOSING
pl	ZAMYKANIE

en-us	Collapse
pl	Zwiń

en-us	Collapse sidebar
pl	Zwiń pasek boczny

en-us	color
pl	kolor

en-us	Color
pl	Kolor

en-us	Color "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal color code (6 symbols).
pl	Kolor "%1$s" jest nieprawidłowy: spodziewano się kodu heksadecymalnego (6 znaków).

en-us	Color (OK)
pl	Kolor (OK)

en-us	Columns
pl	Kolumny

en-us	Combined result
pl	Połączony wynik

en-us	Command
pl	Polecenie

en-us	Commands
pl	Polecenia

en-us	Comma separated center coordinates and zoom level to display when the widget is initially loaded.
pl	Oddzielone przecinkiem współrzędne środka do wyświetlenia po początkowym załadowaniu widżetu.

en-us	comma-separated list
pl	lista oddzielona przecinkami

en-us	comma separated list of time periods is expected for scheduled week days
pl	dla dni tygodnia w harmonogramie wymagana jest lista okresów oddzielonych przecinkami

en-us	Communication with Zabbix server
pl	Komunikacja z serwerem Zabbix

en-us	Community
pl	uwspólnienie

en-us	Compact view
pl	Kompaktowy widok

en-us	Component %1$s already registered.
pl	Składnik %1$s już jest zarejestrowany

en-us	Component %1$s is not registered.
pl	Składnik %1$s nie jest zarejestrowany

en-us	Compression
pl	Kompresja

en-us	Compression is not supported.
pl	Kompresja nie jest wspierana.

en-us	Compress records older than
pl	Kompresja rekordów starszych niż

en-us	concat() - Returns a string that is the result of concatenating value to string
pl	concat() - Zwraca ciąg znaków będący konkatenacją podanej wartości i ciągu znaków

en-us	Concurrent sessions
pl	Sesje bieżące

en-us	Condition
pl	Warunek

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s".
pl	Warunek "%2$s" nie został użyty w formule "%3$s" dla reguły wyszukiwania "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for override "%1$s".
pl	Warunnek "%2$s" nie jest użyty w formule "%3$s" dla nadpisania "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s" is not defined.
pl	Warunek "%2$s" użyty w formule "%3$s" dla reguły wyszukiwania "%1$s" nie jest zdefiniowany.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for override "%1$s" is not defined.
pl	Warunek "%2$s" użyty w formule "%3$s" dla nadpisania "%1$s" nie jest zdefiniowany.

en-us	Conditions
pl	Warunki

en-us	Configuration
pl	Konfiguracja

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
pl	Statystyki cache'a konfiguracji. Cache - bufor (tryby: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
pl	Utworzono plik konfiguracji "%1$s".

en-us	Configuration of actions
pl	Konfiguracja akcji

en-us	Configuration of audit log
pl	Konfiguracja dziennika audytu

en-us	Configuration of authentication
pl	Konfiguracja uwierzytelniania

en-us	Configuration of dashboards
pl	Konfiguracja pulpitów

en-us	Configuration of discovery rules
pl	Konfiguracja reguł wykrywania

en-us	Configuration of graph prototypes
pl	Konfiguracja prototypów wykresów

en-us	Configuration of graphs
pl	Konfiguracja wykresów

en-us	Configuration of GUI
pl	Konfiguracja interfejsu użytkownika

en-us	Configuration of host
pl	Konfiguracja hosta

en-us	Configuration of host group
pl	Konfiguracja grupy hostów

en-us	Configuration of host groups
pl	Konfiguracja grup hostów

en-us	Configuration of host prototypes
pl	Konfiguracja prototypów hostów

en-us	Configuration of hosts
pl	Konfiguracja hostów

en-us	Configuration of housekeeping
pl	Konfiguracja porządkowania

en-us	Configuration of icon mapping
pl	Konfiguracja mapowania ikon

en-us	Configuration of images
pl	Konfiguracja obrazów

en-us	Configuration of item prototypes
pl	Konfiguracja prototypów pozycji

en-us	Configuration of items
pl	Konfiguracja pozycji

en-us	Configuration of macros
pl	Konfiguracja makr

en-us	Configuration of maintenance periods
pl	Konfiguracja okresów utrzymania

en-us	Configuration of media types
pl	Konfiguracja typów mediów

en-us	Configuration of network maps
pl	Konfiguracja map sieci

en-us	Configuration of proxies
pl	Konfiguracja proxy

en-us	Configuration of regular expressions
pl	Konfiguracja wyrażeń regularnych

en-us	Configuration of scripts
pl	Konfiguracja skryptów

en-us	Configuration of template group
pl	Konfiguracja grupy szablonów

en-us	Configuration of template groups
pl	Konfiguracja grup szablonów

en-us	Configuration of templates
pl	Konfiguracja szablonów

en-us	Configuration of trigger displaying options
pl	Konfiguracja opcji wyświetlania wyzwalaczy

en-us	Configuration of trigger prototypes
pl	Konfiguracja prototypów wyzwalaczy

en-us	Configuration of triggers
pl	Konfiguracja wyzwalaczy

en-us	Configuration of user groups
pl	Konfiguracja grup użytkowników

en-us	Configuration of user roles
pl	Konfiguracja ról użytkowników

en-us	Configuration of users
pl	Konfiguracja użytkowników

en-us	Configuration of web monitoring
pl	Konfiguracja monitorowania www

en-us	Configuration refresh
pl	Odświeżenie konfuguracji

en-us	Configuration updated
pl	Zaktualizowano konfigurację

en-us	configure
pl	konfiguracja

en-us	Configure DB connection
pl	Konfiguruj połączenie DB

en-us	Configure JIT provisioning
pl	Konfiguruj dostępy JIT

en-us	Confirmation text
pl	Tekst potwierdzenia

en-us	Confirm changes
pl	Potwierdź zmiany

en-us	Confirms the problem is noticed (acknowledging user will be recorded). Status change triggers action update operation.
pl	Potwierdza, że problem został zauważony (potwierdzenie użytkownika zostanie zarejestrowane). Zmiana statusu wyzwala operację aktualizacji akcji.

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
pl	Gratulacje! Poprawnie zainstalowano interfejs użytkownika Zabbix.

en-us	Connected
pl	Połączony

en-us	Connections
pl	Połączenia

en-us	Connection security
pl	Zabezpieczenia połączenia

en-us	Connections from host
pl	Połączenia z hosta

en-us	Connections from proxy
pl	Połączenia z proxy

en-us	Connections to host
pl	Połączenia do hosta

en-us	Connections to proxy
pl	Połączenia do proxy

en-us	Connection timeout
pl	Limit czasu połączenia

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
pl	Podczas próby połączenia do serwera Zabbix "%2$s" przekroczono maksymalny czas połączenia %1$s sekund.

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
pl	Połączenie z serwerem Zabbix "%1$s" nie powiodło się. Możliwe przyczyny: 1. Nieprawidłowy "NodeAddress" lub "ListenPort" w "zabbix_server.conf" lub nadpisanie adresu IP/DNS serwera w "zabbix.conf.php"; 2. Nieprawidłowa konfiguracja serwera DNS. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
pl	Błąd połączenia z serwerem Zabbix "%1$s" . Możliwe przyczyny: 1. Nieprawidłowy serwer IP/DNS w pliku "zabbix.conf.php"; 2. Nieprawidłowa konfiguracja serwera DNS. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
pl	Połączenie z serwerem Zabbix "%1$s" odrzucone. Możliwe przyczyny: 1. Nieprawidłowy "NodeAddress" lub "ListenPort" w "zabbix_server.conf" lub nadpisanie adresu IP/DNS serwera w "zabbix.conf.php"; 2. Zabezpieczenia systemowe (na przykład SELinux) blokuje połączenie; 3. Demon serwera Zabbix nie działa; 4. Zapora sieciowa blokuje połączenie TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
pl	Połączenie do serwera odrzucone "%1$s" . Możliwe przyczyny: 1. Nieprawidłowy serwer IP/DNS w pliku "zabbix.conf.php"; 2. Zasady bezpieczeństwa (na przykład, SELinux) blokują połączenie; 3. Proces Zabbix nie został uruchomiony; 4. Zapora sieciowa blokuje połączenia TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
pl	Przekroczono limit czasu połączenie z serwerem Zabbix "%1$s". Możliwe przyczyny: 1. Nieprawidłowy "NodeAddress" lub "ListenPort" w "zabbix_server.conf" lub nadpisanie adresu IP/DNS serwera w "zabbix.conf.php"; 2. Zapora sieciowa blokuje połączenie TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
pl	Upłynął limit czasu połączenia z serwerem "%1$s" . Możliwe przyczyny: 1. Nieprawidłowy serwer IP/DNS w pliku "zabbix.conf.php"; 4. Zapora sieciowa blokuje połączenia TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server failed. Incorrect configuration.
pl	Nie można połączyć z serwerem Zabbix. Nieprawidłowa konfiguracja.

en-us	Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).
pl	Połączenie nie będzie szyfrowane, ponieważ używane są gniazda (Unix lub) pamięć współdzielona (Windows).

en-us	Connector
pl	Konektor

en-us	Connector "%1$s" already exists.
pl	Konektor "%1$s" już istnieje.

en-us	Connector created
pl	Utworzono konektor

en-us	Connector deleted
pl	Usunięto konektory

en-us	Connector deleted
pl	Usunięto konektor

en-us	Connector deleted
pl	Usunięto konektory

en-us	Connector disabled
pl	Wyłączono konektor

en-us	Connector disabled
pl	Wyłączono konektory

en-us	Connector disabled
pl	Wyłączono konektory

en-us	Connector enabled
pl	Włączono konektor

en-us	Connector enabled
pl	Włączono konektory

en-us	Connector enabled
pl	Włączono konektory

en-us	Connectors
pl	Konektory

en-us	Connector updated
pl	Zaktualizowano konektor

en-us	Connect to
pl	Połącz z

en-us	Constructor
pl	Konstruktor

en-us	Contact
pl	Kontakt

en-us	contains
pl	zawiera

en-us	Contains
pl	Zawiera

en-us	Content controls
pl	Kontrola zawartości

en-us	Content controls: header
pl	Kontrola zawartości: nagłówek 

en-us	Content menu
pl	Menu zawartości

en-us	Context name
pl	Nazwa kontekstu

en-us	Continue overrides
pl	Kontynuuj nadpisywanie

en-us	Contract number
pl	Numer kontraktu

en-us	Converts a symptom event back to cause event
pl	Konwertuje zdarzenie objawu z powrotem na zdarzenie przyczyny

en-us	Convert to cause
pl	Konwertuj na przyczynę

en-us	Convert to JSON
pl	Konwertuj do JSON

en-us	Coordinates
pl	Współrzędne

en-us	Copy
pl	Skopiuj

en-us	Copy %1$s graph
pl	Kopiuj %1$s wykresy

en-us	Copy %1$s graph
pl	Kopiuj %1$s wykres

en-us	Copy %1$s graph
pl	Kopiuj %1$s wykresów

en-us	Copy %1$s item
pl	Kopiuj %1$s podmioty

en-us	Copy %1$s item
pl	Kopiuj %1$s podmiot

en-us	Copy %1$s item
pl	Kopiuj %1$s podmiotów

en-us	Copy %1$s trigger
pl	Kopiuj %1$s wyzwalacze

en-us	Copy %1$s trigger
pl	Kopiuj %1$s wyzwalacz

en-us	Copy %1$s trigger
pl	Kopiuj %1$s wyzwalaczy

en-us	Copy to clipboard
pl	Kopiuj do schowka

en-us	Correlation
pl	Korelacja

en-us	Correlation "%1$s" already exists.
pl	Korelacja "%1$s" już istnieje.

en-us	Correlation added
pl	Korelacja dodana

en-us	Correlation deleted
pl	Korelacja usunięta

en-us	Correlation deleted
pl	Korelacje usunięte

en-us	Correlation deleted
pl	Korelacje usunięte

en-us	Correlation disabled
pl	Korelacje wyłączone

en-us	Correlation disabled
pl	Korelacja wyłączona

en-us	Correlation disabled
pl	Korelacje wyłączone

en-us	Correlation enabled
pl	Korelacje włączona

en-us	Correlation enabled
pl	Korelacje włączone

en-us	Correlation enabled
pl	Korelacje włączone

en-us	Correlation rule
pl	Reguła korelacji

en-us	Correlation updated
pl	Korelacja zaktualizowana

en-us	cosh() - The hyperbolic cosine of a value
pl	cosh() - Wartość cosinusa hiperbolicznego dla podanego argumentu

en-us	cos() - The cosine of a value, where the value is an angle expressed in radians
pl	cos() - cosinus z wartości jako kąta wyrażonego w radianach

en-us	cot() - The cotangent of a value, where the value is an angle expressed in radians
pl	cot() - cotangens z wartości jako kąta wyrażonego w radianach

en-us	count
pl	zliczyć

en-us	Count
pl	Ilość

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
pl	count() - Liczba udanych pobrań wartości Y (które uzupełnia operator 0) dla okresu T

en-us	Count of context switches. Returns integer
pl	Liczba przełączeń kontekstu. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
pl	Liczba wpisów w katalogu, rekursywnie. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
pl	Liczba zgodnych linii w monitorowaniu pliku logu. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
pl	Liczba zgodnych linii w monitorowaniu pliku logu z obsługą rotacji. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Count of values enqueued in the connector queue.
pl	Liczba wartości w kolejce konektora.

en-us	Count of values enqueued in the low-level discovery processing queue.
pl	Liczba wartości zapisanych w kolejce przetwarzania wyszukiwania niskopoziomowego.

en-us	Count of values enqueued in the preprocessing queue.
pl	Liczba wartości umieszczonych w kolejce przetwarzania.

en-us	countunique() - The number of unique values
pl	countunique() - Ilość unikalnych wartości

en-us	CPU information. Returns string or integer
pl	Informacje o CPU. Zwraca ciąg znaków lub liczbę

en-us	CPU load. Returns float
pl	Obciążenie CPU. Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
pl	Czas oczekiwania CPU na podmianę, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator wirtualnej maszyny VMware, "instance" - instancja CPU

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
pl	Czas oczekiwania CPU na podmianę, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware, <instance> - instancja CPU

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Procentowe zużycie CPU podczas okresu czasu zależnego od zarządzania zasilaniem lub HT, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervisora VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Procentowe zużycie CPU podczas okresu czasu zależnego od zarządzania zasilaniem lub HT, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hypervisora VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Procentowe zużycie CPU podczas okresu czasu, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervisora VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Procentowe zużycie CPU podczas okresu czasu, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hypervisora VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Procentowe zużycie CPU podczas okresu czasu, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator wirtualnej maszyny VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Procentowe zużycie CPU podczas okresu czasu, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware

en-us	CPU usage in hertz during the interval on VMware Resource Pool, <url> - VMware service URL, <rpid> - VMware resource pool id
pl	Wykorzystanie procesora w hercach w okresie na VMware Resource Pool, <url> - adres URL usługi VMware, <rpid> - identyfikator puli zasobów VMware

en-us	CPU usage in hertz during the interval on VMware Resource Pool, "url" - VMware service URL, "rpid" - VMware resource pool id
pl	Wykorzystanie procesora w hercach w okresie na puli zasobów VMware, "url" - adres URL usługi VMware, "rpid" - identyfikator puli zasobów VMware

en-us	CPU utilization percentage. Returns float
pl	Zużycie procesora w procentach. Zwraca liczę zmiennoprzecinkową

en-us	Create action
pl	Utwórz akcję

en-us	Create and edit dashboards
pl	Tworzenie i edycja pulpitów

en-us	Create and edit maintenance
pl	Tworzenie i edycja okresów utrzymania

en-us	Create and edit maps
pl	Tworzenie i edycja map

en-us	Create API token
pl	Stwórz token API

en-us	Create background
pl	Utwórz tło

en-us	Create connector
pl	Utwórz konektor

en-us	Create correlation
pl	Utwórz korelację

en-us	Create dashboard
pl	Utwórz pulpit

en-us	Created at
pl	Data utworzenia

en-us	(created by host discovery)
pl	(utworzone przez wykrywanie hostów)

en-us	Created by me
pl	Stworzony przeze mnie

en-us	Created by user
pl	Stworzone przez użytkownika

en-us	Created by users
pl	Stworzone przez użytkowników

en-us	Create dependent discovery rule
pl	Utwórz zależną regułę wykrywania

en-us	Create dependent item
pl	Utwórz pozycję zależną

en-us	Create disabled
pl	Tworzenie wyłączone

en-us	Create discovery rule
pl	Utwórz regułę wykrywania

en-us	Create discovery rule (select host first)
pl	Utwórz regułę wykrywania niskopoziomowego (wybierz najpierw hosta)

en-us	Create discovery rule (select template first)
pl	Utwórz regułę wykrywania (najpierw wybierz szablon)

en-us	Create enabled
pl	Tworzenie włączone

en-us	Create graph
pl	Utwórz wykres

en-us	Create graph prototype
pl	Utwórz prototyp wykresu

en-us	Create graph (select host first)
pl	Utwórz wykres (najpierw wybierz host)

en-us	Create graph (select template first)
pl	Utwórz wykres (najpierw wybierz szablon)

en-us	Create host
pl	Utwórz hosta

en-us	Create host group
pl	Utwórz grupę hostów

en-us	Create host prototype
pl	Utwórz prototyp hosta

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
pl	Czy tworzyć hosty z wybranych prototypów jako wyłączone?

