en-us	##### Zabbix server and frontend  Zabbix server configuration file draft with parameters to be updated:      ### Option: HistoryStorageURL     # History storage HTTP[S] URL.     #     # Mandatory: no     # Default:     # HistoryStorageURL=      ### Option: HistoryStorageTypes     # Comma separated list of value types to be sent to the history storage.     #     # Mandatory: no     # Default:     # HistoryStorageTypes=uint,dbl,str,log,text  Example parameter values to fill the Zabbix server configuration file with:      HistoryStorageURL=http://test.elasticsearch.lan:9200     HistoryStorageTypes=str,log,text  This configuration forces Zabbix Server to store history values of numeric types in the corresponding database and textual history data in Elasticsearch.  Elasticsearch supports the following item types:      uint,dbl,str,log,text  Supported item type explanation:  |   |   |   | |---|---|---| |**Item value type**|**Database table**|**Elasticsearch type**| |Numeric (unsigned)|history\_uint|uint| |Numeric (float)|history|dbl| |Character|history\_str|str| |Log|history\_log|log| |Text|history\_text|text|  Zabbix frontend configuration file (`conf/zabbix.conf.php`) draft with parameters to be updated:      // Elasticsearch url (can be string if same url is used for all types).     $HISTORY['url']   = [           'uint' => 'http://localhost:9200',           'text' => 'http://localhost:9200'     ];     // Value types stored in Elasticsearch.     $HISTORY['types'] = ['uint', 'text'];  Example parameter values to fill the Zabbix frontend configuration file with:      $HISTORY['url']   = 'http://test.elasticsearch.lan:9200';     $HISTORY['types'] = ['str', 'text', 'log'];  This configuration forces to store `Text`, `Character` and `Log` history values in Elasticsearch.  It is also required to make $HISTORY global in `conf/zabbix.conf.php` to ensure everything is working properly (see `conf/zabbix.conf.php.example` for how to do it):      // Zabbix GUI configuration file.     global $DB, $HISTORY;
pt-br	##### Servidor e frontend Zabbix  Rascunho do arquivo de configuração do servidor Zabbix com parâmetros a serem atualizados:      ### Opção: HistoryStorageURL     # URL de armazenamento de histórico HTTP[S].     #     # Obrigatório: não     # Predefinição:     # HistoryStorageURL=     ### Opção: HistoryStorageTypes     # Lista separada por vírgulas de tipos de valores a serem enviados para o armazenamento de histórico.     #     # Obrigatório: não     # Predefinição:     # HistoryStorageTypes=uint,dbl,str,log,texto  Valores de parâmetro de exemplo para preencher o arquivo de configuração do servidor Zabbix com:      HistoryStorageURL=http://test.elasticsearch.lan:9200     HistoryStorageTypes=str,log,texto  Esta configuração força o Zabbix Server a armazenar valores de histórico de tipos numéricos no banco de dados correspondente e dados de histórico textual em Pesquisa elástica.  O Elasticsearch oferece suporte aos seguintes tipos de itens:      uint,dbl,str,log,texto  Explicação do tipo de item suportado:  | | | | |---|---|---| |**Tipo de valor de item**|**Tabela de banco de dados**|**Tipo de pesquisa elástica**| |Numérico (sem sinal)|história\_uint|uint| |Numérico (flutuante)|histórico|dbl| |Personagem|história\_str|str| |Log|histórico\_log|log| |Texto|história\_texto|texto|  Rascunho do arquivo de configuração de frontend do Zabbix (`conf/zabbix.conf.php`) com parâmetros a serem atualizados:      // URL do Elasticsearch (pode ser string se o mesmo URL for usado para todos os tipos).     $HISTORY['url'] = [           'uint' => 'http://localhost:9200',           'texto' => 'http://localhost:9200'     ];     // Tipos de valor armazenados no Elasticsearch.     $HISTORY['types'] = ['uint', 'text'];  Valores de parâmetro de exemplo para preencher o arquivo de configuração do frontend do Zabbix com:      $HISTORY['url'] = 'http://test.elasticsearch.lan:9200';     $HISTORY['types'] = ['str', 'text', 'log'];  Esta configuração força a armazenar o histórico de `Text`, `Character` e `Log` valores no Elasticsearch.  Também é necessário tornar $HISTORY global em `conf/zabbix.conf.php` para certifique-se de que tudo está funcionando corretamente (consulte `conf/zabbix.conf.php.example` para saber como fazer isso):      // Arquivo de configuração da interface gráfica do Zabbix.     global $DB, $HISTÓRICO;

en-us	Zabbix server or proxy will try to pool requests to a single JMX target together as much as possible (affected by item intervals) and send them to the Java gateway in a single connection for better performance.  It is suggested to have **StartJavaPollers** less than or equal to **START\_POLLERS**, otherwise there might be situations when no threads are available in the Java gateway to service incoming requests; in such a case Java gateway uses ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy, meaning that the main thread will service the incoming request and temporarily  will not accept any new requests.  If you are trying to monitor Wildfly-based Java applications with Zabbix Java gateway, please install the latest jboss-client.jar available on the [Wildfly download page](https://www.wildfly.org/downloads/).
pt-br	O servidor ou proxy do Zabbix tentará agrupar as solicitações de pool para um único alvo JMX o máximo possível (afetado pelos intervalos de itens) e enviará essas solicitações para o Java gateway em uma única conexão para melhorar o desempenho.  É sugerido que  o número de **StartJavaPollers** seja menor ou igual a **START\_POLLERS**. Caso contrário, pode haver situações em que nenhuma thread estará disponível no Java gateway para atender às solicitações recebidas; nesse caso, o Java gateway utiliza ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy, significando que a thread principal atenderá a solicitação recebida e não aceitará novas solicitações temporariamente.   If you are trying to monitor Wildfly-based Java applications with Zabbix Java gateway, please install the latest jboss-client.jar available on the [Wildfly download page](https://www.wildfly.org/downloads/).  Se você estiver tentando monitorar aplicativos Wildfly-based Java com Java gateway do Zabbix, por favor, instale a última versão de jboss-client.jar disponível na página de downloads [Wildfly download page](https://www.wildfly.org/downloads/).

