en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako reguła wykrywania.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako pozycja.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako pozycja utworzona z prototypu pozycji.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako prototyp pozycji.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
pl	Pozycja z kluczem "%1$s" już istnieje w "%2$s" jako nieznany element pozycji.

en-us	item with the same UUID already exists
pl	pozycja o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	It is not possible to filter by user password.
pl	Nie można filtrować według hasła użytkownika.

en-us	It is not possible to search by user password.
pl	Nie można wyszukiwać według hasła użytkownika.

en-us	Jan
pl	Sty

en-us	January
pl	Styczeń

en-us	Japanese (ja_JP)
pl	Japoński (ja_JP)

en-us	JavaScript
pl	JavaScript

en-us	JMX
pl	JMX

en-us	JMX agent
pl	Agent JMX

en-us	JMX endpoint
pl	Punkt końcowy JMX

en-us	JMX interfaces
pl	Interfejsy JMX

en-us	JSON
pl	JSON

en-us	JSON array input is expected.
pl	Spodziewano się tablicy JSON.

en-us	JSON data
pl	Dane JSON

en-us	JSON is expected
pl	JSON jest oczekiwany

en-us	JSONPath
pl	Ścieżka JSON

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
pl	Niepowodzenie generowania błędu JSON-RPC. Nie ma takiego błędu jak "%1$s".

en-us	JSON string is expected
pl	Ciąg znaków JSON jest oczekiwany

en-us	Jul
pl	Lip

en-us	July
pl	Lipiec

en-us	Jun
pl	Cze

en-us	June
pl	Czerwiec

en-us	Keep lost resources period
pl	Trzymaj utracone zasoby przez

en-us	Kerberos
pl	Kerberos

en-us	Key
pl	Klucz

en-us	key is empty
pl	klucz jest pusty

en-us	Key passphrase
pl	Hasło klucza

en-us	Kiosk mode
pl	Tryb kiosku

en-us	Korean (ko_KR)
pl	Koreański (ko_KR)

en-us	kurtosis() - Measures the "tailedness" of the probability distribution
pl	kurtosis() - Miara spłaszczenia rozkładu prawdopodobieństwa

en-us	label
pl	etykieta

en-us	Label
pl	Etykieta

en-us	Label location
pl	Położenie etykiety

en-us	<label name>
pl	<nazwa etykiety>

en-us	Language
pl	Język

en-us	Language "%1$s" is not supported.
pl	Język "%1$s" nie jest wspierany.

en-us	last
pl	ostatni

en-us	last
pl	ostatni

en-us	Last
pl	Ostatnia

en-us	Last %1$d day
pl	Ostatnie %1$d dni

en-us	Last %1$d day
pl	Ostani %1$d dzień

en-us	Last %1$d day
pl	Ostatnich %1$d dni

en-us	Last %1$d hour
pl	Ostatnich %1$d godzin

en-us	Last %1$d hour
pl	Ostatnie %1$d godziny

en-us	Last %1$d hour
pl	Ostatnia %1$d godzina

en-us	Last %1$d minute
pl	Ostatnich %1$d minut

en-us	Last %1$d minute
pl	Ostatnia %1$d minuta

en-us	Last %1$d minute
pl	Ostatnie %1$d minuty

en-us	Last %1$d month
pl	Ostatni %1$d miesiąc

en-us	Last %1$d month
pl	Ostatnich %1$d miesięcy

en-us	Last %1$d month
pl	Ostatnie %1$d miesiące

en-us	Last %1$d second
pl	Ostatnich %1$d sekund

en-us	Last %1$d second
pl	Ostatnie %1$d sekundy

en-us	Last %1$d second
pl	Ostatnia %1$d sekunda

en-us	Last %1$d year
pl	Ostatnich %1$d lat

en-us	Last %1$d year
pl	Ostatnie %1$d lat

en-us	Last %1$d year
pl	Ostatni %1$d rok

en-us	Last access
pl	Ostatnia aktualizacja

en-us	Last accessed at
pl	Data ostatniego użycia

en-us	Last check
pl	Ostatnie sprawdzenie

en-us	Last hour graph
pl	Wykres z ostatniej godziny

en-us	last() - Last (most recent) T value
pl	last() - Ostatnia (najnowsza) wartość T

en-us	Last month graph
pl	Wykres z ostatniego miesiąca

en-us	Last name
pl	Nazwisko

en-us	Last of
pl	Ostatni z

en-us	Last seen (age)
pl	Ostatnio widziany (wiek)

en-us	Last sent
pl	Ostatnio wysłano

en-us	Last value
pl	Ostatnia wartość

en-us	Last week graph
pl	Wykres z ostatniego tygodnia

en-us	Latest data
pl	Ostatnie dane

en-us	Latest values
pl	Ostatnie wartości

en-us	Latvian (lv_LV)
pl	Łotewski (lv_LV)

en-us	Layout
pl	Układ

en-us	LDAP
pl	LDAP

en-us	LDAP authentication
pl	Uwierzytelnianie LDAP

en-us	LDAP host
pl	Host LDAP

en-us	LDAP is not configured
pl	LDAP nie jest skonfigurowany

en-us	LDAP login successful
pl	Pomyślnie zalogowano z LDAP

en-us	LDAP settings
pl	Ustawienia LDAP

en-us	left
pl	lewy

en-us	Left
pl	Z lewej

en-us	left() - Returns the leftmost count characters
pl	left() - Zwraca określoną liczę znaków z lewej strony ciągu

en-us	Left trim
pl	Przytnij z lewej

en-us	Left Y
pl	Y z lewej

en-us	Legend
pl	Legenda

en-us	Length
pl	Długość

en-us	length() - Length of last (most recent) T value in characters
pl	length() - Ilość znaków w ostatniej (najnowszej) wartości T

en-us	LF
pl	LF

en-us	Licensed under
pl	Uprawniony do

en-us	Limit for search and filter results
pl	Ograniczenie wyszukiwania/filtrowania elementów

en-us	Line
pl	Linia

en-us	Line color
pl	Kolor linii

en-us	Line type
pl	Typ linii

en-us	Line width
pl	Szerokość linii

en-us	Link
pl	Połączenie

en-us	Linked map
pl	Podłączona mapa

en-us	Linked templates
pl	Połączone szablony

en-us	Linked to templates
pl	Podłączone do szablonów

en-us	Link indicators
pl	Wskaźnik połączenia

en-us	Links
pl	Łącza

en-us	Link "selementid1" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
pl	Pole "selementid1" łącza wskazuje na nieistniejące selement o ID "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Link "selementid2" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
pl	Pole "selementid2" łącza wskazuje na nieistniejące selement o ID "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	Link templates
pl	Połącz szablony

en-us	Link to template
pl	Połącz z szablonem

en-us	Link to templates
pl	Połącz z szablonami

en-us	Listing of installed packages. Returns text
pl	Lista zainstalowanych pakietów. Zwraca tekst

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
pl	Lista adresów MAC. Zwraca ciąg znaków

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
pl	Lista urządzeń PCI lub USB. Zwraca tekst

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
pl	Lista usług. Zwraca 0 - jeżeli pusta; tekst - lista usług roddzielonych znakami nowej linii

en-us	List is empty
pl	Lista jest pusta

en-us	List of block devices and their type. Returns JSON
pl	Lista urządzeń blokowych i ich typów. Zwraca JSON

en-us	list of characters
pl	lista znaków

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
pl	Lista wykrytych rdzeni CPUs/CPU. Zwraca JSON

en-us	List of directory entries, recursively. Returns JSON
pl	Lista elementów w katalogu sprawdzona rekursywnie. Zwraca JSON

en-us	List of mounted filesystems and their types. Returns JSON
pl	Lista zamontowanych systemó plików i ich typów. Zwraca JSON

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
pl	Lista zamontowanych systemów plików, ich typów, przestrzeni dyskowej i statystyki i-węzłów. Zwraca JSON

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
pl	Lista interfejsów sieciowych. Zwraca JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters, discovered using object names in English. Returns JSON
pl	Lista instacji objektów liczników wydajności Windows, wykryte objekty używają nazw angielskich. Zwraca JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters. Returns JSON
pl	Lista instancji objektów liczników wydajności Windows. Zwraca JSON

en-us	List of user group shares
pl	Lista współdzielonych grup użytkowników

en-us	List of user shares
pl	Lista współdzielonych użytkowników

en-us	Lithuanian (lt_LT)
pl	Litewski (lt_LT)

en-us	LLD macro
pl	Makro LLD

en-us	LLD macros
pl	Makra LLD

en-us	LLD rule with the same UUID already exists
pl	Reguła wykrywania niskopoziomowego o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	Loading...
pl	Ładowanie...

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
pl	Czas ładowania całej strony www (w sekundach). Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	Local
pl	Lokalny

en-us	Local time
pl	Czas lokalny

en-us	Location
pl	Położenie

en-us	Location latitude
pl	Szerokość geograficzna

en-us	Location longitude
pl	Wysokość geograficzna

en-us	Log
pl	Log

en-us	log10() - Decimal logarithm
pl	log10() - Logarytm dziesiętny

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression V for period T (1 - match, 0 - no match)
pl	logeventid() - Identyfikator zdarzenia ostatniego wpisu dziennika w okresie T pasujący do wyrażenia V (1 - pasuje, 0 - nie pasuje)

en-us	Log file monitoring. Returns log
pl	Monitorowanie pliku logu. Zwraca log

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
pl	Monitorowanie pliku logu z obsługą rotacji. Zwraca log

en-us	Login
pl	Logowanie

en-us	Login attempts
pl	Próby logowania

en-us	Login blocking interval
pl	Okres blokady logowania

en-us	Login name or password is incorrect.
pl	Podany login i/lub hasło są niepoprawne.

en-us	log() - Natural logarithm
pl	log() - Logarytm naturalny

en-us	Logout
pl	Wylogowanie

en-us	Logout requests
pl	Prośby o wylogowanie

en-us	Logout responses
pl	Odpowiedzi wylogowania

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry for period T
pl	logseverity() - Poziom zdarzenia z ostatniego wpisu dziennika w okresie T

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter V for period T (1 - match, 0 - no match)
pl	logsource() - Źródło zdarzenia dla ostatniego wpisu dziennika w okresie T pasującego do wyrażenia V (1 - pasuje, 0 - nie pasuje)

en-us	Log time format
pl	Format czasu dla logowania

en-us	Log unmatched SNMP traps
pl	Logowanie niedopasowanych pułapek SNMP

en-us	Lost
pl	Stracone

en-us	low-level discovery rule
pl	niskopoziomowa reguła wykrywania

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
pl	Niskopoziomowa reguła wykrywania w stanie "niewspierany"

en-us	ltrim() - Remove specified characters from the beginning of a string
pl	ltrim() - Usuń podane znaki z początku stringa

en-us	m
pl	m

en-us	m
pl	m

en-us	M
pl	M

en-us	M
pl	P

en-us	M
pl	M

en-us	MAC address A
pl	MAC adres A

en-us	MAC address B
pl	MAC adres B

en-us	Macro
pl	Makro

en-us	Macro "%1$s" already exists.
pl	Makro "%1$s" już istnieje.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Makro "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	macro is empty
pl	makro jest puste

en-us	macro(s)
pl	makro(a)

en-us	Macros
pl	Makra

en-us	Macros updated
pl	Zaktualizowano makra

en-us	mad() - Median absolute deviation
pl	mad - Średnie odchylenie bezwzględne

en-us	Main filter
pl	Główny filtr

en-us	Main navigation
pl	Główna nawigacja

en-us	Maintenance
pl	Utrzymanie

en-us	Maintenance: %1$s
pl	Utrzymanie: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
pl	Utrzymanie "%1$s" już istnieje.

en-us	Maintenance added
pl	Dodano utrzymanie

en-us	Maintenance deleted
pl	Usunięto utrzymanie

en-us	Maintenance period
pl	Okres utrzymania

en-us	Maintenance period length
pl	Długość okresu utrzymania

en-us	Maintenance periods
pl	Okresy utrzymania

en-us	Maintenance type
pl	Typ utrzymania

en-us	Maintenance updated
pl	Zaktualizowano utrzymanie

en-us	Maintenance with data collection
pl	Utrzymanie ze zbieraniem danych

en-us	Maintenance without data collection
pl	Utrzymanie bez zbierania danych

en-us	Make sure the code comes from a reliable source and does not contain malicious scripts.
pl	Upewnij się, że kod pochodzi z wiarygodnego źródła i nie zawiera złośliwych skryptów.

en-us	Make sure to copy the auth token as you won't be able to view it after the page is closed.
pl	Skopiuj token autoryzujący - nie ma możliwości wyświetlenia jego wartości po zamknięciu tej strony.

en-us	Manage API tokens
pl	Zarządzanie Tokenami API

en-us	Manage scheduled reports
pl	Zarządzanie raportami okresowymi

en-us	Manage SLA
pl	Zarządzaj SLA

en-us	mandatory parameter is missing in function "%1$s"
pl	brakuje wymaganego parametru dla funkcji "%1$s"

en-us	<manual>
pl	<ręczne>

en-us	Manual
pl	Ręczny

en-us	Manual event action
pl	Ręczna akcja na zdarzeniu

en-us	Manual host action
pl	Ręczna akcja na hoście

en-us	Manually closed
pl	Ręcznie zamknięte

en-us	map
pl	mapa

en-us	Map
pl	Mapa

en-us	Map "%1$s" already exists.
pl	Mapa "%1$s" już istnieje.

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
pl	Mapa "%1$s" jest publiczna i współdzielenie w trybie tylko do odczytu jest zabronione.

en-us	Map element
pl	Element mapy

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
pl	Brakujące parametry elementu mapy: %1$s

en-us	Map element label location
pl	Lokalizacja etykiety elementu mapy

en-us	Map element label type
pl	Typ elementu etykiety mapy

en-us	Map is updated! Return to map list?
pl	Mapa zaktualizowana! Wrócić do listy map?

en-us	Map label type
pl	Typ etykiety mapy

en-us	Map name cannot be empty.
pl	Nazwa mapy nie może być pusta.

en-us	Map navigation tree
pl	Drzewo nawigacyjne mapy

en-us	Map owner cannot be empty.
pl	Właściciel mapy nie może być pusty.

en-us	Mapped to
pl	Mapowanie na

en-us	Mapping
pl	Mapowanie

en-us	Mappings
pl	Mapowania

en-us	Maps
pl	Mapy

en-us	Map shape
pl	Kształt mapy

en-us	Map update failed.
pl	Aktualizacja mapy nieudana.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
pl	Mapa o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	Mar
pl	Mar

en-us	March
pl	Marzec

en-us	Mark elements on trigger status change
pl	Zaznacz elementy po zmianie stanu wyzwalacza

en-us	Mark others
pl	Zaznacz inne

en-us	Mark selected
pl	Zaznacz wybrane

en-us	Mask
pl	Maska

en-us	Mass update
pl	Aktualizacja masowa

en-us	Mass update elements
pl	Masowo aktualizuj elementy

en-us	Mass update shapes
pl	Masowa aktualizacja kształtów

en-us	Master item
pl	Element główny

en-us	matches
pl	pasuje do

en-us	Matches regular expression
pl	Pasuje wyrażenie regularne

en-us	Mathematical functions
pl	Funkcje matematyczne

en-us	max
pl	maks

en-us	Max
pl	Maksymalny

en-us	Max count of elements to show inside table cell
pl	Maksymalna liczba elementów do wyświetlenia w komórce tabeli

en-us	Max history display period
pl	Maksymalny okres wyświetlania historii

en-us	maximum dependent items count reached
pl	osiągnięto maksymlany stopień zależnego elementu

en-us	maximum number of array elements is %1$s
pl	maksymalna liczba elementów tablicy wynosi %1$s

en-us	maximum number of dependency levels reached
pl	osiągnięto maksymlaną liczbę zależnych poziomów

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
pl	Maksymalna liczba otwartych plików obsługiwana przez OS. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
pl	Maksymalna liczba procesów obsługiwana przez OS. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Maximum required %1$s database version is %2$s.
pl	Najwyższa wspierana wersja to %1$s, wykryto wersję %2$s.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
pl	Maksymalny okres do wyświetlenia to %1$s dzień.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
pl	Maksymalny okres do wyświetlenia to %1$s dni.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
pl	Maksymalny okres do wyświetlenia to %1$s dni.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
pl	Maksymalna całkowita długość adresu email osiągnięta dla typu mediów o ID "%1$s".

en-us	Maximum zoom level of the map.
pl	Maksymalny poziom przybliżenia mapy.

en-us	max() - Maximum value for period T
pl	max() - Maksymalna wartość dla okresu T

en-us	Max number of columns and rows in overview tables
pl	Maksymalna liczba kolumn i wierszy w przeglądzie tabel

en-us	Max period for time selector
pl	Maksymalny okres dla wyboru czasu

en-us	max period is less than time filter default period
pl	maksymalny okres jest mniejszy niż filtr czasu domyślnego okresu

en-us	Max zoom level
pl	Maksymalne przybliżenie

en-us	May
pl	Maj

en-us	May
pl	Maj

en-us	m-d
pl	m-d

en-us	MD2
pl	MD2

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
pl	Suma kontrolna MD5. Zwraca ciąg znaków (hash MD5 pliku)

en-us	m-d H:i
pl	m-d H:i

en-us	Media
pl	Media

en-us	Media type
pl	Typ mediów

en-us	Media type "%1$s" already exists.
pl	Typ mediów "%1$s" już istnieje.

en-us	Media type added
pl	Dodano typ mediów

en-us	Media type deleted
pl	Usunięto typ mediów

en-us	Media type deleted
pl	Usunięto typ mediów

en-us	Media type deleted
pl	Usunięto typ mediów

en-us	Media type disabled
pl	Wyłączono typy mediów

en-us	Media type disabled
pl	Wyłączono typy mediów

en-us	Media type disabled
pl	Wyłączono typ mediów

en-us	Media type enabled
pl	Włączono typy mediów

en-us	Media type enabled
pl	Włączono typ mediów

en-us	Media type enabled
pl	Włączono typy mediów

en-us	Media types
pl	Typy mediów

en-us	Media types used by action "%1$s".
pl	Typy mediów używane przez akcje "%1$s".

en-us	Media type test failed.
pl	Nieudany test typu mediów.

en-us	Media type test log
pl	Log test typu mediów

en-us	Media type test successful.
pl	Udany test typu mediów.

en-us	Media type updated
pl	Zaktualizowano typ mediów

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
pl	Typ mediów o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	Members
pl	Członkowie

en-us	Memory limit: %1$s
pl	Ograniczenie pamięci: %1$s

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Rozmiar pamięci w bajtach lub procentach z ogółem. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
pl	Pamięć użyta przez proces w bajtach. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Menu entry name
pl	Nazwa wejścia do menu

en-us	Menu entry URL
pl	UWL wejścia do menu

en-us	Menu path
pl	Ścieżka menu

en-us	Message
pl	Wiadomość

en-us	Message/Command
pl	Wiadomość/Polecenie

en-us	Message format
pl	Format wiadomości

en-us	Messages
pl	Komunikaty

en-us	Message template
pl	Szkic wiadomości

en-us	Message templates
pl	Szkice wiadomości

en-us	Message timeout
pl	Czas wygaśnięcia komunikatu

en-us	Message type
pl	Typ wiadomości

en-us	Messaging
pl	Komunikaty

en-us	Method not found.
pl	Nie znaleziono metody.

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
pl	<nazwa metryki>{<nazwa etykiety>="<wartość etykiety>", ...} == <wartość>

en-us	Microsoft Edge
pl	Microsoft Edge

en-us	Middle
pl	Środek

en-us	mid() - Returns a substring beginning at the character position specified by start for N characters
pl	mid() - Zwraca fragment ciągu znaków począwszy od pozycji start. Fragment będzie mieć długość N

en-us	min
pl	min

en-us	Min
pl	Minimalny

en-us	minimum length is %1$s characters
pl	minimalna ilość znaków: %1$s

en-us	Minimum password length
pl	Minimalna długość hasła

en-us	Minimum required %1$s database version is %2$s.
pl	Najmniejsza wspierana wersja to %1$s, wykryto wersję %2$s.

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
pl	Wymagany minimalny limit czasy wykonywania skryptu PHP jest %1$s (konfiguracja opcji "max_execution_time").

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
pl	Wymagany minimalny limit czasu przetwarzania danych wejściowych dla PHP jest %1$s (konfiguracja opcji "max_input_time").

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
pl	Wymagany minimalny limit pamięci dla PHP jest %1$s (konfiguracja opcji "memory_limit").

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
pl	Wymagany minimalny rozmiar pliku do wgrania dla PHP jest %1$s (konfiguracja opcji "upload_max_filesize").

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
pl	Wymagana minimalna wersja PHP to %1$s.

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
pl	Wymagany minimalny rozmiar metody post dla PHP jest %1$s (konfiguracja opcji "post_max_size").

en-us	Minimum required TimescaleDB version is %1$s.
pl	Wymagana minimalna wersja TimescaleDB to %1$s.

en-us	Minimum severity
pl	Minimalny poziom

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
pl	Minimalny okres do wyświetlenia to %1$s minut.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
pl	Minimalny okres do wyświetlenia to %1$s minuty.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
pl	Minimalny okres do wyświetlenia to %1$s minuta.

en-us	min() - Minimum value for period T
pl	min() - Minimalna wartość dla okresu T

en-us	Minutes
pl	Minuty

en-us	Missing data
pl	Brakujące dane

en-us	Missing "itemid" field for item.
pl	Brakujące pole "itemid" dla pozycji.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
pl	Brakujące pozycje dla wykresu "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
pl	Brakujące pozycje dla prototypu wykresu "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
pl	Brakujący klucz "%1$s" dla hosta "%2$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
pl	Brakujące pole "name" dla wykresu.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
pl	Brakujące pole "name" dla prototypu wykresu.

en-us	mod() - Division remainder
pl	mod() - Reszta z dzielenia

en-us	Mode
pl	Tryb

en-us	Model
pl	Model

en-us	Module
pl	Moduł

en-us	Module added: %1$s.
pl	Dodane moduły: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
pl	Dodany moduł: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
pl	Dodane moduły: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
pl	Usunięte moduły: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
pl	Usunięty moduł: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
pl	Usunięte moduły: %1$s.

en-us	Module disabled
pl	Wyłączono moduł

en-us	Module disabled
pl	Wyłączono moduły

en-us	Module disabled
pl	Wyłączono moduły

en-us	Module disabled: %1$s.
pl	Wyłączone moduły: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
pl	Wyłączony moduł: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
pl	Wyłączone moduły: %1$s.

en-us	Module enabled
pl	Włączono moduły

en-us	Module enabled
pl	Włączono moduł

en-us	Module enabled
pl	Włączono moduły

en-us	Module enabled: %1$s.
pl	Włączone moduły: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
pl	Włączone moduły: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
pl	Włączony moduł: %1$s.

en-us	Module.php class must extend %1$s for module located at %2$s.
pl	Klasa module.php musi rozszerzyć %1$s dla modułu zlokalizowanego w %2$s.

en-us	Modules
pl	Moduły

en-us	Modules updated
pl	Zaktualizowane moduły

en-us	Module updated
pl	Zaktualizowano moduł

en-us	Module updated: %1$s.
pl	Zaktualizowany moduł: %1$s.

en-us	Module with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
pl	Moduł o ID "%2$s" jest niedostępny dla roli użytkownika o nazwie "%1$s".

en-us	Mon
pl	Pn

en-us	Monday
pl	Poniedziałek

en-us	Monitored by
pl	Monitorowany przez

en-us	Monitored by proxy
pl	Monitorowany przez proxy

en-us	Monitored host
pl	Monitorowany host

en-us	Monitoring
pl	Monitorowanie

en-us	monodec() - Check for continuous item value decrease (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
pl	monodec() - Sprawdza czy wartość pozycji maleje w sposób ciągły (1 - dane są monotoniczne, 0 - nie są), Tryb (strict - wymaga ścisłej monotoniczności)

en-us	monoinc() - Check for continuous item value increase (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
pl	monoinc() - Sprawdza czy wartość pozycji wzrasta w sposób ciągły (1 - dane są monotoniczne, 0 - nie są), Tryb (strict - wymaga ścisłej monotoniczności)

en-us	Monospace
pl	Stała szerokość

en-us	Month
pl	Miesiąc

en-us	Monthly
pl	Miesięcznie

en-us	More matches found...
pl	Znaleziono więcej dopasowań...

en-us	More than 10 minutes
pl	Ponad 10 minut

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
pl	Znaleziono więcej niż %1$d pasujących do %2$s

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
pl	Więcej niż jeden wykres o nazwie "%1$s" w hoście.

en-us	Most critical if all children have problems
pl	Najkrytyczniejsza, jeśli wszystkie usługi podrzędne mają problemy

en-us	Most critical of child services
pl	Najkrytyczniejsza spośród usług podrzędnych

en-us	Mozilla Firefox
pl	Mozilla Firefox

en-us	ms
pl	ms

en-us	Multiple
pl	Wiele

en-us	Multiple PROBLEM events
pl	Wielokrotne zdarzenia typu PROBLEM

en-us	must be %1$s characters long
pl	wymagana ilość znaków: %1$s

en-us	must be at least %1$d characters long
pl	najmniejsza wymagana ilość znaków: %1$d

en-us	must be a valid LDAP user
pl	musi być poprawnym użytkownikiem LDAP

en-us	must contain at least one digit
pl	musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę

en-us	must contain at least one lowercase and one uppercase Latin letter
pl	musi zawierać przynajmniej jedną małą i dużą literę alfabetu łacińskiego

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
pl	musi zawierać co najmniej jedno makro wykrywania niskiego poziomu

en-us	must contain at least one special character
pl	musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny

en-us	must not be one of common or context-specific passwords
pl	nie może być hasłem popularnym lub kontekstowym

en-us	must not contain user's name, surname or username
pl	nie może zawierać imienia, nazwiska lub nazwy użytkownika

en-us	Mute
pl	Wycisz

en-us	My
pl	Moje

en-us	N
pl	N

en-us	N
pl	N

en-us	N%
pl	N%

en-us	N/A
pl	N/D

en-us	name
pl	nazwa

en-us	Name
pl	Imię

en-us	Name
pl	Nazwa

en-us	Name ID
pl	ID imienia

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
pl	Nazwa pola formularza powinna nie przekraczać 255 znaków.

en-us	Namespace
pl	Przestrzeń nazw

en-us	Navigate to default view
pl	Nawiguj do widoku domyślnego

en-us	Navigate to initial view
pl	Nawiguj do widoku początkowego

en-us	n-d
pl	n-d

en-us	n-d H:i
pl	n-d H:i

en-us	Network discovery data storage period
pl	Okres przechowywania danych wykrywania sieci

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
pl	Lista interfejsów sieciowych (zawiera typ interfejsu, stan, adres IPv4, opis). Zwraca tekst

en-us	Network map added
pl	Dodano mapę sieci

en-us	Network map deleted
pl	Usunięto mapę sieci

en-us	Network maps
pl	Mapy sieci

en-us	Network map updated
pl	Zaktualizowano mapę sieci

en-us	Network timeout
pl	Upłynął limit czasu w sieci

en-us	Network timeout for item test
pl	Upłynął limit czasu w sieci dla testowego elementu

en-us	Network timeout for media type test
pl	Upłynął limit czasu w sieci dla testowego typu mediów

en-us	Network timeout for scheduled report test
pl	Przekroczono czas odpowiedzi dla testu raportu okresowego

en-us	Network timeout for script execution
pl	Upłynął limit czasu w sieci dla wykonywanego skryptu

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance
pl	Użycie sieci (łącznie dla wysyłania i odbierania) podczas odstępu, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator wirtutalnej maszyny VMware, "instance" - instancja interfejsu sieciowego

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance
pl	Użycie sieci (łącznie dla wysyłania i odbierania) podczas odstępu, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirutalnej maszyny VMware, <instance> - instancja interfejsu sieciowego

en-us	Never
pl	Nigdy

en-us	new
pl	nowy

en-us	new
pl	nowy

en-us	New additional rule
pl	Nowa dodatkowa reguła

en-us	New column
pl	Nowa kolumna

en-us	New condition
pl	Nowy warunek

en-us	New dashboard
pl	Nowy pulpit

en-us	New element
pl	Nowy element

en-us	New event host group
pl	Nowa grupa hostów zdarzenia

en-us	New event tag name
pl	Nowa nazwa znacznika zdarzenia

en-us	New event tag value
pl	Nowa wartość znacznika zdarzenia

en-us	New excluded downtime
pl	Nowy wyłączony czas przestoju

en-us	New host
pl	Nowy host

en-us	New operation
pl	Nowa operacja

en-us	New regular expression
pl	Nowe wyrażenie regularne

en-us	New service
pl	Nowa usługa

en-us	New SLA
pl	Nowe SLA

en-us	New tag name
pl	Nowa nazwa znacznika

en-us	New triggers
pl	Nowe wyzwalacze

en-us	Next page
pl	Następna strona

en-us	Next step
pl	Następny krok

en-us	NNTP
pl	NNTP

en-us	No
pl	Nie

en-us	No "%1$s" given for graph.
pl	Nie podano "%1$s" dla wykresu.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
pl	Nie podano "%1$s" dla prototypu wykresu.

en-us	No "%1$s" given for map.
pl	Nie podano "%1$s" dla mapy.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
pl	Nie podano "%2$s" dla warunku filtra reguły wykrywania "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
pl	Nie podano "%2$s" dla filtra reguły wykrywania "%1$s".

en-us	No authentication user name specified.
pl	Nie określono nazwy użytkownika do uwierzytelniania.

en-us	No changes.
pl	Brak zmian.

en-us	No conditions defined.
pl	Nie zdefiniowano żadnych warunków.

en-us	no data
pl	brak danych

en-us	No data
pl	Brak danych

en-us	No data.
pl	Brak danych.

en-us	No data collection
pl	Bez zbierania danych

en-us	No data found.
pl	Nie znaleziono danych.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
pl	nodata() - Nie odebrano danych podczas okresu czasu T (1 - prawda, 0- fałśz), Tryb (ścisły - ignoruj czas opóźenienia proxy w wysyłanych danych)

en-us	no default interface for "%1$s" type
pl	brak interfejsu domyślnego typu "%1$s"

en-us	no default interface for "%1$s" type.
pl	brak interfejsu domyślnego typu "%1$s".