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
pl	Tworzyć hosty z wybranych prototypów jako włączone?

en-us	Create icon
pl	Utwórz ikonę

en-us	Create icon map
pl	Utwórz mapę ikon

en-us	Create item
pl	Utwórz pozycję

en-us	Create item prototype
pl	Utwórz prototyp pozycji

en-us	Create item (select host first)
pl	Utwórz pozycję (najpierw wybierz host)

en-us	Create item (select template first)
pl	Utwórz pozycję (najpierw wybierz szablon)

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
pl	Tworzyć elementy z wybranych prototypów jako wyłączone?

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
pl	Tworzyć elementy z wybranych prototypów jako włączone?

en-us	Create maintenance period
pl	Utwórz okres utrzymania

en-us	Create map
pl	Utwórz mapę

en-us	Create media type
pl	Utwórz typ mediów

en-us	Create new
pl	Utwórz nowy

en-us	Create proxy
pl	Utwórz proxy

en-us	Create report
pl	Utwórz raport

en-us	Create script
pl	Utwórz skrypt

en-us	Create service
pl	Utwórz usługę

en-us	Create SLA
pl	Utwórz SLA

en-us	Create template
pl	Utwórz szablon

en-us	Create template group
pl	Utwórz grupę szablonów

en-us	Create trigger
pl	Utwórz wyzwalacz

en-us	Create trigger prototype
pl	Utwórz prototyp wyzwalacza

en-us	Create trigger (select host first)
pl	Utwórz wyzwalacz (najpierw wybierz host)

en-us	Create trigger (select template first)
pl	Utwórz wyzwalacz (najpierw wybierz szablon)

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
pl	Czy tworzyć wyzwalacze z wybranych prototypów jako wyłączone?

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
pl	Czy tworzyć wyzwalacze z wybranych prototypów jako włączone?

en-us	Create user
pl	Utwórz użytkownika

en-us	Create user group
pl	Utwórz grupę użytkowników

en-us	Create user role
pl	Tworzenie roli użytkownika

en-us	Create web scenario
pl	Utwórz scenariusz sieci www

en-us	Create web scenario (select host first)
pl	Utwórz scenariusz sieci www (najpierw wybierz host)

en-us	Create web scenario (select template first)
pl	Utwórz scenariusz www (najpierw wybierz szablon)

en-us	Critical
pl	Krytyczny

en-us	CRLF
pl	CRLF

en-us	CSRF test
pl	Test CSRF

en-us	CSRF token test
pl	Test tokena CSRF

en-us	CSRF token validation succeeded.
pl	Weryfikacja tokena CSRF powiodła się.

en-us	CSV to JSON
pl	CSV do JSON

en-us	CUID is expected
pl	Spodziewano się CUID

en-us	Current
pl	Aktualny

en-us	Current host
pl	Bieżący host

en-us	Current password
pl	Bieżące hasło

en-us	Current password is mandatory.
pl	Podanie bieżącego hasła jest wymagane.

en-us	Current user
pl	Bieżący użytkownik

en-us	Current value
pl	Bieżąca wartość

en-us	Custom
pl	Indywidualne

en-us	Custom expression
pl	Wyrażenie użytkownika

en-us	Custom graphs
pl	Wykresy własne

en-us	Custom intervals
pl	Okresy użytkownika

en-us	Custom label
pl	Własna etykieta

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
pl	Własna etykieta dla elementu mapy "%2$s" typu "%1$s" nie może być pusta.

en-us	Custom message
pl	Własna wiadomość

en-us	Custom multiplier
pl	Własny mnożnik

en-us	Custom on fail
pl	Niestandardowe w przypadki niepowodzenia

en-us	Custom schedule
pl	Własny harmonogram

en-us	Custom scripts
pl	Skrypty własne

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
pl	Własne nazwy poziomów dotyczą wszystkich tłumaczeń i wymagają ręcznego przetłumaczenia!

en-us	Custom size
pl	Własny rozmiar

en-us	CyberArk Vault
pl	CyberArk Vault

en-us	Cycle
pl	Cykl

en-us	Czech (cs_CZ)
pl	Czeski (cs_CZ)

en-us	d
pl	d

en-us	D
pl	D

en-us	D
pl	K

en-us	Daily
pl	Dziennie

en-us	Dark
pl	Ciemny

en-us	Dashboard
pl	Pulpit

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
pl	Pulpit "%1$s" już istnieje.

en-us	Dashboard "%1$s" is used in report "%2$s".
pl	Pulpit "%1$s" jest użyty w raporcie "%2$s".

en-us	Dashboard created
pl	Utworzono pulpit

en-us	Dashboard deleted
pl	Pulpit usunięty

en-us	Dashboard deleted
pl	Pulpity usunięte

en-us	Dashboard deleted
pl	Pulpitów usuniętych

en-us	Dashboard page properties
pl	Właściwości strony pulpitu

en-us	Dashboard properties
pl	Właściwości pulpitu

en-us	Dashboards
pl	Pulpity

en-us	Dashboard sharing
pl	Udostępnianie pulpitu

en-us	Dashboard updated
pl	Pulpit zaktualizowany

en-us	Dashboard with ID "%1$s" is not available.
pl	Pulpit z ID %1$s" nie jest dostępna.

en-us	Dashed line
pl	Linia przerywana

en-us	Data
pl	Dane

en-us	Database history tables upgraded
pl	Zaktualizowano tabele historyczne

en-us	Database history tables use primary key
pl	Tabele historyczne w bazie danych używają kluczy głównych

en-us	Database host
pl	Host bazy danych

en-us	Database host verification
pl	Weryfikacja hosta bazy danych

en-us	Database monitor
pl	Monitor bazy danych

en-us	Database name
pl	Nazwa bazy danych

en-us	Database password
pl	Hasło bazy danych

en-us	Database port
pl	Port bazy danych

en-us	Database schema
pl	Schemat bazy danych

en-us	Database server
pl	Serwer bazy danych

en-us	Database TLS CA file
pl	Plik TLS CA bazy danych

en-us	Database TLS certificate file
pl	Plik certyfikatu TLS bazy danych

en-us	Database TLS certificate files must be read-only
pl	Pliki certyfikatów TLS bazy danych muszą być tylko do odczytu

en-us	Database TLS cipher list
pl	Lista szyfrów TLS bazy danych 

en-us	Database TLS encryption
pl	Szyfrowanie bazy danych TLS

en-us	Database TLS key file
pl	Plik klucza TLS bazy danych

en-us	Database type
pl	Typ bazy danych

en-us	Database user
pl	Użytkownik bazy danych

en-us	Data collection
pl	Zbieranie danych

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
pl	Dane z %1$s. Wygenerowano w %2$s sek.

en-us	Data is not properly encoded.
pl	Dane nie są prawidłowo zakodowane.

en-us	Data overview
pl	Przegląd danych

en-us	Data set
pl	Dane zapisane

en-us	Data set label
pl	Etykieta zestawu danych

en-us	Data storage period
pl	Czas przechowywania danych

en-us	Data type
pl	Typ danych

en-us	Date
pl	Data

en-us	Date and time functions
pl	Funkcje czasu i daty

en-us	date() - Current date
pl	date() - Aktualna data

en-us	Date HW decommissioned
pl	Data wycofania sprzętu z użytku

en-us	Date HW installed
pl	Data instalacji sprzętu

en-us	Date HW maintenance expires
pl	Data zakończenia umowy serwisowej

en-us	Date HW purchased
pl	Data zakupu sprzętu

en-us	Day
pl	Dzień

en-us	Day
pl	Dzień

en-us	Day before yesterday
pl	Przedwczoraj

en-us	Day of month
pl	Dzień miesiąca

en-us	dayofmonth() - Day of month
pl	dayofmonth() - Dzień miesiąca

en-us	Day of the week and day of the month cannot be specified simultaneously.
pl	Nie można wybrać jednocześnie dnia tygodnia i dnia miesiąca.

en-us	Day of week
pl	Dzień tygodnia

en-us	dayofweek() - Day of week
pl	dayofweek() - Dzień tygodnia

en-us	days
pl	dni

en-us	Days
pl	Dni

en-us	%d device
pl	%d urządzenie

en-us	%d device
pl	%d urządzenia

en-us	%d device
pl	%d urządzeń

en-us	DD.MM.YY
pl	DD.MM.YY

en-us	Deactivates manual suppression.
pl	Wyłącza tłumienie ręczne.

en-us	Debug
pl	Debugowanie

en-us	Debug mode
pl	Tryb debugowania

en-us	Dec
pl	Gru

en-us	December
pl	Grudzień

en-us	Decimal places
pl	Miejsca po przecinku

en-us	Decrease by
pl	Obniż o

en-us	default
pl	domyślny

en-us	Default
pl	Domyślnie

en-us	Default (%1$s)
pl	Domyślne (%1$s)

en-us	Default access to new actions
pl	Domyślny dostęp do nowych akcji.

en-us	Default access to new modules
pl	Domyślny dostęp do nowych modułów

en-us	Default access to new UI elements
pl	Domyślny dostęp do nowych elementów UI

en-us	Default authentication
pl	Domyślne uwierzytelnianie

en-us	Default host inventory mode
pl	Domyślny tryb inwentarza hosta

en-us	Default language
pl	Język domyślny

en-us	Default LDAP server must be specified.
pl	Należy określić domyślny serwer LDAP.

en-us	Default login form
pl	Domyślny format logowania

en-us	Default media type
pl	Domyślny typ mediów

en-us	Default operation step duration
pl	Czas trwania kroku domyślnej operacji

en-us	Default page display period
pl	Domyślny czas wyświetlania strony

en-us	Default theme
pl	Motyw domyślny

en-us	Default time zone
pl	Domyślna strefa czasowa

en-us	degrees() - Converts a value from radians to degrees
pl	degrees() - Konwertuje wartość z radianów na stopnie

en-us	Delay
pl	Opóźnienie

en-us	Delayed by
pl	Opóźniony o

en-us	Delete
pl	Usuń

en-us	Delete all elements that are not present in the import file?
pl	Usunąć wszystkie elementy, które nie są obecne w pliku importu?

en-us	Delete and clear
pl	Usuń i wyczyść

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
pl	Usunąć i wyczyścić wybrane szablony? (Uwaga: wszystkie połączone hosty zostaną wyczyszczone!)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
pl	Usunąć i wyczyścić szablon? (Uwaga: wszystkie powiązane hosty zostaną wyczyszczone!)

en-us	Delete current action?
pl	Usunąć aktualną akcję?

en-us	Delete current correlation?
pl	Usunąć bieżącą korelację?

en-us	Deleted
pl	Usunięto

en-us	Delete dashboard?
pl	Usunąć pulpit?

en-us	Delete discovery rule?
pl	Usunąć regułę wykrywania?

en-us	Delete expression?
pl	Usunąć wyrażenie?

en-us	Delete graph?
pl	Usunąć wykres?

en-us	Delete graph prototype?
pl	Usunąć prototyp wykresu?

en-us	Delete history of selected items?
pl	Usunąć historię wybranych pozycji?

en-us	Delete history of selected web scenarios?
pl	Usunąć historię wybranych scenariuszy sieci www?

en-us	Delete icon map?
pl	Usunąć mapę ikon?

en-us	Delete item?
pl	Usunąć pozycję?

en-us	Delete item prototype?
pl	Usunąć prototyp pozycji?

en-us	Delete links between selected elements?
pl	Usunąć powiązania między wybranymi elementami?

en-us	Delete maintenance period?
pl	Usunąć okres utrzymania?

en-us	Delete media type?
pl	Usunąć typ mediów?

en-us	Delete missing
pl	Usuń brakujące

en-us	Delete proxy?
pl	Usunąć proxy?

en-us	Delete regular expression?
pl	Usunąć wyrażenie regularne?

en-us	Delete script?
pl	Usunąć skrypt?

en-us	Delete selected action?
pl	Usunąć wybraną akcję?

en-us	Delete selected actions?
pl	Usunąć wybrane akcje?

en-us	Delete selected API token?
pl	Usunąć wybrany token API?

en-us	Delete selected connector?
pl	Usunąć wybrany konektor?

en-us	Delete selected connectors?
pl	Usunąć wybrane konektory?

en-us	Delete selected correlations?
pl	Usunąć wybrane korelacje?

en-us	Delete selected dashboards?
pl	Usunąć wybrane pulpity?

en-us	Delete selected discovery rules?
pl	Usunąć wybrane reguły wykrywania?

en-us	Delete selected elements?
pl	Usunąć wybrane elementy?

en-us	Delete selected graph prototypes?
pl	Usunąć wybrane prototypy wykresów?

en-us	Delete selected graphs?
pl	Usunąć wybrany wykres?

en-us	Delete selected group?
pl	Usunąć wybraną grupę?

en-us	Delete selected groups?
pl	Usunąć wybrane grupy?

en-us	Delete selected host?
pl	Usunąć wybranego hosta?

en-us	Delete selected host group?
pl	Usunąć wybraną grupę hostów?

en-us	Delete selected host groups?
pl	Usunąć wybrane grupy hostów?

en-us	Delete selected host prototype?
pl	Usunąć wybrany prototyp hosta?

en-us	Delete selected host prototypes?
pl	Usunąć wybrane prototypy hostów?

en-us	Delete selected hosts?
pl	Usunąć wybrane hosty?

en-us	Delete selected image?
pl	Usunąć wybrany obraz?

en-us	Delete selected item prototypes?
pl	Usunąć wybrane prototypy pozycji?

en-us	Delete selected items?
pl	Usunąć wybrane pozycje?

en-us	Delete selected maintenance period?
pl	Usunąć wybrany okres utrzymania?

en-us	Delete selected maintenance periods?
pl	Usunąć wybrane okresy utrzymania?

en-us	Delete selected map?
pl	Usunąć wybraną mapę?

en-us	Delete selected maps?
pl	Usunąć wybrane mapy?

en-us	Delete selected media types?
pl	Usunąć wybrane typy mediów?

en-us	Delete selected proxies?
pl	Usunąć wybrane proxy?

en-us	Delete selected proxy?
pl	Usunąć wybrane proxy?

en-us	Delete selected regular expressions?
pl	Usunąć wybrane wyrażenia regularne?

en-us	Delete selected role?
pl	Skasować wybraną rolę?

en-us	Delete selected roles?
pl	Czy usunąć wybrane role?

en-us	Delete selected scheduled report?
pl	Usunąć wybrany raport okresowy?

en-us	Delete selected scheduled reports?
pl	Usunąć wybrane raporty okresowe?

en-us	Delete selected scripts?
pl	Usunąć wybrane skrypty?

en-us	Delete selected service?
pl	Usunąć wybraną usługę?

en-us	Delete selected services?
pl	Usunąć wybrane usługi?

en-us	Delete selected shapes?
pl	Usunąć zaznaczone kształty?

en-us	Delete selected SLA?
pl	Usunąć wybrane SLA?

en-us	Delete selected SLAs?
pl	Usunąć wybrane SLA?

en-us	Delete selected template group?
pl	Usunąć wybraną grupę szablonów?

en-us	Delete selected template groups?
pl	Usunąć wybrane grupy szablonów?

en-us	Delete selected templates?
pl	Usunąć wybrane szablony?

en-us	Delete selected token?
pl	Usunąć wybrany token?

en-us	Delete selected tokens?
pl	Usunąć wybrane tokeny?

en-us	Delete selected trigger prototypes?
pl	Usunąć wybrane prototypy wyzwalaczy?

en-us	Delete selected triggers?
pl	Usunąć wybrane wyzwalacze?

en-us	Delete selected user?
pl	Usunąć wybranego użytkownika?

en-us	Delete selected users?
pl	Usunąć wybranych użytkowników?

en-us	Delete selected web scenarios?
pl	Usunąć wybrane scenariusze sieci www?

en-us	Delete template?
pl	Usunąć szablon?

en-us	Delete trigger?
pl	Usunąć wyzwalacz?

en-us	Delete trigger prototype?
pl	Usunąć prototyp wyzwalacza?

en-us	Delete web scenario?
pl	Usunąć scenariusz sieci www?