en-us	##### Zabbix server/proxy  See an example of a script running on Zabbix server and the result window below:      sleep 11     df -h  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/administration/script_timeout_3.png)  It is also advised to optimize the script itself (instead of adjusting TrapperTimeout parameter to a corresponding value (in our case, > ‘11’) by modifying the [Zabbix server configuration](/manual/appendix/config/zabbix_server)).
pt-br	##### Servidor/proxy Zabbix  Veja um exemplo de script rodando no servidor Zabbix e o resultado janela abaixo:      dormir 11     df -h  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/administration/script_timeout_3.png)  Também é aconselhável otimizar o próprio script (em vez de ajustar TrapperTimeout para um valor correspondente (no nosso caso, > '11') modificando o [servidor Zabbix configuração](/manual/appendix/config/zabbix_server)).

en-us	#### Zabbix server response  ``` {.javascript} {     "response":"success",     "info":"processed: 1; failed: 0; total: 1; seconds spent: 0.060753" } ```
pt-br	#### Resposta do servidor Zabbix  ``` {.javascript} {     "resposta":"sucesso",     "info":"processado: 1; falhou: 0; total: 1; segundos gastos: 0,060753" } ```

en-us	#### Zabbix server response  ``` {.javascript} {     "response":"success",     "info":"processed: 2; failed: 0; total: 2; seconds spent: 0.060904" } ```
pt-br	#### Resposta do servidor Zabbix  ``` {.javascript} {     "resposta":"sucesso",     "info":"processado: 2; falhou: 0; total: 2; segundos gastos: 0,060904" } ```

en-us	# zabbix\_server  Section: Maintenance Commands (8)\ Updated: 2020-09-04\ [Index](#index) [Return to Main Contents](/manpages)  ------------------------------------------------------------------------  [ ]{#lbAB}
pt-br	# zabbix\_server  Seção: Comandos de Manutenção (8)\ Atualizado: 2020-09-04\ [Índice](#index) [Retornar ao conteúdo principal](/documentation/6.0/pt/manpages)  ------------------------------------------------------------------------  [ ]{#lbAB}

en-us	##### zabbix\_server  **StartPollers**  General rule - keep value of this parameter as low as possible. Every additional instance of zabbix\_server adds known overhead, at the same time, parallelism is increased. Optimal number of instances is achieved when the item queue, on average, contains minimum number of parameters (ideally, 0 at any given moment). This value can be monitored by using internal check zabbix\[queue\].  ::: noteclassic See the ["See also"](#see_also) section at the bottom of this page to find out how to configure optimal count of zabbix processes. :::  **StartHistoryPollers**  This value should be kept as low as possible to avoid unnecessary connections to database. Each history poller requires a connection to the database.  See also: [Server process types](/manual/concepts/server#server_process_types)  **DebugLevel**  Optimal value is 3.  **DBSocket**  MySQL only. It is recommended to use DBSocket for connection to the database. That is the fastest and the most secure way.
pt-br	##### zabbix\_server  **IniciarPollers**  Regra geral - mantenha o valor deste parâmetro o mais baixo possível. Cada instância adicional de zabbix\_server adiciona sobrecarga conhecida, ao mesmo tempo tempo, o paralelismo é aumentado. O número ideal de instâncias é alcançado quando a fila de itens, em média, contém um número mínimo de parâmetros (idealmente, 0 a qualquer momento). Este valor pode ser monitorado usando verificação interna zabbix\[fila\].  ::: noteclassic Consulte a seção ["Veja também"](#see_also) na parte inferior do esta página para descobrir como configurar a contagem ideal de zabbix processos. :::  **StartHistoryPollers**  Este valor deve ser mantido o mais baixo possível para evitar conexões ao banco de dados. Cada sondador de histórico requer uma conexão com o banco de dados.  Veja também: [Processo do servidor tipos](/manual/concepts/server#server_process_types)  **Nível de depuração**  O valor ideal é 3.  **DBSocket**  Somente MySQL. Recomenda-se usar DBSocket para conexão com o base de dados. Essa é a maneira mais rápida e segura.

en-us	# zabbix\_web\_service  Section: Maintenance Commands (8)\ Updated: 2019-01-29\ [Index](#index) [Return to Main Contents](/manpages)  ------------------------------------------------------------------------  [ ]{#lbAB}
pt-br	# zabbix\_web\_service  Seção: Comandos para manutenção(8)\ Atualizado: 2019-01-29\ [Index](#index) [Voltar ao conteúdo principal](/manpages)  ------------------------------------------------------------------------  [ ]{#lbAB}