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
pl	Brak domyślnego interfejsu dla typu "%1$s" w "%2$s".

en-us	No details
pl	Bez szczegółów

en-us	No discovery rule IDs given.
pl	Nie podano żadnego identifykatora reguł wykrywania.

en-us	No enabled modules found.
pl	Nie znaleziono włączonych modułów.

en-us	No encryption
pl	Brak szyfrowania

en-us	No file was uploaded.
pl	Nie załadowano pliku.

en-us	No graph item with graph ID "%1$s".
pl	Brak pozycji wykresu o ID "%1$s".

en-us	No graphs added.
pl	Nie dodano wykresów.

en-us	No host IDs given.
pl	Nie podano identyfikatorów hosta.

en-us	No host selected.
pl	Nie wybrano hosta.

en-us	No host with host ID "%1$s".
pl	Brak hosta o ID "%1$s".

en-us	No icon for map element ""%1$s".
pl	Brak ikony dla elementu mpay ""%1$s".

en-us	No image
pl	Brak obrazka

en-us	No interface found
pl	Nie znaleziono interfejsu

en-us	No interface found.
pl	Nie znaleziono interfejsu.

en-us	No interfaces are defined.
pl	Brak zdefiniowanych interfejsów.

en-us	No inventory mode specified for action operation.
pl	Nie określono trybu inwentarza w operacji akcji.

en-us	No items defined.
pl	Nie zdefiniowano pozycji.

en-us	No item with item ID "%1$s".
pl	Brak pozycji o ID "%1$s".

en-us	No macros found.
pl	Nie znaleziono makr.

en-us	No maps added.
pl	Nie dodano map.

en-us	No matches found
pl	Nie znaleziono

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
pl	Flagi nieboolowskie są przestarzałe.

en-us	none
pl	brak

en-us	None
pl	Brak

en-us	nonempty key and value pair expected
pl	oczekiwano niepustej pary klucz wartość

en-us	No new modules discovered
pl	Brak wykrytych nowych modułów

en-us	No operations defined for action "%1$s".
pl	Brak zdefiniowanych operacji dla akcji "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
pl	Brak uprawnień dla dostępu do systemu.

en-us	no permissions to acknowledge problems
pl	brak uprawnień do potwierdzenia problemów

en-us	no permissions to add problem comments
pl	brak uprawnień do dodania komentarzy problemów

en-us	No permissions to call "%1$s.%2$s".
pl	Brak uprawnień do wywołania "%1$s.%2$s".

en-us	no permissions to change problem severity
pl	brak uprawnień do zmiany stopnia problemów

en-us	no permissions to close problems
pl	brak uprawnień do zamknięcia problemów

en-us	no permissions to create and edit maps
pl	brak uprawnień do tworzenia i edycji map

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
pl	Brak uprawnień do tego obiektu lub obiekt nie istnieje!

en-us	no permissions to unacknowledge problems
pl	brak uprawnień do od potwierdzenia problemów

en-us	No private key file specified.
pl	Nie określono pliku klucza prywatnego.

en-us	No problems
pl	Bez problemów

en-us	(no proxy)
pl	(brak proxy)

en-us	No proxy
pl	Bez proxy

en-us	No public key file specified.
pl	Nie określono pliku klucza publicznego.

en-us	No recipients specified for action operation message.
pl	Brak zdefiniowanych odbiorców dla operacji wysłania wiadomości.

en-us	No refresh
pl	Nie odświeżono

en-us	Normal
pl	Normalny

en-us	Normal view
pl	Widok normalny

en-us	Norwegian (nb_NO)
pl	Norweski (nb_NO)

en-us	No script specified for action operation command.
pl	Nie określono skryptu dla komendy operacji akcji.

en-us	No SNMP OID specified.
pl	Nie określono OID SNMP.

en-us	Not Ack
pl	Niepotwierdzone

en-us	Not allowed to set language for user "guest".
pl	Nie zezwolono ustawienia języka dla użytkownika "guest".

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
pl	Nie można ustawić hasła dla użytkownika "guest".

en-us	Not allowed to set theme for user "guest".
pl	Nie zezwolno ustawienia motywu dla użytkownika "guest".

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
pl	Nie wszystkie wyniki są wyświetlanie. Proszę dostarczyć ściślej określone kryteria wyszukiwania.

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
pl	Nie wszystkie szablony są podłączone"%1$s".

en-us	No target selected
pl	Nie wybrano żadnego celu

en-us	No target selected.
pl	Nie wybrano żadnego celu.

en-us	No targets specified for action operation global script.
pl	Nie wybrano celów dla operacji wykonania skryptu globalnego.

en-us	Not authorized.
pl	Nie autoryzowano.

en-us	Not available
pl	Niedostępny

en-us	Not classified
pl	Niesklasyfikowany

en-us	Notes
pl	Notatki

en-us	Note that %1$s or %2$s will be regarded as hostnames if used without single quotes.
pl	Pamiętaj, że %1$s lub %2$s będą traktowane jako nazwy hostów, jeśli zostaną użyte bez pojedynczych cudzysłowów.

en-us	Nothing
pl	Nic

en-us	Notification report
pl	Raport powiadomień

en-us	Notifications
pl	Powiadomienia

en-us	Notify about canceled escalations
pl	Powiadom o anulowanych eskalacjach

en-us	Notify all involved
pl	Powiadom wszystkich zaangażowanych

en-us	not in
pl	nie w

en-us	Not inherited items
pl	Elementy niedziedziczone

en-us	No triggers defined.
pl	Nie zdefiniowano żadnych wyzwalaczy.

en-us	No trigger with trigger ID "%1$s".
pl	Brak wyzwalacza o ID "%1$s".

en-us	not selected
pl	nie wybrane

en-us	Not supported
pl	Niewspierane

en-us	Nov
pl	Lis

en-us	No value
pl	Brak wartości

en-us	November
pl	Listopad

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
pl	now() - Liczba sekund od Epoki

en-us	NTLM
pl	NTLM

en-us	number
pl	liczba

en-us	Number of available DS paths, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - Datastore name, "partitionid" - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
pl	Liczba dostępnych ścieżek DS, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervisora VMware, "datastore" - nazwa magazynu danych, "partitionid" - wewnętrzne id fizycznego urządzenia z vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of available DS paths, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - Datastore name, <partitionid> - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
pl	Liczba dostęony ścieżek DS, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hypervisora VMware, <datastore> - nazwa magazynu danych, <partitionid> - wewnętrzne id fizyczengo urządzenia z vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of CPUs. Returns integer
pl	Liczba CPU. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Number of currently open file descriptors. Returns integer
pl	Ilość otwartych deskryptorów plików. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Number of enabled items on the host.
pl	Liczba włączonych pozycji na hoście.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
pl	Liczba hostów (włączonych/wyłączonych)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
pl	Liczba pozycji (włączonych/wyłączonych/niewspieranych)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
pl	Liczba pozycji w historii proxy, które jeszcze nie zostały wysłane do serwera

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to seconds, inclusive.
pl	Liczba pozycji w kolejce, które są opóźnione o od-do sekund włącznie.

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
pl	Liczba pozycji kolejki, które zostały opóźnione od "od" do "do" sekund włącznie.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
pl	Liczba elementów w kolejce, które są wyświetlane na serwerze Zabbix lub proxy od "from" do "to" sekund, łącznie.

en-us	Number of items in Zabbix database.
pl	Liczba pozycji w bazie danych Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
pl	Liczba monitorowanych hostów

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
pl	Liczba kolizji poza-oknem. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Number of problems
pl	Liczba problemów

en-us	Number of problems and expand most critical one
pl	Liczba problemów i powiększone o najbardziej krytyczne

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Liczba rdzeni procesora dla hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervisora VMware

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Liczba rdzeni procesora dla hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Liczba procesorów maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Liczba procesorów maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Liczba wątków procesora dla hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervisora VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Liczba wątków procesora hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	Number of rows
pl	Liczba wierszy

en-us	Number of seasons
pl	Ilość przedziałów czasu

en-us	Number of status changes
pl	Liczba zmian stanu

en-us	Number of steps
pl	Liczba kroków

en-us	Number of templates
pl	Liczba szablonów

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
pl	Liczba wyzwalaczy (włączonych/wyłączonych [problem/ok])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
pl	Liczba wyzwalaczy w bazie danych Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
pl	Liczba niewspieranych pozycji w bazie danych Zabbix.

en-us	Number of unsupported items on the host.
pl	Liczba niewspieranych pozycji na hoście.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
pl	Liczba zalogowanych użytkowników. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Number of users (online)
pl	Liczba użytkowników (zalogowanych)

en-us	Number of values stored in table HISTORY.
pl	Liczba wartości zapisanych w tabeli HISTORY.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_LOG.
pl	Liczba wartości zapisanych w tabeli HISTORY_LOG.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_STR.
pl	Liczba wartości zapisanych w tabeli HISTORY_STR.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_TEXT.
pl	Liczba wartości zapisanych w tabeli HISTORY_TEXT.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_UINT.
pl	Liczba wartości zapisanych w tabeli HISTORYUINT.

en-us	Number of values stored in table TRENDS.
pl	Liczba wartości zapisanych w tabeli TRENDS.

en-us	Number of values stored in table TRENDS_UINT.
pl	Liczba wartości zapisanych w tabeli TRENDS_UINT.

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Liczba maszyn wirtualnych dla hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervisora VMware

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Liczba maszyn wirtualnych hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
pl	Liczba lub procent węzłów inod. Zwraca liczbę całkowitą dla liczby; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentu

en-us	Numeral systems
pl	Systemy liczbowe

en-us	Numeric (float)
pl	Liczba (zmiennoprzecinkowa)

en-us	Numeric (integer)
pl	Numeryczny (liczba całkowita)

en-us	Numeric (unsigned)
pl	Liczba (całkowita bez znaku)

en-us	Object
pl	Objekt

en-us	object does not exist or belongs to another object
pl	obiekt nie istnieje lub należy do innego obiektu

en-us	Oct
pl	Paź

en-us	Octal to decimal
pl	System ósemkowy do dziesiętnego

en-us	October
pl	Październik

en-us	OEM
pl	OEM

en-us	of
pl	z

en-us	off
pl	wyłączone

en-us	Off
pl	Wyłączone

en-us	Ok
pl	Ok

en-us	OK
pl	OK

en-us	OK event closes
pl	OK - zamknięto zdarzenie

en-us	OK event generation
pl	OK - wygenerowano zdarzenie

en-us	Old event tag name
pl	Stare zdarzenia znacznika nazwy

en-us	Old event tag value
pl	Stara wartość znacznika zdarzenia

en-us	Old tag name
pl	Stary znacznik nazwy

en-us	on
pl	włączone

en-us	On
pl	Włączone

en-us	Once
pl	Raz

en-us	One
pl	Jeden

en-us	One time only
pl	Jednorazowo

en-us	Only administrators can set map owner.
pl	Tylko administrator może ustawić właściciela mapy.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
pl	Liczone są tylko pozycje przypisane do włączonych hostów

en-us	Only one change step is allowed.
pl	Tylko jeden krok zmiany jest dozwolony.

en-us	Only one check can be unique.
pl	Tylko jeden test może być unikalny.

en-us	Only one not supported value check is allowed.
pl	Tylko jedna niewspierana wartość jest dozwolona.

en-us	Only one Prometheus step is allowed.
pl	Tylko jeden krok Prometeusz jest dozwolony.

en-us	Only one throttling step is allowed.
pl	Tylko jedna zamknięcie kroku jest dozwolone.

en-us	only one time unit is allowed
pl	tylko jedna jednostka czasu jest dozwolona

en-us	Only selected problem
pl	Tylko wybrany problem

en-us	Only selected problem
pl	Tylko wybranych problemów

en-us	Only selected problem
pl	Tylko wybrane problemy

en-us	Only services without children
pl	Tylko usługi bez usług podrzędnych

en-us	Only services without problem tags
pl	Tylko usługi bez znaczników problemów

en-us	(Only super admins can create groups)
pl	(Tylko super administrator może tworzyć grupy)

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
pl	Tylko super administratorzy mogą ustawić właściciela panelu.

en-us	Only super admins can set report owner.
pl	Tylko super administratorzy mogą ustawić właściciela raportu.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
pl	Liczone są tylko wyzwalacze przypisane do włączonych hostów w zależności od włączonych pozycji

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
pl	Tylko kontrole agenta Zabbix, SNMPv1, SNMPv2 i SNMPv3 mogą być unikalne.

en-us	On status change triggers blink for
pl	Przy zmianie stanu wyzwalacze migają przez

en-us	OOB IP address
pl	Adres IP OOB

en-us	OOB router
pl	Router OOB

en-us	OOB subnet mask
pl	Maska podsieci OOB

en-us	Open log
pl	Otwórz dziennik

en-us	Opera
pl	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
pl	Informacje o systemie operacyjnym. Zwraca ciąg znaków

en-us	Operation
pl	Operacja

en-us	Operation "%1$s" already exists.
pl	Operacja "%1$s" już istnieje.

en-us	Operation "%1$s" already exists for action "%2$s".
pl	Operacja "%1$s" już istnieje w akcji "%2$s".

en-us	Operational data
pl	Dane operacyjne

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
pl	Operacja nie może być wykonana z powodu nieupoważnionego żądania.

en-us	Operation details
pl	Szczegóły operacji

en-us	Operation has no group to operate.
pl	Operacja nie ma grupy, na której może działać.

en-us	Operation has no template to operate.
pl	Operacja nie ma szablonu, na którym może działać.

en-us	Operations
pl	Operacje

en-us	Operator
pl	Operator

en-us	Operator functions
pl	Funkcje operatorów

en-us	Options
pl	Opcje

en-us	or
pl	lub

en-us	Or
pl	Lub

en-us	Order
pl	Kolejność

en-us	Order column
pl	Sortuj według kolumny

en-us	Original
pl	Oryginał

en-us	OS
pl	OS

en-us	OS (Full details)
pl	OS (Pełne informacje)

en-us	OS (Short)
pl	OS (W skrócie)

en-us	other
pl	inny

en-us	Other
pl	Inne

en-us	Other configuration parameters
pl	Inne parametry konfiguracji

en-us	Other parameters
pl	Inne parametry

en-us	Others
pl	Inni

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
pl	Statystyka ruchu wychodzącego interfejsu sieciowego. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	output
pl	dane wyjściowe

en-us	Output
pl	Wyjście

en-us	Overlapping widgets at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s".
pl	Na stronie #%2$d pulpitu "%1$s" widżety nachodzą na siebie w punkcie X:%3$d, Y:%4$d.

en-us	Overridden by
pl	Nadpisane przez

en-us	Override
pl	Nadpisanie

en-us	Override item history period
pl	Nadpisz okres historii pozycji

en-us	Override item trend period
pl	Nadpisz okres trendu pozycji

en-us	Overrides
pl	Nadpisania

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
pl	Nadpisanie o nazwie "%1$s" już istnieje.

en-us	Overview
pl	Przegląd

en-us	Owner
pl	Właściciel

en-us	Page %1$d
pl	Strona %1$d

en-us	Page display period
pl	Czas wyświetlania strony

en-us	Pager
pl	Pager

en-us	Page received incorrect data
pl	Strona zawiera nieprawidłowe dane

en-us	Parameter
pl	Parametr

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
pl	Parametr "%1$s" jest przestarzały.

en-us	Parameters
pl	Parametry

en-us	Parameters "esc_step_from" and "esc_step_to" must be set together.
pl	Parametry "esc_step_from" oraz "esc_step_to" muszą być ustawione razem.

en-us	Parent-child relation conflict in services "%1$s" and "%2$s".
pl	Konflikt w relacji między usługami "%1$s" oraz "%2$s".

en-us	Parent discovery rules
pl	Nadrzędne reguły wykrywania

en-us	Parent graphs
pl	Nadrzędne wykresy

en-us	Parent host value
pl	Wartość nadrzędnego hosta

en-us	Parent items
pl	Nadrzędne pozycje

en-us	Parent services
pl	Usługi nadrzędne

en-us	Parent templates
pl	Nadrzędne szablony

en-us	Parent triggers
pl	Nadrzędne wyzwalacze

en-us	Parent web scenarios
pl	Nadrzędne scenariusze sieci www

en-us	Parse
pl	Parsuj

en-us	Parse error
pl	Błąd przetwarzania

en-us	Passive
pl	Pasywny

en-us	Password
pl	Hasło

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
pl	Hasło nie jest obowiązkowe dla niewewnętrznych rodzajów autentykacji.

en-us	Password must contain
pl	Hasło musi zawierać

en-us	Password (once again)
pl	Hasło (ponownie)

en-us	Password policy
pl	Polityka haseł

en-us	Password requirements:
pl	Wymagania dotyczące hasła:

en-us	Paste
pl	Wklej

en-us	Paste page
pl	Wklej stronę

en-us	Paste widget
pl	Wklej widżet

en-us	Paste without external links
pl	Wklej bez zewnętrznych łączy

en-us	$.path.to.node
pl	$.ścieżka.do.noda

en-us	path/to/secret
pl	ścieżka/do/tajny

en-us	path/to/secret:key
pl	ścieżka/do/tajny:klucz

en-us	pattern
pl	wzór

en-us	Pattern
pl	Wzór

en-us	Pause operations for suppressed problems
pl	Zatrzymaj operacje dla wstrzymanych problemów

en-us	Peak memory usage: %1$s
pl	Szczytowe zużycie pamięci: %1$s

en-us	Percentage
pl	Procent

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Procent zużytej pamięci fizycznej, "url" - URL usługi Vmware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator wirtualnej VMware

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Procent zużytej pamięci fizycznej, <url> - URL usługi Vmware, <uuid> - nazwa maszyny wirtualnej VMware

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
pl	Procent czasu kiedy wirtualna maszyna była gotowa, ale nie mogła otrzymać dostępu do fizycznego CPU, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator wirtualnej maszyny Vmware, "instance" - instancja CPU

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
pl	Procent czasu kiedy wirtualna maszyna była gotowa, ale nie mogła otrzymać dostępu do fizycznego CPU, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny Vmware, <instance> - instancja CPU

en-us	Percentile line (left)
pl	Linia procentowa (z lewej)

en-us	Percentile line (right)
pl	Linia procentowa (z prawej)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
pl	percentile() - Percentyl P okresu T

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Procent czasu wystartowania maszyny wirtualnej ponieważ rywalizuje o dostęp do fizycznych CPU, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator wirtualnej maszyny Vmware

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Procent czasu wystartowania maszyny wirtualnej ponieważ rywalizuje o dostęp do fizycznych CPU, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny Vmware

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
pl	Wykonuje zapytanie DNS. Zwraca ciąg znaków z wymaganym typem informacji

en-us	Period
pl	Okres

en-us	Periods
pl	Okresy

en-us	Period shift
pl	Przesunięcie okresu

en-us	Period type
pl	Typ okresu

en-us	Permissions
pl	Uprawnienia

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
pl	Uprawnienia mogą być nadawane wyłącznie dla grup użytkowników.

en-us	Persian (fa_IR)
pl	Perski (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
pl	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP bcmath (parametr konfiguracji PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
pl	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP ctype (parametr konfiguracji PHP --enable-ctype).

en-us	PHP databases support
pl	Obsługa baz danych przez PHP

en-us	PHP gd
pl	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP gd (parametr konfiguracji PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
pl	Wsparcie dla PHP gd FreeType

en-us	PHP gd FreeType support missing.
pl	Brak wsparcia dla PHP gd FreeType.

en-us	PHP gd GIF image support missing.
pl	Brak wsparcia dla obrazów PHP gd GIF.

en-us	PHP gd GIF support
pl	Wsparcie dla PHP gd GIF.

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
pl	Brak wsparcia dla PHP gd JPEG image.

en-us	PHP gd JPEG support
pl	Wsparcie dla PHP gd JPEG

en-us	PHP gd PNG image support missing.
pl	Brak wsparcia dla PHP gd PNG image.

en-us	PHP gd PNG support
pl	Wsparcie dla PHP gd PNG

en-us	PHP gettext
pl	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP gettext (parametr konfiguracji PHP --with-gettext). Tłumaczenia nie będą dostępne.

en-us	PHP LDAP
pl	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
pl	Brakujące rozszerzenie PHP LDAP.

en-us	PHP libxml
pl	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
pl	Brak rozszerzenia PHP libxml.

en-us	PHP mbstring
pl	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP mbstring (parametr konfiguracji PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP OpenSSL
pl	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
pl	Brakujące rozszerzenie PHP OpenSSL.

en-us	PHP option "%1$s"
pl	Opcja PHP "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
pl	Opcja PHP "%1$s" musi być ustawiona na "%2$s"

en-us	PHP session
pl	PHP session

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
pl	Należy wyłączyć auto-start dla PHP session (dyrektywa PHP "session.auto_start").

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP session (parametr konfiguracji PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
pl	PHP sockets

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
pl	Nie znaleziono rozszerzenia PHP sockets (parametr konfiguracji PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
pl	Nadpisywanie funkcji znakowych PHP musi być wyłączone.

en-us	PHP version
pl	Wersja PHP

en-us	PHP xmlreader
pl	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
pl	Brak rozszerzenia PHP xmlreader.

en-us	PHP xmlwriter
pl	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
pl	Brak rozszerzenia PHP xmlwriter.

en-us	Pie
pl	Kołowy

en-us	pi() - Returns the Pi constant
pl	pi() - Zwraca wartość liczby Pi

en-us	Placing algorithm
pl	Algorytm rozmieszczania

en-us	Plain text
pl	Zwykły tekst

en-us	Play
pl	Odtwórz

en-us	Play sound
pl	Odtwórz dźwięk

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
pl	Proszę sprawdzić parametry konfiguracji. Jeżeli wszystko jest poprawne, należy nacisnąć przycisk "%1$s", lub można zmienić parametry konfiguracji przyciskiem "%2$s".

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
pl	Proszę potwierdzić czy chcesz usunąc wszystkie makra.

en-us	Please confirm that you want to remove all value mappings.
pl	Potwierdź czy na pewno chcesz usunąć wszystkie mapowania wartości.

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
pl	Proszę ręcznie utworzyć bazę danych i ustawić parametry konfiguracji dla połączenia do tej bazy. Naciśnij przycisk "%1$s", gdy skończysz.

en-us	Please enable "allow_url_fopen" directive.
pl	Proszę włącznyć "allow_url_fopen" wytyczną.

en-us	Please select two elements
pl	Proszę wybrać dwa elementy

en-us	Points
pl	Punkty

en-us	Point size
pl	Rozmiar punktu

en-us	Polish (pl_PL)
pl	Polski (pl_PL)

en-us	POP
pl	POP

en-us	Populates host inventory field
pl	Uzupełnij pole inwentarza

en-us	Port
pl	Port

en-us	Port cannot be empty for host interface.
pl	Pole port nie może być puste dla interfejsu hosta.

en-us	Port range
pl	Zakres portów

en-us	Portuguese (pt_BR)
pl	Portugalski (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
pl	Portugalski (pt_PT)

en-us	Position
pl	Pozycja

en-us	Position is ignored for s, uptime and unixtime units.
pl	Pozycja jest ignorowana dla jednostek s, uptime i unixtime.

en-us	Post fields
pl	Pola metody post

en-us	PostgreSQL database server version is too old.
pl	Wersja serwera bazy danych PostgreSQL jest za stara.

en-us	Post type
pl	Typ metody post

en-us	power() - The power of a base value to a power value
pl	power() - Podnosi wartość do potęgi zgodnie z podanym wykładnikiem

en-us	Power usage , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "max" - Maximum allowed power usage
pl	Zużycie prądu, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervizora VMware, "max" - dozwolone maksymalne zużycie prądu

en-us	Power usage , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <max> - Maximum allowed power usage
pl	Zużycie prądu, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware, <max> - dozwolone maksymalne zużycie prądu

en-us	Power value
pl	Wykładnik potęgi

en-us	Prediction functions
pl	Funkcje predykcji

en-us	Pre-installation summary
pl	Podsumowanie przed instalacją

en-us	Preprocessing
pl	Przetwarzanie wstępne

en-us	Preprocessing steps
pl	Kroki przetwarzania wstępnego

en-us	Preview
pl	Podgląd

en-us	Previous day
pl	Poprzedni dzień

en-us	Previous month
pl	Poprzedni miesiąc

en-us	Previous page
pl	Poprzednia strona

en-us	Previous value
pl	Poprzednia wartość

en-us	Previous week
pl	Poprzedni tydzień

en-us	Previous year
pl	Poprzedni rok

en-us	Prev. time
pl	Podgląd czasu

en-us	Primary POC cell
pl	Telefon komórkowy głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC email
pl	E-mail głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC name
pl	Nazwa głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC notes
pl	Notatki odnośnie głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC phone A
pl	Telefon A głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC phone B
pl	Telefon B głównego punktu kontaktu

en-us	Primary POC screen name
pl	Pseudonim głównego punktu kontaktu

en-us	Privacy passphrase
pl	Hasło prywatności

en-us	Privacy protocol
pl	Protokół prywatności

en-us	Private
pl	Prywatne

en-us	Private key file
pl	Plik zawierający klucz prywatny

en-us	Privilege level
pl	Poziom uprawnień

en-us	Problem
pl	Problem

en-us	PROBLEM
pl	PROBLEM

en-us	Problem created
pl	Stworzony problem

en-us	Problem display
pl	Wyświetlanie problemów

en-us	PROBLEM event generation mode
pl	PROBLEM - tryb generowania zdarzenia

en-us	Problem expression
pl	Wyrażenie dla problemu

en-us	Problem hosts
pl	Problemy hostów

en-us	Problem is not suppressed
pl	Problem nie jest wstrzymany

en-us	Problem is suppressed
pl	Problem jest wstrzymany

en-us	Problem on
pl	Problem z

en-us	problem pattern
pl	problem ze wzorem

en-us	Problem recovery
pl	Naprawianie problemu

en-us	Problem resolved
pl	Problem rozwiązany

en-us	Problems
pl	Problemy

en-us	Problems by severity
pl	Stopień problemu

en-us	Problem tags
pl	Znaczniki problemów

en-us	Problem update
pl	Problem zaktualizowany

en-us	Process CPU utilization percentage. Returns float
pl	Wykorzystanie CPU przez proces. Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	Process tags
pl	Przetwarzanie znaczników

en-us	Profile
pl	Profil

en-us	Prometheus
pl	Prometeusz

en-us	Prometheus pattern
pl	Wzorzec Prometheus

en-us	Prometheus to JSON
pl	Prometeusz na JSON

en-us	Properties
pl	Właściwości

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
pl	Podany URL "%1$s" jest nieprawidłowy.

en-us	Proxies
pl	Serwery proxy

en-us	Proxy
pl	Proxy

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
pl	Proxy "%1$s" już istnieje.