en-us	delimiter
pl	separator

en-us	Delimiter
pl	Ogranicznik

en-us	Denied methods
pl	Metody zabronione

en-us	Deny
pl	Zabroń

en-us	Deny list
pl	Lista zabroniona

en-us	Dependencies
pl	Zależności

en-us	Dependent
pl	Zależny

en-us	Dependent item
pl	Pozycja zależna

en-us	Depends on
pl	Zależy od

en-us	Deployment status
pl	Stan instalacji

en-us	Deprecated
pl	Przestarzałe

en-us	Deprecated parameter "%1$s" cannot be used with "%2$s".
pl	Przestarzałego parametru "%1$s" nie można używać z "%2$s".

en-us	Deprovisioned users group
pl	Grupa użytkowników z brakiem dostępu

en-us	Deprovisioned users group cannot be deleted.
pl	Grupa użytkowników z brakiem dostępu nie może być usunięta.

en-us	Deprovisioned users group cannot be empty.
pl	Grupa użytkowników z brakiem dostępu nie może być pusta.

en-us	Deprovisioned users group cannot be enabled.
pl	Grupa użytkowników z brakiem dostępu nie może być włączona.

en-us	descending
pl	malejąco

en-us	description
pl	opis

en-us	Description
pl	Opis

en-us	Detailed listing of installed packages. Returns text in JSON format
pl	Szczegółowa lista zainstalowanych pakietów. Zwraca tekst w formacie JSON

en-us	Details
pl	Szczegóły

en-us	Details of web scenario
pl	Szczegóły scenariusza sieci www

en-us	Detected TimescaleDB license does not support compression. Compression is supported in TimescaleDB Community Edition.
pl	Wykryta licencja TimescaleDB nie obsługuje kompresji. Kompresja jest obsługiwana w TimescaleDB Community Edition.

en-us	Detection period
pl	Okres wykrywania

en-us	Deviations
pl	Odchylenia

en-us	Device
pl	Urządzenie

en-us	Device interrupts. Returns integer
pl	Przerwania urządzenia. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Device uniqueness criteria
pl	Kryteria niepowtarzalności urządzeń

en-us	Digest
pl	Skrót

en-us	Digital
pl	Cyfrowy

en-us	Directory
pl	Katalog

en-us	directory cannot be empty
pl	folder nie może być pusty

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
pl	Rozmiar katalogu (w bajtach). Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Disable
pl	Wyłącz

en-us	Disabled
pl	Wyłączony

en-us	Disable debug mode
pl	Wyłącz tryb debugowania

en-us	Disable debug mode in selected groups?
pl	Wyłączyć tryb debugowania dla wybranych grup?

en-us	Disable host
pl	Wyłącz hosta

en-us	Disable host?
pl	Wyłączyć hosta?

en-us	Disable hosts
pl	Wyłącz hosty

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
pl	Wyłączyć hosty w wybranych grupach hostów?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
pl	Wyłączyć hosty monitorowane przez wybrane proxy?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxy?
pl	Wyłączyć hosty monitorowane przez wybrane proxy?

en-us	Disable selected action?
pl	Wyłączyć wybraną akcję?

en-us	Disable selected actions?
pl	Wyłączyć wybrane akcje?

en-us	Disable selected API tokens?
pl	Wyłączyć wybrane tokeny API?

en-us	Disable selected connector?
pl	Wyłączyć wybrany konektor?

en-us	Disable selected connectors?
pl	Wyłączyć wybrane konektory?

en-us	Disable selected correlations?
pl	Wyłączyć wybrane korelacje?

en-us	Disable selected discovery rules?
pl	Wyłączyć wybrane reguły wykrywania?

en-us	Disable selected groups?
pl	Wyłączyć wybrane grupy?

en-us	Disable selected hosts?
pl	Wyłączyć wybrane hosty?

en-us	Disable selected items?
pl	Wyłączyć wybrane pozycje?

en-us	Disable selected media types?
pl	Wyłączyć wybrane typy mediów?

en-us	Disable selected modules?
pl	Wyłączyć wybrane moduły?

en-us	Disable selected scheduled reports?
pl	Wyłączyć wybrane raporty okresowe?

en-us	Disable selected SLA?
pl	Wyłączyć wybrane SLA?

en-us	Disable selected SLAs?
pl	Wyłączyć wybrane SLA?

en-us	Disable selected triggers?
pl	Wyłączyć wybrane wyzwalacze?

en-us	Disable selected web scenarios?
pl	Wyłączyć wybrane scenariusze sieci www?

en-us	Disaster
pl	Katastrofa

en-us	Discard unchanged
pl	Odrzuć niezmienione

en-us	Discard unchanged with heartbeat
pl	Odrzuć niezmienione z heartbeat

en-us	Discard value
pl	Odrzuć wartość

en-us	Discover
pl	Wykryj

en-us	Discovered
pl	Wykryte

en-us	Discovered by
pl	Wykryty przez

en-us	Discovered device
pl	Wykryte urządzenie

en-us	discovered host
pl	wykryte hostyDodaj urządzenie

en-us	discovered service
pl	wykryte usługi

en-us	discovery
pl	wykrywanie

en-us	Discovery
pl	Wykrywanie

en-us	Discovery actions
pl	Akcje wykrywania

en-us	Discovery by proxy
pl	Wykrywanie przez proxy

en-us	Discovery check
pl	Test wykrywania

en-us	Discovery checks
pl	Testy wykrywania

en-us	Discovery list
pl	Lista reguł wykrywania

en-us	Discovery object
pl	Obiekt wykrywania

en-us	Discovery of VMware clusters, <url> - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie klastrów VMWare, <url> - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware clusters, "url" - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie klastrów VMWare, "url" - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, <url> - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie magazynu danych VMWare, <url> - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, "url" - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie magazynów danych VMWare, "url" - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
pl	Wykrywanie magazynu danych hypervisora VMWare, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervisora VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
pl	Wykrywanie magazynu danych hypervisora VMWare, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hypervisora VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
pl	Wykrywanie interfejsów sieciowych hypervisora VMWare, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervisora VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor network interfaces, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor. Returns JSON
pl	Wykrywanie interfejsów sieciowych hypervisora VMWare, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - hypervisor VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, <url> - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie hypervisorów VMWare, <url> - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, "url" - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie hypervisorów VMWare, "url" - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
pl	Wykrywanie urządzeń dyskowych maszyn wirtualnych VMWare, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
pl	Wykrywanie urządzeń dyskowych maszyn wirtualnych VMWare, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hypervisora VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
pl	Wykrywanie systemów plików maszyn wirtualnych VMWare, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
pl	Wykrywanie systemów plików maszyn wirtualnych VMWare, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hypervisora VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
pl	Wykrywanie interfejsów sieciowych maszyn wirtualnych VMWare, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine network interfaces, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
pl	Wykrywanie interfejsów sieciowych maszyn wirtualnych w Vmware. <url> - adres URL usługi WMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, <url> - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie wirtualnych maszyn VMWare, <url> - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, "url" - VMware service URL. Returns JSON
pl	Wykrywanie wirtualnych maszyn VMWare, "url" - URL usługi VMware. Zwraca JSON

en-us	Discovery rule
pl	Reguła wykrywania

en-us	Discovery rule
pl	Reguła wykrywania

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
pl	Reguła wykrywania "%1$s" już istnieje.

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Reguła wykrywania "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
pl	Reguła wykrywania "%1$s" już istnieje w "%2$s", odziedziczona z innego szablonu.

en-us	Discovery rule "%1$s" cannot be copied without its master item.
pl	Reguła wykrywania "%1$s" nie może być skopiowana bez elementu nadrzędnego.

en-us	Discovery rule "%1$s" is used in "%2$s" action.
pl	Reguła wykrywania "%1$s" jest używana w akcji "%2$s".

en-us	discovery rule "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
pl	reguła wykrywania "%1$s" nie jest monitorowana na hoście "%2$s"

en-us	Discovery rule created
pl	Utworzono regułę wykrywania

en-us	Discovery rule deleted
pl	Usunięto reguły wykrywania

en-us	Discovery rule deleted
pl	Usunięto reguły wykrywania

en-us	Discovery rule deleted
pl	Usunięto regułę wykrywania

en-us	Discovery rule disabled
pl	Wyłączono reguły wykrywania

en-us	Discovery rule disabled
pl	Wyłączono reguły wykrywania

en-us	Discovery rule disabled
pl	Wyłączono regułę wykrywania

en-us	Discovery rule enabled
pl	Włączono regułę wykrywania

en-us	Discovery rule enabled
pl	Włączono reguły wykrywania

en-us	Discovery rule enabled
pl	Włączono reguły wykrywania

en-us	Discovery rules
pl	Reguły wykrywania

en-us	Discovery rules deleted
pl	Usunięto reguły wykrywania

en-us	Discovery rule updated
pl	Zaktualizowano regułę wykrywania

en-us	Discovery status
pl	Stan wykrywania

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
pl	Statystyki odczytu dysku. Zwraca liczbę całkowitą dla typów sectors, operations, bytes; liczbę zmiennoprzecinkową dla typów sps, ops, bps

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Przestrzeń dyskowa w bajtach lub procentach ogólnej przestrzeni. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
pl	Statystyki zapisu na dysk. Zwraca liczbę całkowitą dla typów sectors, operations, bytes (sektory, operacje i bajty); liczbę rzeczywistą dla typów sps, ops i bps

en-us	Display
pl	Wyświetl

en-us	Display graph
pl	Wyświetl wykres

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
pl	Wyświetlanie %1$s z %2$s znalezionych

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
pl	Wyświetlone od %1$s do %2$s z %3$s znalezionych

en-us	Displaying options
pl	Wyświetlanie opcji

en-us	Display min/max/avg
pl	Wyświetl min./maks./śr.

en-us	Display OK triggers for
pl	Wyświetlanie wyzwalaczy w stanie OK przez

en-us	Display problems
pl	Wyświetl problemy

en-us	Display stacked graph
pl	Wyświetl wykres skumulowany

en-us	Division denominator
pl	Mianownik

en-us	d.M
pl	d.M

en-us	DNS
pl	DNS

en-us	DNS name
pl	Nazwa DNS

en-us	does not contain
pl	nie zawiera

en-us	Does not contain
pl	Nie zawiera

en-us	does not equal
pl	nie równa się

en-us	Does not equal
pl	Nie jest równy

en-us	does not exist
pl	nie istnieje

en-us	Does not exist
pl	Nie istnieje

en-us	does not match
pl	nie pasuje

en-us	Does not match regular expression
pl	Nie dopasowano regularnego wyrażenia

en-us	Do not keep history
pl	Nie przechowuj historii

en-us	Do not keep trends
pl	Nie przechowuj trendów

en-us	Dot
pl	Kropka

en-us	Down
pl	Nie działa

en-us	Down
pl	Nie działa

en-us	Download image
pl	Pobierz obraz

en-us	Download the configuration file
pl	Pobranie pliku konfiguracyjnego

en-us	Downtime
pl	Czas przerwy w pracy

en-us	Downtime
pl	Czas przerwy w pracy

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
pl	Zastąpić wyrażenie warunkowe?

en-us	Draw
pl	Rysuj

en-us	Draw style
pl	Styl rysowania

en-us	Duplicate dependencies in trigger "%1$s".
pl	Powielone zależności w wyzwalaczu "%1$s"

en-us	Duplicate dependencies in trigger prototype "%1$s".
pl	Powielone zależności w prototypie wyzwalacza "%1$s".

en-us	Duplicate host. Host with the same host name "%1$s" already exists in data.
pl	Duplikat hosta. Host z taką samą nazwą "%1$s" już istnieje w bazie.

en-us	Duplicate host. Host with the same visible name "%1$s" already exists in data.
pl	Duplikat hosta. Host z taką samą wyświetlaną nazwą "%1$s" już istnieje w bazie.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
pl	Powtórzona wartość "name" (nazwa) "%1$s" dla mapy.

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
pl	Powtórzone userid (id użytkownika) "%1$s" w użytkownikach dla mapy "%2$s".

en-us	Duplicate "usrgrpid" "%1$s" in user groups for map "%2$s".
pl	Duplikat "usrgrpid" "%1$s" w grupach użytkowników dla mapy "%2$s".

en-us	Duration
pl	Czas trwania

en-us	Duration
pl	Czas trwania

en-us	Dutch (nl_NL)
pl	Holenderski (nl_NL)

en-us	Dynamic item
pl	Pozycja dynamiczna

en-us	Dynamic items
pl	Dynamiczne elementy

en-us	Each item
pl	Każdy element

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
pl	Każdy adres URL powinien mieć unikalną nazwę. Należy się upewnić, że istnieje tylko jeden adres o tej nazwie

en-us	Edit
pl	Edycja

en-us	Edit dashboard
pl	Edytuj pulpit

en-us	Edit map
pl	Edycja mapy

en-us	Edit operation
pl	Edycja operacji

en-us	Edit tree element
pl	Edycja elementu drzewa

en-us	Edit widget
pl	Edycja widżeta

en-us	Effective date
pl	Wchodzi w życie

en-us	Effective value
pl	Wartość efektywna

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
pl	Błąd elasticsearch: %1$s.

en-us	Elasticsearch URL is not set for type: %1$s.
pl	Nie ustawiono adresu URL Elasticsearch dla typu: %1$s.

en-us	Element
pl	Element

en-us	Element name
pl	Nazwa elementu

en-us	Ellipse
pl	Elipsa

en-us	email
pl	e-mail

en-us	Email
pl	Email

en-us	Email and password
pl	E-mail i hasło

en-us	Email provider
pl	Dostawca poczty e-mail

en-us	Empty
pl	Pusty

en-us	Empty color.
pl	Pusty kolor.

en-us	Empty filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
pl	ID formuły warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s" jest puste.

en-us	Empty filter condition macro for discovery rule "%1$s".
pl	Makro warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s" jest puste.

en-us	Empty input parameter.
pl	Pusty parametr wejściowy.

en-us	Empty map ID.
pl	Puste ID mapy.

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
pl	Plik certyfikatu SSL dla scenariusza sieci www "%1$s" jest pusty.

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
pl	Plik klucza SSL dla scenariusza sieci www "%1$s" jest pusty.

en-us	<empty string>
pl	<pusty łańcuch znaków>

en-us	Enable
pl	Włącz

en-us	Enable audit logging
pl	Włącz audytowanie

en-us	Enable compression
pl	Włącz kompresję

en-us	Enable confirmation
pl	Włącz potwierdzanie

en-us	Enabled
pl	Włączony

en-us	Enable debug mode
pl	Włącz tryb debugowania

en-us	Enable debug mode in selected groups?
pl	Włączyć tryb debugowania w wybranych grupach?

en-us	Enable host
pl	Włącz hosta

en-us	Enable host?
pl	Włączyć hosta?

en-us	Enable hosts
pl	Włącz hosty

en-us	Enable host selection
pl	Włącz wybór hosta

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
pl	Włączyć hosty monitorowane przez wybrane proxy?

en-us	Enable hosts monitored by selected proxy?
pl	Włączyć hosty monitorowane przez wybrane proxy?

en-us	Enable HTTP authentication
pl	Włącz autentykację HTTP

en-us	Enable HTTP authentication for all users.
pl	Włącz uwierzytelnienie HTTP dla wszystkich użytkowników.

en-us	Enable internal housekeeping
pl	Włącz wewnętrzne porządkowanie

en-us	Enable JIT provisioning
pl	Włącz przydzielanie dostępów JIT

en-us	Enable LDAP authentication
pl	Włącz autentykację LDAP

en-us	Enable SAML authentication
pl	Włącz autentykację SAML

en-us	Enable SCIM provisioning
pl	Włącz przydzielanie dostępów SCIM

en-us	Enable selected action?
pl	Włączyć wybraną akcję?

en-us	Enable selected actions?
pl	Włączyć wybrane akcje?

en-us	Enable selected API tokens?
pl	Włączyć wybrane tokeny API?

en-us	Enable selected connector?
pl	Włączyć wybrany konektor?

en-us	Enable selected connectors?
pl	Włączyć wybrane konektory?

en-us	Enable selected correlations?
pl	Włączyć wybrane korelacje?

en-us	Enable selected discovery rules?
pl	Włączyć wybrane reguły wykrywania?

en-us	Enable selected groups?
pl	Włączyć wybrane grupy?

en-us	Enable selected hosts?
pl	Włączyć wybrane hosty?

en-us	Enable selected items?
pl	Włączyć wybrane pozycje?

en-us	Enable selected media types?
pl	Włączyć wybrane typy mediów?

en-us	Enable selected modules?
pl	Włączyć wybrane moduły?

en-us	Enable selected scheduled reports?
pl	Włączyć wybrane raporty okresowe?

en-us	Enable selected SLA?
pl	Włączyć wybrane SLA?

en-us	Enable selected SLAs?
pl	Włączyć wybrane SLA?

en-us	Enable selected triggers?
pl	Włączyć wybrane wyzwalacze?

en-us	Enable selected web scenarios?
pl	Włączyć wybrane scenariusze sieci www?

en-us	Enable trapping
pl	Włącz wyłapywanie

en-us	Encrypt
pl	Szyfruj

en-us	Encryption
pl	Szyfrowanie

en-us	Encryption level
pl	Poziom szyfrowania

en-us	End date
pl	Data końcowa

en-us	End of line sequence
pl	Koniec linii ciągu

en-us	English (en_GB)
pl	Angielski (en_GB)

en-us	English (en_US)
pl	Angielski (en_US)

en-us	Entry with UUID "%1$s" already exists.
pl	Element z UUID "%1$s" już istnieje.

en-us	equals
pl	równa się

en-us	Equals
pl	Jest równy

en-us	e() - Returns Euler's number
pl	e() - Liczba Eulera

en-us	Error
pl	Błąd

en-us	Error: %1$s
pl	Błąd: %1$s

en-us	Error budget
pl	Dopuszczalna niedostępność

en-us	Error budget
pl	Dopuszczalna niedostępność

en-us	Error in search request for table "%1$s".
pl	Błąd w zapytaniu wyszukiwania dla tabeli "%1$s".

en-us	error message
pl	wiadomość z błędem

en-us	Error message
pl	Komunikat błędu

en-us	Error! Unable to start Zabbix server.
pl	Błąd! Nie można uruchomić serwera Zabbix.

en-us	Error! Unable to start Zabbix server due to unsupported %1$s database server version. Must be at least (%2$s)
pl	Błąd! Nie można uruchomić serwera Zabbix przez niewspieraną wersję (%1$s) bazy danych. Wersja musi być niemniejsza niż %2$s

en-us	Evaluation period
pl	Okres ewaluacji

en-us	Event
pl	Zdarzenie

en-us	Event acknowledged
pl	Zdarzenie potwierdzone

en-us	Event correlation
pl	Korelacja zdarzeń

en-us	Event correlation rules
pl	Zasady korelacji zdarzeń

en-us	Event details
pl	Szczegóły zdarzenia

en-us	Event generation
pl	Generowanie zdarzeń

en-us	Event ID
pl	ID zdarzenia

en-us	Event is acknowledged
pl	Zdarzenie zostało potwierdzone

en-us	Event is not acknowledged
pl	Zdarzenie nie zostało potwierdzone

en-us	Event list [previous 20]
pl	Lista zdarzeń [poprzednie 20]

en-us	Event log monitoring. Returns log
pl	Monitorowanie logu zdarzeń. Zwraca log

en-us	Event name
pl	Nazwa zdarzenia

en-us	Event name matches Trigger name (with macros expanded) unless a custom Event name is specified in Trigger settings.
pl	Nazwa zdarzenia odpowiada nazwie wyzwalacza (z rozwiniętymi makrami), chyba że w ustawieniach wyzwalacza określono niestandardową nazwę zdarzenia.

en-us	Events
pl	Zdarzenia

en-us	Events and alerts
pl	Zdarzenia i alarmy

en-us	Event tag pair
pl	Para znaczników zdarzeń

en-us	Event type
pl	Typ zdarzenia

en-us	Event updated
pl	Zdarzenie zaktualicowane

en-us	Event updated
pl	Zdarzeń zaktualizowanych

en-us	Event updated
pl	Zdarzenia zaktualizowane

en-us	Every day(s)
pl	Co ile dni

en-us	Every week(s)
pl	Co ile tygodni

en-us	Example
pl	Przykład

en-us	Example: https://localhost/zabbix/ui/
pl	Przykład: https://localhost/zabbix/ui/

en-us	Except selected
pl	Wyklucz wybrane

en-us	Exclude
pl	Wyklucz

en-us	Excluded downtime
pl	Wyłączony czas przestoju

en-us	Excluded downtimes
pl	Wyłączone czasy przestoju

en-us	Excluded downtimes
pl	Wyłączone czasy przestoju

en-us	Exclude host groups
pl	Wyklucz grupy hostów

en-us	Execute
pl	Wykonaj

en-us	Executed
pl	Wykonano

en-us	Executed script
pl	Wykonywany skrypt

en-us	Execute now
pl	Wykonaj teraz

en-us	Execute on
pl	Wykonaj na

en-us	Execute scripts
pl	Możliwość wykonania skryptów

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
pl	Wykonuje zapytanie WMI i zwraca pierwszy wybrany obiekt. Zwraca liczbę całkowitą, zmiennoprzecinkową, ciąg znaków lub tekst (zależnie od zapytania)

en-us	Execute WMI query and return the JSON document with all selected objects
pl	Wykonuje zapytanie WMI i zwraca dokumnet w JSON z wybranych objektów

en-us	Execution confirmation
pl	Potwierdzenie wykonania

en-us	exists
pl	istnieje

en-us	Exists
pl	Istnieje

en-us	Expand
pl	Rozwiń

en-us	Expand macros
pl	Rozwiń makra

en-us	Expand sidebar
pl	Rozwiń panel boczny

en-us	Expand single problem
pl	Rozwiń pojedynczy problem

en-us	exp() - Euler's number at a power of a value
pl	exp() - Liczba Eulera podniesiona do potęgi wyznaczonej przez wartość

en-us	Expired
pl	Wygasły

en-us	Expired
pl	Przedawnione

en-us	Expired on %1$s.
pl	Wygasł dnia %1$s.

en-us	Expires at
pl	Data wygaśnięcia

en-us	Expires in less than
pl	Wygasa za mniej niż

en-us	Exploded
pl	Rozwinięty

en-us	expm1() - Euler's number at a power of a value minus 1
pl	expm1() - Liczba Eulera podniesiona do potęgi wyznaczonej przez wartość minus 1

en-us	Export
pl	Eksport

en-us	Export failed
pl	Eksportowanie nieudane

en-us	Export to CSV
pl	Eksportuj do pliku CSV

en-us	Expression
pl	Wyrażenie

en-us	Expression cannot be empty
pl	Wyrażenie nie może być puste

en-us	Expression constructor
pl	Konstruktor wyrażeń

en-us	expression is empty
pl	wyrażenie jest puste

en-us	Expressions
pl	Wyrażenia

en-us	Expression syntax error.
pl	Błąd składni wyrażenia.

en-us	Expression type
pl	Typ wyrażenia

en-us	Expression variable elements
pl	Zmienne elementy wyrażenia

en-us	External check
pl	Test zewnętrzny

en-us	F
pl	P

en-us	Fail
pl	Niepowodzenie

en-us	Failed
pl	Niepowodzenie

en-us	Failed
pl	Niepowodzenie

en-us	Failed login
pl	Nieudane logowanie

en-us	Failed to create dashboard
pl	Stworzenie widoku nieudane

en-us	failed to parse JSON
pl	nieudane przetwarzanie JSON

en-us	Failed to parse URL.
pl	Nie udało się przetworzyć URL.

en-us	Failed to paste dashboard page.
pl	Nie udało się wkleić strony pulpitu.

en-us	Failed to paste widget.
pl	Wklejenie widżetu nie powiodło się.

en-us	Failed to select default LDAP server.
pl	Nie udało się wybrać domyślnego serwera LDAP.

en-us	Failed to update dashboard
pl	Nie udało się zaktualizować widoku

en-us	Failed to update dashboard page properties.
pl	Nie udało się zaktualizować właściwości strony pulpitu.

en-us	Failed to update dashboard properties.
pl	Nie udało się zaktualizować właściwości pulpitu.

en-us	Failed to update dashboard sharing.
pl	Nie udało się zaktualizować udostępnienia pulpitu.

en-us	Failed to update widget properties.
pl	Nie udało się zaktualizować właściwości widżetu.

en-us	Fail-over delay: %1$s
pl	Opóźnienie przełączenia: %1$s

en-us	Failure Audit
pl	Audyt niepowodzeń

en-us	FALSE
pl	FAŁSZ

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
pl	Błąd fatalny, proszę zgłosić do zespołu Zabbix

en-us	Favorite graphs
pl	Ulubione wykresy

en-us	Favorite maps
pl	Ulubione mapy

en-us	Feb
pl	Lut

en-us	February
pl	Luty

en-us	Field
pl	Pole

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
pl	Pole "%1$s" nie może być ustawione na NULL.

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
pl	Pole "%1$s" jest wymagane.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
pl	Brak wartości w polu "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
pl	Pole "%1$s" jest niewłaściwe: %2$s

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s.
pl	Pole "%1$s" jest niewłaściwe: %2$s.

en-us	Field "%1$s" is not integer.
pl	Pole "%1$s" nie zawiera liczby całkowitej.

en-us	Field "%1$s" is not string.
pl	Pole "%1$s" nie zawiera ciągu znaków.

en-us	Field "%1$s" must be missing.
pl	Pole "%1$s" musi być puste.

en-us	Field name
pl	Nazwa pola

en-us	File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Returns integer for crc32 (default) and string for md5, sha256
pl	Suma kontrolna pliku obliczona algorytmem UNIX cksum. Zwraca liczbę całkowitą dla crc32 (opcja domyślna) i ciąg znaków dla md5 i sha256

en-us	file format is unsupported
pl	niewspierany format pliku

en-us	File is empty
pl	Plik jest pusty

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
pl	Plik jest zbyt duży, maksymalny rozmiar ładowanego pliku %1$s bajtów.

en-us	File owner information. Returns string
pl	Informacje o właścicielu pliku. Zwraca ciąg znaków

en-us	File size in bytes (default) or in newlines. Returns integer
pl	Rozmiar pliku w bajtach (domyślnie) albo w liniach. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
pl	Informacja o czasie pliku. Zwraca liczbę całkowitą (znacznik czasu Unix)

en-us	Fill
pl	Wypełnij

en-us	Filled region
pl	Obszar wypełniony

en-us	Filter
pl	Filtr

en-us	Filter deleted
pl	Usunięto filtr

en-us	Filter properties
pl	Właściwości filtra

en-us	Filter results
pl	Filtruj wyniki

en-us	Filters
pl	Filtry

en-us	find() - Check occurrence of pattern V (which fulfill operator O) for period T (1 - match, 0 - no match)
pl	find() - Sprawdza obecność wyrażenia V (z użyciem operatora O) w okresie T (1 - znaleziono, 0 - nieznaleziono)

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
pl	Szuka ciągu w pliku. Zwraca 0 - nie znaleziono; 1 - znaleziono

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
pl	Szuka ciągu w pliku. Zwraca linię zawierającą zgodny ciąg, lub określoną w opcjonalnym parametrze output (wyjście)

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
pl	Szuka ciągu na stronie www. Zwraca zgodny ciąg, lub określony w opcjonalnym parametrze output (wyjście)

en-us	Finish
pl	Zakończ

en-us	Finnish (fi_FI)
pl	Fiński (fi_FI)

en-us	first
pl	pierwszy

en-us	First
pl	Pierwsza

en-us	first parameter is expected
pl	oczekiwano pierwszego parametru

en-us	first() - The oldest value in the specified time interval
pl	first() - Najstarsza wartość we wskazanym przedziale czasu

en-us	Fit
pl	Dopasowanie

en-us	Fit to map
pl	Dopasuj do mapy

en-us	Fixed
pl	Stała

en-us	Fixed status
pl	Stan ustalony

en-us	Flexible
pl	Elastyczny

en-us	floor() - Rounds down to the nearest smaller integer
pl	floor() - Zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej

en-us	Follow redirects
pl	Podążaj za przekierowaniami

en-us	Font
pl	Czcionka

en-us	Font color
pl	Kolor czcionki

en-us	Font size
pl	Rozmiar czcionki

en-us	forecast() - Forecast for next t seconds based on period T
pl	forecast() - Prognoza dla następnych t sekund oparta o okres T

en-us	Format
pl	Format

en-us	Form data
pl	Dane czcionki

en-us	Formula
pl	Formuła

en-us	Formula missing for discovery rule "%1$s".
pl	Brakująca formuła dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Formula missing for override "%1$s".
pl	Brakująca formuła dla przełączania "%1$s".

en-us	fourth
pl	czwarty

en-us	French (fr_FR)
pl	Francuski (fr_FR)

en-us	Fri
pl	Pt

en-us	Friday
pl	Piątek

en-us	From
pl	Od

en-us	Frontend access
pl	Dostęp do interfejsu użytkownika

en-us	Frontend messaging
pl	Komunikaty interfejsu użytkownika

en-us	Frontend URL
pl	Adres URL frontendu

en-us	FTP
pl	FTP

en-us	Full
pl	Pełny

en-us	Full clone
pl	Pełne powielenie

en-us	Function
pl	Funkcja

en-us	fuzzytime() - Difference between item value (as timestamp) and Zabbix server timestamp is less than or equal to T seconds (1 - true, 0 - false)
pl	fuzzytime() - Różnica pomiędzy wartością elementy (jako znacznika czasu) i znacznika czasu serwera Zabbix jest mniejsza lub równa T sekund (1 - prawda, 0 - fałsz)

en-us	General
pl	Ogólne

en-us	Generated in %1$s sec
pl	Wygenerowano w %1$s sekund

en-us	Generate report by
pl	Wygeneruj jako

en-us	geographical coordinates (values of comma separated latitude and longitude) are expected
pl	oczekiwano współrzędnej geograficznej (wartość zawierająca szerokość i długość geograficzną oddzielone przecinkiem)

en-us	Geographical maps
pl	Mapy geograficzne

en-us	Geomap
pl	Geomapa

en-us	Georgian (ka_GE)
pl	Gruziński (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
pl	Niemiecki (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
pl	Pobiera zawartość strony www. Zwraca źródło strony www jako tekst

en-us	Get value
pl	Pobierz wartość

en-us	Get value and test
pl	Pobierz wartość i testuj

en-us	Get value from host
pl	Pobierz wartość z hosta

en-us	Given expression is not a macro
pl	Podane wyrażenie nie jest makrem

en-us	global housekeeping settings
pl	globalne ustawienia porządkowania

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
pl	Globalne wyrażenia regularne "%1$s" nie istnieją.

en-us	Global value
pl	Wartość globalna

en-us	Go back to %1$s
pl	Wróć do %1$s

en-us	Google Chrome
pl	Google Chrome

en-us	Go to
pl	Przejdź do

en-us	Go to "%1$s"
pl	Przejdź do "%1$s"

en-us	Go to first page
pl	Przejdź do pierwszej strony

en-us	Go to last page, %1$s
pl	Przejdź do ostatniej strony, %1$s

en-us	Go to next page, %1$s
pl	Przejdź do następnej strony, %1$s

en-us	Go to page %1$s
pl	Przejdź do strony %1$s

en-us	Go to page %1$s, current page
pl	Przejdź do strony %1$s, aktualna strona

en-us	Go to previous page, %1$s
pl	Przejdź do poprzedniej strony, %1$s

en-us	Gradient line
pl	Linia gradientu

en-us	Graph
pl	Wykres

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Wykres "%1$s" istnieje w "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" as a graph created from graph prototype.
pl	Wykres "%1$s" już isnieje na "%2$s" jako wykres utworzony z prototypu.

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
pl	Wykres "%1$s" istnieje w "%2$s" (odziedziczony z innego szablonu).

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
pl	Wykres "%1$s" już istnieje w "%2$s" (pozycje nie są identyczne).

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
pl	Wykres "%1$s" z pozycjami z szablonów nie może zawierać pozycji z innych hostów.

en-us	Graph added
pl	Dodano wykres

en-us	Graph (classic)
pl	Wykres (klasyczny)

en-us	Graph copied
pl	Wykres skopiowany

en-us	Graph copied
pl	Wykresy skopiowane

en-us	Graph copied
pl	Wykresów skopiowanych

en-us	Graph deleted
pl	Usunięto wykres

en-us	Graph prototype
pl	Prototyp wykresu

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
pl	Prototyp wykresu "%1$s" zawiera prototypy pozycji z wielu reguł wykrywania.

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
pl	Prototyp wykresu "%1$s" musi mieć przynajmniej jeden prototyp pozycji.

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
pl	Prototyp wykresu "%1$s" z pozycjami z szablonów nie może zawierać pozycji z innych hostów.

en-us	Graph prototype added
pl	Dodano prototyp wykresu

en-us	Graph prototype deleted
pl	Usunięto prototyp wykresu

en-us	Graph prototypes
pl	Prototypy wykresów

en-us	Graph prototypes deleted
pl	Usunięto prototypy wykresów

en-us	Graph prototype updated
pl	Zaktualizowano prototyp wykresu

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
pl	Prototypowy wykres o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	graph prototype with the same UUID already exists
pl	prototyp wykresu o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	Graphs
pl	Wykresy

en-us	Graphs deleted
pl	Usunięto wykresy

en-us	Graph sum
pl	Suma wykresu

en-us	Graph type
pl	Typ wykresu

en-us	Graph updated
pl	Zaktualizowano wykres

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
pl	Wykres o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	Graph with name "%1$s" already exists in graphs or graph prototypes.
pl	Istnieje już wykres lub prototyp wykresu o nazwie "%1$s".

en-us	graph with the same UUID already exists
pl	wykres o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	Greek (el_GR)
pl	Grecki (el_GR)

en-us	Grid
pl	Siatka

en-us	Group
pl	Grupa

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
pl	Nie można usunąć grupy "%1$s", jest używana przez prototyp hosta.