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
pl	Nie istnieje proxy "%1$s" dla hosta "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
pl	Proxy "%1$s" jest używane przez akcje "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
pl	Proxy "%1$s" jest używane przez regułę wyszukiwania "%2$s".

en-us	Proxy added
pl	Dodano proxy

en-us	Proxy address
pl	Adres proxy

en-us	Proxy deleted
pl	Usunięto proxy

en-us	Proxy deleted
pl	Usunięto proxy

en-us	Proxy deleted
pl	Usunięto proxy

en-us	Proxy mode
pl	Tryb serwera proxy

en-us	Proxy name
pl	Nazwa proxy

en-us	Proxy updated
pl	Zaktualizowano proxy

en-us	PSK
pl	PSK

en-us	PSK identity
pl	Tożsamość PSK

en-us	Public
pl	Publiczny

en-us	Public key
pl	Klucz publiczny

en-us	Public key file
pl	Plik klucza publicznego

en-us	qualifier
pl	kwalifikator

en-us	Quarter
pl	Kwartał

en-us	Quarterly
pl	Kwartalnie

en-us	Query fields
pl	Pola zapytania

en-us	Queue
pl	Kolejka

en-us	Queue details
pl	Szczegóły kolejki

en-us	Queue overview
pl	Przegląd kolejki

en-us	Queue overview by proxy
pl	Przegląd kolejki przez proxy

en-us	radians() - Converts a value from degrees to radians
pl	radians() - Konwertuje wartość ze stopni na radiany

en-us	rand() - A random integer value
pl	rand() - Losowa liczba całkowita

en-us	rate() - Returns per-second average rate for monotonically increasing counters
pl	rate() - Zwraca średnie tempo wzrostu na sekundę dla monotonnie wzrastających liczników

en-us	Raw data
pl	Dane nieprzetworzone

en-us	Raw post
pl	Nieprzetworzona metoda post

en-us	Read
pl	Odczyt

en-us	Read only
pl	Tylko do odczytu

en-us	Read-only
pl	Tylko do odczytu

en-us	Read-only access to services
pl	Możliwość podglądu usług

en-us	Read-only access to services with tag
pl	Możliwość podglądu usług ze znacznikiem

en-us	Reads modbus data. Returns various types
pl	Odczytuję dane modbus. Zwraca różne typy

en-us	Read-write
pl	Do odczytu i zapisu

en-us	Read-write access to services
pl	Możliwość podglądu i edycji usług

en-us	Read-write access to services with tag
pl	Możliwość podglądu i edycji usług ze znacznikiem

en-us	read-write access to the child service "%1$s" is required
pl	wymagane są uprawnienia do edycji usługi podrzędnej "%1$s"

en-us	read-write access to the child service "%1$s" must be retained
pl	wymagane jest zachowanie uprawnień a do edycji usługi podrzędnej "%1$s"

en-us	read-write access to the service is required
pl	wymagane są uprawnienia do edycji usługi podrzędnej

en-us	read-write access to the service must be retained
pl	wymagane jest zachowanie uprawnień a do edycji usługi podrzędnej

en-us	Received value
pl	Otrzymana wartość

en-us	Recent problems
pl	Ostatnie problemy

en-us	Recipient
pl	Odbiorca

en-us	Recipient already exists.
pl	Odbiorca już istnieje.

en-us	Recipients
pl	Odbiorcy

en-us	Recordset ID
pl	ID zestawu wpisów

en-us	Recovery
pl	Odzyskiwanie

en-us	Recovery expression
pl	Wyrażenie przywracania

en-us	Recovery expression syntax error.
pl	Błąd składni wyrażenia przywracania.

en-us	Recovery operations
pl	Operacje przywracania

en-us	Recovery time
pl	Czas przywrócenia

en-us	Rectangle
pl	Prostokąt

en-us	reference to a non-existent tree element
pl	odniesienie do nieistniejącego elementu drzewa

en-us	Refresh
pl	Odśwież

en-us	refreshed every %1$s sec.
pl	odświeżanie co %1$s sek.

en-us	Refresh interval
pl	Przedział odświeżania

en-us	Regenerate
pl	Wygeneruj ponownie

en-us	Regenerate selected API token? Previously generated token will become invalid.
pl	Wygenerować ponownie wybrany token API? Token wygenerowany uprzednio straci ważność.

en-us	regexp
pl	wyrażenie regularne

en-us	Regular
pl	Regularny

en-us	regular expression
pl	wyrażenie regularne

en-us	Regular expression
pl	Wyrażenie regularne

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
pl	Wyrażenie regularne "%1$s" już istnieje.

en-us	Regular expression added
pl	Dodano wyrażenie regularne

en-us	Regular expression deleted
pl	Usunięto wyrażenia regularne

en-us	Regular expression deleted
pl	Usunięto wyrażeń regularnych

en-us	Regular expression deleted
pl	Usunięto wyrażenie regularne

en-us	Regular expression must be a string
pl	Wyrażenie regularne musi być ciągiem znaków

en-us	Regular expressions
pl	Wyrażenia regularne

en-us	Regular expression updated
pl	Zaktualizowano wyrażenie regularne

en-us	Related reports
pl	Powiązane raporty

en-us	Release to create a widget.
pl	Wyzwól aby stworzyć widżet.

en-us	Remember me for 30 days
pl	Pamiętaj mnie przez 30 dni

en-us	Remote command
pl	Zdalne polecenie

en-us	Remove
pl	Usuń

en-us	Remove, %1$s
pl	Usuń, %1$s

en-us	Remove all
pl	Usuń wszystko

en-us	Removed
pl	Usunięto

en-us	Removed, %1$s
pl	Usunięte, %1$s

en-us	Remove domain name
pl	Usuń nazwę domeny

en-us	Remove from favorites
pl	Usuń z ulubionych

en-us	Remove from host group
pl	Usuń z grupy hostów

en-us	Remove from host groups
pl	Usuń z grup hostów

en-us	Remove host
pl	Usuń hosta

en-us	Rename
pl	Zmień nazwę

en-us	Repeat on
pl	Powtarzaj w

en-us	repeat() - Returns a string composed of value repeated count times
pl	repeat() - Zwraca ciąg znaków powtórzony zadaną ilość razy

en-us	Repeats
pl	Powtórzenia

en-us	Replace
pl	Zastąp

en-us	Replace dependencies
pl	Zamień zależności

en-us	replacement
pl	wymiana

en-us	Replacement
pl	Zmień na

en-us	replace() - Search value for occurrences of pattern, and replace with replacement
pl	replace() - Wyszukuje danego wzorca w wartości i zastępuje go wskazanym ciągiem znaków

en-us	Report "%1$s" already exists.
pl	Raport "%1$s" już istnieje.

en-us	Report generated by other users will be changed to the current user.
pl	Raport generowany przez innych użytkowników zostanie zmieniony na bieżącego użytkownika.

en-us	Report generating test failed.
pl	Test generowania raportu nie powiódł się.

en-us	Report generating test successful.
pl	Generowanie raportu zakończyło się powodzeniem.

en-us	Reporting period
pl	Okres raportowania

en-us	Report is currently generated by "%1$s".
pl	Raport jest właśnie generowany przez "%1$s".

en-us	Reports
pl	Raporty

en-us	Report sending failed for: %1$s.
pl	Wysłanie raportu do %1$s nie powiodło się.

en-us	Report was successfully sent to: %1$s.
pl	Raport do %1$s wysłano z powodzeniem.

en-us	represents one of the available subdomains;
pl	przedstawia jedną z dostępnych subdomen;

en-us	represents zoom level parameter in the URL;
pl	przedstawia parametr przybliżenie w URL;

en-us	represent tile coordinates;
pl	przedstawia koordynaty kafelki;

en-us	Request body
pl	Żądanie treści

en-us	Request body type
pl	Żądanie typu treści

en-us	Request sent successfully
pl	Żądanie wysłane z powodzeniem

en-us	Request type
pl	Typ żądania

en-us	Required
pl	Wymagane

en-us	Required host permissions
pl	Wymagane są uprawnienia do hosta

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
pl	Wymagana wydajność serwera Zabbix, podana w nowych wartościach na sekundę.

en-us	Required performance (vps)
pl	Wymagana wydajność (vps)

en-us	Required server performance, new values per second
pl	Wymagana wydajność serwera, nowe wartości na sekundę

en-us	Required status codes
pl	Wymagane kody stanu

en-us	Required string
pl	Wymagany ciąg znaków

en-us	Reset
pl	Przywróć

en-us	Reset all fields to default values?
pl	Przywrócić wszystkie pola do wartości domyślnych?

en-us	Reset confirmation
pl	Potwierdzenie przywracania

en-us	Reset defaults
pl	Przywróć domyślne

en-us	Reset to initial view
pl	Przywróć widok początkowy

en-us	Resolved
pl	Rozwiązane

en-us	RESOLVED
pl	ROZWIĄZANY

en-us	Resolved by
pl	Rozwiązane przez

en-us	Resolved by correlation rule.
pl	Rozwiązane przez regułę współzależności.

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
pl	Rozwiązane przez regułę współzależności "%1$s".

en-us	Resolved by inaccessible user.
pl	Rozwiązane przez niedostępnego użytkownika.

en-us	Resolved by user "%1$s".
pl	Rozwiązane przez użytkownika "%1$s".

en-us	Resource
pl	Zasób

en-us	Resource ID
pl	ID zasobu

en-us	Response
pl	Odpowiedź

en-us	Response code
pl	Kod odpowiedzi

en-us	Response time
pl	Czas odpowiedzi

en-us	Response type: JSON
pl	Typ odpowiedzi: JSON

en-us	Response type: String
pl	Typ odpowiedzi: łańcuch znaków

en-us	Result
pl	Wynik

en-us	Result converted to %1$s
pl	Wynik przetworzony do %1$s

en-us	Result is FALSE
pl	Wynik jest NIEPRAWDZIWY

en-us	Result is TRUE
pl	Wynik jest PRAWDZIWY

en-us	Result type
pl	Typ wyniku

en-us	Result with value map applied
pl	Wynik z wartością mapy zastosowany

en-us	Retrieve mode
pl	Tryb pobierania

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
pl	Pobieranie zawartości pliku. Zwraca tekst

en-us	Retry
pl	Ponów

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
pl	Zwraca tablicę JSON z makrem LLD opisującym objekty MBean lub ich atrybuty. Może być użyte do LLD.

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
pl	Zwraca tablicę JSON z objektami MBean lub ich atrybutami. Porównane do jmx.discovery nie definiuje makr LLD. Może być użyte do LLD.

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
pl	Zwraca pierwszą kolumnę pierwszego wiersza wyniku zapytania SQL.

en-us	Returns 4-digit string containing octal number with Unix permissions
pl	Zwraca czterocyfrowy ciąg znaków zawierający uprawnienia Unix w systemie ósemkowym

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
pl	Zwraca tablicę JSON opisującą skonfigurowane interfejsy sieciowe w Zabbix. Może być użyte do LLD.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
pl	Zwraca objekt JSON zawierający serwer Zabbix lub wewnętrzny wskaźnik proxy.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
pl	Zwraca dostępność określonych typów kontroli na hoście. Wartość tej pozycji odpowiada ikonom dostępności na liście hostów. Poprawne typy to: agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
pl	Zwraca bieżący stan utrzymania dla hosta.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
pl	Zwraca czas odpowiedzi na ping ICMP w sekundach. Przykład: 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
pl	Zwraca informacje związane z bramą Java Zabbixa. Poprawne parametry to: ping, version.

en-us	Returns number of TCP sockets that match parameters. Returns integer
pl	Zwraca ilość gniazd TCP pasujących do wyrażenia. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Returns number of UDP sockets that match parameters. Returns integer
pl	Zwraca ilość gniazd UDP pasujących do wyrażenia. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
pl	Zwraca procent utraconych pakietów ping ICMP.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
pl	Zwraca wartość atrybutu objektu MBean.

en-us	Revert changes
pl	Cofnij zmiany

en-us	right
pl	prawidłowy

en-us	Right
pl	Z prawej

en-us	right() - Returns the rightmost count characters
pl	right() - Zwraca określoną liczę znaków z prawej strony ciągu

en-us	Right trim
pl	Przytnij z prawej

en-us	Right Y
pl	Prawy Y

en-us	RMCP+
pl	RMCP+

en-us	Role
pl	Rola

en-us	Romanian (ro_RO)
pl	Rumuński (ro_RO)

en-us	Root cause
pl	Głowna przyczyna

en-us	round() - Rounds a value to decimal places
pl	round() - Zaokrągla wartość do wskazanego miejsca po przecinku

en-us	Rows
pl	Wiersze

en-us	Rows per page
pl	Wierszy na stronę

en-us	rtrim() - Removes specified characters from the end of a string
pl	Usuń podane znaki z końca ciągu znaków

en-us	"ruleid" of dependent item and master item should match
pl	"ruleid" pozycji nadrzędnej i zależnej powinny się zgadzać

en-us	Rules
pl	Reguły

en-us	Run script "%1$s" on current host
pl	Uruchom skrypt "%1$s" na bieżącym hoście

en-us	Run script "%1$s" on host groups
pl	Uruchom skrypt "%1$s" na grupie hostów

en-us	Run script "%1$s" on hosts
pl	Uruchom skrypt "%1$s" na hostach

en-us	Run script "%1$s" on Zabbix server
pl	Uruchom skrypt "%1$s" na serwerze Zabbix

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
pl	Uruchamia określone polecenie na hoście. Zwraca tekstowy rezultat polecenia; 1 - w trybie bez oczekiwania (niezależnie od wyniku polecenia)

en-us	Russian (ru_RU)
pl	Rosyjski (ru_RU)

en-us	s
pl	s

en-us	S
pl	S

en-us	S
pl	N

en-us	Safari
pl	Safari

en-us	SAML settings
pl	Ustawienia SAML

en-us	Sans-Serif
pl	Sans-Serif

en-us	Sat
pl	Sob

en-us	Saturday
pl	Sobota

en-us	Save
pl	Zapisz

en-us	Save as
pl	Zapisz jako

en-us	Save changes
pl	Zapisz zmiany

en-us	Save it as "%1$s"
pl	Zapisz jako "%1$s"

en-us	Scan directory
pl	Skanuj katalog

en-us	Scenario
pl	Scenariusz

en-us	Scenario tags
pl	Znaczniki scenariusza

en-us	Schedule
pl	Harmonogram

en-us	Scheduled check
pl	Zaplanowane sprawdzenia

en-us	Scheduled report
pl	Raport okresowy

en-us	Scheduled report added
pl	Dodano raport okresowy

en-us	Scheduled report created
pl	Utworzono raport okresowy

en-us	Scheduled report deleted
pl	Usunięto raport okresowy

en-us	Scheduled report deleted
pl	Usunięto raporty okresowe

en-us	Scheduled report deleted
pl	Usunięto raporty okresowe

en-us	Scheduled report disabled
pl	Wyłączono raporty okresowe

en-us	Scheduled report disabled
pl	Wyłączono raporty okresowe

en-us	Scheduled report disabled
pl	Wyłączono raport okresowy

en-us	Scheduled report enabled
pl	Włączono raporty okresowe

en-us	Scheduled report enabled
pl	Włączono raport okresowy

en-us	Scheduled report enabled
pl	Włączono raporty okresowe

en-us	Scheduled reports
pl	Raporty okresowe

en-us	Scheduled report updated
pl	Zaktualizowano raport okresowy

en-us	Scheduling
pl	Harmonogramowanie

en-us	Scope
pl	Zakres

en-us	Scope
pl	Zakres

en-us	script
pl	skrypt

en-us	Script
pl	Skrypt

en-us	Script "%1$s" already exists.
pl	Skrypt "%1$s" już istnieje.

en-us	Script added
pl	Dodano skrypt

en-us	Script deleted
pl	Usunięto skrypt

en-us	Script deleted
pl	Usunięto skrypt

en-us	Script deleted
pl	Usunięto skrypt

en-us	Script execution log
pl	Log wykonania skryptu

en-us	Script execution successful.
pl	Wykonanie skryptu powiodło się.

en-us	Script name
pl	Nazwa skryptu

en-us	Script parameters
pl	Parametry skryptu

en-us	Script profiler
pl	Profiler skryptu

en-us	Scripts
pl	Skrypty

en-us	Script updated
pl	Zaktualizowano skrypt

en-us	Search
pl	Szukaj

en-us	Search attribute
pl	Atrybut wyszukiwania

en-us	Search pattern is empty
pl	Pusty wzorzec wyszukiwania

en-us	search string
pl	szukaj łańcucha znaków

en-us	Season
pl	Przedział czasu

en-us	Season deviation window
pl	Okno odchylenia w przedziale czasu

en-us	second
pl	drugi

en-us	Secondary POC cell
pl	Telefon komórkowy drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC email
pl	E-mail drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC name
pl	Nazwa drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC notes
pl	Notatki drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC phone A
pl	Telefon A drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC phone B
pl	Telefon B drugiego punktu kontaktu

en-us	Secondary POC screen name
pl	Pseudonim drugiego punktu kontaktu

en-us	second parameter is expected
pl	oczekiwano drugiego paramteru

en-us	seconds
pl	sekundy

en-us	Secret text
pl	Tajny tekst

en-us	Security
pl	Bezpieczeństwo

en-us	Security level
pl	Poziom ochrony

en-us	Security name
pl	Nazwa ochrony

en-us	Select
pl	Wybierz

en-us	selected
pl	wybrane

en-us	Selected
pl	Wybrane

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
pl	Wybrane, %1$s w pozycji %2$d z %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
pl	Wybrane, %1$s, tylko do odczytu, w pozycji %2$d z %3$d

en-us	Selected actions deleted
pl	Usunięto wybrane akcje

en-us	Selected and all other problems of related triggers
pl	Wybrane i inne problemy powiązanych wyzwalaczy

en-us	Selected elements
pl	Wybrane elementy

en-us	Selected items only
pl	Tylko wybrane elementy

en-us	Select prototype
pl	Wybierz prototyp

en-us	Select SLA to display SLA report.
pl	Wybierz SLA by wyświetlić jego raport.

en-us	Select widget
pl	Wybierz widżet

en-us	Send backward
pl	Wyślij wstecz

en-us	Send message
pl	Wyślij wiadomość

en-us	Send message to user groups
pl	Wyślij wiadomość do grup użytkowników

en-us	Send message to users
pl	Wyślij wiadomość do użytkowników

en-us	Send only to
pl	Wyślij wyłącznie do

en-us	Send to
pl	Wyślij do

en-us	Send to back
pl	Wyślij do tyłu

en-us	Send to user groups
pl	Wyślij do grup użytkowników

en-us	Send to users
pl	Wyślij do użytkowników

en-us	Sent
pl	Wysłano

en-us	Sep
pl	Wrz

en-us	Separated
pl	Rozdzielone

en-us	Separately
pl	Oddzielnie

en-us	September
pl	Wrzesień

en-us	Serial number A
pl	Numer seryjny A

en-us	Serial number B
pl	Numer seryjny B

en-us	Serif
pl	Serif

en-us	Server
pl	Serwer

en-us	Server (proxy)
pl	Serwer (proxy)

en-us	Server time
pl	Czas serwera

en-us	service
pl	usługa

en-us	Service
pl	Usługa

en-us	Service "%1$s" cannot have problem tags and children at the same time.
pl	Usługa "%1$s" nie może mieć jednocześnie zdefiniowanych znaczników problemu oraz usług podrzędnych.

en-us	Service actions
pl	Akcje usługi

en-us	Service created
pl	Utworzono usługę

en-us	Service data storage period
pl	Okres przechowywania danych usług

en-us	Service deleted
pl	Usunięto usługę

en-us	Service deleted
pl	Usunięto usługi

en-us	Service deleted
pl	Usunięto usługi

en-us	Service list
pl	Lista usług

en-us	Service name
pl	Nazwa usługi

en-us	Service port
pl	Port usługi

en-us	Service recovery
pl	Przywrócenie usługi

en-us	Services
pl	Usługi

en-us	Services form a circular dependency.
pl	Usługi tworzą cykliczną zależność.

en-us	Services updated
pl	Zaktualizowano usługi

en-us	Service tag name
pl	Nazwa znacznika usługi

en-us	Service tags
pl	Znaczniki usługi

en-us	Service tag value
pl	Wartość znacznika usługi

en-us	Service type
pl	Typ usługi

en-us	Service update
pl	Typ usługi

en-us	Service updated
pl	Zaktualizowano usługę

en-us	Service with ID "%1$s" is not available.
pl	Usługa o identyfikatorze "%1$s" jest niedostępna.

en-us	Service with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
pl	Usługa o identyfikatorze "%2$s" jest niedostępna dla roli użytkownika "%1$s".

en-us	service with the same UUID already exists
pl	usługa o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	Session ID or token is expected.
pl	Oczekiwany jest ID sesji lub token.

en-us	Session initialization error.
pl	Błąd inicjalizacji sesji.

en-us	Session terminated, re-login, please.
pl	Sesja zakończona, proszę zalogować się ponownie.

en-us	Set custom time period
pl	Ustaw własny okres czasu

en-us	Set error to
pl	Ustaw błąd na

en-us	Set expiration date and time
pl	Ustaw datę i godzinę wygaśnięcia

en-us	Set host inventory mode
pl	Ustaw tryb inwentarza hosta

en-us	Set new value
pl	Ustaw nową wartość

en-us	Set status to
pl	Ustaw stan na

en-us	Set status to OK
pl	Ustaw stan na OK

en-us	Set this view as default
pl	Ustaw ten widok jako domyślny

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
pl	Nieudane ustawianie trybu wyłuskiwania LDAP.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
pl	Nieudane ustawianie protokołu LDAP.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
pl	Nieudane skierowanie LDAP do "Off".

en-us	Settings
pl	Ustawienia

en-us	Set value to
pl	Ustaw wartość na

en-us	Severity
pl	Poziom

en-us	Severity changed
pl	Poziom zmieniony

en-us	Severity changes
pl	Zmiana poziomu

en-us	Severity decreased
pl	Poziom zmniejszony

en-us	Severity filter
pl	Filtrowanie wg poziomów

en-us	Severity increased
pl	Poziom zwiększony

en-us	Shape
pl	Kształt

en-us	Shared
pl	Udostępniony

en-us	Sharing
pl	Współdzielenie

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
pl	Brak wartości w opcji współdzielenia "%1$s" dla mapy "%2$s".

en-us	short description
pl	krótki opis

en-us	Shortened
pl	Skrócony

en-us	should be empty
pl	powinno być puste

en-us	should be less than current time
pl	powinno być mniej niż aktualny czas

en-us	Show
pl	Wyświetl

en-us	Show details
pl	Wyświetl szczegóły

en-us	Show header
pl	Pokaż nagłówek

en-us	Show hosts in maintenance
pl	Wyświetl hosty w utrzymaniu

en-us	show icon mappings
pl	pokaż mapowanie ikon

en-us	Show legend
pl	Wyświetl legendę

en-us	Show lines
pl	Wyświetl linie

en-us	Shown
pl	Wyświetlane

en-us	Show number of records
pl	Pokaż liczbę rekordów

en-us	Show operational data
pl	Pokaż dane operacyjne

en-us	Show periods
pl	Pokaż okresy

en-us	Show problems
pl	Pokaż problemy

en-us	Show selected
pl	Wyświetl wybrane

en-us	Show sidebar
pl	Pokaż panel boczny

en-us	Show suppressed problems
pl	Pokaż wstrzymane problemy

en-us	Show tags
pl	Pokaż znaczniki

en-us	Show technical errors
pl	Pokaż błędy techniczne

en-us	Show text as HTML
pl	Wyświetl tekst jako HTML

en-us	Show timeline
pl	Pokaż linię czasu

en-us	Show triggers
pl	Wyświetl wyzwalacze

en-us	Show unacknowledged only
pl	Pokaż wyłącznie niepotwierdzone

en-us	Show unavailable maps
pl	Pokaż niedostępne mapy

en-us	Show warning if Zabbix server is down
pl	Pokaż ostrzeżenie jeżeli serwer Zabbixa nie działa

en-us	Show working time
pl	Wyświetl czas pracy

en-us	Sidebar control
pl	Kontrola panelu bocznego

en-us	Sign
pl	Zaloguj

en-us	Sign in
pl	Zaloguj się

en-us	sign in as guest
pl	zaloguj się jako gość

en-us	Sign in with HTTP
pl	Zaloguj się przez HTTP

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
pl	Zaloguj się przez Single Sign-On (SAML)

en-us	Sign out
pl	Wyloguj

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
pl	signum() - Zwraca -1 jeśli wartość jest ujemna, 0 jeśli wartość to 0, 1 jeśli wartość jest dodatnia

en-us	Simple
pl	Prosty

en-us	Simple change
pl	Prosta zmiana

en-us	Simple check
pl	Proste sprawdzenie

en-us	Simple graph
pl	Prosty wykres

en-us	Simple graph prototype
pl	Prosty prototyp wykresu

en-us	Simple graphs
pl	Proste wykresy

en-us	Single
pl	Pojedynczy

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
pl	sinh() - Wartość sinusa hiperbolicznego dla podanego argumentu

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
pl	sin() - Sinus z wartości, gdzie wartość to kąt w radianach

en-us	Site address A
pl	Adres A oddziału

en-us	Site address B
pl	Adres B oddziału

en-us	Site address C
pl	Adres C oddziału

en-us	Site city
pl	Miasto oddziału

en-us	Site country
pl	Kraj oddziału

en-us	Site notes
pl	Notatki o oddziale

en-us	Site rack location
pl	Oddział lokalizacji szafy rack

en-us	Site state / province
pl	Województwo / prowincja oddziału

en-us	Site ZIP / postal
pl	Kod pocztowy / ZIP oddziału

en-us	Size
pl	Rozmiar

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
pl	Rozmiar odpowiedzi z serwera Zabbix "%1$s" przekracza dozwolony rozmiar %2$s bajtów. Wartość ta może być zwiększona w stałej ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT w pliku include/defines.inc.php.