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
pl	Grupa"%1$s" nie może zostać usunięta, ponieważ jest użyta w warunku korelacji.

en-us	Group "%1$s" does not exist.
pl	Grupa "%1$s" nie istnieje.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
pl	Grupa "%1$s" dla hosta "%2$s" nie istnieje.

en-us	Group added
pl	Dodano grupę

en-us	Group base DN
pl	Bazowe DN grupy

en-us	Group configuration
pl	Konfiguracja grupy

en-us	Group deleted
pl	Usunięto grupy

en-us	Group deleted
pl	Usunięto grupę

en-us	Group deleted
pl	Usunięto grupy

en-us	Group filter
pl	Filtr grupy

en-us	Group for discovered hosts
pl	Grupa dla wykrytych hostów

en-us	Grouping by
pl	Grupowanie wg

en-us	Group member attribute
pl	Atrybut członka grupy

en-us	Group name
pl	Nazwa grupy

en-us	Group name attribute
pl	Atrybut nazwy grupy

en-us	group name must match %1$s group name
pl	nazwa grupy musi pasować do nazwy grupy %1$s

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
pl	Prototyp grupy nie może bazować na wykrytej grupie hostów "%1$s".

en-us	Group prototypes
pl	Prototypy grup

en-us	Groups
pl	Grupy

en-us	Group updated
pl	Zaktualizowano grupę

en-us	GSM modem
pl	Modem GSM

en-us	Guest user
pl	Użytkownik gość

en-us	GUI
pl	GUI

en-us	GUI access disabled.
pl	Dostęp do GUI wyłączony.

en-us	h
pl	h

en-us	H
pl	W

en-us	Hardware
pl	Sprzęt

en-us	Hardware (Full details)
pl	Sprzęt (wszystkie informacje)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
pl	Odczyt czujnika sprzętowego. Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	HashiCorp Vault
pl	HashiCorp Vault

en-us	Headers
pl	Nagłówki

en-us	Headers already sent.
pl	Nagłówki już wysłane

en-us	Hebrew (he_IL)
pl	Hebrajski (he_IL)

en-us	Height
pl	Wysokość

en-us	Help
pl	Pomoc

en-us	Hexadecimal to decimal
pl	Liczba szesnastkowa do dziesiętnej

en-us	hh.mm
pl	hh.mm

en-us	H:i
pl	H:i

en-us	Hidden
pl	Ukryte

en-us	Hide debug
pl	Ukryj śledzenie

en-us	Hide groups without problems
pl	Ukryto grupy bez problemów

en-us	Hide selected
pl	Ukryj wybrane

en-us	Hide sidebar
pl	Ukryj panel boczny

en-us	Hierarchy
pl	Hierarchia

en-us	High
pl	Wysoki

en-us	High availability cluster
pl	Klaster wysokiej dostępności

en-us	High availability node
pl	Nod klastra wysokiej dostępności

en-us	High availability nodes
pl	Nody klastra wysokiej dostępności

en-us	High-contrast dark
pl	Ciemny mocny kontrast

en-us	High-contrast light
pl	Jasny mocny kontrast

en-us	Highlight whole row
pl	Podkreśl cały wiersz

en-us	H:i:s
pl	H:i:s

en-us	History
pl	Historia

en-us	History and trends cleared
pl	Historia i trendy zostały wyczyszczone

en-us	History and trends compression
pl	Kompresja historii i zmian

en-us	History cleanup is not supported if compression is enabled
pl	Czyszczenie historii nie jest wspierane jeśli kompresja jest włączona

en-us	History clear
pl	Czyszczenie historii

en-us	History cleared
pl	Wyczyszczono historię

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
pl	Czyszczenie historii może zająć dużo czasu. Kontynuować?

en-us	History data
pl	Dane historyczne

en-us	History data selection
pl	Wybór danych historii

en-us	History functions
pl	Funkcje historyczne

en-us	History storage period
pl	Okres przechowywania historii

en-us	Home
pl	Początek

en-us	Homepage
pl	Strona początkowa

en-us	Horizontal
pl	Poziome

en-us	Horizontal align
pl	Ułożenie poziome

en-us	Horizontal position
pl	Pozycja horyzontalna

en-us	host
pl	host

en-us	Host
pl	Hosty

en-us	Host
pl	Host

en-us	Host
pl	Hosty

en-us	Host
pl	Host

en-us	Host "%1$s" already exists.
pl	Host "%1$s" już istnieje.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
pl	Host "%1$s" nie może istnieć bez grupy hostów.

en-us	Host "%1$s" is monitored by proxy "%2$s".
pl	Host "%1$s" jest monitorowany przez proxy "%2$s".

en-us	Host access
pl	Dostęp do hosta

en-us	Host added
pl	Dodano hosta

en-us	Host address
pl	Adres hosta

en-us	Host availability
pl	Dostępność hosta

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
pl	Host nie może posiadać więcej niż jeden interfejs tego samego typu.

en-us	Host count
pl	Liczba hostów

en-us	Host deleted
pl	Usunięto hosta

en-us	Host disabled
pl	Wyłączono hosty

en-us	Host disabled
pl	Wyłączono hosty

en-us	Host disabled
pl	Wyłączono host

en-us	Host enabled
pl	Włączono host

en-us	Host enabled
pl	Włączono hosty

en-us	Host enabled
pl	Włączono hosty

en-us	Host graphs
pl	Wykresy hostów

en-us	host group
pl	grupa hostów

en-us	Host group
pl	Grupa hostów

en-us	Host group
pl	Grupa hostów

en-us	Host group "%1$s" already exists.
pl	Grupa hostów "%1$s" już istnieje.

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
pl	Nie można usunąć grupy hostów "%1$s", jest użyta w skrypcie globalnym.

en-us	Host group "%1$s" is group for discovered hosts and cannot be deleted.
pl	Grupa hostów "%1$s" jest przeznaczona dla wykrytych hostów i nie może zostać usunięta.

en-us	Host group "%1$s" is internal and cannot be deleted.
pl	Grupa hostów "%1$s" jest wewnętrzna i nie może zostać usunięta.

en-us	Host group added
pl	Dodano grupę hostów

en-us	Host group deleted
pl	Usunięto grupy hostów

en-us	Host group deleted
pl	Usunięto grupę hostów

en-us	Host group deleted
pl	Usunięto grupy hostów

en-us	Host group elements
pl	Elementy grupy hostów

en-us	Host group label type
pl	Typ etykiety grupy hostów

en-us	Host groups
pl	Grupy hostów

en-us	Host group updated
pl	Zaktualizowano grupę hostów

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
pl	Grupa hosta o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	host group with the same UUID already exists
pl	grupa hostów o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	"hostid" of dependent item and master item should match
pl	"hostid" pozycji nadrzędnej i zależnej powinny się zgadzać

en-us	Host interface
pl	Interfejs hosta

en-us	Host inventory
pl	Inwentarz hosta

en-us	Host inventory overview
pl	Przegląd inwentarza hosta

en-us	Host IP
pl	Adres IP hosta

en-us	"host:key" pair is expected
pl	oczekiwano pary "host:klucz"

en-us	Host label type
pl	Typ etykiety hosta

en-us	Host macros
pl	Makra hosta

en-us	Host metadata
pl	Meta-dane hosta

en-us	Host name
pl	Nazwa hosta

en-us	Host networks
pl	Sieci hosta

en-us	host pattern
pl	wzorzec hosta

en-us	Host permissions
pl	Uprawnienia hosta

en-us	Host prototype
pl	Prototyp hosta

en-us	Host prototype added
pl	Dodano prototyp hosta

en-us	Host prototype deleted
pl	Usunięto prototyp hosta

en-us	Host prototype macros
pl	Makra prototypu hosta

en-us	Host prototypes
pl	Prototypy hostów

en-us	Host prototypes deleted
pl	Usunięto prototypy hostów

en-us	Host prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypów hostów

en-us	Host prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypy hostów

en-us	Host prototype updated
pl	Zaktualizowano prototyp hosta

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
pl	Istnieje już prototyp hosta z nazwą hosta "%1$s" w regule wykrywania "%2$s".

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of host "%3$s".
pl	Prototyp hosta z nazwą hosta "%1$s" już istnieje w regule wykrywania "%2$s" na hoście "%3$s".

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of template "%3$s".
pl	Prototyp hosta z nazwą hosta "%1$s" już istnieje w regule wykrywania "%2$s" na szablonie "%3$s".

en-us	host prototype with the same UUID already exists
pl	prototyp hosta o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
pl	Istnieje już prototyp hosta z widoczną nazwą "%1$s" w regule wykrywania "%2$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of host "%3$s".
pl	Prototyp hosta z widoczną nazwą hosta "%1$s" już istnieje w regule wykrywania "%2$s" na hoście "%3$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of template "%3$s".
pl	Prototyp hosta z widoczną nazwą hosta "%1$s" już istnieje w regule wykrywania "%2$s" na szablonie "%3$s".

en-us	Host router
pl	Router hosta

en-us	Hosts
pl	Hosty

en-us	Hosts location
pl	Lokalizacja hosta

en-us	Host subnet mask
pl	Maska podsieci hosta

en-us	Hosts updated
pl	Zaktualizowano hosty

en-us	Host tags
pl	Znaczniki hosta

en-us	Host time
pl	Czas hosta

en-us	Host updated
pl	Zaktualizowano hosta

en-us	Host update failed.
pl	Aktualizacja hosta się nie powiodła.

en-us	Host with host name "%1$s" already exists.
pl	Nazwa hosta "%1$s" jest już używana przez innego hosta.

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
pl	Host o ID "%1$s" jest niedostęny

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
pl	Host o takiej samej nazwie "%1$s" już istnieje.

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
pl	Host o takiej samej widocznej nazwie "%1$s" już istnieje.

en-us	Host with visible name "%1$s" already exists.
pl	Widoczna nazwa "%1$s" jest już używana przez innego hosta.

en-us	Hour
pl	Godzina

en-us	Hours
pl	Godziny

en-us	Housekeeping
pl	Porządkowanie

en-us	HTML
pl	HTML

en-us	HTTP
pl	HTTP

en-us	HTTP agent
pl	Agent HTTP

en-us	HTTP authentication
pl	Uwierzytelnianie HTTP

en-us	HTTP login form
pl	Formularz logowania HTTP

en-us	HTTP proxy
pl	HTTP proxy

en-us	HTTPS
pl	HTTPS

en-us	HTTP settings
pl	Ustawienia HTTP

en-us	Hungarian (hu_HU)
pl	Węgierski (hu_HU)

en-us	HW architecture
pl	Architektura sprzętowa

en-us	I
pl	I

en-us	ICMP ping
pl	ICMP ping

en-us	icon
pl	ikona

en-us	Icon
pl	Ikona

en-us	Icon (default)
pl	Ikona (domyślna)

en-us	Icon (disabled)
pl	Ikona (wyłączone)

en-us	I confirm to remove all macros
pl	Potwierdzam usunięcie wszystkich makr

en-us	I confirm to remove all value mappings
pl	Potwierdzam usunięcie wszystkich mapowań wartości

en-us	Icon highlight
pl	Podświetlenie ikony

en-us	Icon (maintenance)
pl	Ikona (utrzymanie)

en-us	Icon map
pl	Mapa ikon

en-us	Icon map "%1$s" already exists.
pl	Mapa ikon "%1$s" już istnieje.

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
pl	Mapa ikon "%1$s" nie może być usunięta. Jest użyta w mapie "%2$s".

en-us	Icon map created
pl	Utworzono mapę ikon

en-us	Icon map deleted
pl	Usunięto mapę ikon

en-us	Icon mapping
pl	Mapowanie ikon

en-us	Icon map updated
pl	Zaktualizowano mapę ikon

en-us	Icon (problem)
pl	Ikona (problem)

en-us	Icons
pl	Ikony

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
pl	Ikona o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	ID
pl	ID

en-us	Identical actions are used by modules located at %1$s.
pl	Te same akcje są używane przez moduły zlokalizowane w %1$s.

en-us	Identical ID (%1$s) is used by modules located at %2$s.
pl	Te same ID (%1$s) jest używane przez moduły zlokalizowane w %2$s.

en-us	Identical namespace (%1$s) is used by modules located at %2$s.
pl	Ta sama przestrzeń nazw (%1$s) jest używane przez moduły zlokalizowane w %2$s.

en-us	Identification of the system. Returns string
pl	Identyfikacja systemu. Zwraca ciąg znaków

en-us	IdP entity ID
pl	ID jednostki IdP

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
pl	Jeśli przynajmniej %2$s usług podrzędnych ma status %1$s lub wyższy

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
pl	Jeśli przynajmniej %2$s usługi podrzędne mają status %1$s lub wyższy

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
pl	Jeśli przynajmniej %2$s usługa podrzędna ma status %1$s lub wyższy

en-us	If at least %2$s child services have %1$s status or above
pl	Jeśli przynajmniej %2$s usług podrzędnych ma status %1$s lub wyższy

en-us	If at least %2$s of child services have %1$s status or above
pl	Jeśli przynajmniej %2$s usług podrzędnych ma status %1$s lub wyższy

en-us	If filter matches
pl	Jeśli filtr pasuje

en-us	If HTTP authentication is enabled, all users (even with frontend access set to LDAP/Internal) will be authenticated by the web server, not by Zabbix.
pl	jeśli uwierzytelnianie HTTP zostanie włączone, wszyscy użytkownicy będą uwierzytelniani przez serwer web, a nie przez Zabbix (dotyczy również użytkowników z ustawionym dostępem do frontendu przez LDAP/wewnętrzny).

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
pl	Jeśli mniej niż %2$s usługi podrzędne mają status %1$s lub niższy

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
pl	Jeśli mniej niż %2$s usług podrzędnych ma status %1$s lub niższy

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
pl	Jeśli mniej niż %2$s usługa podrzędna ma status %1$s lub niższy

en-us	If less than %2$s child services have %1$s status or below
pl	Jeśli mniej niż %2$s usług podrzędnych ma status %1$s lub niższy

en-us	If less than %2$s of child services have %1$s status or below
pl	Jeśli mniej niż %2$s usług podrzędnych ma status %1$s lub niższy

en-us	If no user groups are specified, at least one user must be included in the mailing list.
pl	Jeśli nie wybrano żadnej grupy użytkowników, przynajmniej jeden użytkownik musi znajdować się na liście mailingowej.

en-us	Iframe sandboxing exceptions
pl	Wyjątki piaskownicy iframe

en-us	If weight of child services with %1$s status or above is at least %2$s
pl	Jeśli waga usług podrzędnych, ze statusem %1$s lub wyższym, wynosi przynajmniej %2$s

en-us	If weight of child services with %1$s status or below is less than %2$s
pl	Jeśli waga usług podrzędnych, ze statusem %1$s lub niższym, wynosi nie więcej niż %2$s

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
pl	W przypadku, gdy ten komunikat jest błędny należy skontaktować się z administratorami celem nadania uprawnień.

en-us	Ignore this service
pl	Ignoruj tę uslugę

en-us	image
pl	obraz

en-us	Image
pl	Obraz

en-us	Image "%1$s" already exists.
pl	Obraz "%1$s" już istnieje.

en-us	Image added
pl	Dodano obraz

en-us	Image deleted
pl	Usunięto obraz

en-us	Image label type
pl	Typ etykiety obrazu

en-us	Images
pl	Obrazy

en-us	Images for all maps will be updated!
pl	Obrazy dla wszystkich map zostaną zaktualizowane!

en-us	image size must be less than %1$s
pl	rozmiar obrazka musi być mniejszy niż %1$s

en-us	Image size must be less than %1$s.
pl	Rozmiar obrazu musi być mniejszy niż %1$s.

en-us	Image updated
pl	Zaktualizowano obraz

en-us	IMAP
pl	IMAP

en-us	Immediately
pl	Teraz

en-us	Import
pl	Import

en-us	Imported successfully
pl	Import się powiódł

en-us	Import failed
pl	Importowanie się nie powiodło

en-us	Import file
pl	Importowanie pliku

en-us	Impossible to filter by inventory field "%1$s", which does not exist.
pl	Niemożliwe filtrowanie przez pole inwenatrza "%1$s", które nie istnieje.

en-us	in
pl	w

en-us	Inaccessible action
pl	Akcja niedostępna

en-us	Inaccessible dashboard
pl	Niedostępny pulpit

en-us	Inaccessible discovery rule
pl	Nieosiągalna reguła wykrywania

en-us	Inaccessible graph
pl	Nieosiągalny wykres

en-us	Inaccessible graph prototype
pl	Nieosiągalny prototypowy wykres

en-us	Inaccessible group
pl	Nieosiągalna grupa

en-us	Inaccessible host
pl	Nieosiągalny host

en-us	Inaccessible item
pl	Nieosiągalny element

en-us	Inaccessible item prototype
pl	Nieosiągalny prototyp elementu

en-us	Inaccessible maintenance
pl	Nieosiągalne utrzymanie

en-us	Inaccessible map
pl	Nieosiągalna mapa

en-us	Inaccessible media type
pl	Niedostępny typ mediów

en-us	Inaccessible service
pl	Usługa niedostępna

en-us	Inaccessible SLA
pl	Niedostępne SLA

en-us	Inaccessible template
pl	Nieosiągalny szablon

en-us	Inaccessible trigger
pl	Nieosiągalny wyzwalacz

en-us	Inaccessible user
pl	Niedostępny użytkownik

en-us	Inaccessible user group
pl	Niedostępna grupa użytkowników

en-us	Inaccessible widget
pl	Niedostępny widżet

en-us	Inaccessible widgets were not copied.
pl	Niedostępne widżety nie zostały skopiowane.

en-us	Inaccessible widgets were not pasted.
pl	Niedostępne widżety nie zostały wklejone.

en-us	Inaccessible widget type.
pl	Niedostępny typ widżetu.

en-us	In case of successful password change user will be logged out of all active sessions. Continue?
pl	W przypadku udanej zmiany hasła, użytkownik zostanie wylogowany ze wszystkich aktywnych sesji. Kontynuować?

en-us	in() - Checks if a value equals to one of the listed values (1 - equals, 0 - otherwise)
pl	in() - Sprawdza czy wartość znajduje się w podanym zestawie wartości (1 - tak, 0 - w innym przypadku)

en-us	Include
pl	Zawrzyj

en-us	Include event menu entry
pl	Zawiera wpis zdarzenia menu

en-us	Include subgroups
pl	Dołącz podgrupy

en-us	including subgroups
pl	Dołączanie podgrup

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
pl	Statystyka ruchu przychodzącego interfejsu sieciowego. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Incompatible "propagation_rule" and "propagation_value" parameters for service "%1$s".
pl	Niekompatybilne parametry "propagation_rule" i "propagation_value" w usłudze "%1$s".

en-us	Incomplete configuration
pl	Niekompletna konfiguracja

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
pl	Błędny typ etykiety %1$s dla mapy "%2$s".

en-us	Incorrect action condition discovery check.
pl	Błędny test wykrywania warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
pl	Błędny test wykrywania warunku akcji. Test wykrywania nie istnieje lub brak praw dostępu do niego.

en-us	Incorrect action condition discovery object.
pl	Błędny obiekt wykrywania warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
pl	Błędna reguła wykrywania warunku akcji. Reguła wykrywania nie istnieje lub brak praw dostępu do niej.

en-us	Incorrect action condition discovery status.
pl	Błędny stan wykrywania warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition event type.
pl	Błędny typ zdarzenia warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition or operation host group. Host group does not exist or you have no access to it.
pl	Nieprawidłowy warunek akcji lub grupa hostów w operacji. Grupa hostów nie istnieje lub nie masz do niej uprawnień.

en-us	Incorrect action condition or operation host. Host does not exist or you have no access to it.
pl	Nieprawidłowy warunek akcji lub host w operacji. Host nie istnieje lub nie masz do niego uprawnień.

en-us	Incorrect action condition or operation template. Template does not exist or you have no access to it.
pl	Nieprawidłowy warunek akcji lub szablon w operacji. Szablon nie istnieje lub nie masz do niego uprawnień.

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
pl	Błędny port "%1$s" warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
pl	Błędne proxy warunku akcji. Serwer proxy nie istnieje lub brak praw dostępu do niego.

en-us	Incorrect action condition service. Service does not exist or you have no access to it.
pl	Nieprawidłowa usługa w warunku akcji. Usługa nie istnieje lub nie masz do niej uprawnień.

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
pl	Błędny poziom wyzwalacza warunku akcji.

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
pl	Błędny wyzwalacz warunku akcji. Wyzwalacz nie istnieje lub brak praw dostępu do niego.

en-us	Incorrect action condition type.
pl	Błędny typ warunku akcji.

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
pl	Błędne wartości kolejnego kroku operacji akcji.

en-us	Incorrect action operation media type. Media type does not exist or you have no access to it.
pl	Nieprawidłowy typ mediów dla operacji w akcji. Typ mediów nie istnieje lub nie masz do niego uprawnień.

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
pl	Błędny typ operacji akcji "%1$s" dla źródła zdarzenia "%2$s".

en-us	Incorrect action operation user group. User group does not exist or you have no access to it.
pl	Niewłaściwa grupa użytkowników dla operacji akcji. Grupa użytkowników nie istnieje lub nie masz do niej dostępu.

en-us	Incorrect action operation user. User does not exist or you have no access to it.
pl	Niewłaściwy użytkownik dla operacji akcji. Użytkownik nie istnieje lub nie masz do niego dostępu.

en-us	Incorrect API "%1$s".
pl	Błędne API "%1$s".

en-us	Incorrect arguments passed to function.
pl	Błędne argumenty przekazane do funkcji.

en-us	Incorrect bulk value for interface.
pl	Błędna wartość zbiorcza dla interfejsu.

en-us	incorrect calculated item formula
pl	nieprawidłowo obliczona fomuła elementu

en-us	incorrect calculated item formula starting from "%1$s"
pl	nieprawidłowo obliczona formuła elementu zaczyna się od "%1$s"

en-us	Incorrect characters used for host name "%1$s".
pl	Błędne znak wykorzystane dla nazwy hosta  "%1$s".

en-us	Incorrect conditions for discovery rule "%1$s".
pl	Błędne warunki dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	incorrect condition type
pl	nieprawidłowy typ warunku

en-us	Incorrect current password.
pl	Bieżące hasło jest nieprawidłowe.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for discovery rule "%1$s": %3$s.
pl	Błędne wyrażenie użytkownika "%2$s" dla reguły wykrywania "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for override "%1$s": %3$s.
pl	Błędne wyrażenie użytkownika "%2$s" dla przełączenia "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect default charset for Zabbix database: %1$s.
pl	Błędny domyśłny zestaw znaków dla bazy danych Zabbix: %1$s.

en-us	incorrect element count
pl	nieprawidłowa liczność elementu

en-us	Incorrect evaltype value.
pl	Błędna wartość evaltype.

en-us	Incorrect event object "%1$s" (%2$s) for event source "%3$s" (%4$s), only the following objects are supported: %5$s.
pl	Błędny obiekt zdarzenia "%1$s" (%2$s) dla źródła zdarzenia "%3$s" (%4$s), wspierane są tylko następujące obiekty: %5$s.

en-us	Incorrect eventobject value.
pl	Błędna wartość eventobject.

en-us	Incorrect eventsource value.
pl	Błędna wartość eventsource.

en-us	incorrect expression starting from "%1$s"
pl	nieprawidłowe wyrażenie zaczynając od "%1$s"

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
pl	Błędna nazwa lub wartośc pola "%1$s" w warunku WHERE dla tabeli "%2$s".

en-us	Incorrect fields for sysmap.
pl	Błędne pola dla sysmap.

en-us	Incorrect file path for "%1$s": %2$s.
pl	Błędna ścieżka do pliku "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect file upload.
pl	Błędne ładowanie pliku.

en-us	Incorrect filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
pl	Błędne ID formuły warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for discovery rule "%1$s".
pl	Błędne makro warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for override "%1$s".
pl	Błędny filtr warunku makro do przełączenia "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition operator for discovery rule "%1$s".
pl	Błędny operator warunku filtra dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Incorrect function is used
pl	Wykorzystano błędną funkcję

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
pl	Błędna wartość "height" (wysokość) dla mapy "%1$s".

en-us	Incorrect image index.
pl	Błędny indeks obrazu.

en-us	Incorrect input parameters.
pl	Błędne parametry wejściowe.

en-us	Incorrect interface DNS parameter "%1$s" provided.
pl	Błędny parametr DNS "%1$s" dostarczonego interfejsu.

en-us	Incorrect interface port "%1$s" provided.
pl	Błędny port "%1$s" dostarczonego interfejsu.

en-us	Incorrect inventory field "%1$s".
pl	Niewłaściwe pole inwentarza "%1$s".

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
pl	Błędny tryb inwentarza w operacji akcji.

en-us	Incorrect item for axis value.
pl	Błędna pozycja dla wartości osi.

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
pl	Błędny klucz pozycji "%1$s" udostępniony dla wyrażenia wyzwalacza w "%2$s".

en-us	Incorrect item value type
pl	Błędny typ wartości składnika

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
pl	Błędny typ wartości pozycji "%1$s" udostępniony dla funkcji wyzwalacza "%2$s".

en-us	Incorrect list of items.
pl	Błędna lista pozycji.

en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
pl	Błędne utrzymanie - data musi być z przedziału od 1970-01-01 do 2038-01-18

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
pl	Błędny okres utrzymania (minimalnie 5 minut)

en-us	Incorrect map ID.
pl	Błędne ID mapy.

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
pl	Błędna metoda "%1$s.%2$s".

en-us	incorrect number of conditions
pl	niewłaściwa ilość warunków

en-us	Incorrect object value.
pl	Błędna wartość obiektu.

en-us	Incorrect parameter "%1$s" value: %2$s.
pl	Błędna wartość %2$s parametru "%1$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
pl	Błędna wartość "permission" (uprawnienie) "%1$s" w grupach użytkowników dla mapy "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
pl	Błędna wartość "permission" (uprawnienie) "%1$s" w użytkownikach dla mapy "%2$s".

en-us	Incorrect port range.
pl	Błędny zakres portów.

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
pl	Błędna wartość "private" (prywatne) "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
pl	Błędne wyrażenie regularne "%1$s": "%2$s"

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
pl	Otrzymano błędną odpowiedź z serwera Zabbix "%1$s".

en-us	Incorrect schedule: %1$s.
pl	Nieprawidłowy harmonogram: %1$s.

en-us	Incorrect SNMP community.
pl	Błędne hasło SNMP.

en-us	Incorrect SNMP OID.
pl	Błędny OID SNMP.

en-us	Incorrect source value.
pl	Błędna wartość źródłowa.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
pl	Błędny stan hosta "%1$s".

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
pl	niepoprawna składnia przy "%1$s"

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
pl	Błędna liczba kroków szablonowego scenariusza sieci www.

en-us	Incorrect trigger expression.
pl	Błędne wyrażenie wyzwalacza.

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
pl	Błędne wyrażenie wyzwalacza. Host "%1$s" nie istnieje lub nie posiadasz uprawnień dla tego hosta.

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
pl	Błędne wyrażenie wyzwalacza. Elementy wyrażenia nie powinny należeć jednocześnie do szablonu i hosta.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
pl	Błędne wyrażenie prototypu wyzwalacza. Host "%1$s" nie istnieje lub nie masz dostępu do tego hosta.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
pl	Błędne wyrażenie prototypu wyzwalacza. Elementy wyrażenia prototypu wyzwalacza nie powinny jednocześnie należeć do szablonu i hosta.

en-us	Incorrect type of calculation for discovery rule "%1$s".
pl	Błędny typ obliczenia dla reguły wykrywania "%1$s".

en-us	incorrect usage of function "%1$s"
pl	niewłaściwe wykorzystanie funkcji "%1$s"

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
pl	Błędne ID grupy użytkowników określone dla mapy "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
pl	Błędne ID użytkownika określone dla mapy "%1$s".

en-us	Incorrect user name or password or account is temporarily blocked.
pl	Błędna nazwa użytkownika lub hasło albo konto jest tymczasowo zablokowane.

en-us	incorrect value
pl	nieprawidłowa wartość

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola "%2$s": musi być pomiędzy %3$s a %4$s.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s, and have no more than %5$s digits after the decimal point.
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola "%2$s": musi być pomiędzy %3$s and %4$s, a nie więcej niż %5$s znaków po przecinku.

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola zmiennoprzecinkowego "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola całkowitego "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
pl	Błędna wartość "%1$s" dla pola całkowitego bez znaku "%2$s".

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
pl	Błędna wartość dla pola "%1$s".

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
pl	Błędna wartość dla pola "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect Vault API endpoint.
pl	Błędny punkt końcowy API Vault.

en-us	Incorrect Vault token.
pl	Błędny token Vault.

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
pl	Błędna wartość "width" (szerokość) dla mapy "%1$s".

en-us	Increase by
pl	Zwiększ o

en-us	Indefinitely
pl	Bez końca

en-us	Indicators
pl	Wskaźniki

en-us	Indonesian (id_ID)
pl	Indonezyjski (id_ID)

en-us	Infinity
pl	Nieskończoność

en-us	Info
pl	Info

en-us	Info
pl	Info

en-us	Info about internal disks of hypervisor required for vmware.datastore.perfcounter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
pl	Informacje o dyskach wewnętrznych hiperwizora wymaganych dla vmware.datastore.perfcounter, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hiperwizora VMware. Zwraca JSON

en-us	Info about internal disks of hypervisor required for vmware.datastore.perfcounter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
pl	Informacje o dyskach wewnętrznych hiperwizora wymaganych dla vmware.datastore.perfcounter, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hiperwizora VMware. Zwraca JSON

en-us	Information
pl	Informacja

en-us	Information about a file. Returns JSON
pl	Informacja o pliku. Zwraca JSON

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
pl	Informacje o usłudze. Zwraca liczbę całkowitą dla parametrów state, startup; ciąg znaków - dla parametrów displayname, path, user; tekst - dla parametru description; Specyficzne dla state: 0 - działa, 1 - wstrzymany, 2 - w trakcie uruchamiania, 3 - w trakcie wstrzymywania, 4 - w trakcie wznawiania, 5 - w trakcie zatrzymywania, 6 - zatrzymany, 7 - nieznany, 255 - nie ma takiej usługi; Specyficzne dla startup: 0 - automatyczny, 1 - automatyczny opóźniony, 2 - ręczny, 3 - wyłączony, 4 - nieznany

en-us	Inherit
pl	Dziedzicz

en-us	Inherited
pl	Dziedziczone

en-us	Inherited and host macros
pl	Makra dziedziczone i hosta

en-us	Inherited and host prototype macros
pl	Prototypy makr dziedziczone i hosta

en-us	Inherited and item tags
pl	Znaczniki pozycji i odziedziczone

en-us	Inherited and scenario tags
pl	Znaczniki scenariusza i odziedziczone

en-us	Inherited and template macros
pl	Makra dziedziczone i szablonu

en-us	Inherited and trigger tags
pl	Znaczniki dziedziczone i wyzwalacz

en-us	Inherited items
pl	Dziedziczone elementy

en-us	Initial view
pl	Widok początkowy

en-us	Initial view is ignored if the default view is set.
pl	Widok początkowy jest ignorowany jeśli ustawiono widok domyślny.

en-us	In maintenance
pl	W utrzymaniu

en-us	In progress
pl	W trakcie

en-us	in range
pl	jest w zakresie

en-us	In range
pl	W przedziale

en-us	Insert
pl	Wprowadź

en-us	Insert expression
pl	Wprowadź wyrażenie

en-us	insert() - Inserts specified characters or spaces into a character string, beginning at a specified position in the string
pl	insert() - Wstaw podane znaki lub spacje w określonej pozycji ciągu znaków

en-us	Install
pl	Instalacja

en-us	Installation
pl	Instalacja

en-us	Installer name
pl	Nazwa instalatora

en-us	Integer from BITS
pl	Liczba całkowita z bitów

en-us	Integrations
pl	Integracje

en-us	Interface
pl	Interfejs

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
pl	Interfejs jest połączony z pozycją "%1$s" w "%2$s".

en-us	Interfaces
pl	Interfejsy

en-us	Interface type
pl	Typ interfejsu

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
pl	Interfejs z polem DNS "%1$s" nie może mieć pustego adresu IP.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
pl	Interfejs z polem IP "%1$s" nie może mieć pustej nazwy DNS.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
pl	Interfejs o IP "%1$s" nie może mieć pustej nazwy DNS jeżeli właściwość "Use DNS" jest "%2$s".

en-us	internal
pl	wewnętrzny

en-us	Internal
pl	Wewnętrzne

en-us	Internal
pl	Wewnętrzny

en-us	Internal actions
pl	Wewnętrzne akcje

en-us	Internal data storage period
pl	Okres przechowywania danych wewnętrznych

en-us	Internal error.
pl	Błąd wewnętrzny.

en-us	Internal JSON-RPC error.
pl	Błąd wewnętrzny JSON-RPC.

en-us	Internal problem
pl	Problem wewnętrzny

en-us	Internal problem recovery
pl	Odzyskiwanie wewnętrznego problemu

en-us	Internet Explorer
pl	Internet Explorer

en-us	Interval
pl	Interwał

en-us	Invalid action condition: %1$s.
pl	Nieprawidłowy warunek akcji: %1$s.

en-us	invalid address range "%1$s"
pl	niepoprawny zakres adresu "%1$s"

en-us	invalid aggregation method
pl	niewłaściwa metoda agregacji

en-us	Invalid API method "%2$s" for user role "%1$s".
pl	Nieprawidłowa metoda API "%2$s" dla roli użytkownika "%1$s".