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
pl	skewness() - Miara asymetryczności rozkładu prawdopodobieństwa

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
pl	Pominięto kopiowanie wykresu "%1$s" na hosta "%2$s".

en-us	SLA
pl	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
pl	SLA "%1$s" już istnieje.

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
pl	SLO w SLA "%1$s" nie może mieć więcej niż 4 cyfry po przecinku.

en-us	SLA created
pl	Utworzono SLA

en-us	SLA deleted
pl	Usunięto SLA

en-us	SLA deleted
pl	Usunięto SLA

en-us	SLA deleted
pl	Usunięto SLA

en-us	SLA disabled
pl	Wyłączono SLA

en-us	SLA disabled
pl	Wyłączono SLA

en-us	SLA disabled
pl	Wyłączono SLA

en-us	SLA enabled
pl	Włączono SLA

en-us	SLA enabled
pl	Włączono SLA

en-us	SLA enabled
pl	Włączono SLA

en-us	SLA is disabled.
pl	SLA jest wyłączone.

en-us	SLA report
pl	Raport SLA

en-us	SLA Report
pl	Raport SLA

en-us	SLA updated
pl	Zaktualizowano SLA

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
pl	SLA z ID "%1$s" nie jest dostępne.

en-us	SLI
pl	SLI

en-us	SLO
pl	SLO

en-us	SLO service URL
pl	URL usługi SLO

en-us	Slovak (sk_SK)
pl	Słowacki (sk_SK)

en-us	SMS
pl	SMS

en-us	SMTP
pl	SMTP

en-us	SMTP email
pl	SMTP email

en-us	SMTP helo
pl	SMTP helo

en-us	SMTP server
pl	Serwer SMTP

en-us	SMTP server port
pl	Port SMTP serwera

en-us	SNMP
pl	SNMP

en-us	SNMP agent
pl	Agent SNMP

en-us	SNMP community
pl	Hasło SNMP

en-us	SNMP interfaces
pl	Interfejsy SNMP

en-us	SNMP OID
pl	OID SNMP

en-us	SNMP trap
pl	Pułapka SNMP

en-us	SNMP trap key is invalid.
pl	Nieprawidłowy klucz pułapki SNMP.

en-us	SNMPv1
pl	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
pl	Agent SNMPv1

en-us	SNMPv%1$d
pl	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
pl	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
pl	Agent SNMPv2

en-us	SNMPv3
pl	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
pl	Agent SNMPv3

en-us	SNMP version
pl	Wersja SNMP

en-us	Snooze
pl	Drzemka

en-us	Software
pl	Oprogramowanie

en-us	Software application A
pl	Oprogramowanie A

en-us	Software application B
pl	Oprogramowanie B

en-us	Software application C
pl	Oprogramowanie C

en-us	Software application D
pl	Oprogramowanie D

en-us	Software application E
pl	Oprogramowanie E

en-us	Software architecture information. Returns string
pl	Informacje o architekturze oprogramowania. Zwraca ciąg znaków

en-us	Software (Full details)
pl	Oprogramowanie (szczegółowo)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
pl	Część historii tego elementu może być skompresowana, usunięcie jest niedostępne.

en-us	Sort entries by
pl	Sortuj pozycje wg

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
pl	Sortowanie według pola "%1$s" jest zabronione.

en-us	Sort order (0->999)
pl	Porządek sortowania (0->999)

en-us	Source
pl	Źródło

en-us	Source type
pl	Typ źródła

en-us	Spanish (es_ES)
pl	Hiszpański (es_ES)

en-us	Specified role was not found.
pl	Określona rola nie została znaleziona.

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
pl	Podany skrypt nie istnieje lub brak uprawnień dla polecenia operacji akcji.

en-us	Specify host to see the graphs.
pl	Określ hosta, który widzi wykres.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
pl	Określ jakieś warunki filtra, żeby zobaczyć wartości.

en-us	Speed
pl	Prędkość

en-us	SP entity ID
pl	ID jednostki SP

en-us	SP name ID format
pl	Format ID nazwy SP

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
pl	Licznik SQL: %1$s (select: %2$s | execute: %3$s)

en-us	SQL query
pl	Zapytanie SQL

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
pl	Wykonanie zapytania SQL nie udało się "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
pl	Wykonanie zapytania SQL nie udało się "%1$s".

en-us	sqrt() - Square root of a value
pl	sqrt() - Pierwiastek z wartości

en-us	SSH
pl	SSH

en-us	SSH agent
pl	Agent SSH

en-us	SSL certificate file
pl	Plik certyfikatu SSL

en-us	SSL key file
pl	Plik klucza SSL

en-us	SSL key password
pl	Hasło klucza SSL

en-us	SSL/TLS
pl	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
pl	Weryfikacja hosta SSL

en-us	SSL verify peer
pl	Weryfikacja podmiotu SSL

en-us	SSO service URL
pl	URL usługi SSO

en-us	Stacked
pl	Warstwowy

en-us	Staircase
pl	Schody

en-us	standalone server
pl	samodzielny serwer

en-us	Standard items
pl	Podstawowe pozycje

en-us	Standby
pl	W gotowości

en-us	Start
pl	Start

en-us	Start date
pl	Data startu

en-us	Start in
pl	Uruchom w

en-us	Starting TLS failed.
pl	Nieudane rozpoczęcznie TLS.

en-us	Start slideshow
pl	Rozpocznij pokaz slajdów

en-us	Start slideshow automatically
pl	Automatycznie uruchom pokaz slajdów

en-us	Start time
pl	Czas startu

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
pl	Czas rozpoczęcia musi być mniejszy niż czas zakończenia wykluczonego czasu przestoju "%2$s" dla SLA "%1$s".

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
pl	Czas rozpoczęcia musi być mniejszy niż czas zakończenia dla SLA "%1$s".

en-us	STARTTLS
pl	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
pl	Czas startu serwera Zabbix. Znacznik czasu Unix (timestamp).

en-us	State
pl	Stan

en-us	Static
pl	Statyczny

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
pl	Statystyki i dostępności zapisu pamięci Zabbix. Pamięć - jedna z wartości (tryby: all, float, uint, str, log, text, not supported), historia (tryby: pfree, free, total, used, pused), indeks (tryby: pfree, free, total, used, pused), trend (tryby: pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
pl	Stan

en-us	Status calculation rule
pl	Zasada obliczania stanu

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
pl	Reguły obliczania stanu oraz dodatkowe zasady są możliwe do zastosowania tylko, gdy istnieją usługi podrzędne.

en-us	Status codes
pl	Kody stanów

en-us	Status disabled
pl	Status wyłączony

en-us	Status maintenance
pl	Status utrzymania

en-us	Status of discovery
pl	Stan wykrywania

en-us	Status ok
pl	Status ok

en-us	Status only
pl	Tylko stan

en-us	Status problem
pl	Status problemu

en-us	Status propagation rule
pl	Reguła propagacji stanu

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
pl	stddevpop() - Odchylenie standardowe w populacji

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
pl	stddevsamp() - Odchylenie standardowe z próby

en-us	Step
pl	Krok

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
pl	Krok "%1$s" [%2$s z %3$s] nie powiódł się: %4$s

en-us	Step duration
pl	Czas trwania kroku

en-us	Step of web scenario
pl	Krok scenariusza sieci www

en-us	Steps
pl	Kroki

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
pl	Krok o nazwie "%1$s" już istnieje.

en-us	Stop
pl	Stop

en-us	Stopped
pl	Zatrzymano

en-us	Stop processing
pl	Zatrzymaj przetwarzanie

en-us	Stop slideshow
pl	Zatrzymaj pokaz slajdów

en-us	Storage period
pl	Okres przechowywania

en-us	Store credentials in
pl	Przechowuj dane logowania w

en-us	Stored in HashiCorp Vault secret
pl	Przechowane w sekrecie HashiCorp Vault

en-us	Straight
pl	Prosty

en-us	String
pl	Łańcuch znaków

en-us	String functions
pl	Funkcje łańcuchów znaków

en-us	Structured data
pl	Dane ustrukturyzowane

en-us	Subfilter
pl	Podfiltr

en-us	Subject
pl	Temat

en-us	Subject
pl	Podmiot

en-us	Submap
pl	Podrzędna mapa

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
pl	<podmenu/podmenu/…>

en-us	Subscription
pl	Subskrypcja

en-us	Subscriptions
pl	Subskrypcje

en-us	Success Audit
pl	Audyt udany

en-us	Success message
pl	Wiadomość z powodzeniem

en-us	sum
pl	suma

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
pl	Suma statystyk ruchu przychodzącego i wychodzącego interfejsu sieciowego. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
pl	sumofsquares() - Suma kwadratów

en-us	sum() - Sum of values of a period T
pl	sum() - Suma wartości okresu T

en-us	Sun
pl	Nie

en-us	Sunday
pl	Niedziela

en-us	Super admin
pl	Super administrator

en-us	supplied credentials are not unique
pl	dostarczone dane logowania nie są unikalne

en-us	Support
pl	Wsparcie

en-us	Supported formats:
pl	Wspierane formaty:

en-us	Supported macros:
pl	Wspierane makra:

en-us	Suppressed till: %1$s
pl	Wstrzymane do: %1$s

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
pl	Statystyki wymiany (z urządzenia do pamięci). Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
pl	Statystyki wymiany (z pamięci do urządzenia). Zwraca liczbę całkowitą

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Przestrzeń wymiany w bajtach lub procentach z ogółem. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	Swedish (sv_SE)
pl	Szwedzki (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
pl	Zmiana metody uwierzytelniania spowoduje zresetowanie wszystkich sesji poza tą! Kontynuować?

en-us	System
pl	System

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
pl	Czas uruchomienia systemu. Zwraca liczbę całkowitą (znacznik czasu Unix)

en-us	System default
pl	Domyślny systemowy

en-us	System error.
pl	Błąd systemowy.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
pl	Wystąpił błąd systemowy. Proszę skontaktować się z administratorem Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
pl	Systemowa nazwa hosta. Zwraca ciąg znaków

en-us	System information
pl	Informacje o systemie

en-us	System statistics. Returns integer or float
pl	Statystyki systemu. Zwraca liczbę całkowitą lub zmiennoprzecinkową

en-us	System stats
pl	Statystyki systemu

en-us	System time. Returns integer with type as UTC; string - with type as local
pl	Czas systemowy. Zwraca liczbę całkowitą przy typie UTC; ciąg znaków przy typie local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
pl	Czas działania systemu w sekundach. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	T
pl	W

en-us	T
pl	C

en-us	Table "%1$s" does not exist.
pl	Tabela "%1$s" nie istnieje.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
pl	Tabela "%1$s" nie posiada pola o nazwie "%2$s".

en-us	tag
pl	znacznik

en-us	Tag
pl	Znacznik

en-us	Tag display priority
pl	Priorytet pokazania znacznika

en-us	Tag filter
pl	Filtr znacznika

en-us	Tag for matching
pl	Znacznik dla dopasowania

en-us	Tag name
pl	Nazwa znacznika

en-us	Tags
pl	Znaczniki

en-us	Tag value
pl	Wartość znacznika

en-us	Tag values
pl	Wartości znaczników

en-us	tan() - The tangent of a value
pl	tan() - Tangens z wartości

en-us	Target
pl	Cel

en-us	Target list
pl	Lista celi

en-us	Target type
pl	Typ celu

en-us	TCP
pl	TCP

en-us	Telnet
pl	Telnet

en-us	TELNET agent
pl	Agent TELNET

en-us	Template
pl	Szablon

en-us	Template "%1$s" already exists.
pl	Szablon "%1$s" już istnieje.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
pl	Szablon "%1$s" nie może istnieć bez grupy hostów.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
pl	Nie istnieje szablon "%1$s" dla hosta "%2$s".

en-us	Template added
pl	Dodano szablon

en-us	Template and host properties that are inherited through template linkage will be unlinked and cleared.
pl	Szablon i właściwości hosta, które są dziedziczone przez powiązanie szablonu, będą odłączone i wyczyszczone.

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
pl	Szablon nie może być połączony z innym szablonem więcej niż raz nawet poprzez inne szablony.

en-us	Template dashboard
pl	Szablon panelu

en-us	Template dashboards
pl	Szablon paneli

en-us	template dashboard with the same UUID already exists
pl	pulpit szablonu o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	Template deleted
pl	Usunięto szablon

en-us	Template group
pl	Grupa szablonów

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
pl	szablon o ID "%1$s" został przekazany %2$s razy

en-us	Template linkage
pl	Powiązania szablonu

en-us	Template macros
pl	Makra szablonu

en-us	Template name
pl	Nazwa szablonu

en-us	Templates
pl	Szablony

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
pl	Szablony "%1$s" odłączone od hostów "%2$s".

en-us	Templates linked by host discovery cannot be unlinked.
pl	Szablonów połączonych przez wykrywanie hostów nie można odłączyć.

en-us	Templates updated
pl	Zaktualizowane szablony

en-us	Template trigger
pl	Wyzwalacz szablonu

en-us	Template updated
pl	Zaktualizowano szablon

en-us	Template value
pl	Wartość szablonu

en-us	Template with host name "%1$s" already exists.
pl	Nazwa hosta "%1$s" jest już używana przez inny szablon.

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
pl	Szablon o takiej samej nazwie "%s" już istnieje.

en-us	template with the same UUID already exists
pl	szablon o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
pl	Szablon o takiej samej widocznej nazwie "%s" już istnieje.

en-us	Template with visible name "%1$s" already exists.
pl	Widoczna nazwa "%1$s" jest już używana przez inny szablon.

en-us	Test
pl	Test

en-us	Test all steps
pl	Testuj wszystkie kroki

en-us	Test authentication
pl	Test uwierzytelniania

en-us	Test confirmation
pl	Test potwierdzenia

en-us	Test data
pl	Dane testowe

en-us	Test expressions
pl	Testowanie wyrażeń

en-us	Test item
pl	Testowanie elementu

en-us	Test media type "%1$s"
pl	Testowanie typu mediów "%1$s"

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
pl	Test elementów "%1$s" nie jest wspierany.

en-us	Test report generating
pl	Testuj generowanie raportów

en-us	Test string
pl	Testowy ciąg znaków

en-us	Test subject
pl	Testowanie tematu

en-us	Text
pl	Tekst

en-us	Text, supports {INVENTORY.*}, {HOST.*} macros
pl	Text, wspiera makra {INVENTORY.*} oraz {HOST.*}

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
pl	Metoda "%1$s.%2$s" musi być wywoływana bez parametru "auth".

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
pl	Średni czas odczytu z dysku wirtualnego, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware, "instance" - instancja urządzenia dysku

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
pl	Średni czas odczytu z dysku wirtualnego, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa maszyny wirtualnej w VMware, <instance> - instancja urządzenia dysku

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
pl	Średni czas zapisu z dysku wirtualnego, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware, "instance" - instancja urządzenia dysku

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
pl	Średni czas zapisu do wirtualnego dysku, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware, <instance> - instanacja urządzenia dyskowego

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
pl	Sklonowany host zawiera zdefiniowane makra użytkownika o typie "Secret text". Wartość i typ tych makr były zresetowane.

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
pl	Sklonowany prototyp hosta zawiera zdefiniowane makra użytkownika o typie "Secret text". Wartość i typ tych makr były zresetowane.

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
pl	Sklonowany szablon zawiera zdefiniowane makra użytkownika o typie "Secret text". Wartość i typ tych makr były zresetowane.

en-us	The dependency of trigger "%1$s" on trigger "%2$s" already exists.
pl	Zależność wyzwalacza "%1$s" od wyzwalacza "%2$s" już istnieje.

en-us	The dependency of trigger prototype "%1$s" on trigger "%2$s" already exists.
pl	Zależność prototypu wyzwalacza "%1$s" od wyzwalacza "%2$s" już istnieje.

en-us	The dependency of trigger prototype "%1$s" on trigger prototype "%2$s" already exists.
pl	Zależność prototypu wyzwalacza "%1$s" od prototypu wyzwalacza "%2$s" już istnieje.

en-us	The following placeholders are supported:
pl	Wspierane są następujące symbole zastępcze:

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
pl	Wykres nie jest dłużej wykrywany i będzie usunięty w %1$s (na %2$s w %3$s).

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
pl	Wykres nie jest dłużej wykrywany i będzie usunięty do następnego razu kiedy zasada wykrywania będzie przetwarzana.

en-us	The host being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new host.
pl	Klonowany host należy do grupy hostów, do której nie masz uprawnień do zapisu. Grupa bez uprawnienia do zapisu została usunięta z nowego hosta.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
pl	Nie można wykryć grupy hostów i zostanie ona wykasowana za %1$s (%2$s o %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
pl	Grupa hostów nie jest już wykrywana i zostanie usunięta przy następnym przetwarzaniu reguły wykrywania.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
pl	Nie można wykryć hosta i zostanie on wykasowany za %1$s (%2$s o %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
pl	Host nie jest już wykrywany i zostanie usunięty przy następnym przetwarzaniu reguły wykrywania.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapie ikon %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapach ikon %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapach ikon %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapach %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapach %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
pl	Obraz został użyty w mapie %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
pl	Nie można wykryć pozycji i zostanie ona wykasowana za %1$s (%2$s o %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
pl	Pozycja nie jest już wykrywana i zostanie usunięta przy następnym przetwarzaniu reguły wykrywania.

en-us	the last new line feed is missing
pl	brakuje ostatniego znaku końca linii

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
pl	Maksymalne przybliżenie to "%1$s".

en-us	Theme
pl	Motyw

en-us	The number of processes. Returns integer
pl	Liczba procesów. Zwraca liczbę całkowitą

en-us	the parameter "%1$s" is missing
pl	brakujący parametr "%1$s"

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
pl	Brak parametru "%1$s" w atrybutach użytkownika.

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
pl	Otrzymany JSON nie jest prawidłowym żądaniem typu JSON-RPC.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
pl	Żądana zdalna procedura nie istnieje / nie jest dostępna

en-us	the table "%1$s" was not found
pl	tabela "%1$s" nie została znaleziona

en-us	the tag "%1$s" is missing
pl	brak taga "%1$s"

en-us	The template being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new template.
pl	Klonowany szablon należy do grupy hostów, do której nie masz uprawnień do zapisu. Grupa bez uprawnienia do zapisu została usunięta z nowego szablonu.

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
pl	Token wygasł. Zmień datę wygaśnięcia, by dalej używać tego tokena.

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
pl	Wyzwalacz nie jest więcej wykrywana i będzie usunięty w in %1$s (na %2$s w %3$s).

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
pl	Wyzwalacz nie jest już wykrywany i zostanie usunięty przy następnym przetwarzaniu reguły wykrywania.

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
pl	Szablon URL używany do ładowania i wyświetlania warstwy kafelków w mapach geograficznych.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
pl	Wersja bazy danych Zabbix nie spełnia aktualnych wymagań. Twoja wersja bazy danych: %1$s. Wymagana wersja: %2$s. Proszę skontaktować się z administratorem Twojego systemu.

en-us	third
pl	trzeci

en-us	third parameter is expected
pl	oczekiwano trzeciego parametru

en-us	This day last week
pl	Tydzień temu

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
pl	To pole jest automatycznie uzupełniane przez element "%1$s".

en-us	This is the test message from Zabbix
pl	To jest testowa wiadomość z Zabbix.

en-us	This month
pl	Bieżący miesiąc

en-us	This month so far
pl	Ten miesiąc jak dotąd

en-us	This setting applies only to numeric data. Non-numeric data will always be taken from history.
pl	To ustawienie dotyczy jedynie danych liczbowych: Dane nieliczbowe będą zawsze pobierane z historii.

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
pl	To ustawienie powinno być włączone, ponieważ tabele historii zawierają skompresowane dane.

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
pl	To ustawienie powinno być włączone, ponieważ tabele trendu zawierają skompresowane dane.

en-us	This type of information may not match the key.
pl	Ten typ informacji może być nieodpowiedni dla tego klucza.

en-us	This week
pl	Ten tydzień

en-us	This week so far
pl	Ten tydzień jak dotąd

en-us	This year
pl	Ten rok

en-us	This year so far
pl	Ten rok jak dotąd

en-us	Threshold
pl	Próg

en-us	Thresholds
pl	Progi

en-us	Throttling
pl	Sterowanie

en-us	Thu
pl	Cz

en-us	Thursday
pl	Czwartek

en-us	Tile provider
pl	Dostawca kafelków

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
pl	Atrybucja dostawcy kafelków wyświetlana w małym polu tekstowym na mapie.

en-us	Tile URL
pl	Adres URL kafelków

en-us	Till
pl	Do

en-us	Time
pl	Czas

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
pl	Czas szczegóły procesu Zabbix lub grupy procesów (identyfikowane przez <type> i <mode>) zużywane na <state> w procentach.

en-us	time() - Current time
pl	time() - Aktualny czas

en-us	Time elapsed:
pl	Upłynięty czas:

en-us	Time filter default period
pl	Domyśłny okres filtra czasu

en-us	time filter default period exceeds the max period
pl	czas domyślnego okresu filtra osiągnął maksymalny okres

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
pl	timeleft() - Czas do osiągnięcia progu oszacowanego na podstawie okresu T

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
pl	Czas ostatniego dostępu do proxy. Nazwa - nazwa proxy. Ważnymi paramtery są: ostatni dostęp - znacznik czasu Unix, opóźnienie - sekundy.

en-us	Timeout
pl	Przekroczenie czasu

en-us	Time period
pl	Okres

en-us	time shift
pl	przesunięcie czasu

en-us	Time shift
pl	Przesunięcie czasu

en-us	Timestamp
pl	Odcisk czasowy

en-us	Time type
pl	Typ czasu

en-us	Timezone
pl	Strefa czasowa

en-us	Time zone
pl	Strafa czasowa

en-us	To
pl	Do

en-us	Today
pl	Dziś

en-us	Today so far
pl	Dzisiaj jak dotąd

en-us	Top
pl	Na górze

en-us	Top hosts
pl	TOP hosty

en-us	Top N
pl	Pierwsze N

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
pl	Aby ustawić interfejs hosta wybierz odpowiedni typ pozycji dla każdej pozycji

en-us	Total
pl	Ogółem

en-us	TOTAL
pl	OGÓŁEM

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
pl	Całkowity czas Elasticsearch: %1$s

en-us	Totals
pl	Całkowite

en-us	Total SQL time: %1$s
pl	Czas SQL ogółem: %1$s

en-us	Total time: %1$s
pl	Czas ogółem: %1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Całkowity czas, który minął, w sekundach, od ostatniego uruchomienia systemu, "url" - URL usługi Vmware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator wirtualnej maszyny VMware

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Całkowity czas, który minął, w sekundach, od ostatniego uruchomienia systemu, <url> - URL usługi Vmware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware

en-us	Trace
pl	Śledzenie

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
pl	Transakcja nie została zamknięta. Przerywanie...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
pl	Przekształcenie zapytania SQL do tablicy JSON.

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
pl	Przekształcenie zapytania SQL do tablicy JSON dla niskopoziomego wykrywania.

en-us	Transparency
pl	Przezroczystość

en-us	Transport error.
pl	Błąd przesyłu.

en-us	Treat as 0
pl	Traktuj jako 0

en-us	trendavg() - Average value of a period T with exact period shift
pl	trendavg() - Średnia wartość okresu T z dokładnym przesunięciem okresu

en-us	trendcount() - Number of successfully retrieved values for period T
pl	trendcount() - Liczba zebranych wartości w okresie T

en-us	Trend function cache statistics. Valid parameters are: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems and requests.
pl	Statystyki pamięci podręcznej funkcji trendów. Prawidłowe parametry to: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems oraz requests.

en-us	trendmax() - Maximum value for period T with exact period shift
pl	trendmax() - Maksymalna wartość okresu T z dokładnym przesunięciem okresu

en-us	trendmin() - Minimum value for period T with exact period shift
pl	trendmin() - Minimalna wartość okresu T z dokładnym przesunięciem okresu

en-us	Trends
pl	Trendy

en-us	trendstl() - Anomaly detection for period T
pl	trendstl() - Wykrywanie anomalii dla okresu T

en-us	Trend storage period
pl	Okres przechowywania trendów

en-us	trendsum() - Sum of values of a period T with exact period shift
pl	trendsum() - Suma wartości okresu T z dokładnym przesunięciem okresu

en-us	trigger
pl	wyzwalacz

en-us	Trigger
pl	Wyzwalacz

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
pl	Wyzwalacz "%1$s" należy do szablonów z różnymi odsyłaczami.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od nieistniejącego wyzwalacza "%2$s" na hoście "%3$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od nieistniejącego wyzwalacza "%2$s" na szablonie "%3$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ wystąpiłoby połączenie kołowe (%3$s).

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ dla hosta "%4$s" wystąpiłoby połączenie kołowe (%3$s).

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ dla szablonu "%4$s" wystąpiłoby połączenie kołowe (%3$s).