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
pl	niepoprawna sekwencja bajtów w UTF-8

en-us	Invalid condition: %1$s.
pl	Nieprawidłowy warunek: "%1$s".

en-us	invalid data type
pl	niewłaściwy typ danych

en-us	Invalid date.
pl	Nieprawidłowa data.

en-us	invalid delay
pl	niepoprawne opóźnienie

en-us	Invalid email address "%1$s".
pl	Nieprawidłowy adres email "%1$s".

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
pl	Nieprawidłowy adres email dla rodzaju medium o ID "%1$s".

en-us	invalid fifth parameter in function "%1$s"
pl	piąty parametr funkcji "%1$s" jest nieprawidłowy

en-us	invalid first parameter in function "%1$s"
pl	pierwszy parametr funkcji "%1$s" jest nieprawidłowy

en-us	invalid fourth parameter in function "%1$s"
pl	czwarty parametr funkcji "%1$s" jest nieprawidłowy

en-us	invalid history storage period
pl	niepoprawny okres przechowywania historii

en-us	invalid host group name
pl	niepoprawna nazwa grupy hosta

en-us	invalid host name
pl	niepoprawna nazwa hosta

en-us	Invalid interval "%1$s".
pl	Nieprawidłowy okres "%1$s".

en-us	Invalid IP address "%1$s".
pl	Nieprawidłowy adres IP "%1$s".

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
pl	Nieprawidłowe dane JSON. Wystąpił błąd serwera podczas przetwarzania tekstu JSON.

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
pl	Nieprawidłowy klucz "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for discovery rule "%2$s" on "%3$s": %4$s.
pl	Nieprawidłowy klucz "%1$s" dla reguły wykrywania "%2$s" w "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item "%2$s" on "%3$s": %4$s.
pl	Nieprawidłowy klucz "%1$s" dla pozycji "%2$s" w "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item prototype "%2$s" on "%3$s": %4$s.
pl	Nieprawidłowy klucz "%1$s" dla prototypu pozycji "%2$s" w "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid LDAP configuration
pl	Nieprawidłowa konfiguracja LDAP

en-us	Invalid LDAP JIT provisioning media type mapping configuration.
pl	Nieprawidłowa konfiguracja przydzielania dostępów LDAP JIT dla mapowania typów mediów.

en-us	Invalid LDAP JIT provisioning user group mapping configuration.
pl	Nieprawidłowa konfiguracja przydzielania dostępów LDAP JIT dla mapowania grup użytkowników.

en-us	Invalid media type mapping configuration.
pl	Nieprawidłowa konfiguracja mapowania typów mediów.

en-us	Invalid method parameters.
pl	Nieprawidłowe parametry metody.

en-us	invalid number of parameters in function "%1$s"
pl	niewłaściwa ilość parametrów w funkcji "%1$s"

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
pl	Nieprawdiłowy parametr "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid params.
pl	Nieprawidłowe parametry.

en-us	invalid Prometheus label
pl	niepoprawna etykieta Prometheus

en-us	invalid Prometheus output
pl	niepoprawne dane wyjściowe Prometeusza

en-us	invalid Prometheus pattern
pl	niepoprawny wzorzec Prometeusza

en-us	invalid range expression
pl	wyrażenie zakresu zawiera błąd

en-us	invalid regular expression
pl	niepoprawne wyrażenie regularne

en-us	Invalid request.
pl	Nieprawidłowe żądanie.

en-us	Invalid response code "%1$s".
pl	Nieprawidłowy kod odpowiedzi "%1$s".

en-us	Invalid SAML JIT provisioning media type mapping configuration.
pl	Nieprawidłowa konfiguracja przydzielania dostępów LDAP SAML dla mapowania typów mediów.

en-us	Invalid SAML JIT provisioning user group mapping configuration.
pl	Nieprawidłowa konfiguracja przydzielania dostępów LDAP SAML dla mapowania grup użytkowników.

en-us	invalid second parameter in function "%1$s"
pl	drugi parametr funkcji "%1$s" jest nieprawidłowy

en-us	invalid seventh parameter in function "%1$s"
pl	siódmy parametr funkcji "%1$s" jest nieprawidłowy

en-us	invalid sixth parameter in function "%1$s"
pl	szósty parametr funkcji "%1$s" jest nieprawidłowy

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
pl	Nieprawidłowy znacznik "%1$s": %2$s.

en-us	invalid template group name
pl	nieprawidłowa nazwa grupy szablonów

en-us	invalid third parameter in function "%1$s"
pl	trzeci parametr funkcji "%1$s" jest nieprawidłowy

en-us	invalid time
pl	nieprawidłowy czas

en-us	Invalid time period.
pl	Nieprawidłowy okres czasu.

en-us	invalid trend storage period
pl	niepoprawny okres przechowywania trendów

en-us	Invalid user group mapping configuration.
pl	Nieprawidłowa konfiguracja mapowania grup użytkowników.

en-us	Invalid YAML file contents
pl	Nieprawidłowa treść pliku YAML

en-us	Invalid zoomparameter "%1$s": %2$s.
pl	Nieprawidłowy parametr przybliżenia "%1$s": %2$s.

en-us	Inventory
pl	Inwentarz

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
pl	Inwentarz dla hosta "%1$s" jest wyłączony.

en-us	Inventory field
pl	Pole inwentarza

en-us	Inventory mode
pl	Tryb inwentarzowy

en-us	Invoke "Execute now" on read-only hosts
pl	Wywołaj "Wykonaj teraz" na hostach tylko do odczytu

en-us	IP
pl	IP

en-us	IP address
pl	Adres IP

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
pl	Pola IP oraz DNS interfejsu hosta nie mogą być puste.

en-us	IPMI
pl	IPMI

en-us	IPMI agent
pl	Agent IPMI

en-us	IPMI interfaces
pl	Interfejsy IPMI

en-us	IPMI sensor
pl	Czujnik IPMI

en-us	IPMI sensor IDs and other sensor-related parameters. Returns JSON.
pl	ID czujnika IPMI i innego powiązanego parametrami. Zwraca JSON.

en-us	IP range
pl	Zakres IP

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
pl	Zakres IP "%1$s" osiągnął limit adresowy "%2$s"

en-us	is greater than or equals
pl	jest większe lub równe

en-us	is less than or equals
pl	jest mniejsze niż lub równe

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
pl	nie jest zamknięty w () albo jest zniekształcony

en-us	Is online?
pl	Czy jest zalogowany?

en-us	Issuer
pl	Wydawca

en-us	Italian (it_IT)
pl	Włoski (it_IT)

en-us	item
pl	pozycja

en-us	Item
pl	Pozycja

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Pozycja "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
pl	Pozycja "%1$s" już istnieje w "%2$s", odziedziczona z innego szablonu.

en-us	Item "%1$s" cannot be copied without its master item.
pl	Pozycja "%1$s" nie może być skopiowana bez jej elementu głównego.

en-us	Item "%1$s" cannot populate a missing host inventory field number "%2$d". Choices are: from 0 (do not populate) to %3$d.
pl	Pozycja "%1$s" nie może wypełnić brakującego pola inwentarzowego hosta "%2$d". Wybór jest pomiędzy 0 (nie wypełniaj pola) do %3$d.

en-us	Item "%1$s" does not exist or you have no access to this item
pl	Pozycja "%1$s" nie istnieje lub nie masz dostępu do tego elementu

en-us	item "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
pl	pozycja "%1$s" będąca na hoście "%2$s" nie jest monitorowana

en-us	Item added
pl	Dodano pozycję

en-us	Item contains user-defined macros with secret values. Values of these macros should be entered manually.
pl	Pozycja zawiera makra użytkownika z sekretnymi wartościami. Wartości takich makr powinny być wpisywane ręcznie.

en-us	Item copied
pl	Elementy skopiowane

en-us	Item copied
pl	Elementy skopiowane

en-us	Item copied
pl	Element skopiowany

en-us	Item count
pl	Liczba pozycji

en-us	Item deleted
pl	Usunięto pozycję

en-us	Item disabled
pl	Wyłączono pozycje

en-us	Item disabled
pl	Wyłączono pozycję

en-us	Item disabled
pl	Wyłączono pozycje

en-us	Item enabled
pl	Włączono pozycje

en-us	Item enabled
pl	Włączono pozycję

en-us	Item enabled
pl	Włączono pozycje

en-us	Item in "not supported" state
pl	Pozycja w stanie "niewspierany".

en-us	Item list
pl	Lista pozycji

en-us	Item not selected
pl	Nie wybrano pozycji

en-us	item pattern
pl	wzorzec pozycji

en-us	Item pattern
pl	Wzorzec pozycji

en-us	Item pre-processing is missing parameters: %1$s
pl	Pozycja przed przetwarzaniem nie ma parametru: %1$s

en-us	Item prototype
pl	Prototyp pozycji

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Prototyp pozycji "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
pl	Prototyp pozycji "%1$s" już istnieje w "%2$s", odziedziczony z innego szablonu.

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", linked to another rule.
pl	Prototyp pozycji "%1$s" już istnieje na "%2$s", podłączony do innej reguły.

en-us	Item prototype added
pl	Dodano prototyp pozycji

en-us	Item prototype deleted
pl	Usunięto prototyp pozycji

en-us	Item prototypes
pl	Prototypy pozycji

en-us	Item prototypes deleted
pl	Usunięto prototypy pozycji

en-us	Item prototypes updated
pl	Prototypy pozycji zaktualizowane

en-us	Item prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypów pozycji

en-us	Item prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypy pozycji

en-us	Item prototype updated
pl	Zaktualizowano prototyp pozycji

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
pl	Prototyp pozycji o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	item prototype with the same UUID already exists
pl	prototyp pozycji o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	Items
pl	Pozycje

en-us	Items deleted
pl	Usunięto pozycje

en-us	Items list
pl	Lista pozycji

en-us	Items location
pl	Lokalizacja pozycji

en-us	Items updated
pl	Zaktualizowano pozycje

en-us	Item tags
pl	Znaczniki pozycji

en-us	Item type does not use interface
pl	Typ pozycji nie używa interfejsów

en-us	Item updated
pl	Zaktualizowano pozycję

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
pl	Pozycja wykorzystuje interfejs hosta z hosta, który nie jest nadrzędny.

en-us	Item uses incorrect interface type.
pl	Pozycja wykorzystuje niepoprawny typ interfejsu.

en-us	Item value
pl	Wartość pozycji

en-us	Item values
pl	Wartości pozycji

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
pl	Pozycja nie zostanie odświeżona. Należy podać poprawny interwał aktualizacji.

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
pl	Pozycja nie będzie odświeżona. Określony przedział aktualizacji wymaga posiadania co najmniej jednego elastycznego lub zaplanowanego przedziału.

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
pl	Pozycja nie będzie odświeżona. Przedział aktualizacji powinien być pomiędzy ls a ld. także Zaplanowane/Elastyczne przedziały mogą być używane.

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
pl	Pozycja o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako reguła wykrywania.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako pozycja.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako pozycja utworzona z prototypu pozycji.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako prototyp pozycji.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako nieznany element pozycji.

en-us	item with the same UUID already exists
pl	pozycja o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	It is not possible to filter by user password.
pl	Nie można filtrować według hasła użytkownika.

en-us	It is not possible to search by user password.
pl	Nie można wyszukiwać według hasła użytkownika.

en-us	Jan
pl	Sty

en-us	January
pl	Styczeń

en-us	Japanese (ja_JP)
pl	Japoński (ja_JP)

en-us	JavaScript
pl	JavaScript

en-us	JMX
pl	JMX

en-us	JMX agent
pl	Agent JMX

en-us	JMX endpoint
pl	Punkt końcowy JMX

en-us	JMX interfaces
pl	Interfejsy JMX

en-us	JSON
pl	JSON

en-us	JSON array input is expected.
pl	Spodziewano się tablicy JSON.

en-us	JSON data
pl	Dane JSON

en-us	JSON is expected
pl	JSON jest oczekiwany

en-us	JSONPath
pl	Ścieżka JSON

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
pl	Niepowodzenie generowania błędu JSON-RPC. Nie ma takiego błędu jak "%1$s".

en-us	JSON string is expected
pl	Ciąg znaków JSON jest oczekiwany

en-us	Jul
pl	Lip

en-us	July
pl	Lipiec

en-us	Jun
pl	Cze

en-us	June
pl	Czerwiec

en-us	Keep lost resources period
pl	Trzymaj utracone zasoby przez

en-us	Kerberos
pl	Kerberos

en-us	Key
pl	Klucz

en-us	key is empty
pl	klucz jest pusty

en-us	Key passphrase
pl	Hasło klucza

en-us	Kiosk mode
pl	Tryb kiosku

en-us	Korean (ko_KR)
pl	Koreański (ko_KR)

en-us	kurtosis() - Measures the "tailedness" of the probability distribution
pl	kurtosis() - Miara spłaszczenia rozkładu prawdopodobieństwa

en-us	label
pl	etykieta

en-us	Label
pl	Etykieta

en-us	Label location
pl	Położenie etykiety

en-us	<label name>
pl	<nazwa etykiety>

en-us	Language
pl	Język

en-us	Language "%1$s" is not supported.
pl	Język "%1$s" nie jest wspierany.

en-us	last
pl	ostatni

en-us	last
pl	ostatni

en-us	Last
pl	Ostatnia

en-us	Last %1$d day
pl	Ostatnie %1$d dni

en-us	Last %1$d day
pl	Ostatnich %1$d dni

en-us	Last %1$d day
pl	Ostani %1$d dzień

en-us	Last %1$d hour
pl	Ostatnich %1$d godzin

en-us	Last %1$d hour
pl	Ostatnie %1$d godziny

en-us	Last %1$d hour
pl	Ostatnia %1$d godzina

en-us	Last %1$d minute
pl	Ostatnich %1$d minut

en-us	Last %1$d minute
pl	Ostatnie %1$d minuty

en-us	Last %1$d minute
pl	Ostatnia %1$d minuta

en-us	Last %1$d month
pl	Ostatnich %1$d miesięcy

en-us	Last %1$d month
pl	Ostatnie %1$d miesiące

en-us	Last %1$d month
pl	Ostatni %1$d miesiąc

en-us	Last %1$d second
pl	Ostatnich %1$d sekund

en-us	Last %1$d second
pl	Ostatnie %1$d sekundy

en-us	Last %1$d second
pl	Ostatnia %1$d sekunda

en-us	Last %1$d year
pl	Ostatnie %1$d lat

en-us	Last %1$d year
pl	Ostatni %1$d rok

en-us	Last %1$d year
pl	Ostatnich %1$d lat

en-us	Last access
pl	Ostatnia aktualizacja

en-us	Last accessed at
pl	Data ostatniego użycia

en-us	Last check
pl	Ostatnie sprawdzenie

en-us	Last hour graph
pl	Wykres z ostatniej godziny

en-us	Last known
pl	Ostatni znany

en-us	last() - Last (most recent) T value
pl	last() - Ostatnia (najnowsza) wartość T

en-us	Last month graph
pl	Wykres z ostatniego miesiąca

en-us	Last name
pl	Nazwisko

en-us	Last of
pl	Ostatni z

en-us	Last seen (age)
pl	Ostatnio widziany (wiek)

en-us	Last sent
pl	Ostatnio wysłano

en-us	Last value
pl	Ostatnia wartość

en-us	Last week graph
pl	Wykres z ostatniego tygodnia

en-us	Latest data
pl	Ostatnie dane

en-us	Latest values
pl	Ostatnie wartości

en-us	Latvian (lv_LV)
pl	Łotewski (lv_LV)

en-us	Layout
pl	Układ

en-us	LDAP
pl	LDAP

en-us	LDAP authentication
pl	Uwierzytelnianie LDAP

en-us	LDAP authentication is disabled.
pl	Uwierzytelnianie LDAP jest wyłączone.

en-us	LDAP group pattern
pl	Wzorzec grupy LDAP

en-us	LDAP host
pl	Host LDAP

en-us	LDAP is not configured
pl	LDAP nie jest skonfigurowany

en-us	LDAP login successful
pl	Pomyślnie zalogowano z LDAP

en-us	LDAP must be enabled
pl	LDAP musi być włączony

en-us	LDAP Server
pl	Serwer LDAP

en-us	LDAP settings
pl	Ustawienia LDAP

en-us	left
pl	lewy

en-us	Left
pl	Z lewej

en-us	left() - Returns the leftmost count characters
pl	left() - Zwraca określoną liczę znaków z lewej strony ciągu

en-us	Left trim
pl	Przytnij z lewej

en-us	Left Y
pl	Y z lewej

en-us	Legend
pl	Legenda

en-us	Length
pl	Długość

en-us	length() - Length of last (most recent) T value in characters
pl	length() - Ilość znaków w ostatniej (najnowszej) wartości T

en-us	LF
pl	LF

en-us	Licensed under
pl	Uprawniony do

en-us	Limit for search and filter results
pl	Ograniczenie wyszukiwania/filtrowania elementów

en-us	Line
pl	Linia

en-us	Line color
pl	Kolor linii

en-us	Line type
pl	Typ linii

en-us	Line width
pl	Szerokość linii

en-us	Link
pl	Połączenie

en-us	(linked by host discovery)
pl	(podłączone przez wykrywanie hostów)

en-us	Linked map
pl	Podłączona mapa

en-us	Linked templates
pl	Połączone szablony

en-us	Linked to templates
pl	Podłączone do szablonów

en-us	Link indicators
pl	Wskaźnik połączenia

en-us	Links
pl	Łącza

en-us	Link "selementid1" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
pl	Pole "selementid1" łącza wskazuje na nieistniejące selement o ID "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Link "selementid2" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
pl	Pole "selementid2" łącza wskazuje na nieistniejące selement o ID "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Link templates
pl	Połącz szablony

en-us	Link to template
pl	Połącz z szablonem

en-us	Link to templates
pl	Połącz z szablonami

en-us	Listing of installed packages. Returns text
pl	Lista zainstalowanych pakietów. Zwraca tekst

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
pl	Lista adresów MAC. Zwraca ciąg znaków

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
pl	Lista urządzeń PCI lub USB. Zwraca tekst

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
pl	Lista usług. Zwraca 0 - jeżeli pusta; tekst - lista usług roddzielonych znakami nowej linii

en-us	List is empty
pl	Lista jest pusta

en-us	List of block devices and their type. Returns JSON
pl	Lista urządzeń blokowych i ich typów. Zwraca JSON

en-us	list of characters
pl	lista znaków

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
pl	Lista wykrytych rdzeni CPUs/CPU. Zwraca JSON

en-us	List of directory entries, recursively. Returns JSON
pl	Lista elementów w katalogu sprawdzona rekursywnie. Zwraca JSON

en-us	List of mounted filesystems and their types. Returns JSON
pl	Lista zamontowanych systemó plików i ich typów. Zwraca JSON

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
pl	Lista zamontowanych systemów plików, ich typów, przestrzeni dyskowej i statystyki i-węzłów. Zwraca JSON

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
pl	Lista interfejsów sieciowych. Zwraca JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters, discovered using object names in English. Returns JSON
pl	Lista instacji objektów liczników wydajności Windows, wykryte objekty używają nazw angielskich. Zwraca JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters. Returns JSON
pl	Lista instancji objektów liczników wydajności Windows. Zwraca JSON

en-us	List of OS processes with attributes. Returns JSON array
pl	Lista procesów systemu operacyjnego wraz z atrybutami. Zwraca tablicę JSON

en-us	List of user group shares
pl	Lista współdzielonych grup użytkowników

en-us	List of user shares
pl	Lista współdzielonych użytkowników

en-us	List of Windows Registry values or keys located at given key. Returns JSON.
pl	Lista wartości lub kluczy rejestru systemu Windows znajdujących się pod danym kluczem. Zwraca JSON.

en-us	List of Zabbix proxies with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps) and compatibility (current/outdated/unsupported). Returns JSON.
pl	Lista serwerów proxy Zabbix z nazwą, trybem, szyfrowaniem, kompresją, wersją, czasem ostatniego połączenia, liczbą hostów, liczbą pozycji, wymaganymi wartościami na sekundę (vps) i kompatybilnością (bieżąca/przestarzała/nieobsługiwana). Zwraca JSON.

en-us	Lithuanian (lt_LT)
pl	Litewski (lt_LT)

en-us	LLD macro
pl	Makro LLD

en-us	LLD macros
pl	Makra LLD

en-us	LLD rule with the same UUID already exists
pl	Reguła wykrywania niskopoziomowego o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	Loading...
pl	Ładowanie...

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
pl	Czas ładowania całej strony www (w sekundach). Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	Local
pl	Lokalny

en-us	Local default
pl	Domyślna wartość lokalna

en-us	Local time
pl	Czas lokalny

en-us	Location
pl	Położenie

en-us	Location latitude
pl	Szerokość geograficzna

en-us	Location longitude
pl	Wysokość geograficzna

en-us	Log
pl	Log

en-us	log10() - Decimal logarithm
pl	log10() - Logarytm dziesiętny

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression V for period T (1 - match, 0 - no match)
pl	logeventid() - Identyfikator zdarzenia ostatniego wpisu dziennika w okresie T pasujący do wyrażenia V (1 - pasuje, 0 - nie pasuje)

en-us	Log file monitoring. Returns log
pl	Monitorowanie pliku logu. Zwraca log

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
pl	Monitorowanie pliku logu z obsługą rotacji. Zwraca log

en-us	Login
pl	Logowanie

en-us	Login attempts
pl	Próby logowania

en-us	Login blocking interval
pl	Okres blokady logowania

en-us	Login failed
pl	Logowanie nie powiodło się

en-us	Login name or password is incorrect.
pl	Podany login i/lub hasło są niepoprawne.

en-us	Login successful
pl	Logowanie powiodło się

en-us	log() - Natural logarithm
pl	log() - Logarytm naturalny

en-us	Logout
pl	Wylogowanie

en-us	Logout requests
pl	Prośby o wylogowanie

en-us	Logout responses
pl	Odpowiedzi wylogowania

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry for period T
pl	logseverity() - Poziom zdarzenia z ostatniego wpisu dziennika w okresie T

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter V for period T (1 - match, 0 - no match)
pl	logsource() - Źródło zdarzenia dla ostatniego wpisu dziennika w okresie T pasującego do wyrażenia V (1 - pasuje, 0 - nie pasuje)

en-us	Log time format
pl	Format czasu dla logowania

en-us	Log unmatched SNMP traps
pl	Logowanie niedopasowanych pułapek SNMP

en-us	Lost
pl	Stracone

en-us	low-level discovery rule
pl	niskopoziomowa reguła wykrywania

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
pl	Niskopoziomowa reguła wykrywania w stanie "niewspierany"

en-us	ltrim() - Remove specified characters from the beginning of a string
pl	ltrim() - Usuń podane znaki z początku ciągu znaków

en-us	m
pl	m

en-us	m
pl	m

en-us	M
pl	M

en-us	M
pl	M

en-us	M
pl	P

en-us	MAC address A
pl	MAC adres A

en-us	MAC address B
pl	MAC adres B

en-us	MAC from Hex-STRING
pl	MAC z ciągu Hex

en-us	Macro
pl	Makro

en-us	Macro "%1$s" already exists.
pl	Makro "%1$s" już istnieje.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Makro "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	macro is empty
pl	makro jest puste

en-us	macro(s)
pl	makro(a)

en-us	Macros
pl	Makra

en-us	Macros updated
pl	Zaktualizowano makra

en-us	mad() - Median absolute deviation
pl	mad - Średnie odchylenie bezwzględne

en-us	Main filter
pl	Główny filtr

en-us	Main navigation
pl	Główna nawigacja

en-us	Maintenance
pl	Utrzymanie

en-us	Maintenance: %1$s
pl	Utrzymanie: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
pl	Utrzymanie "%1$s" już istnieje.

en-us	Maintenance added
pl	Dodano utrzymanie

en-us	Maintenance deleted
pl	Usunięto utrzymanie

en-us	Maintenance period
pl	Okres utrzymania

en-us	Maintenance period created
pl	Utworzono okres utrzymania

en-us	Maintenance period deleted
pl	Usunięto okresy utrzymania

en-us	Maintenance period deleted
pl	Usunięto okresy utrzymania

en-us	Maintenance period deleted
pl	Usunięto okres utrzymania

en-us	Maintenance period length
pl	Długość okresu utrzymania

en-us	Maintenance periods
pl	Okresy utrzymania

en-us	Maintenance period updated
pl	Zaktualizowano okres utrzymania

en-us	Maintenance type
pl	Typ utrzymania

en-us	Maintenance updated
pl	Zaktualizowano utrzymanie

en-us	Maintenance with data collection
pl	Utrzymanie ze zbieraniem danych

en-us	Maintenance without data collection
pl	Utrzymanie bez zbierania danych

en-us	Make sure the code comes from a reliable source and does not contain malicious scripts.
pl	Upewnij się, że kod pochodzi z wiarygodnego źródła i nie zawiera złośliwych skryptów.

en-us	Make sure to copy the auth token as you won't be able to view it after the page is closed.
pl	Skopiuj token autoryzujący - nie ma możliwości wyświetlenia jego wartości po zamknięciu tej strony.

en-us	Manage API tokens
pl	Zarządzanie Tokenami API

en-us	Manage scheduled reports
pl	Zarządzanie raportami okresowymi

en-us	Manage SLA
pl	Zarządzaj SLA

en-us	mandatory key is missing
pl	brakuje wymaganego klucza

en-us	mandatory parameter "%1$s" is missing
pl	brakuje wymaganego parametru "%1$s"

en-us	mandatory parameter is missing in function "%1$s"
pl	brakuje wymaganego parametru dla funkcji "%1$s"

en-us	<manual>
pl	<ręczne>

en-us	Manual
pl	Ręczny

en-us	Manual event action
pl	Ręczna akcja na zdarzeniu

en-us	Manual host action
pl	Ręczna akcja na hoście

en-us	Manually by: %1$s
pl	Ręcznie przez: %1$s

en-us	Manually closed
pl	Ręcznie zamknięte

en-us	Manual problem suppression. Date-time input accepts relative and absolute time format.
pl	Ręczne tłumienie problemów. Dane wejściowe data-godzina akceptują format czasu względnego i bezwzględnego.

en-us	map
pl	mapa

en-us	Map
pl	Mapa

en-us	Map "%1$s" already exists.
pl	Mapa "%1$s" już istnieje.

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
pl	Mapa "%1$s" jest publiczna i współdzielenie w trybie tylko do odczytu jest zabronione.

en-us	Map element
pl	Element mapy

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
pl	Brakujące parametry elementu mapy: %1$s

en-us	Map element label location
pl	Lokalizacja etykiety elementu mapy

en-us	Map element label type
pl	Typ elementu etykiety mapy

en-us	Map is updated! Return to map list?
pl	Mapa zaktualizowana! Wrócić do listy map?

en-us	Map label type
pl	Typ etykiety mapy

en-us	Map name cannot be empty.
pl	Nazwa mapy nie może być pusta.

en-us	Map navigation tree
pl	Drzewo nawigacyjne mapy

en-us	Map owner cannot be empty.
pl	Właściciel mapy nie może być pusty.

en-us	Mapped to
pl	Mapowanie na

en-us	Mapping
pl	Mapowanie

en-us	Mappings
pl	Mapowania

en-us	Maps
pl	Mapy

en-us	Map shape
pl	Kształt mapy

en-us	Map update failed.
pl	Aktualizacja mapy nieudana.

en-us	Map user's LDAP media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
pl	Mapuje atrybuty mediów użytkownika LDAP (np. e-mail) na media użytkownika Zabbix, w celu wysyłania powiadomień.

en-us	Map user’s LDAP media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
pl	Mapuje atrybuty mediów użytkownika LDAP (np. e-mail) na media użytkownika Zabbix, w celu wysyłania powiadomień.

en-us	Map user's SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
pl	Mapuje atrybuty mediów użytkownika SAML (np. e-mail) na media użytkownika Zabbix, w celu wysyłania powiadomień.

en-us	Map user’s SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
pl	Mapuje atrybuty mediów użytkownika SAML (np. e-mail) na media użytkownika Zabbix, w celu wysyłania powiadomień.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
pl	Mapa o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	Mar
pl	Mar

en-us	March
pl	Marzec

en-us	Mark as cause
pl	Oznacz jako przyczynę

en-us	Mark elements on trigger status change
pl	Zaznacz elementy po zmianie stanu wyzwalacza

en-us	Mark others
pl	Zaznacz inne

en-us	Mark selected
pl	Zaznacz wybrane

en-us	Mark selected as symptoms
pl	Oznacz zaznaczone jako objawy

en-us	Mask
pl	Maska

en-us	Mass update
pl	Aktualizacja masowa

en-us	Mass update elements
pl	Masowo aktualizuj elementy

en-us	Mass update shapes
pl	Masowa aktualizacja kształtów

en-us	Master item
pl	Element główny

en-us	matches
pl	pasuje do

en-us	Matches regular expression
pl	Pasuje wyrażenie regularne

en-us	Mathematical functions
pl	Funkcje matematyczne

en-us	max
pl	maks

en-us	Max
pl	Maksymalny

en-us	Max count of elements to show inside table cell
pl	Maksymalna liczba elementów do wyświetlenia w komórce tabeli

en-us	Max history display period
pl	Maksymalny okres wyświetlania historii

en-us	maximum dependent items count reached
pl	osiągnięto maksymlany stopień zależnego elementu

en-us	maximum number of array elements is %1$s
pl	maksymalna liczba elementów tablicy wynosi %1$s

en-us	maximum number of dependency levels reached
pl	osiągnięto maksymlaną liczbę zależnych poziomów

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
pl	Maksymalna liczba otwartych plików obsługiwana przez OS. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
pl	Maksymalna liczba procesów obsługiwana przez OS. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Maximum required %1$s database version is %2$s.
pl	Najwyższa wspierana wersja to %1$s, wykryto wersję %2$s.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
pl	Maksymalny okres do wyświetlenia to %1$s dni.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
pl	Maksymalny okres do wyświetlenia to %1$s dni.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
pl	Maksymalny okres do wyświetlenia to %1$s dzień.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
pl	Maksymalna całkowita długość adresu email osiągnięta dla typu mediów o ID "%1$s".

en-us	Maximum zoom level of the map.
pl	Maksymalny poziom przybliżenia mapy.

en-us	max() - Maximum value for period T
pl	max() - Maksymalna wartość dla okresu T

en-us	Max number of columns and rows in overview tables
pl	Maksymalna liczba kolumn i wierszy w przeglądzie tabel

en-us	Max period for time selector
pl	Maksymalny okres dla wyboru czasu

en-us	max period is less than time filter default period
pl	maksymalny okres jest mniejszy niż filtr czasu domyślnego okresu

en-us	Max records per message
pl	Maksymalna liczba wpisów na wiadomość

en-us	Max repetition count
pl	Maksymalna ilość powtórzeń

en-us	Max repetition count is applicable to discovery and snmp.walk only.
pl	Maksymalna ilość powtórzeń ma zastosowanie jedynie do wykrywania i snmp.walk.

en-us	Max repetition count is applicable to discovery and walk only.
pl	Maksymalna ilość powtórzeń ma zastosowanie jedynie do wykrywania i walk.

en-us	Max zoom level
pl	Maksymalne przybliżenie

en-us	May
pl	Maj

en-us	May
pl	Maj

en-us	m-d
pl	m-d

en-us	MD2
pl	MD2

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
pl	Suma kontrolna MD5. Zwraca ciąg znaków (hash MD5 pliku)

en-us	m-d H:i
pl	m-d H:i

en-us	Media
pl	Media

en-us	Media type
pl	Typ mediów

en-us	Media type
pl	Typ mediów

en-us	Media type "%1$s" already exists.
pl	Typ mediów "%1$s" już istnieje.

en-us	Media type added
pl	Dodano typ mediów

en-us	Media type deleted
pl	Usunięto typ mediów

en-us	Media type deleted
pl	Usunięto typ mediów

en-us	Media type deleted
pl	Usunięto typ mediów

en-us	Media type disabled
pl	Wyłączono typy mediów

en-us	Media type disabled
pl	Wyłączono typ mediów

en-us	Media type disabled
pl	Wyłączono typy mediów

en-us	Media type disabled by Administration.
pl	Typ mediów wyłączony przez administrację.

en-us	Media type enabled
pl	Włączono typy mediów

en-us	Media type enabled
pl	Włączono typ mediów

en-us	Media type enabled
pl	Włączono typy mediów

en-us	Media type mapping
pl	Mapowanie typów mediów

en-us	Media types
pl	Typy mediów

en-us	Media types disabled by Administration.
pl	Typy mediów wyłączone przez administrację.

en-us	Media types used by action "%1$s".
pl	Typy mediów używane przez akcje "%1$s".