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ zależności wyzwalaczy hosta od wyzwalaczy szablonu są niedozwolone.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ szablon "%3$s" nie jest połączony z hostem "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ szablon "%3$s" nie jest połączony z szablonem "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s" z hosta "%3$s", ponieważ zależności od wyzwalaczy z podrzędnego szablonu lub hosta są niedozwolone.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s" z szablonu "%3$s", ponieważ zależności od wyzwalaczy z podrzędnego szablonu lub hosta są niedozwolone.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
pl	Wyzwalacz "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s" z szablonu "%3$s", ponieważ zależności od wyzwalaczy z szablonu nadrzędnego są niedozwolone.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
pl	Wyzwalacz "%1$s" zależy od wyzwalacza "%2$s", którego nie ma.

en-us	Trigger actions
pl	Akcje wyzwalaczy

en-us	Trigger added
pl	Dodano wyzwalacz

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
pl	Wyzwalacz nie może zależeć od wyzwalacza, który z niego dziedziczy.

en-us	Trigger copied
pl	Skopiowano wyzwalacze

en-us	Trigger copied
pl	Skopiowano wyzwalacz

en-us	Trigger copied
pl	Skopiowano wyzwalacze

en-us	Trigger data storage period
pl	Okres przechowywania danych wyzwalaczy

en-us	Trigger deleted
pl	Usunięto wyzwalacz

en-us	Trigger details
pl	Szczegóły wyzwalacza

en-us	Trigger disabled
pl	Wyłączono wyzwalacze

en-us	Trigger disabled
pl	Wyłączono wyzwalacze

en-us	Trigger disabled
pl	Wyłączono wyzwalacz

en-us	Trigger displaying options
pl	Opcje wyświetlania wyzwalaczy

en-us	trigger does not allow manual closing
pl	wyzwalacz nie zezwala na ręczne zamknięcie

en-us	Trigger enabled
pl	Włączono wyzwalacze

en-us	Trigger enabled
pl	Włączono wyzwalacze

en-us	Trigger enabled
pl	Włączono wyzwalacz

en-us	trigger expression must contain at least one /host/key reference
pl	wyrażenie wyzwalacza musi zawierać przynajmniej jedną referencję /host/klucz

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
pl	Wyzwalacz posiada pozycje z szablonu "%1$s", które nie są połączone z hostem.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
pl	Wyzwalacz w szablonie "%1$s" jest zależny od wyzwalacza w szablonie "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
pl	Wyzwalacz w stanie "nieznany"

en-us	Trigger label type
pl	Typ etykiety wyzwalacza

en-us	Trigger name
pl	Nazwa wyzwalacza

en-us	Trigger overview
pl	Przegląd wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype
pl	Prototyp wyzwalacza

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" już istnieje w "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s"należy do szablonów z różnymi odsyłaczami.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od nieistniejącego wyzwalacza "%2$s" na hoście "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od nieistniejącego wyzwalacza "%2$s" na szablonie"%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ zależności wyzwalaczy hosta od wyzwalaczy szablonu są niedozwolone.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ szablon "%3$s" nie jest połączony z hostem "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s", ponieważ szablon "%3$s" nie jest połączony z szablonem "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s" z hosta "%3$s", ponieważ zależności od wyzwalaczy z podrzędnego szablonu lub hosta są niedozwolone.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s" z szablonu "%3$s", ponieważ zależności od wyzwalaczy z podrzędnego szablonu lub hosta są niedozwolone.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od wyzwalacza "%2$s" z szablonu "%3$s", ponieważ zależności od wyzwalaczy z szablonu nadrzędnego są niedozwolone.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od prototypu wyzwalacza "%2$s", ponieważ wystąpiłoby połączenie kołowe (%3$s).

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od prototypu wyzwalacza "%2$s", ponieważ dla hosta "%4$s" wystąpiłoby połączenie kołowe (%3$s).

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od prototypu wyzwalacza "%2$s", ponieważ dla szablonu "%4$s" wystąpiłoby połączenie kołowe (%3$s).

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because dependencies on trigger prototypes from another LLD rule are not allowed.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" nie może zależeć od prototypu wyzwalacza "%2$s", ponieważ zależności od prototypów wyzwalacza z innej reguły wykrywania niskopoziomowego są niedozwolone.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" zawiera prototypy pozycji z wielu reguł wykrywania.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" zależy od nieistniejącego wyzwalacza "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
pl	Prototyp wyzwalacza "%1$s" musi posiadać przynajmniej jeden prototyp pozycji.

en-us	Trigger prototype added
pl	Dodano prototyp wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
pl	Prototyp wyzwalacza nie może zależeć od wyzwalacza, który po nim dziedziczy.

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
pl	prototyp wyzwalacza nie może zostać przeniesiony do innego szablonu lub hosta

en-us	Trigger prototype deleted
pl	Usunięto prototyp wyzwalaczy

en-us	Trigger prototypes
pl	Prototypy wyzwalacza

en-us	Trigger prototypes deleted
pl	Usunięto prototypy wyzwalaczy

en-us	Trigger prototypes updated
pl	Zaktualizowano prototypy wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype updated
pl	Zaktualizowano prototyp wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypów wyzwalaczy

en-us	Trigger prototype updated
pl	Zaktualizowano prototypy wyzwalaczy

en-us	trigger prototype with the same UUID already exists
pl	prototyp wyzwalacza o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	Triggers
pl	Wyzwalacze

en-us	Triggers deleted
pl	Usunięto wyzwalacze

en-us	Trigger severity
pl	Poziom wyzwalacza

en-us	Trigger status "OK"
pl	Stan wyzwalacza "OK"

en-us	Trigger status "Problem"
pl	Stan wyzwalacza "Problem"

en-us	Triggers top 100
pl	Top 100 wyzwalaczy

en-us	Trigger tags
pl	Znaczniki wyzwalacza

en-us	Trigger updated
pl	Zaktualizowano wyzwalacz

en-us	Trigger URL
pl	Wyzwalacz URL

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
pl	wyzwalacz z odsyłaczami nie może być przesuwany do innego szablonu lub hosta

en-us	trigger with the same UUID already exists
pl	wyzwalacz o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	Trim
pl	Przytnij

en-us	trim() - Remove specified characters from the beginning and the end of a string
pl	trim() - Usuń podane znaki z początku i końca ciągu znaków

en-us	TRUE
pl	PRAWDA

en-us	truncate() - Truncates a value to decimal places
pl	truncate() - Przycina wartość do wskazanego miejsca po przecinku

en-us	Tue
pl	Wt

en-us	Tuesday
pl	Wtorek

en-us	Turkish (tr_TR)
pl	Turecki (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
pl	Dwie pozycje ("%1$s" oraz "%2$s") nie mogą dotyczyć jednego pola inwentarzowego "%3$s", ponieważ doprowadzi to do konfliktu.

en-us	Two map elements should be selected
pl	Dwa elementy mapy powinny być wybrane

en-us	Two or more fields cannot occupy same space.
pl	Dwa lub więcej pól nie może zajmować tej samej przestrzeni.

en-us	Type
pl	Typ

en-us	Type (Full details)
pl	Typ (szczegóły)

en-us	type here to search
pl	wpisz tekst do wyszukania

en-us	Type of calculation
pl	Typ obliczeń

en-us	Type of information
pl	Typ informacji

en-us	Type (OK)
pl	Typ (OK)

en-us	Types
pl	Typy

en-us	UI element "%2$s" is not available for user role "%1$s".
pl	Element interfejsu "%2$s" nie jest dostępny dla roli użytkownika "%1$s".

en-us	Ukrainian (uk_UA)
pl	Ukraiński (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
pl	Nie można zmienić konfiguracji z powodu uprawanień 0600 do pliku.

en-us	Unable to create the configuration file.
pl	Nie można utworzyć pliku konfiguracji.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
pl	Nie można wyznaczyć obecnej wersji bazy danych Zabbix: %1$s.

en-us	Unable to load authentication API parameters.
pl	Nie można załadować parametrów API autentyacji.

en-us	Unable to load database credentials from Vault.
pl	Nie można załadować danych logowania do bazy danych z Vault.

en-us	Unable to load housekeeping API parameters.
pl	Nie można załadować parametrów API do administrowania.

en-us	Unable to load settings API parameters.
pl	Nie można załadować parametrów API do ustawień.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
pl	Nie można nadpisać istniejącego pliku konfiguracji.

en-us	Unable to retrieve database version.
pl	Nie można ustalić wersji bazy danych.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB compression support status.
pl	Nie można ustalić stanu obsługi kompresji TimescaleDB.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB version.
pl	Nie można ustalić wersji TimescaleDB.

en-us	Unable to select configuration.
pl	Nie można wybrać konfiguracji.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
pl	Nie można załadować pliku ponieważ jest wyłączone "file_uploads".

en-us	unacceptable URL
pl	nieakceptowalny URL

en-us	Unacknowledge
pl	Niepotwierdzone

en-us	Unacknowledged
pl	Niepotwierdzone

en-us	Unacknowledged only
pl	Tylko niepotwierdzone

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
pl	Niepotwierdzone zdarzenia w stanie PROBLEM

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
pl	Niepotwierdzone zdarzenia w stanie ROZWIĄZANY

en-us	Unavailable
pl	Niedostępne

en-us	Unblock
pl	Odblokuj

en-us	Unblock selected users?
pl	Odblokować wybranych użytkowników?

en-us	unexpected constant "%1$s"
pl	nieoczekiwana stała "%1$s"

en-us	unexpected constant value "%1$s"
pl	nieoczekiwana wartość stałej "%1$s"

en-us	unexpected end of expression macro
pl	niespodziewane zakończenie makra wyrażenia

en-us	unexpected end of key
pl	niespodziewany koniec klucza

en-us	unexpected end of macro
pl	nieoczekiwany koniec makra

en-us	unexpected parameter "%1$s"
pl	nieoczekiwany parametr "%1$s"

en-us	Unexpected response for action %1$s.
pl	Nieoczekiwana odpowiedź dla akcji %1$s.

en-us	Unexpected server error.
pl	Niespodziewany błąd serwera.

en-us	unexpected tag "%1$s"
pl	nieoczekiwany tag "%1$s"

en-us	unexpected text "%1$s"
pl	nieoczekiwany tekst "%1$s"

en-us	unexpected value "%1$s"
pl	nieoczekiwana wartość "%1$s"

en-us	Units
pl	Jednostki

en-us	unknown
pl	nieznany

en-us	Unknown
pl	Nieznany

en-us	UNKNOWN
pl	NIEZNANE

en-us	Unknown action
pl	Nieznana akcja

en-us	Unknown error
pl	Nieznany błąd

en-us	unknown function "%1$s"
pl	nieznana funkcja "%1$s"

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
pl	Nieznana pozycja hosta, taka pozycja nie istnieje na wybranym hoście

en-us	Unknown host, no such host present in system
pl	Nieznany host, taki host nie istnieje w systemie

en-us	Unknown interface type.
pl	Nieznany typ interfejsu.

en-us	Unknown resource
pl	Nieznany zasób

en-us	Unknown step failed: %1$s
pl	Nieznany krok zakończył się niepowodzeniem: %1$s

en-us	Unknown value type
pl	Nieznany typ wartości

en-us	Unlimited
pl	Bez limitu

en-us	Unlink
pl	Odłącz

en-us	Unlink and clear
pl	Odłącz i wyczyść

en-us	Unlink from template
pl	Odłącz od szablonu

en-us	Unlink from templates
pl	Odłącz od szablonów

en-us	Unmute
pl	Włącz głos

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
pl	Wersja serwera bazodanowego %1$s nie jest wspierana. Musi być nie mniejsza niż %2$s.

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
pl	Wersja serwera bazodanowego %1$s nie jest wspierana. Musi być nie większa niż %2$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
pl	Niewspieranych zestawów znaków lub zestawień dla tabel: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
pl	Niewspierany zestaw znaków lub zestawienie dla tabel: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
pl	Niewspierany zestaw znaków lub zestawienie dla tabeli: %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
pl	Niewspierane rozszerzenie pliku importu "%1$s".

en-us	Unsupported import format "%1$s".
pl	Niewspierany format importu "%1$s".

en-us	Unsupported operation.
pl	Operacja jest niewspierana.

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
pl	Niewspierany parametr "%2$s" dla warunku filtra reguły wykrywania "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
pl	Niewspierany parametr "%2$s" dla filtra reguły wykrywania "%1$s".

en-us	unsupported Prometheus function
pl	niewspierana funkcja Prometheus

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
pl	Nieobsługiwana wersja TimescaleDB. Powinna wynosić co najmniej %1$s.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
pl	Nieobsługiwana wersja TimescaleDB. Powinna wynosić co najwyżej %1$s.

en-us	unsupported time suffix
pl	niewspierany przyrostek czasu

en-us	unsupported version number
pl	niewspierany numer wersji

en-us	Untitled
pl	Bez tytułu

en-us	Up
pl	Działa

en-us	Up
pl	Działa

en-us	Update
pl	Zaktualizuj

en-us	Update column
pl	Aktualizuj kolumnę

en-us	Updated
pl	Zaktualizowano

en-us	Updated status of host "%1$s".
pl	Zaktualizowano stan hosta "%1$s".

en-us	Update existing
pl	Aktualizuj istniejące

en-us	Update interval
pl	Interwał aktualizacji

en-us	Update operations
pl	Aktualizacja operacji

en-us	Update problem
pl	Problem z aktualizacją

en-us	Upload
pl	Wyślij

en-us	uppercase identifier expected
pl	spodziewano się identyfikatora pisanego dużymi literami

en-us	Upper level maps
pl	Mapy wyższego poziomu

en-us	Uptime
pl	Czas pracy

en-us	Uptime/Downtime
pl	Czas dostępności/niedostępności

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
pl	Czas działania serwera Zabbix w sekundach.

en-us	URL
pl	URL

en-us	URL A
pl	URL A

en-us	URL (after login)
pl	URL (po zalogowaniu)

en-us	URL B
pl	URL B

en-us	URL C
pl	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
pl	URL nie jest prawidłowo zakodowany.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
pl	Nazwa URL powinna być unikalna dla mapy "%1$s".

en-us	URL parameter cannot be array.
pl	Parametr URL nie może być tablicą.

en-us	URL parameter name is empty.
pl	Nazwa parametru URL jest pusta.

en-us	URLs
pl	Adresy URL

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
pl	URL powinien mieć oba pola "name" (nazwa) i "url" dla mapy "%1$s".

en-us	Use bulk requests
pl	Użyj żądań zbiorowych

en-us	Use custom event status colors
pl	Użyj własnych kolorów dla stanów zdarzeń

en-us	Use default
pl	Użyj domyślnej

en-us	Used in actions
pl	Wykorzystywane w akcjach

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
pl	Użyj formularza konfiguracji prototypu hosta, aby usunąć automatycznie podłączone szablony przy najbliższym wykryciu.

en-us	Use iframe sandboxing
pl	Użyj piaskownicy iframe

en-us	Use if severity
pl	Użyj jeżeli poziom

en-us	User
pl	Użytkownik

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
pl	Użytkownik "%1$s" nie może istnieć bez grupy użytkowników.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
pl	Użytkownik "%1$s" jest właścicielem panelu "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
pl	Użytkownik "%1$s" jest właścicielem mapy "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
pl	Użytkownik "%1$s" jest właścicielem raportu "%2$s".

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
pl	Użytkownik "%1$s" jest odbiorcą raportu "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
pl	Użytkownik "%1$s" używa akcji "%2$s".

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
pl	Raport "%2$s" został stworzony w imieniu użytkownika "%1$s".

en-us	User "%1$s" unblocked.
pl	Odblokowano użytkownika "%1$s".

en-us	User action
pl	Akcja użytkownika

en-us	User added
pl	Dodano użytkownika

en-us	User agent string
pl	Ciąg znaków agenta użytkownika

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
pl	Użytkownik nie może dodać samego siebie do wyłączonej grupy lub do grupy z wyłączonym dostępem do interfejsu użytkownika.

en-us	User cannot change own role.
pl	Użytkownik nie może zmienić własnej roli.

en-us	User cannot change the user type of own role.
pl	Użytkownik nie można zmienić typu użytkownika własnej roli.

en-us	User deleted
pl	Usunięto użytkownika

en-us	User deleted
pl	Usunięto użytkowników

en-us	User deleted
pl	Usunięto użytkowników

en-us	User group
pl	Grupa użytkowników

en-us	User group "%1$s" already exists.
pl	Grupa użytkowników "%1$s" już istnieje.

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
pl	Grupa użytkowników "%1$s" jest odbiorcą raportu "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
pl	Grupa użytkownika "%1$s" używa w akcji "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
pl	Grupa użytkowników "%1$s" została użyta w konfiguracji dla komunikatów zatrzymania bazy danych.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
pl	Grupa użytkowników "%1$s" jest wykorzystywana w skrypcie "%2$s".

en-us	User group added
pl	Dodano grupę użytkownika

en-us	User group deleted
pl	Usunięto grupę użytkownika

en-us	User group deleted
pl	Usuniętych grup użytkowników

en-us	User group deleted
pl	Usunięto grupy użytkownika

en-us	User group for database down message
pl	Grupa użytkowników dla wiadomości o wyłączeniu bazy danych

en-us	User groups
pl	Grupy użytkowników

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
pl	Brak parametrów współdzielenia grupy użytkowników: %1$s dla mapy "%2$s".

en-us	User group updated
pl	Zaktualizowano grupę użytkownika

en-us	User group updated
pl	Zaktualizowanych grup użytkownika

en-us	User group updated
pl	Zaktualizowano grupęy użytkownika

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
pl	Grupa użytkownika o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	User is not allowed to delete himself.
pl	Użytkownik nie może siebie usunąć.

en-us	User macros
pl	Makra użytkownika

en-us	User menu
pl	Menu użytkownika

en-us	Username
pl	Login

en-us	User name
pl	Nazwa użytkownika

en-us	Username and password
pl	Nazwa użytkownika i hasło

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
pl	Nazwa użytkownika i hasło muszą być przechowywane w sekrecie Vault jako klucze "username" oraz "content".

en-us	Username attribute
pl	Atrybut użytkownika

en-us	User password
pl	Hasło użytkownika

en-us	User profile
pl	Profil użytkownika

en-us	User/Recipient
pl	Użytkownik/Odbiorca

en-us	User role
pl	Rola użytkownika

en-us	User role "%1$s" already exists.
pl	Rola użytkownika "%1$s" już istnieje.

en-us	User role created
pl	Stworzono rolę użytkownika

en-us	User role deleted
pl	Usunięto rolę użytkownika

en-us	User role deleted
pl	Usuniętych rówl użtykownika

en-us	User role deleted
pl	Usunięto role użtykownika

en-us	User roles
pl	Role użytkownika

en-us	User role updated
pl	Zaktualizowana role użytkownika

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
pl	Rola użytkownika o ID "%1$s" jest niedostępna.

en-us	Users
pl	Użytkownicy

en-us	User sessions
pl	Sesje użytkownika

en-us	User settings
pl	Ustawienia użytkownika

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
pl	Brak parametrów współdzielenia użytkownika: %1$s dla mapy "%2$s".

en-us	User type
pl	Typ użytkownika

en-us	User unblocked
pl	Użytkowników odblokowanych

en-us	User unblocked
pl	Użytkownicy odblokowani

en-us	User unblocked
pl	Użytkownik odblokowany

en-us	User updated
pl	Zaktualizowano użytkownika

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
pl	Użytkownik o ID "%1$s" jest niedostępny.

en-us	User with username "%1$s" already exists.
pl	Użytkownik o nazwie "%1$s" już istnieje.

en-us	Use X-Frame-Options HTTP header
pl	Użyj nagłówka HTTP X-Frame-Options

en-us	UUIDv4 is expected
pl	UUIDv4 jest wymagany

en-us	Validate URI schemes
pl	Sprawdź schemat URI

en-us	Validation
pl	Sprawdzenie

en-us	Valid URI schemes
pl	Ważny schemat URI

en-us	value
pl	wartość

en-us	Value
pl	Wartość

en-us	value "%1$s" already exists
pl	wartość "%1$s" już isrnieje

en-us	value %1$s already exists
pl	watość %1$s już istnieje

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
pl	Nieprawidłowa wartość "%1$s" dla parametru "grid_align". Do wyboru są "%2$s" oraz "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
pl	Nieprawidłowa wartość "%1$s" dla parametru "grid_show". Do wyboru są "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
pl	Nieprawidłowa wartość "%1$s" dla parametru "grid_show". Do wyboru są "%2$s" oraz "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
pl	Wartość "%1$s" jest zbyt długa dla pola "%2$s" - %3$d znaków. Dozwolona długość to %4$d znaków.

en-us	value "%1$s" not found
pl	nie znaleziono wartości "%1$s"

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
pl	Efektywność cache'a wartości. Prawidłowe parametry to: requests, hits i misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
pl	Statystyki cache'a wartości. Poprawne tryby to: total, free, pfree, used i pused.

en-us	Value cannot be empty.
pl	Wartość nie może być pusta.

en-us	value is too long
pl	wartość jest za długa

en-us	Value map
pl	Mapa wartości

en-us	Value map "%1$s" already exists.
pl	Mapa wartości "%s" już istnieje.

en-us	Value mapping
pl	Mapowanie wartości

en-us	Value mappings
pl	Mapowanie wartości

en-us	Valuemap with ID "%1$s" is not available on "%2$s".
pl	Mapowanie wartości o ID "%1$s" nie jest dostępna na "%2$s".

en-us	value map with the same UUID already exists
pl	mapa wartości o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	value must be %1$s
pl	wartość musi być jedną z %1$s

en-us	value must be %1$s
pl	wartość musi być jedną z %1$s

en-us	value must be %1$s
pl	wartość musi wynosić %1$s

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
pl	wartość musi być między "%1$s" a "%2$s"

en-us	value must be empty
pl	wartość musi być pusta

en-us	value must be empty or %1$s
pl	wartość musi być pusta lub jedną z %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
pl	wartość musi być pusta lub %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
pl	wartość musi być pusta lub jedną z %1$s

en-us	value must be no greater than "%1$s"
pl	wartość musi być nie większa niż "%1$s"

en-us	value must be no less than "%1$s"
pl	wartość musi być nie mniejsza niż "%1$s"

en-us	value must be one of %1$s
pl	wartośc musi być jedna z %1$s

en-us	value must be within the range of %1$s
pl	wartość musi być wewnątrz przedziału %1$s

en-us	Value: no data
pl	Wartość: brak danych

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
pl	Wartość jakichkolwiek liczników wydajności Windows po angielsku. Zwraca liczbę całkowitę, liczbę zmiennoprzecinkową lub tekst (w zależności od prośby)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
pl	Wartość dowolnego licznika wydajności Windows. Zwraca liczbę całkowitą, zmiennoprzecinkową, ciąg znaków lub tekst (zależnie od zapytania)

en-us	value of first parameter is too long
pl	wartośc pierwszego parametru jest za długa

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
pl	Wartośc tematu MQTT. Format zwracanych danych zależy od treści tematu. Jeśli wieloznaczne symbole są użyte, zwraca wartości tematu w JSOB

en-us	value of new event tag
pl	wartość nowego znacznika zdarzenia

en-us	Value of new event tag
pl	Wartość nowego zdarzenia znacznika

en-us	Value of old event tag
pl	Wartość starego zdarzenia znacznika

en-us	value of second parameter is too long
pl	wartość drugiego paramteru jest za długa

en-us	Value of tag
pl	Wartość znacznika

en-us	value of third parameter must be one of %1$s
pl	wartość trzecigo paramteru mysu być jedną z %1$s

en-us	Values
pl	Wartości

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
pl	Wartości bez nazwy nie są dozwolone w polach formularza.

en-us	Variables
pl	Zmienne

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
pl	Różne informacje o okreśłonych proceach. Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

en-us	varpop() - Population variance
pl	varpop() - Wariancja populacji

en-us	varsamp() - Sample variance
pl	varsamp() - Wariancja próby

en-us	Vault API endpoint
pl	Punkt końcowy API Vault

en-us	Vault authentication token
pl	Token uwierzytelniania Vault

en-us	Vault connection failed.
pl	Połączenie do Vault nie powiodło się.

en-us	Vault secret
pl	Sekret Vault

en-us	Vault secret path
pl	Ścieżka do sekretu Vault

en-us	Vendor
pl	Producent

en-us	Verbose
pl	Szczegółowo

en-us	Verify database certificate
pl	Zweryfikuj certyfikat bazy danych

en-us	Version
pl	Wersja

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
pl	Wersja agenta Zabbix. Zwraca ciąg znaków

en-us	Version of Zabbix server or proxy
pl	Wersja serwera Zabbix lub proxy

en-us	Vertical
pl	Pionowe

en-us	Vertical align
pl	Ułożenie pionowe

en-us	Vertical position
pl	Pozycja wertykalna

en-us	via
pl	przez

en-us	Vietnamese (vi_VN)
pl	Wietnamski (vi_VN)

en-us	View
pl	Podgląd

en-us	View as
pl	Podgląd jako

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Rozmiar przestrzeni wirtualnej w bajtach lub procentach ogółem. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	Visible name
pl	Widoczna nazwa

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
pl	Widoczna nazwa nie może być pusta jeśli host nie posiada swojej nazwy.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
pl	Statystyki cache'a VMware. Poprawne tryby to: total, free, pfree, used i pused.

en-us	VMware cluster performance counter, <url> - VMware service URL, <id> - VMware cluster id, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
pl	Licznik wydajności klastra VMware, <url> - URL usługi VMware, <id> - identyfikator klastra VMware, <path> - ścieżka licznika wydajności, <instance> - instancja licznika wydajności

en-us	VMware cluster performance counter, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
pl	Licznik wydajności klastra VMware, "url" - URL usługi VMware, "id" - identyfikator klastra VMware, "path" - ścieżka licznika wydajności, "instance" - instancja licznika wydajności

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
pl	Stan klastra VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa klastra VMware

en-us	VMware cluster status, "url" - VMware service URL, "name" - VMware cluster name
pl	Stan klastra VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - nazwa klastra VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs. Returns JSON
pl	Centra danych VMware i ich ID. Zwraca JSON.

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
pl	Statystyki pojemności magazynu danych VMware w bajtach lub procentach ogółem. Zwraca liczbę całkowitą dla bajtów; liczbę zmiennoprzecinkową dla procentów

en-us	VMware datastore hypervisors list, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name
pl	Lista hipernadzorców magazynu danych VMware, <url> - URL usługi VMware, <datastore> - nazwa magazynu danych

en-us	VMware datastore hypervisors list, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name
pl	Lista hipernadzorców magazynu danych VMware, "url" - URL usługi VMware, "datastore" - nazwa magazynu danych

en-us	VMware datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
pl	Statysyki odczytu magazynu danych VMware, <url> - URL usługi VMware, <datastore> - nazwa magazynu danych, <mode> - opóźnienie/maksymalne opóźnienie - średnia albo maksimum

en-us	VMware datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode" - "latency"/"maxlatency" - average or maximum
pl	Statystyki odczytu magazynu danych VMware, "url" - URL usługi VMware, "datastore" - nazwa magazynu danych, "mode" - "latency"/"maxlatency" - średnia albo maksimum

en-us	VMware datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
pl	Statysyki zapisu magazynu danych VMware, <url> - URL usługi VMware, <datastore> - nazwa magazynu danych, <mode> - opóźnienie/maksymalne opóźnienie - średnia albo maksimum

en-us	VMware datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode" - "latency"/"maxlatency" - average or maximum
pl	Statystyki zapisu magazynu danych VMware, "url" - URL usługi VMware, "datastore" - nazwa magazynu danych, "mode" - "latency"/"maxlatency" - średnia albo maksimum

en-us	VMware event log, <url> - VMware service URL, <mode> - all (default), skip - skip processing of older data
pl	Log zdarzeń VMware, <url> - URL usługi VMware, <mode> - wszystko (domyślnie), pominięcie - pomiń przetwarzanie starszych danych

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode" - "all" (default), "skip" - skip processing of older data
pl	Log zdarzeń VMware, "url" - URL usługi VMware, "mode" - "all" (domyślnie), "skip" - pomiń przetwarzanie starszych danych

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Pamięć typu ballooned hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hyperwizora VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Rozmiar pamięci balonowej hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	UUID BIOSu hiperwizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hiperwizora VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	UUID BIOSu hiperwizora VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hiperwizora VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Nazwa klastra hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervizora VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Nazwa klastra hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns string
pl	Nazwa centrum danych hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervizora VMware. Zwraca łańcuch danych

en-us	VMware hypervisor datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns string
pl	Nazwa centrum danych hipernadzorcy, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware. Zwraca łańcuch danych

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - latency
pl	Statystyki odczytu magazynu danych hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervizora VMware, "datastore" - nazwa magazynu danych, "mode" - opóźnienie

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
pl	Statystyki odczytu magazynu danych hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware, <datastore> - nazwa magazynu danych, <mode> - opóźnienie

en-us	VMware hypervisor datastores list, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Lista magazynów danych hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervizora VMware

en-us	VMware hypervisor datastores list, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Lista magazynów danych hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - latency
pl	Statystyki zapisu magazynu danych hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervizora VMware, "datastore" - nazwa magazynu danych, "mode" - opóźnienie

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
pl	Statystyki zapisu magazynu danych hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware, <datastore> - nazwa magazynu danych, <mode> - opóźnienie

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
pl	Stan czujnika hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - nazwa hosta hypervizora VMware. Zwraca 0 - szary; 1 - zielony; 2 - żółty; 3 - czerwony

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
pl	Stan czujnika hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware. Zwraca 0 - szary; 1 - zielony; 2 - żółty; 3 - czerwony

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
pl	Stan czujników sprzętowych hypervizora Vmware, "url" - adres usługi Vmware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervizora VMware. Zwraca JSON

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
pl	Stan czujników sprzętowych hipernadzorcy Vmware, <url> - adres usługi Vmware, <uuid> - Nazwa hosta hipernadzorcy VMware. Zwraca JSON

en-us	VMware hypervisor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Model hyperwizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hyperwizora VMware

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Model hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Nazwa hyperwizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hyperwizora VMware

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Nazwa hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode" - "bps"
pl	Statystyki wejścia sieci hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervizora VMware, "mode" - "bps"

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
pl	Statystyki wejścia sieci hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode" - "bps"
pl	Statystyki wyjścia sieci hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervizora VMware, "mode" - "bps"

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
pl	Statystyki wyjścia sieci hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
pl	Licznik wydajności hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervizora VMware, "path" - ścieżka licznika wydajności, "instance" - instancja licznika wydajności

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
pl	Licznik wydajności hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware, <path> - ścieżka licznika wydajności, <instance> - instancja licznika wydajności

en-us	VMware hypervisor processor frequency, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Częstotliwość procesora hyperwizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hyperwizora VMware

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Częstotliwość procesora hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Model procesora hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervizora VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Model procesora hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Użycie procesora hypervizora VMware w Hz, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervizora VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Użycie procesora hipernadzorcy VMware w Hz, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Status hyperwizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hyperwizora VMware

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Stan hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Całkowita wielkość pamięci hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hyperwizora VMware

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Rozmiar ogółem pamięci hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Czas działania hyperwizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hyperwizora VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Czas działania hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Rozmiar używanej pamięci hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hyperwizora VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Rozmiar używanej pamięci hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Nazwa dostawcy hyperwizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hyperwizora VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Nazwa dostawcy hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware hypervisor version, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
pl	Wersja hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hypervizora VMware

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
pl	Wersja hipernadzorcy VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta hipernadzorcy VMware

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
pl	Pełna nazwa serwisu VMware, <url> - URL serwisu VMware

en-us	VMware service full name, "url" - VMware service URL
pl	Pełna nazwa serwisu VMware, "url" - URL serwisu VMware

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
pl	Wersja serwisu VMware, <url> - URL serwisu VMware

en-us	VMware service version, "url" - VMware service URL
pl	Wersja serwisu VMware, "url" - URL serwisu VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Rozmiar pamięci typu ballooned maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Rozmiar pamięci balonowej maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Używana przestrzeń danych typu committed maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Używana przestrzeń danych maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Rozmiar skompresowanej pamięci maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Rozmiar skompresowanej pamięci maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns string
pl	Nazwa centrum danych maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware. Zwraca łańcuch danych

en-us	VMware virtual machine datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns string
pl	Nazwa centrum danych maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware. Zwraca łańcuch danych

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode" - bps/ops - bytes/operations per second
pl	Statystyki odczytu urządzeń dyskowych maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware, "instance" - instancja urządzenia dyskowego, "mode" - bps/ops - bajty/operacje na sekundę

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
pl	Statystyki odczytu urządzeń dyskowych maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <instance> - instancja urządzenia dyskowego, <mode> - bps/ops - bajty/operacje na sekundę

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode" - bps/ops - bytes/operations per second
pl	Statystyki zapisu urządzeń dyskowych maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware, "instance" - instancja urządzenia dyskowego, "mode" - bps/ops - bajty/operacje na sekundę

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
pl	Statystyki zapisu urządzeń dyskowych maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <instance> - instancja urządzenia dyskowego, <mode> - bps/ops - bajty/operacje na sekundę

en-us	VMware virtual machine file system statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "fsname" - file system name, "mode" - total/free/used/pfree/pused
pl	Statystyki systemu plików maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware, "fsname" - nazwa systemu plików, "mode" - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
pl	Statystyki systemu plików maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <fsname> - nazwa systemu plików, <mode> - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Użycie wirtualnej pamięci gościa maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Użycie pamięci gościa maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Użycie wirtualnej pamięci hosta maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Użycie pamięci hosta maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Nazwa hypervizora maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Nazwa hipernadzorcy maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Nazwa maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Nazwa maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode" - bps/pps - bytes/packets per second
pl	Statystyki wejścia interfejsu sieciowego maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware, "instance" - instancja interfejsu sieciowego, "mode" - bps/pps - bajty/pakiety na sekundę

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
pl	Statystyki wejścia interfejsu sieciowego maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <instance> - instancja interfejsu sieciowego, <mode> - bps/pps - bajty/pakiety na sekundę

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode" - bps/pps - bytes/packets per second
pl	Statystyki wyjścia interfejsu sieciowego maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware, "instance" - instancja interfejsu sieciowego, "mode" - bps/pps - bajty/pakiety na sekundę

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
pl	Statystyki wyjścia interfejsu sieciowego maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <instance> - instancja interfejsu sieciowego, <mode> - bps/pps - bajty/pakiety na sekundę

en-us	VMware virtual machine performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
pl	Licznik wydajności maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware, "path" - ścieżka licznika wydajności, "instance" - instancja licznika wydajności

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
pl	Licznik wydajności maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware, <path> - ścieżka licznika wydajności, <instance> - instancja licznika wydajności

en-us	VMware virtual machine power state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Status zasilania maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Stan zasilania maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Rozmiar prywatnej pamięci maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Rozmiar pamięci prywatnej maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Czas procesora typu ready maszyny wirtualnej VMware w ms, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Czas gotowości procesora maszyny wirtualnej VMware w ms, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Użycie procesora maszyny wirtualnej VMware w Hz, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Użycie procesora maszyny wirtualnej VMware w Hz, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine shared memory size, "url" - VMware service URL, "uuid - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Rozmiar pamięci współdzielonej maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Rozmiar pamięci współdzielonej maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Rozmiar pamięci swapowanej maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Rozmiar pamięci swapowanej maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Całkowity rozmiar pamięci maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Rozmiar pamięci ogółem maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Używana przestrzeń danych typu uncommitted maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Nieużywana przestrzeń danych maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Używana przestrzeń danych typu unshared maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Niewspółdzielona przestrzeń danych maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
pl	Czas działania maszyny wirtualnej VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator maszyny wirtualnej VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Czas działania maszyny wirtualnej VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
pl	Status trybu utrzymania hypervizora VMware, "url" - URL usługi VMware, "uuid" - globalny unikalny identyfikator hiperwizora VMware. Zwraca 0 - nie jest w trybie utrzymania; 1 - jest w trybie utrzymania

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
pl	Status trybu utrzymania hiperwizora VMware, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hiperwizora VMware. Zwraca 0 - nie jest w trybie utrzymania; 1 - jest w trybie utrzymania

en-us	w
pl	w

en-us	W
pl	T

en-us	W
pl	O

en-us	W
pl	Ś

en-us	Warning
pl	Ostrzeżenie

en-us	Warning
pl	Ostrzeżenie

en-us	Warning message
pl	Wiadomość ostrzegająca

en-us	Warning! Unable to retrieve database version.
pl	Uwaga! Nie można ustalić wersji bazy danych.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least (%2$s)
pl	Uwaga! Wersja serwera bazodanowego %1$s nie jest wspierana. Powinna być nie mniejsza niż %2$s

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least %2$s.
pl	Uwaga! Wersja serwera bazodanowego %1$s nie jest wspierana. Powinna być nie mniejsza niż %2$s.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should not be higher than %2$s.
pl	Uwaga! Wersja serwera bazodanowego %1$s nie jest wspierana. Powinna być nie większa niż %2$s.

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
pl	Przepraszamy, maksymalna możliwa liczba elementów do zapamiętania została osiągnięta.

en-us	Web
pl	WWW

en-us	Webhook
pl	Wywołanie zwrotne HTTP - webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
pl	Wywołanie zwrotne HTTP nie ma parametrów

en-us	Web monitoring
pl	Monitorowanie WWW

en-us	Web scenario
pl	Scenariusz sieci www

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
pl	Scenariusz sieci www "%1$s" już istnieje.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
pl	Scenariusz sieci www "%1$s" już istnieje na hoście "%2$s".

en-us	Web scenario added
pl	Dodano scenariusz sieci www

en-us	Web scenario deleted
pl	Usunięto scenariusz sieci www

en-us	Web scenario disabled
pl	Wyłączono scenariusze sieci www

en-us	Web scenario disabled
pl	Wyłączono scenariusz sieci www

en-us	Web scenario disabled
pl	Wyłączono scenariusze sieci www

en-us	Web scenario enabled
pl	Włączono scenariusze sieci www

en-us	Web scenario enabled
pl	Włączono scenariusz sieci www

en-us	Web scenario enabled
pl	Włączono scenariusze sieci www

en-us	Web scenarios
pl	Scenariusze sieci www

en-us	Web scenario updated
pl	Zaktualizowano scenariusz sieci www

en-us	web scenario with the same UUID already exists
pl	scenariusz WWW o tym samym identyfikatorze UUID już istnieje

en-us	Wed
pl	Śr

en-us	Wednesday
pl	Środa

en-us	Week
pl	Tydzień

en-us	Weekly
pl	Tygodniowo

en-us	Weight
pl	Waga

en-us	Welcome
pl	Witamy

en-us	Welcome to
pl	Witamy w

en-us	When active
pl	Kiedy włączone

en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
pl	Widget o współrzędnych X:%3$d, Y:%4$d na stronie #%2$d tablicy "%1$s" jest poza granicami.

en-us	Widget is deprecated.
pl	Widżet jest przestarzały.

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
pl	Widżet jest za mały dla okreśłonej liczby kolumn i wierszy.

en-us	Width
pl	Szerokość

en-us	With data
pl	Z danymi

en-us	With data collection
pl	Ze zbieraniem danych

en-us	With dependencies
pl	Z zależnościami

en-us	With header row
pl	Z weirszem nagłówka

en-us	Without data
pl	Bez danych

en-us	Without problems
pl	Bez problemów

en-us	Without triggers
pl	Bez wyzwalaczy

en-us	With problem name
pl	Z nazwą problemu

en-us	With problems
pl	Z problemami

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
pl	To ustawienie sprawi, że w tej kolumnie wyświetlane będą jedynie pozycje liczbowe.

en-us	With triggers
pl	Z wyzwalaczami

en-us	Working time
pl	Czas pracy

en-us	Write
pl	Zapis

en-us	wrong discovery rule type
pl	nieprawidłowy typ reguły wykrywania

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
pl	Błędne pola dla hosta "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
pl	Błędne pola dla linku mapy.

en-us	wrong item type
pl	nieprawidłowy typ elementu

en-us	Wrong Module.php class name for module located at %1$s.
pl	Błędna nazwa klasy Module.php dla modułu zlokalizowanego w %1$s.

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
pl	[Błędna wartość dla dnia: "%1$s" ]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
pl	[Błędna wartość dla miesiąca: "%1$s" ]

en-us	Wrong value for "url" field.
pl	Nieprawidłowa wartość dla pola "url".

en-us	X
pl	X

en-us	X1
pl	X1

en-us	X2
pl	X2

en-us	X-Axis
pl	Oś X

en-us	X-Frame-Options HTTP header
pl	Nagłówek HTTP X-Frame-Options

en-us	X-Frame-Options HTTP header supported values:
pl	Obsługiwane wartości nagłówka HTTP X-Frame-Options:

en-us	XML
pl	XML

en-us	XML data
pl	Dane XML

en-us	XML is empty
pl	XML jest pusty

en-us	XML is expected
pl	XML jest oczekiwany

en-us	XML to JSON
pl	XML do JSON

en-us	XML XPath
pl	XML Xpath

en-us	XPath
pl	XPath

en-us	y
pl	y

en-us	Y
pl	Y

en-us	Y1
pl	Y1

en-us	Y2
pl	Y2

en-us	YAML
pl	YAML

en-us	Y-axis
pl	Oś Y

en-us	Y axis MAX value
pl	MAX wartość osi Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
pl	Wartość MAX osi Y musi być większa od wartości MIN osi Y.

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
pl	Wartość MAX osi Y musi być większa od wartości MIN osi Y.

en-us	Y axis MIN value
pl	MIN wartość osi Y

en-us	Y axis side
pl	Strona osi Y

en-us	Year
pl	Rok

en-us	Yearly
pl	Rocznie

en-us	Yes
pl	Tak

en-us	Yesterday
pl	Wczoraj

en-us	Y-m-d
pl	Y-m-d

en-us	Y-m-d H:i
pl	Y-m-d H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
pl	Y-m-d H:i:s

en-us	Y-n-d
pl	Y-n-d

en-us	You are logged in as "%1$s".
pl	Jesteś zalogowany jako "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
pl	Nie można wybrać niektórych języków, ponieważ nie zostały one zainstalowane na serwerze.

en-us	You are not logged in
pl	Nie zalogowano.

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
pl	Nie można zamienić hostów dla bieżącego zaznaczenia.

en-us	You do not have permission to perform this operation.
pl	Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji

en-us	You have no permissions to access this page.
pl	Nie masz uprawnień do dostępu do tej strony.

en-us	You must login to view this page.
pl	Należy się zalogować, aby zobaczyć tą stronę.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
pl	Twoja baza danych nie pracuje poprawnie. Poczekaj proszę kilka minut i spróbuj powtórzyć tą akcję. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się proszę z administratorem. Problem może być spowodowany długim działaniem transakcji lub unieruchomieniem na poziomie wiersza przez Twój system zarządzający bazą damych.

en-us	YYYY-MM-DD
pl	YYYY-MM-DD

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
pl	YYYY-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
pl	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
pl	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
pl	Zabbix

en-us	ZABBIX
pl	Zabbix

en-us	Zabbix agent
pl	Agent Zabbix

en-us	Zabbix agent (active)
pl	Agent Zabbix (aktywny)

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
pl	Zabbix otrzymał nieprawidłowe żądanie.

en-us	Zabbix Integrations
pl	Integracje Zabbix

en-us	Zabbix internal
pl	Wewnętrzny Zabbix

en-us	Zabbix internal authentication
pl	Wewnętrzne uwierzytelnianie Zabbix

en-us	Zabbix login form
pl	Formularz logowania Zabbix

en-us	Zabbix server
pl	Serwer Zabbix

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
pl	Nie można połączyć z serwerem Zabbix "%1$s". Prawdopodobne przyczyny: 1. Niewłaściwy adres IP/DNS serwera w pliku 'zabbix.conf.php"; 2. Niewłaściwa konfiguracja sieciowa. 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
pl	Serwer Zabbix nie działa: wyświetlane informacje mogą być nieaktualne.

en-us	Zabbix server is running
pl	Serwer Zabbix jest uruchomiony

en-us	Zabbix server name
pl	Nazwa serwera Zabbix

en-us	Zabbix server (proxy)
pl	Zabbix serwer (proxy)

en-us	Zabbix Technical Support
pl	Wsparcie Techniczne Zabbix

en-us	Zabbix trapper
pl	Trapper Zabbix

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
pl	poziom przybliżenia musi być pomiędzy "%1$s" a "%2$s"

en-us	Zoom out
pl	Pomniejsz

en-us	(0 - infinitely)
pl	(0 - nieskończenie)

en-us	0 or 1
pl	0 lub 1

en-us	(0 - use action default)
pl	(0 - użyj domyślnej opcji)

en-us	0 - use default port
pl	0 - użyj domyślnego portu

en-us	100 busiest triggers
pl	100 najbardziej zajętych wyzwalaczy

en-us	10 seconds
pl	10 sekund

en-us	12-hour
pl	12-godzinny

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
pl	liczba znaków %1$d przekracza maksymalną liczbę znaków %2$d

en-us	%1$d day
pl	%1$d dzień

en-us	%1$d day
pl	%1$d dni

en-us	%1$d day
pl	%1$d dni

en-us	%1$d matches for %2$s found
pl	odnaleziono %1$d dopasowań na %2$s zapytań

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
pl	Pokazano %1$d z %3$d%2$s problemów

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
pl	Pokazano %1$d z %3$d%2$s problemów

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
pl	Pokazano %1$d z %3$d%2$s problemów

en-us	%1$d problems selected.
pl	%1$d wybranych problemów

en-us	1 minute
pl	1 minuta

en-us	(%1$s %2$s)
pl	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s action
pl	%1$s akcja

en-us	%1$s action
pl	%1$s akcji

en-us	%1$s action
pl	%1$s akcje

en-us	%1$s characters
pl	%1$s znaków

en-us	%1$s characters remaining
pl	Pozostało %1$s znaków

en-us	"%1$s" date must be less than "%2$s" date.
pl	Data "%1$s" musi być mniejsza niż data "%2$s".

en-us	%1$s event
pl	%1$s zdarzenie

en-us	%1$s event
pl	%1$s zdarzenia

en-us	%1$s event
pl	%1$s zdarzeń

en-us	%1$s host in maintenance
pl	%1$s hostów w utrzymaniu

en-us	%1$s host in maintenance
pl	%1$s host w utrzymaniu

en-us	%1$s host in maintenance
pl	%1$s hostów w utrzymaniu

en-us	%1$s hour
pl	%1$s godzina

en-us	%1$s hour
pl	%1$s godzin

en-us	%1$s hour
pl	%1$s godzin

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
pl	"%1$s" zamiast "%2$s"

en-us	"%1$s" is expected
pl	oczekiwano "%1$s"

en-us	%1$s item
pl	%1$s pozycji

en-us	%1$s item
pl	%1$s pozycje

en-us	%1$s item
pl	%1$s pozycja

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
pl	%1$s [Wiersz: %2$s | Kolumna: %3$s]

en-us	%1$s message
pl	%1$s wiadomości

en-us	%1$s message
pl	%1$s wiadomości

en-us	%1$s message
pl	%1$s wiadomość

en-us	%1$s minute
pl	%1$s minuta

en-us	%1$s minute
pl	%1$s minut

en-us	%1$s minute
pl	%1$s minuty

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
pl	"%1$s" musi być pustym ciągiem znaków lub być większy niż "%2$s".

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
pl	%1$s z %2$s elementów jest w stanie problem

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
pl	%1$s z %2$s elementów jest w stanie problem

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
pl	%1$s z %2$s element jest w stanie problem

en-us	%1$s percentile: %2$s
pl	%1$s percentyl: %2$s

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
pl	wybrano %1$s, użyj strzałek oraz klawisza enter, by zmienić wybór i zatwierdzić

en-us	%1$s problem
pl	%1$s problem

en-us	%1$s problem
pl	%1$s problemy

en-us	%1$s problem
pl	%1$s problemów

en-us	%1$s problem in total
pl	%1$s problemów łącznie

en-us	%1$s problem in total
pl	%1$s problemy łącznie

en-us	%1$s problem in total
pl	%1$s problem łącznie

en-us	%1$s, read only
pl	%1$s, tylko do odczytu

en-us	%1$s retry left
pl	zostały %1$s próby

en-us	%1$s retry left
pl	zostało %1$s prób

en-us	%1$s retry left
pl	została %1$s próba

en-us	%1$s second
pl	%1$s sekundy

en-us	%1$s second
pl	%1$s sekunda

en-us	%1$s second
pl	%1$s sekund

en-us	%1$s, selected
pl	%1$s, wybrano

en-us	%1$s, Severity, %2$s
pl	%1$s, Poziom, %2$s

en-us	%1$sth percentile: %2$s
pl	%1$s. percentyl: %2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
pl	%1$s - wyrzucony przez moduł zlokalizowany w %2$s.

en-us	%1$s unacknowledged problem
pl	%1$s niepotwierdzone problemy

en-us	%1$s unacknowledged problem
pl	%1$s niepotwierdzony problem

en-us	%1$s unacknowledged problem
pl	%1$s niepotwierdzonych problemów

en-us	"%1$s" value must be less than or equal to "%2$s" value
pl	wartość "%1$s" musi być mniejsza lub równa wartości "%2$s"

en-us	%1$s (year %2$s)
pl	%1$s (rok %2$s)

en-us	24-hour
pl	24-godzinny

en-us	24x7
pl	24x7

en-us	30 seconds
pl	30 sekund

en-us	3D view
pl	Widok 3D

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
pl	%4$s nieudanych prób logowania. Ostatnia nieudana próba z %1$s %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
pl	%4$s nieudana próba logowania. Ostatnia nieudana próba z %1$s %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
pl	%4$s nieudane próby logowania. Ostatnia nieudana próba z %1$s %2$s %3$s.

en-us	500 latest values
pl	500 ostatnich wartości

en-us	5 minutes
pl	5 minut

en-us	5 seconds
pl	5 sekund

en-us	A
pl	Ś

en-us	a boolean is expected
pl	oczekiwana wartość boolowska

en-us	a boolean value is expected
pl	spodziewano się wartości logicznej

en-us	Above value
pl	Powyżej wartości

en-us	abs() - Absolute value
pl	abs() - Wartość bezwzględna

en-us	Abscissa
pl	Odcięta

en-us	Access denied
pl	Dostęp zabroniony

en-us	Access denied!
pl	Dostęp zabroniony!

en-us	Access to actions
pl	Dostęp do akcji

en-us	Access to API
pl	Dostęp do API

en-us	Access to modules
pl	Dostęp do modułów

en-us	Access to services
pl	Dostęp do usług

en-us	Access to UI elements
pl	Dostęp do elementów UI

en-us	a character string, integer or floating point value is expected
pl	oczekiwano ciągu znaków, liczby całkowitej lub wartości zmiennoprzecinkowej

en-us	a character string is expected
pl	oczekiwano ciągu znaków

en-us	Ack
pl	Potwierdzone

en-us	Ack
pl	Potwierdzone

en-us	Acknowledge
pl	Potwierdzenie

en-us	Acknowledged
pl	Potwierdzone

en-us	Acknowledged PROBLEM events
pl	Potwierdzone zdarzenia w stanie PROBLEM

en-us	Acknowledged RESOLVED events
pl	Oznacz zdarzenia ROZWIĄZANE

en-us	Acknowledge problems
pl	Potwierdź problemy

en-us	acos() - The arccosine of a value as an angle, expressed in radians
pl	acos() - arcus cosinus z wartości jako kąta wyrażonego w radianach

en-us	Action
pl	Akcja

en-us	Action
pl	Akcja

en-us	Action "%1$s" already exists.
pl	Akcja "%1$s" już istnieje.

en-us	Action "%2$s" is not available for user role "%1$s".
pl	Akcja "%2$s" nie jest dostępna dla roli użytkownika %1$s".

en-us	Action added
pl	Dodano akcję

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
pl	Akcja klasy %1$s musi rozszerzyć %2$s klasę.

en-us	Action deleted
pl	Usunięto akcję

en-us	Action disabled
pl	Wyłączono akcję

en-us	Action disabled
pl	Wyłączono akcje

en-us	Action disabled
pl	Wyłączono akcje

en-us	Action enabled
pl	Włączono akcje

en-us	Action enabled
pl	Włączono akcję

en-us	Action enabled
pl	Włączono akcje

en-us	Action log
pl	Log akcji

en-us	Action operation
pl	Operacja akcji

en-us	Actions
pl	Akcje

en-us	Actions
pl	Akcje

en-us	Action updated
pl	Zaktualizowano akcję

en-us	Active
pl	Aktywny

en-us	Active
pl	Aktywne

en-us	Active checks
pl	Sprawdzenia aktywne

en-us	Active since
pl	Aktywne od

en-us	Active till
pl	Aktywne do

en-us	a date in YYYY-MM-DD format is expected
pl	spodziewano się daty w formacie RRRR-MM-DD

en-us	a date is expected
pl	spodziewano się daty

en-us	Add
pl	Dodaj

en-us	Add a new widget
pl	Dodaj nowy widżet

en-us	Add child element
pl	Dodaj element potomny

en-us	Add child service
pl	Dodaj usługę podrzędną

en-us	Add child services
pl	Dodaj usługi podrzędne

en-us	Added
pl	Dodano

en-us	Added, %1$s
pl	Dodaj %1$s

en-us	Add from
pl	Dodaj z

en-us	Add from host
pl	Dodaj z hosta

en-us	Add from template
pl	Dodaj z szablonu

en-us	Add host
pl	Dodaj host

en-us	Add host trigger
pl	Dodaj wyzwalacz hosta

en-us	Add item column
pl	Dodaj kolumnę pozycji

en-us	Additional rule
pl	Dodatkowa reguła

en-us	Additional rules
pl	Dodatkowe reguły

en-us	Add (message type limit reached)
pl	Dodaj (typ wiadomości osiągnął limit)

en-us	Add missing
pl	Dodaj brakujący

en-us	Add multiple maps
pl	Dodaj wiele map

en-us	Add new data set
pl	Dodaj nowy zbiór danych

en-us	Add new interface
pl	Dodaj nowy interfejs

en-us	Add new override
pl	Dodaj nowe sterowanie

en-us	ADD OVERRIDE
pl	DODAJ NADPISANIE

en-us	Add page
pl	Dodaj stronę

en-us	Add parent services
pl	Dodaj usługi nadrzędne

en-us	Add problem comments
pl	Dodaj komentarz do problemu

en-us	Add prototype
pl	Dodaj prototyp

en-us	Address
pl	Adres

en-us	Add scheduled report
pl	Dodaj raport okresowy

en-us	Add services
pl	Dodaj usługi

en-us	Add submaps
pl	Dodaj podmapę

en-us	Add to favorites
pl	Dodaj do ulubionych

en-us	Add to host group
pl	Dodaj do grupy hostów

en-us	Add to host groups
pl	Dodaj do grup hostów

en-us	Add user
pl	Dodaj użytkownika

en-us	Add user group
pl	Dodaj grupę użytkowników

en-us	Add widget
pl	Dodaj widżet

en-us	a digit
pl	cyfra

en-us	Admin
pl	Admin

en-us	Administration
pl	Administracja

en-us	a DNS name is expected
pl	oczekiwano nazwy DNS

en-us	Advanced configuration
pl	Ustawienia zaawansowane

en-us	Advanced labels
pl	Zaawansowane etykiety

en-us	affects only filtered data
pl	dotyczy wyłącznie danych przefiltrowanych

en-us	a floating point value is expected
pl	oczekiwano zmiennoprzecinkowej wartości punktu

en-us	After value
pl	Wartość po

en-us	Age
pl	Wiek

en-us	Age less than
pl	Wiek mniej niż

en-us	agent
pl	agent

en-us	Agent
pl	Agent

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
pl	Sprawdzenie dostępności agenta. Nic nie zwróciło - niedostępny, 1 - dostępny

en-us	Agent encryption
pl	Szyfrowanie agenta

en-us	Agent host metadata. Returns string
pl	Metadane hosta, na którym działa agent. Zwraca string

en-us	Agent host name. Returns string
pl	Nazwa hosta agenta. Zwraca ciąg znaków

en-us	Agent interfaces
pl	Interfejsy agenta

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
pl	Sprawdza rodzaj Agenta. Zwraca 1 - dla Zabbix agenta; 2 - dla Zabbix agenta 2

en-us	Aggregate
pl	Agregacja

en-us	Aggregate functions
pl	Funkcje agregujące

en-us	Aggregation function
pl	Funkcja agregująca

en-us	Aggregation interval
pl	Agregacja odstępów

en-us	a hexadecimal color code (6 symbols) is expected
pl	spodziewano się heksadecymalnego kodu koloru (6 znaków)

en-us	Alert message
pl	Wiadomość ostrzegawcza

en-us	Algorithm
pl	Algorytm

en-us	Alias
pl	Alias (Login)

en-us	Align map elements
pl	Dopasuj elementy map

en-us	all
pl	Wszystkie

en-us	All
pl	Wszystkie

en-us	All dashboards
pl	Wszystkie pulpity

en-us	All graphs
pl	Wszystkie wykresy

en-us	All groups
pl	Wszystkie grupy

en-us	All hosts
pl	Wszystkie hosty

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
pl	Wszystkie połączenia powinny mieć określone pola "Name" i "URL"

en-us	All maps
pl	Wszystkie mapy

en-us	all media
pl	wszystkie media

en-us	Allowed hosts
pl	Dopuszczalne hosty

en-us	Allowed methods
pl	Dopuszczalne metody

en-us	Allow list
pl	Zezwól na listę

en-us	Allow manual close
pl	Zezwól na zamknięcie ręczne

en-us	All problems
pl	Wszystkie problemy

en-us	All problems if tag values match
pl	Wszystkie problemy, jeśli wartość znacznika zgadza się

en-us	All services
pl	Wszystkie usługi

en-us	All tags
pl	Wszystkie etykiety

en-us	All templates
pl	Wszystkie szablony

en-us	a low-level discovery macro is expected
pl	oczekiwane wykrywanie makra niskiego poziomu

en-us	Alternatively, you can install it manually:
pl	Alternatywnie, można zainstalować to ręcznie:

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Ilość fizycznej pamięci, która jest zamieniona na przestrzeń pliku wymiany, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
pl	Ilość fizycznej pamięci zyżytej na kopie stron fizycznej pamięci, <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware 

en-us	Analog
pl	Analogowy

en-us	an array is expected
pl	oczekiwano tablicy

en-us	an array or a character string is expected
pl	oczekiwano tablicy lub ciągu znaków

en-us	an array or object is expected
pl	spodziewano się listy lub obiektu

en-us	and
pl	i

en-us	And
pl	I

en-us	And/Or
pl	I/Lub

en-us	an empty string is expected
pl	oczekiwano pustego ciągu znaków

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
pl	oczekiwano parzystej liczby znaków heksadecymalnych

en-us	an explicit time is expected
pl	oczekiwano jawnego czasu

en-us	an identifier is not defined in the formula
pl	identyfikator nie jest zdefiniowany w formule

en-us	an integer is expected
pl	oczekiwano liczby całkowitej

en-us	an IP address is expected
pl	oczeiwano adresu IP

en-us	Annually
pl	Rocznie

en-us	a number has too many fractional digits
pl	liczba ma za dużo cyfr po przecinku

en-us	a number is expected
pl	oczekiwano liczby

en-us	a number is too large
pl	oczekiwana liczba jest za duża

en-us	a numeric value is expected
pl	oczekiwano wartości numerycznej

en-us	an unsigned integer is expected
pl	oczekiwano liczby całkowitej bez znaku

en-us	an uppercase and a lowercase Latin letter
pl	wielką i małą literę alfabetu łacińskiego

en-us	Any
pl	Dowolny

en-us	Any character string included
pl	Dowolny ciąg znaków zawiera

en-us	API access
pl	Dostęp API

en-us	API methods
pl	Metody API

en-us	API token
pl	Token API

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
pl	Token API "%1$s" jest już w użyciu przez użytkownika o userid "%2$s".

en-us	API token added
pl	Dodano token API

en-us	API token deleted
pl	Usunięto Tokeny API

en-us	API token deleted
pl	Usunięto Tokeny API

en-us	API token deleted
pl	Usunięto Token API

en-us	API token disabled
pl	Wyłączono Tokeny API

en-us	API token disabled
pl	Wyłączono Tokeny API

en-us	API token disabled
pl	Wyłączono Token API

en-us	API token enabled
pl	Włączono Tokeny API

en-us	API token enabled
pl	Włączono Token API

en-us	API token enabled
pl	Włączono Tokeny API

en-us	API token expired.
pl	Token API wygasł.

en-us	API tokens
pl	Tokeny API

en-us	API token updated
pl	Zaktualizowano Token API

en-us	Application error.
pl	Błąd aplikacji.

en-us	Apply
pl	Zastosuj

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
pl	Dodaj uprawnienia i etykietę filtrów do wszystkich podgrup

en-us	Apply permissions to all subgroups
pl	Zastosuj uprawnienia do wszystkich podgrup

en-us	Approaching
pl	Nadchodzące

en-us	Approximation
pl	Przybliżenie

en-us	Apr
pl	Kwi

en-us	April
pl	Kwiecień

en-us	Area size
pl	Wielkość obszaru

en-us	Area type
pl	Typ obszaru

en-us	a relative time is expected
pl	spodziewano się względnego czasu

en-us	Are you sure you want to delete?
pl	Czy na pewno chcesz usunąć?

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
pl	Na pewno usunąć ten filtr?

en-us	Are you sure you want to perform this action?
pl	Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

en-us	Arithmetic
pl	Arytmetyka

en-us	as Blue
pl	jako Niebieskie

en-us	ascending
pl	rosnąco

en-us	ascii() - Returns the ASCII code of the leftmost character of the value
pl	ascii() - Zwraca kod ASCII skrajnie lewego znaku podanej wartości

en-us	as Green
pl	jako Zielone

en-us	asin() - The arcsine of a value as an angle, expressed in radians
pl	acsin() - arcus sinus z wartości jako kąta wyrażonego w radianach

en-us	As is
pl	Tak jak jest

en-us	a special character
pl	znak specjalny

en-us	As plain text
pl	Jako zwykły tekst

en-us	as Red
pl	jako Czerwone

en-us	Assertions
pl	Zapewnienia

en-us	Asset tag
pl	Etykieta zasobu

en-us	a string, number or null value is expected
pl	spodziewano się ciągu znaków, liczby lub wartości null

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
pl	Każdego tygodnia o %1$s:%2$s %3$s

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
pl	O %1$s:%2$s %3$s co %4$s tydzień

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
pl	O %1$s:%2$s %3$s co %4$s tydzień

en-us	At %1$s:%2$s every day
pl	O %1$s:%2$s co %3$s dzień

en-us	At %1$s:%2$s every day
pl	O %1$s:%2$s co %3$s dzień

en-us	At %1$s:%2$s every day
pl	Każdego dnia o %1$s:%2$s

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
pl	O %1$s:%2$s w %3$s %4$s w każdy(ą) %5$s

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
pl	O %1$s:%2$s w %3$s w każdy(ą) %4$s

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (exprue) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
pl	atan2() - Arcus tangens dla punktu o wskazanej rzędnej i odciętej, określony jako kąt w radianach

en-us	atan() - The arctangent of a value as an angle, expressed in radians
pl	atan() - arcus tangens z wartości jako kąta wyrażonego w radianach

en-us	At (hour:minute)
pl	O (godzina:minuta)

en-us	a time is expected
pl	oczekiwano czasu

en-us	a time period is expected
pl	oczekiwano okresu czasu

en-us	a time range is expected
pl	oczekiwano zakresu czasu

en-us	a timestamp is too large
pl	znacznik czasu jest zbyt duży

en-us	a time unit is expected
pl	oczekiwano jednostki czasu

en-us	At least one action is mandatory.
pl	Przynajmniej jedna akcja jest wymagana.

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
pl	Przynajmniej jeden aktywny użytkownik musi posiadać role "%1$s".

en-us	at least one day of the week must be selected
pl	musi zostać wybrany przynajmniej jeden dzień tygodnia

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
pl	Przynajmniej jeden dzień tygodnia lub miesiąca musi zostać wybrany.

en-us	At least one host group or host must be selected.
pl	Przynajmniej jedna grupa hosta lub host muszą być wybrane.

en-us	At least one host or template must be specified.
pl	Przynajmniej jeden host lub szablon musi zostać wybrany.

en-us	At least one LDAP server must exist.
pl	Musi istnieć co najmniej jeden serwer LDAP.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
pl	Przynajmniej jedna baza MySQL, PostgreSQL lub Oracle powinna być wspierana.

en-us	At least one operation must be selected.
pl	Przynajmniej jedna operacja musi być wybrana.

en-us	At least one operation must exist.
pl	Przynajmnniej jedna operacja musi istnieć.

en-us	at least one override option must be specified
pl	co najmnniej jedna opcja sterownia musi być określona

en-us	At least one parameter "%1$s" or "%2$s" must be enabled.
pl	Musi być włączony co najmniej jeden parametr: "%1$s" lub "%2$s".

en-us	At least one UI element must be checked.
pl	Przynajmniej jeden element UI musi być sprawdzony.

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
pl	Przynajmniej jeden element UI musi być włączony dla roli użytkownika "%1$s".

en-us	At least one update operation or message is mandatory
pl	Przynajmniej jedna aktualizacja operacji jest obowiązkowa

en-us	At least one update operation or message must exist.
pl	Przynajmniej jedna aktualizacja operacji lub wiaodmości musi istnieć.

en-us	At least one user or user group must be selected.
pl	Przynajmniej jeden użytkownik lub grupa musi być wybrane.

en-us	At least one user or user group must be specified.
pl	Przynajmniej jeden użytkownik lub grupa użytkowników musi zostać wybrana.

en-us	Attempt interval
pl	Próba odstępu

en-us	Attempts
pl	Próby

en-us	Attribution
pl	Atrybucja

en-us	Audit
pl	Audyt

en-us	Audit log
pl	Log audytu

en-us	Audit settings
pl	Ustawienia audytu

en-us	Aug
pl	Sie

en-us	August
pl	Sierpień

en-us	Authentication
pl	Uwierzytelnianie

en-us	Authentication algorithm
pl	Algorytm uwierzytelniania

en-us	Authentication failed: %1$s.
pl	Uwierzytelnienie nieudane: %1$s.

en-us	Authentication method
pl	Metoda uwierzytelniania

en-us	Authentication passphrase
pl	Hasło uwierzytelniania

en-us	Authentication protocol
pl	Protokół uwierzytelniania

en-us	Authentication settings updated
pl	Ustawienia uwierzytelniania zaktualizowane

en-us	AuthN requests
pl	Prośba o uwierzytelnienie

en-us	Author
pl	Autor

en-us	Authorization
pl	Autoryzacja

en-us	Auth token
pl	Token autoryzujący

en-us	Auto
pl	Automatycznie

en-us	Auto
pl	Auto

en-us	Auto-login
pl	Automatyczne logowanie

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
pl	Opcje automatycznego logowania i wylogowania nie mogą być razem włączone.

en-us	Auto-logout
pl	Automatyczne wylogowanie

en-us	Automatic
pl	Automatyczny

en-us	Automatic icon mapping
pl	Automatyczne mapowanie ikon

en-us	Automatic icon selection
pl	Automatyczny wybór ikon

en-us	autoregistered host
pl	host automatycznie zarejestrowany

en-us	autoregistration
pl	autorejestracja

en-us	Autoregistration
pl	Rejestracja automatyczna

en-us	Autoregistration actions
pl	Akcje autorejestracji

en-us	Autoregistration data storage period
pl	Okres przechowywania danych autorejestracji

en-us	Availability
pl	Dostępność

en-us	Availability report
pl	Raport dostępności

en-us	Available
pl	Dostępny

en-us	Available
pl	Dostępny

en-us	Average
pl	Średni

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
pl	Średnia liczba pozostających zapytań odczytu do dysku wirtualnego podczas okresowych danych ,  <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware, <instance> - instancja urządzenia dyskowego

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
pl	Średnia liczba pozostających zapytań zapisu do dysku wirtualnego podczas okresowych danych ,  <url> - URL usługi VMware, <uuid> - nazwa hosta wirtualnej maszyny VMware, <instance> - instancja urządzenia dyskowego

en-us	avg
pl	śr

en-us	avg() - Average value of a period T
pl	avg() - średnia wartośc okresu T

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
pl	Unikaj haseł, które są łatwe do odgadnięcia

en-us	Axes
pl	Osie

en-us	Back
pl	Wstecz

en-us	Background
pl	Tło

en-us	Background color
pl	Kolor tla

en-us	Background image
pl	Obraz tła

en-us	Bar
pl	Belka

en-us	Base color
pl	Kolor podstawowy

en-us	Base DN
pl	Bazowa DN

en-us	baselinedev() - Returns the number of deviations between data periods in seasons and the last data period
pl	baselinedev() - Porównuje dane z ostatniego okresu oraz przeszłych okresów w podanych sezonach i zwraca liczbę odchyleń

en-us	baselinewma() - Calculates baseline by averaging data periods in seasons
pl	baselinewma() - Oblicza linię bazową przez uśrednienie okresów w danych sezonach 

en-us	Basic
pl	Podstawowy

en-us	Before value
pl	Wartość przed

en-us	Below value
pl	Poniżej wartości

en-us	between() - Checks if a value belongs to the given range (1 - in range, 0 - otherwise)
pl	between() - Sprawdza czy dana wartość mieści się we wskazanym przedziale (1 - tak, 0 - nie)

en-us	Bind DN
pl	DN dostępu

en-us	Bind password
pl	Hasło dostępu

en-us	bitand() - Bitwise AND
pl	bitand() - Bitowa koniunkcja (AND)

en-us	bitlength() - Returns the length in bits
pl	bitlength() - Zwraca długość wyrażoną w bitach

en-us	bitlshift() - Bitwise shift left
pl	bitlshift() - Przesunięcie bitów w lewo

en-us	bitnot() - Bitwise NOT
pl	bitnot() - Bitowe zaprzeczenie

en-us	bitor() - Bitwise OR
pl	bitor() - Bitowa alternatywa

en-us	bitrshift() - Bitwise shift right
pl	bitrshift() - Przesunięcie bitów w prawo

en-us	Bits to shift
pl	Bity do przesunięcia

en-us	Bitwise functions
pl	Operacje na bitach

en-us	bitxor() - Bitwise exclusive OR
pl	bitxor() - Bitowa alternatywa rozłączna

en-us	blinking
pl	migotanie

en-us	Blocked
pl	Zablokowane

en-us	Blue
pl	Niebieski

en-us	Body
pl	Obiekt

en-us	Body and headers
pl	Obiekty i nagłówki

en-us	Bold
pl	Pogrubione

en-us	Bold line
pl	Gruba linia

en-us	Boolean to decimal
pl	Boolowski do dziesiętnego

en-us	Border
pl	Obwódka

en-us	Border color
pl	Kolor obwódki

en-us	Border type
pl	Rodzaj obwódki

en-us	Border width
pl	Szerokość pogrubienia

en-us	Both passwords must be equal.
pl	Podane hasła muszą być takie same.

en-us	both username and password should be either present or empty
pl	zarówno nazwa użytkownika i hasło powinny być obecne lub puste

en-us	Bottom
pl	Na dole

en-us	Bottom N
pl	Ostatnie N

en-us	Bring forward
pl	Przenieś na przód

en-us	Bring to front
pl	Przenieś na zewnątrz

en-us	Bulgarian (bg_BG)
pl	Bułgarski (bg_BG)

en-us	By host
pl	Wg hosta

en-us	bytelength() - Returns the length in bytes
pl	bytelength() - Zwraca długość wyrażoną w bajtach

en-us	By trigger template
pl	Wg szablonu wyzwalacza

en-us	calculated
pl	obliczony

en-us	Calculated
pl	Obliczona

en-us	Calendar
pl	Kalendarz

en-us	Callback
pl	Oddzwanianie

en-us	can be used to add "@2x" to the URL to load retina tiles.
pl	może zostać użyty by dodać "@2x" do adresu URL celem załadowania kafelków retina.

en-us	Cancel
pl	Anuluj

en-us	Cannot add action
pl	Nie można dodać akcji

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
pl	Nie można dodać nienumerycznej pozycji "%1$s" do wykresu "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
pl	Nie można dodać nienumerycznej pozycji "%1$s" do prototypu wykresu "%2$s".

en-us	Cannot add API token
pl	Nie można dodać tokenu API

en-us	Cannot add correlation
pl	Nie można dodać korelacji

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
pl	Nie można dodać strony do pulpitu: osiągnięty został maksymalny limit %1$d stron.

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
pl	Nie można utworzyć zależności szablonu od hosta.

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
pl	Nie można dodać zależności od wyzwalacza "%1$s:%2$s" do nieistniejącego wyzwalacza "%3$s:%4$s".

en-us	Cannot add discovery rule
pl	Nie można dodać reguły wykrycia

en-us	Cannot add graph
pl	Nie można dodać wykresu

en-us	Cannot add graph prototype
pl	Nie można dodać prototypu wykresu

en-us	Cannot add group
pl	Nie można dodać grupy

en-us	Cannot add host
pl	Nie można dodać hosta

en-us	Cannot add host group
pl	Nie można dodać grupy hostów

en-us	Cannot add host prototype
pl	Nie można dodać prototypu hosta

en-us	Cannot add image
pl	Nie można dodać obrazu

en-us	Cannot add item
pl	Nie można dodać pozycji

en-us	Cannot add item prototype
pl	Nie można dodać prototypu pozycji

en-us	Cannot add maintenance
pl	Nie można dodać utrzymania

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
pl	Nie można dodać elementu mapy "%1$s" z powodu odwołania cyklicznego.

en-us	Cannot add media type
pl	Nie można dodać typu mediów

en-us	Cannot add module: %1$s.
pl	Nie można dodać modułów: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
pl	Nie można dodać modułów: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
pl	Nie można dodać modułu: %1$s.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
pl	Nie można dodać więcej niż jednej pozycji typu "Suma wykresu" na wykresie "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
pl	Nie można dodać więcej niż jednej pozycji typu "Suma wykresu" do prototypu wykresu "%1$s".

en-us	Cannot add network map
pl	Nie można dodać mapy sieci

en-us	Cannot add proxy
pl	Nie można dodać proxy

en-us	Cannot add regular expression
pl	Nie można dodać wyrażenia regularnego

en-us	Cannot add scheduled report
pl	Nie można dodać raportu okresowego

en-us	Cannot add script
pl	Nie można dodać skryptu

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
pl	Nie można dodać podmapy. Osiągnięto maksymalną głębokość.

en-us	Cannot add template
pl	Nie można dodać szablonu

en-us	Cannot add template group
pl	Nie można dodać grupy szablonów

en-us	Cannot add trigger
pl	Nie można dodać wyzwalacza

en-us	Cannot add trigger prototype
pl	Nie można dodać prototypu wyzwalacza

en-us	Cannot add user
pl	Nie można dodać użytkownika

en-us	Cannot add user group
pl	Nie można dodać użytkownika grupy

en-us	Cannot add web scenario
pl	Nie można dodać scenariusza sieci www

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
pl	Nie można dodać widżetu: za mało miejsca na panelu.

en-us	cannot be changed
pl	nie może być zmieniony

en-us	cannot be empty
pl	nie może być puste

en-us	cannot be less than or equal to the value of parameter "%1$s"
pl	musi być większy niż wartość parametru "%1$s"

en-us	Cannot be removed
pl	Nie może być usunięte

en-us	cannot be specified the value of parameter "%1$s"
pl	nie można ustawić wartości parametru "%1$s"

en-us	cannot be unlinked
pl	nie można odłączyć

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
pl	Nie można dołączyć anonimowego użytkownika do serwera LDAP.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
pl	Nie można dołączyć do serwera LDAP.

en-us	Cannot build expression tree: %1$s.
pl	Nie można zbudować drzewa wyrażeń: %1$s.

en-us	Cannot change the user type of own role.
pl	Nie można zmienić typu użytkownika własnej roli.

en-us	Cannot clear history
pl	Nie można wyczyścić historii

en-us	Cannot clone graph prototypes.
pl	Nie można powielić prototypów wykresów.

en-us	Cannot clone item prototypes.
pl	Nie można powielić prototypów pozycji.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
pl	Nie można powielić prototypów wyzwalaczy.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
pl	Problem z zamknięciem: %1$s

en-us	Cannot connect to LDAP server.
pl	Nie można połączyć się z serwerem LDAP.

en-us	Cannot connect to the database.
pl	Nie można połączyć się do bazy danych.

en-us	Cannot convert POST data:
pl	Nie można przekonwertować danych POST:

en-us	cannot convert to JSON, result value too long
pl	nie można przekonwertować JSON, wynik wartości za długi

en-us	Cannot copy graph
pl	Nie można skopiować wykresów

en-us	Cannot copy graph
pl	Nie można skopiować wykresów

en-us	Cannot copy graph
pl	Nie można skopiować wykresu

en-us	Cannot copy item
pl	Nie można skopiować pozycji

en-us	Cannot copy item
pl	Nie można skopiować pozycji

en-us	Cannot copy item
pl	Nie można skopiować pozycji

en-us	Cannot copy trigger
pl	Nie można skopiować wyzwalaczy

en-us	Cannot copy trigger
pl	Nie można skopiować wyzwalacza

en-us	Cannot copy trigger
pl	Nie można skopiować wyzwalaczy

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
pl	Nie można skopiować wyzwalacza "%1$s:%2$s", ponieważ jego wyrażanie zawiera wiele hostów.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple hosts in the expression.
pl	Nie można skopiować wyzwalacza "%1$s", ponieważ jego wyrażanie zawiera wiele hostów.

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
pl	Nie można utworzyć prototypu hosta na wykrytym hoście "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
pl	Nie można utworzyć kolejnego połączenia do bazy.

en-us	Cannot create circular dependencies.
pl	Nie można utworzyć cyklicznych zależności.

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
pl	Nie można utworzyć zależności do tego samego wyzwalacza.

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
pl	Nie można utworzyć zależności do samego prototypu wyzwalacza.

en-us	Cannot create discovery rule
pl	Nie można utworzyć zasady wykrywania

en-us	Cannot create icon map
pl	Nie można utworzyć mapy ikon

en-us	Cannot create request
pl	Nie można utworzyć żądania

en-us	Cannot create scheduled report
pl	Nie można utworzyć raportu okresowego

en-us	Cannot create service
pl	Nie można utworzyć usługi

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
pl	Nie można stworzyć usługi "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot create SLA
pl	Nie można utworzyć SLA

en-us	Cannot create the configuration file.
pl	Nie można utworzyć pliku konfiguracyjnego.

en-us	Cannot create user role
pl	Nie można utworzyć funkcji użytkownika

en-us	Cannot delete action
pl	Nie można usunąć akcji

en-us	Cannot delete API token
pl	Nie można usunąć Tokenów API

en-us	Cannot delete API token
pl	Nie można usunąć Tokenów API

en-us	Cannot delete API token
pl	Nie można usunąć Tokena API

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
pl	Nie można usunąć przypisanej roli użytkownika "%1$s".

en-us	Cannot delete correlation
pl	Nie można usunąć korelacji

en-us	Cannot delete correlation
pl	Nie można usunąć korelacji

en-us	Cannot delete correlation
pl	Nie można usunąć korelacji

en-us	Cannot delete dashboard
pl	Nie można usunąć pulpitów

en-us	Cannot delete dashboard
pl	Nie można usunąć pulpitu

en-us	Cannot delete dashboard
pl	Nie można usunąć pulpitów

en-us	Cannot delete default user directory.
pl	Nie można usunąć domyślnego katalogu użytkownika.

en-us	Cannot delete dependency
pl	Nie można usunąć zależności

en-us	Cannot delete discovery rule
pl	Nie można usunąć reguł wykrywania

en-us	Cannot delete discovery rule
pl	Nie można usunąć reguł wykrywania

en-us	Cannot delete discovery rule
pl	Nie można usunąć reguły wykrywania

en-us	Cannot delete discovery rules
pl	Nie można usunąć reguł wykrywania

en-us	Cannot delete graph
pl	Nie można usunąć wykresu

en-us	Cannot delete graph prototype
pl	Nie można usunąć prototypu wykresu

en-us	Cannot delete graph prototypes
pl	Nie można usunąć prototypów wykresów

en-us	Cannot delete graphs
pl	Nie można usunąć wykresów

en-us	Cannot delete group
pl	Nie można usunąć grupy

en-us	Cannot delete group
pl	Nie można usunąć grup

en-us	Cannot delete group
pl	Nie można usunąć grup

en-us	Cannot delete host
pl	Nie można usunąć hosta

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć hostów %1$s ponieważ utrzymanie "%2$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć hostów %1$s ponieważ utrzymanie "%2$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć hostów %1$s ponieważ utrzymanie "%2$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host group
pl	Nie można usunąć grup hostów

en-us	Cannot delete host group
pl	Nie można usunąć grupy hostów

en-us	Cannot delete host group
pl	Nie można usunąć grup hostów

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć grupy hostów %1$s ponieważ utrzymanie "%2$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć grup hostów %1$s ponieważ utrzymanie "%2$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
pl	Nie można usunąć grup hostów %1$s ponieważ utrzymanie "%2$s" musi zawierać przynajmniej jednego hosta lub grupę hostów.

en-us	Cannot delete host groups
pl	Nie można usunąć grup hostów

en-us	Cannot delete host prototypes
pl	Nie można usunąć prototypów hosta

en-us	Cannot delete icon map
pl	Nie można usunąć mapy ikon

en-us	Cannot delete image
pl	Nie można usunąć obrazu

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
pl	Nie można usunąć interfejsu dla wykrytego hosta "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
pl	Nie można usunąć inwentarza.

en-us	Cannot delete item
pl	Nie można usunąć pozycji

en-us	Cannot delete item prototype
pl	Nie można usunąć prototypu pozycji

en-us	Cannot delete item prototypes
pl	Nie można usunąć prototypów pozycji

en-us	Cannot delete items
pl	Nie można usunąć pozycji

en-us	Cannot delete maintenance
pl	Nie można usunąć utrzymania

en-us	Cannot delete media type
pl	Nie można usunąć typu mediów

en-us	Cannot delete media type
pl	Nie można usunąć typu mediów

en-us	Cannot delete media type
pl	Nie można usunąć typu mediów

en-us	Cannot delete module: %1$s.
pl	Nie można usunąć modułów: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
pl	Nie można usunąć modułów: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
pl	Nie można usunąć modułu: %1$s.

en-us	Cannot delete network map
pl	Nie można usunąć mapy sieci

en-us	Cannot delete proxies
pl	Nie można usunąć proxy

en-us	Cannot delete proxy
pl	Nie można usunąć proxy

en-us	Cannot delete proxy
pl	Nie można usunąć proxy

en-us	Cannot delete proxy
pl	Nie można usunąć proxy

en-us	Cannot delete readonly user role "%1$s".
pl	Nie można usunąć roli użytkownika, jest ona tylko do odczytu "%1$s".

en-us	Cannot delete regular expression
pl	Nie można usunąć wyrażeń regularnych

en-us	Cannot delete regular expression
pl	Nie można usunąć wyrażenia regularnego

en-us	Cannot delete regular expression
pl	Nie można usunąć wyrażeń regularnych

en-us	Cannot delete scheduled report
pl	Nie można usunąć raportu okresowego

en-us	Cannot delete scheduled report
pl	Nie można usunąć raportów okresowych

en-us	Cannot delete scheduled report
pl	Nie można usunąć raportów okresowych

en-us	Cannot delete script
pl	Nie można usunąć skryptu

en-us	Cannot delete script
pl	Nie można usunąć skryptu

en-us	Cannot delete script
pl	Nie można usunąć skryptu

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
pl	Nie można usunąć skryptu. Skrypt "%1$s" jest wykoprzystywany w akcji "%2$s".

en-us	Cannot delete selected actions
pl	Nie można usunąć wybranych akcji

en-us	Cannot delete service
pl	Nie można usunąć usług

en-us	Cannot delete service
pl	Nie można usunąć usług

en-us	Cannot delete service
pl	Nie można usunąć usługi

en-us	Cannot delete service "%1$s": %2$s.
pl	Nie można usunąć usługi "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot delete SLA
pl	Nie można usunąć SLA

en-us	Cannot delete SLA
pl	Nie można usunąć SLA

en-us	Cannot delete SLA
pl	Nie można usunąć SLA

en-us	Cannot delete template
pl	Nie można usunąć szablonu

en-us	Cannot delete templated graph.
pl	Nie można usunąć wykresu szablonowego.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
pl	Nie można usunąć prototypu wykresu szablonowego.

en-us	cannot delete templated host prototype
pl	nie można usunąć prototypu hosta pochodzącego z szablonu

en-us	Cannot delete templated item.
pl	Nie można usunąć pozycji pochodzącej z szablonu.

en-us	Cannot delete templated item prototype.
pl	Nie można usunąć prototypu elementu szablonowego.

en-us	Cannot delete templated items.
pl	Nie można usunąć pozycji pochodzących z szablonu.

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
pl	Nie można usunąć wyzwalacza pochodzącego z szablonu "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
pl	Nie można usunąć szablonowego prototypu wyzwalacza "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
pl	Nie można usunąć scenariusza sieci www "%1$s" pochodzącego z szablonu.

en-us	Cannot delete template group
pl	Nie można usunąć grup szablonów

en-us	Cannot delete template group
pl	Nie można usunąć grup szablonów

en-us	Cannot delete template group
pl	Nie można usunąć grupy szablonów

en-us	Cannot delete trigger
pl	Nie można usunąć wyzwalacza

en-us	Cannot delete trigger prototype
pl	Nie można usunąć prototypu wyzwalacza

en-us	Cannot delete trigger prototypes
pl	Nie można usunąć prototypów wyzwalaczy

en-us	Cannot delete triggers
pl	Nie można usunąć wyzwalaczy

en-us	Cannot delete user
pl	Nie można usunąć użytkowników

en-us	Cannot delete user
pl	Nie można usunąć użytkownika

en-us	Cannot delete user
pl	Nie można usunąć użytkowników

en-us	Cannot delete user directory "%1$s".
pl	Nie można usunąć katalogu użytkownika "%1$s".

en-us	Cannot delete user group
pl	Nie można usunąć grupy użytkowników

en-us	Cannot delete user group
pl	Nie można usunąć grup użytkowników

en-us	Cannot delete user group
pl	Nie można usunąć grup użytkowników

en-us	Cannot delete user role
pl	Nie można usunąć ról użytkownika

en-us	Cannot delete user role
pl	Nie można usunąć ról użytkownika

en-us	Cannot delete user role
pl	Nie można usunąć roli użytkownika

en-us	Cannot delete web scenario
pl	Nie można usunąć scenariusza sieci www

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
pl	Nie można usunąć wewnętrznego użytkownika Zabbix "%1$s", proszę spróbować wyłączyć tego użytkownika.

en-us	Cannot disable action
pl	Nie można wyłączyć akcji

en-us	Cannot disable action
pl	Nie można wyłączyć akcji

en-us	Cannot disable action
pl	Nie można wyłączyć akcji

en-us	Cannot disable API token
pl	Nie można wyłączyć Tokenów API

en-us	Cannot disable API token
pl	Nie można wyłączyć Tokena API

en-us	Cannot disable API token
pl	Nie można wyłączyć Tokenów API

en-us	Cannot disable correlation
pl	Nie można wyłączyć korelacji

en-us	Cannot disable correlation
pl	Nie można wyłączyć korelacji

en-us	Cannot disable correlation
pl	Nie można wyłączyć korelacji

en-us	Cannot disable discovery rule
pl	Nie można wyłączyć reguły wykrywania

en-us	Cannot disable discovery rule
pl	Nie można wyłączyć reguł wykrywania

en-us	Cannot disable discovery rule
pl	Nie można wyłączyć reguł wykrywania

en-us	Cannot disable host
pl	Nie można wyłączyć hosta

en-us	Cannot disable host
pl	Nie można wyłączyć hostów

en-us	Cannot disable host
pl	Nie można wyłączyć hostów

en-us	Cannot disable item
pl	Nie można wyłączyć pozycji

en-us	Cannot disable item
pl	Nie można wyłączyć pozycji

en-us	Cannot disable item
pl	Nie można wyłączyć pozycji

en-us	Cannot disable media type
pl	Nie można wyłączyć typu mediów

en-us	Cannot disable media type
pl	Nie można wyłączyć typów mediów

en-us	Cannot disable media type
pl	Nie można wyłączyć typów mediów

en-us	Cannot disable module: %1$s.
pl	Nie można wyłączyć modułów: %1$s.

en-us	Cannot disable module: %1$s.
pl	Nie można wyłączyć modułu: %1$s.

en-us	Cannot disable module: %1$s.
pl	Nie można wyłączyć modułów: %1$s.

en-us	Cannot disable scheduled report
pl	Nie można wyłączyć raportu okresowego

en-us	Cannot disable scheduled report
pl	Nie można wyłączyć raportów okresowych

en-us	Cannot disable scheduled report
pl	Nie można wyłączyć raportów okresowych

en-us	Cannot disable SLA
pl	Nie można wyłączyć SLA

en-us	Cannot disable SLA
pl	Nie można wyłączyć SLA

en-us	Cannot disable SLA
pl	Nie można wyłączyć SLA

en-us	Cannot disable trigger
pl	Nie można wyłączyć wyzwalaczy

en-us	Cannot disable trigger
pl	Nie można wyłączyć wyzwalaczy

en-us	Cannot disable trigger
pl	Nie można wyłączyć wyzwalacza

en-us	Cannot disable web scenario
pl	Nie można wyłączyć scenariuszy sieci www

en-us	Cannot disable web scenario
pl	Nie można wyłączyć scenariuszy sieci www

en-us	Cannot disable web scenario
pl	Nie można wyłączyć scenariusza sieci www

en-us	Cannot display item queue.
pl	Nie można wyświetlić kolejki pozycji.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
pl	Nie można wyświetlić więcej niż jednej pozycji typu "Suma wykresu".

en-us	Cannot enable action
pl	Nie można włączyć akcji

en-us	Cannot enable action
pl	Nie można włączyć akcji

en-us	Cannot enable action
pl	Nie można włączyć akcji

en-us	Cannot enable API token
pl	Nie można włączyć tokenów API

en-us	Cannot enable API token
pl	Nie można włączyć tokenu API

en-us	Cannot enable API token
pl	Nie można włączyć tokenów API

en-us	Cannot enable correlation
pl	Nie można włączyć korelacji

en-us	Cannot enable correlation
pl	Nie można włączyć korelacji

en-us	Cannot enable correlation
pl	Nie można włączyć korelacji

en-us	Cannot enable discovery rule
pl	Nie można włączyć reguł wykrywania

en-us	Cannot enable discovery rule
pl	Nie można włączyć reguły wykrywania

en-us	Cannot enable discovery rule
pl	Nie można włączyć reguł wykrywania

en-us	Cannot enable host
pl	Nie można włączyć hosta

en-us	Cannot enable host
pl	Nie można włączyć hostów

en-us	Cannot enable host
pl	Nie można włączyć hostów

en-us	Cannot enable item
pl	Nie można włączyć pozycji

en-us	Cannot enable item
pl	Nie można włączyć pozycji

en-us	Cannot enable item
pl	Nie można włączyć pozycji

en-us	Cannot enable media type
pl	Nie można włączyć typu mediów

en-us	Cannot enable media type
pl	Nie można włączyć typów mediów

en-us	Cannot enable media type
pl	Nie można włączyć typów mediów

en-us	Cannot enable module: %1$s.
pl	Nie można włączyć modułu: %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
pl	Nie można włączyć modułów: %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
pl	Nie można włączyć modułów: %1$s.

en-us	Cannot enable scheduled report
pl	Nie można włączyć raportów okresowych

en-us	Cannot enable scheduled report
pl	Nie można włączyć raportów okresowych

en-us	Cannot enable scheduled report
pl	Nie można włączyć raportu okresowego

en-us	Cannot enable SLA
pl	Nie można włączyć SLA

en-us	Cannot enable SLA
pl	Nie można włączyć SLA

en-us	Cannot enable SLA
pl	Nie można włączyć SLA

en-us	Cannot enable trigger
pl	Nie można włączyć wyzwalaczy

en-us	Cannot enable trigger
pl	Nie można włączyć wyzwalacza

en-us	Cannot enable trigger
pl	Nie można włączyć wyzwalaczy

en-us	Cannot enable web scenario
pl	Nie można włączyć scenariuszy sieci www

en-us	Cannot enable web scenario
pl	Nie można włączyć scenariusza sieci www

en-us	Cannot enable web scenario
pl	Nie można włączyć scenariuszy sieci www

en-us	Cannot evaluate expression
pl	Nie można ocenić wyrażenia

en-us	Cannot execute operation
pl	Nie można wykonać operacji

en-us	Cannot execute script.
pl	Nie można wykonać skryptu.

en-us	Cannot expand macros.
pl	Nie można rozwinąć makra.

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć obrazu tła "%1$s" użytego na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in dashboard "%2$s".
pl	Nie można znaleźć wykresu "%1$s" użytego w pulpicie "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć grupy "%1$s" użytej na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in dashboard "%2$s".
pl	Nie można wyszukać hosta "%1$s" użytego w pulpicie "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć hosta "%1$s" użytego na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
pl	Nie można znaleźć grupy hostów "%1$s" dla prototypu hosta "%2$s" dla reguły wykrywania "%3$s" w "%4$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
pl	Nie można znaleźć interfejsu hosta "%1$s" dla klucza pozycji "%2$s".

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć ikony "%1$s" użytej na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć mapy ikon "%1$s" użytej na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
pl	Nie można znaleźć interfejsu "%1$s" stosowane do zasady wyszukiwania  "%2$s" w "%3$s". 

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
pl	Nie można znaleźć interfejsu "%1$s" użytego dla elementu "%2$s" w "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
pl	Nie można znaleźć interfejsu "%1$s" użyty do prototypu elementu "%2$s" zasady wyszukiwania "%3$s" w "%4$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej jako wartość MAX osi Y dla wykresu "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej jako wartość MAX osi Y dla prototypu wykresu "%3$s" dla reguły wykrywania "%4$s" w "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej jako wartość MIN osi Y dla wykresu "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej jako wartość MIN osi Y dla prototypu wykresu "%3$s" dla reguły wykrywania "%4$s" w "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej w wykresie "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
pl	Nie można znaleźć pozycji "%1$s" na "%2$s" użytej w prototypie wykresu "%3$s" dla reguły wykrywania "%4$s" w "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in dashboard "%2$s".
pl	Nie można znaleźć elementu "%1$s" użytego w pulpicie "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć mapy "%1$s" użytej na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
pl	Nie można znaleźć szablonu "%1$s" dla prototypu hosta "%2$s" dla reguły wykrywania "%3$s" w "%4$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for override "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
pl	Nie można znaleźć szablonu "%1$s" nadpisującego "%2$s" regułę wyszukiwania  "%3$s" w "%4$s".

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
pl	Nie można znaleźć wyzwalacza "%1$s" użytego na mapie "%2$s".

en-us	Cannot find user directory for LDAP.
pl	Nie można znaleźć katalogu użytkownika dla LDAP.

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
pl	Nie można znaleźć mapy wartości "%1$s" użytej dla pozycji "%2$s" w "%3$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
pl	Nie można znaleźć mapy wartości "%1$s" użytej dla prototypu pozycji "%2$s" dla reguły wykrywania "%3$s" w "%4$s".

en-us	cannot have more than one default interface of the same type
pl	nie można skonfigurować więcej niż jeden interfejs domyślny danego typu

en-us	Cannot have non-default "%2$s" rule while having "%3$s" set to %4$d for user role "%1$s".
pl	Nie można ustawić niestandardowej reguły "%2$s" kiedy "%3$s" ma wartość %4$d dla roli użytkownika "%1$s".

en-us	Cannot have non-empty tag value while having empty tag in rule "%2$s" for user role "%1$s".
pl	Błąd w regule "%2$s" dla roli użytkownika "%1$s": nie można ustawić niepustej wartości znacznika bez podania jego nazwy.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
pl	Nie można zaimportować szablonu "%1$s", nie istnieje podłączony szablon "%2$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
pl	Nie można zaimportować szablonu "%1$s", nie istnieją podłączone szablony "%2$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
pl	Nie można zaimportować szablonu "%1$s", nie istnieją podłączone szablony "%2$s".

en-us	Cannot insert trigger expression
pl	Nie można dodać wyrażenia wyzwalacza

en-us	Cannot link template
pl	Nie można podłączyć szablonu

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do hosta "%2$s", ponieważ szablon nadrzędny "%3$s" byłby podlinkowany dwukrotnie.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do hosta "%2$s", ponieważ jego szablon nadrzędny "%3$s" byłby podłączony dwukrotnie.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do hosta "%2$s" z względu na zależność wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do hosta "%2$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do prototypu hosta "%2$s", ponieważ szablon nadrzędny "%3$s" byłby podłączony dwukrotnie.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do prototypu hosta "%2$s", ponieważ jego szablon nadrzędny "%3$s" byłby podłączony dwukrotnie.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do prototypu hosta "%2$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do prototypu hosta "%2$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ spowoduje to podłączenie kołowe (%3$s).

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" because circular linkage (%3$s) will occurs.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ spowoduje to podłączenie kołowe (%3$s).

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ szablon nadrzędny "%3$s" byłby podłączony dwukrotnie.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s", ponieważ jego szablon nadrzędny "%3$s" byłby podłączony dwukrotnie.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" do szablonu "%2$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" do hosta "%3$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" do hosta "%3$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" do prototypu hosta "%3$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" do prototypu hosta "%3$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" do szablonu "%3$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
pl	Nie można podłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" do szablonu "%3$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot load module at: %1$s.
pl	Nie można załadować modułu z: %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
pl	Nie można załadować modułów z: %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
pl	Nie można załadować modułów z: %1$s.

en-us	Cannot log out.
pl	Nie można wylogować.

en-us	Cannot mass update host name.
pl	Nie można masowo zmienić nazwy hosta.

en-us	Cannot mass update visible host name.
pl	Nie można masowo zmienić widocznej nazwy hosta.

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %1$s.
pl	Nie można przekazać zduplikowanych identyfikatorów szablonów dla powiązania: %1$s.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
pl	Nie można wykonać zapytania DELETE na tabeli "%1$s" bez warunku WHERE.

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
pl	nie można wykonać prośby o Scroll API, dane nie mogą być skrócone

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
pl	Nie można wykonać zapytania UPDATE na tabeli "%1$s" bez podania wartości.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
pl	Nie można wykonać zapytania UPDATE na tabeli "%1$s" bez warunku WHERE.

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
pl	Nie można odczytać JSON: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
pl	Nie można odczytać odpowiedzi, sprawdź połączenie z serwerem Zabbix'a "%1$s".

en-us	Cannot read XML: %1$s.
pl	Nie można odczytać XML: %1$s.

en-us	Cannot read YAML: %1$s.
pl	Nie można odczytać YAML: %1$s.

en-us	Cannot remove the tag with name "%1$s" and value "%2$s", defined in a host prototype, from host "%3$s".
pl	Nie można usunąć znacznika o nazwie "%1$s" i wartości "%2$s", zdefiniowanego w prototypie hosta, z hosta "%3$s".

en-us	Cannot rename guest user.
pl	Nie można zmienić nazwy użytkownikowi - gościowi.

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
pl	Nie można zapisać reguły wykrywania bez testów.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
pl	Nie można zapisać widżetu "%1$s".

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
pl	Nie można wydać polecenia, sprawdź połączenie z serwerem Zabbix'a "%1$s".

en-us	Cannot send request
pl	Nie można wysłać zapytania/żądania

en-us	Cannot send request: %1$s.
pl	Nie można wysłać zapytania/żądania:  %1$s.

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
pl	Nie można ustawić "%1$s" dla wykresu "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
pl	Nie można ustawić "%1$s" dla prototypu wykresu "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for item "%2$s".
pl	Nie można ustawić "%1$s" dla pozycji "%2$s".

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
pl	Nie można ustawić pól inwentarza dla wyłączonego inwentarza.

en-us	Cannot set session cookie.
pl	Nie można skonfigurować pliku cookie sesji

en-us	Cannot specify "propagation_rule" parameter without specifying "propagation_value" parameter for service "%1$s".
pl	Nie można ustawić parametru "propagation_rule" bez ustawienia parametru "propagation_value" w usłudze "%1$s".

en-us	Cannot support notification audio for this device.
pl	Urządzenie nie wspiera komunikatu głosowego

en-us	Cannot switch host for interface.
pl	Nie można przełączyć hosta dla interfejsu.

en-us	Cannot test disabled media type.
pl	Nie można przetestować wyłączonego typu nośnika.

en-us	Cannot unblock user
pl	Nie można odblokować użytkownika

en-us	Cannot unblock user
pl	Nie można odblokować użytkowników

en-us	Cannot unblock user
pl	Nie można odblokować użytkowników

en-us	Cannot unlink and clear Web scenarios.
pl	Nie można odłączyć i wyczyścić Scenariuszy sieci www.

en-us	Cannot unlink template
pl	Nie można odłączyć szablonu

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" od hosta "%2$s" z względu na zależność wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" od szablonu "%2$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on host "%4$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" od szablonu "%2$s" z względu na zależność wyzwalacza "%3$s" na hoście "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on template "%4$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" od szablonu "%2$s" z względu na zależność wyzwalacza "%3$s" na szablonie "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" od hosta "%3$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" od hosta "%3$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" od szablonu "%3$s" ze względu na zależność wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
pl	Nie można odłączyć szablonu "%1$s" bez szablonu "%2$s" od szablonu "%3$s" ze względu na wyrażenie wyzwalacza "%4$s".

en-us	Cannot unlink trigger "%1$s", it has items from template that is left linked to host.
pl	Nie można odłączyć wyzwalacza "%1$s", posiada on elementy z szablonu, który pozostaje podłączony do hosta.

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" dla akcji "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" dla wykresu "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" dla prototypu wykresu "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for item "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" dla pozycji "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" w szablonowym wyzwalaczu "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
pl	Nie można zaktualizować "%1$s" w szablonowym prototypie wyzwalacza "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować "%2$s" dla wykrytego hosta "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered item "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować "%2$s" dla wykrytej pozycji "%1$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować "%2$s" dla wykrytego wyzwalacza "%1$s".

en-us	Cannot update action
pl	Nie można zaktualizować akcji

en-us	Cannot update a discovered graph.
pl	Nie można zaktualizować wykrytego wykresu.

en-us	Cannot update a discovered host group "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować wykrytej grupy hostów "%1$s".

en-us	Cannot update API token
pl	Nie można zaktualizować tokena API

en-us	Cannot update a templated graph "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować wykresu pochodzącego z szablonu "%1$s".

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
pl	nie można zaktualizować szablonu scenariusza webowego"%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update authentication
pl	Nie można zaktualizować uwierzytelniania

en-us	Cannot update configuration
pl	Nie można zaktualizować konfiguracji

en-us	Cannot update correlation
pl	Nie można zaktualizować korelacji

en-us	Cannot update dependencies of inherited trigger "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować zależności odziedziczonego wyzwalacza "%1$s".

en-us	Cannot update discovery rule
pl	Nie można zaktualizować reguły wykrywania

en-us	Cannot update event
pl	Nie można zaktualizować zdarzenia

en-us	Cannot update event
pl	Nie można zaktualizować zdarzeń

en-us	Cannot update event
pl	Nie można zaktualizować zdarzeń

en-us	Cannot update graph
pl	Nie można zaktualizować wykresu

en-us	Cannot update graph prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypu wykresu

en-us	Cannot update group
pl	Nie można zaktualizować grupy

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować grup dla wykrytego hosta "%1$s".

en-us	Cannot update host
pl	Nie można zaktualizować hosta

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
pl	Nie można zaktualizować ustawień szyfrowania hosta. Należy określić ustawienia połączeń w obu kierunkach.

en-us	Cannot update host group
pl	Nie można zaktualizować grupy hostów

en-us	Cannot update host prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów hostów

en-us	Cannot update host prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypu hosta

en-us	Cannot update host prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów hostów

en-us	Cannot update hosts
pl	Nie można zaktualizować hostów

en-us	Cannot update icon map
pl	Nie można zaktualizować mapy ikon

en-us	Cannot update image
pl	Nie można zaktualizować obrazu

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować interfejsu na wykrytym hoście "%1$s".

en-us	Cannot update item
pl	Nie można zaktualizować pozycji

en-us	Cannot update item prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypu pozycji

en-us	Cannot update item prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów pozycji

en-us	Cannot update item prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów pozycji

en-us	Cannot update item prototypes
pl	Nie można zaktualizować prototypów elementów

en-us	Cannot update items
pl	Nie można zaktualizować pozycji

en-us	Cannot update macros
pl	Nie można zaktualizować makr

en-us	Cannot update maintenance
pl	Nie można zaktualizować utrzymania

en-us	Cannot update media type
pl	Nie można zaktualizować typu mediów

en-us	Cannot update module: %1$s.
pl	Nie można zaktualizować modułu: %1$s.

en-us	Cannot update network map
pl	Nie można zaktualizować mapy sieci

en-us	cannot update property for templated discovery rule
pl	nie można zaktualizować własności dla zasady wykrywania

en-us	Cannot update proxy
pl	Nie można zaktualizować proxy

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować proxy na wykrytym hoście "%1$s".

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of discovered object
pl	parametr "%1$s" wykrytego obiektu jest tylko do odczytu i nie może zostać zaktualizowany

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of inherited object
pl	parametr "%1$s" odziedziczonego obiektu jest tylko do odczytu i nie może zostać zaktualizowany

en-us	Cannot update readonly user role "%1$s".
pl	Nie można zaktualizować roli użytkownika jest ona tylko do odczytu "%1$s".

en-us	Cannot update regular expression
pl	Nie można zaktualizować wyrażenia regularnego

en-us	Cannot update scheduled report
pl	Nie można zaktualizować raportu okresowego

en-us	Cannot update script
pl	Nie można zaktualizować skryptu

en-us	Cannot update script scope. Script "%1$s" is used in action "%2$s".
pl	Nie można zmienić zakresu skryptu. Skrypt %1$s" jest użyty w akcji %2$s".

en-us	Cannot update service
pl	Nie można zaktualizować usługi

en-us	Cannot update service "%1$s": %2$s.
pl	Nie można zaktualizować usługi "%1$s": %2$s. 

en-us	Cannot update services
pl	Nie można zaktualizować usług

en-us	Cannot update SLA
pl	Nie można zaktualizować SLA

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
pl	Nie można zaktualizować kroku dla szablonowego scenariusza webowego "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update template
pl	Nie można zaktualizować szablonu

en-us	Cannot update template group
pl	Nie można zaktualizować grupy szablonów

en-us	Cannot update templates
pl	Nie można aktualizować szablonów

en-us	Cannot update trigger
pl	Nie można zaktualizować wyzwalacza

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
pl	Nie można zaktualizować wyzwalacza "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów wyzwalaczy

en-us	Cannot update trigger prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypu wyzwalacza

en-us	Cannot update trigger prototype
pl	Nie można zaktualizować prototypów wyzwalaczy

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
pl	Nie można zaktualizować prototypu wyzwalacza "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototypes
pl	Nie można zaktualizować prototypów wyzwalaczy

en-us	Cannot update user
pl	Nie można zaktualizować użytkownika

en-us	Cannot update user group
pl	Nie można zaktualizować grupy użytkowników

en-us	Cannot update user group
pl	Nie można zaktualizować grup użytkowników

en-us	Cannot update user group
pl	Nie można zaktualizować grup użytkowników

en-us	Cannot update user role
pl	Nie można zaktualizować roli użytkownika

en-us	Cannot update web scenario
pl	Nie można zaktualizować scenariusza sieci www

en-us	Case sensitive
pl	Rozróżnianie wielkości liter

en-us	Case-sensitive login
pl	Wielkość liter w loginie ma znaczenie

en-us	Catalan (ca_ES)
pl	Kataloński (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
pl	Wyłapuje wszystkie pułapki SNMP zgodne z wyrażeniem regularnym. Jeżeli nie określono wyrażenia wyłapuje wszystkie pułapki.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
pl	Wyłapuje wszystkie pułapki SNMP, które nie zostały wyłapane przez jakąś pozycję snmptrap[].

en-us	cbrt() - Cube root
pl	cbrt() - Pierwiastek sześcienny

en-us	ceil() - Rounds up to the nearest greater integer
pl	ceil() - Zaokrąglenie w górę, do najbliższej liczby całkowitej

en-us	Center
pl	Środek

en-us	CERT
pl	CERTYFIKAT

en-us	Certificate
pl	Certyfikat

en-us	Change
pl	Zmień

en-us	Change
pl	Zmień

en-us	changecount() - Number of changes between adjacent values, Mode (all - all changes, inc - only increases, dec - only decreases)
pl	changecount() - Liczba zmian pomiędzy kolejnymi wartościami. Tryb (all - wszystkie zmiany, inc - tylko wzrosty, dec - tylko spadki)

en-us	change() - Difference between last and previous value
pl	change() - Różnica pomiędzy ostatnią i poprzednią wartością

en-us	Change indicator
pl	Wskaźnik zmiany

en-us	Change password
pl	Zmień hasło

en-us	Change per second
pl	Zmiana na sekundę

en-us	Change PSK
pl	Zmień PSK

en-us	Change severity
pl	Stopień zmian

en-us	Change type
pl	Zmień typ

en-us	Character
pl	Znak

en-us	Character string included
pl	Zawiera podany ciąg znaków

en-us	Character string not included
pl	Nie zawiera podanego ciągu znaków

en-us	char() - Returns the character which represents the given ASCII code
pl	char() - Zwraca znak, który odpowiada podanemu kodowi ASCII

en-us	Chars
pl	Znaki

en-us	Chassis
pl	Obudowa

en-us	Chassis information. Returns string
pl	Informacje o obudowie. Zwraca ciąg znaków

en-us	Check already exists.
pl	Test już istnieje.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
pl	Proszę sprawdzić część wyrażenia zaczynającą się od "%1$s".

en-us	check expression starting from "%1$s"
pl	sprawdź wyrażenie od "%1$s"

en-us	Check for error in JSON
pl	Sprawdź czy nie ma błędu w JSON

en-us	Check for error in XML
pl	Sprawdź, czy nie ma błędu w XML