en-us	%1$s item
ru	%1$s элемент данных

en-us	%1$s item
ru	%1$s элементов данных

en-us	%1$s item
ru	%1$s элемента данных

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
ru	%1$s [Строка: %2$s | Колонка: %3$s]

en-us	%1$s message
ru	%1$s сообщения

en-us	%1$s message
ru	%1$s сообщение

en-us	%1$s message
ru	%1$s сообщений

en-us	%1$s minute
ru	%1$s минуты

en-us	%1$s minute
ru	%1$s минута

en-us	%1$s minute
ru	%1$s минут

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
ru	"%1$s" должно быть пустой строкой или больше чем "%2$s".

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
ru	%1$s из %2$s элемента в состоянии проблемы

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
ru	%1$s из %2$s элементов в состоянии проблемы

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
ru	%1$s из %2$s элементов в состоянии проблемы

en-us	%1$s or %2$s - allows the page to be displayed only in a frame on the same origin as the page itself
ru	%1$s или %2$s - позволяет странице отображаться только во фрейме того же источника, что и сама страница

en-us	%1$s or %2$s - prevents the page from being displayed in a frame, regardless of the site attempting to do so
ru	%1$s или %2$s - запрещает отображение страницы во фрейме, независимо от того какой сайт пытается это сделать

en-us	%1$s.php class must extend %2$s for module located at %3$s.
ru	Класс %1$s.php должен расширять %2$s для модуля расположенного в %3$s.

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
ru	%1$s выбран заранее, используйте кнопки стрелок вверх, вниз и подтвердите выбор

en-us	%1$s problem
ru	%1$s проблемы

en-us	%1$s problem
ru	%1$s проблем

en-us	%1$s problem
ru	%1$s проблема

en-us	%1$s problem in total
ru	всего %1$s проблема

en-us	%1$s problem in total
ru	всего %1$s проблем

en-us	%1$s problem in total
ru	всего %1$s проблемы

en-us	%1$s, read only
ru	%1$s, только чтение

en-us	%1$s retry left
ru	%1$s попытка осталась

en-us	%1$s retry left
ru	%1$s попыток осталось

en-us	%1$s retry left
ru	%1$s попытки осталось

en-us	%1$s second
ru	%1$s секунд

en-us	%1$s second
ru	%1$s секунды

en-us	%1$s second
ru	%1$s секунда

en-us	%1$s, selected
ru	%1$s, выбрано

en-us	%1$s, Severity, %2$s
ru	%1$s, Важность, %2$s

en-us	%1$sth percentile: %2$s
ru	%1$sый процент: %2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
ru	%1$s - вызвано модулем, который расположен в %2$s.

en-us	%1$s unacknowledged problem
ru	%1$s неподтвержденная проблема

en-us	%1$s unacknowledged problem
ru	%1$s неподтвержденных проблем

en-us	%1$s unacknowledged problem
ru	%1$s неподтвержденных проблем

en-us	%1$s (year %2$s)
ru	%1$s (год %2$s)

en-us	24-hour
ru	24-часовой

en-us	24x7
ru	24x7

en-us	30 seconds
ru	30 секунд

en-us	3D view
ru	3D вид

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
ru	Зафиксировано %4$s неуспешных попыток входа в систему. Последняя неуспешная попытка с %1$s в %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
ru	Зафиксирована %4$s неуспешная попытка входа в систему. Последняя неуспешная попытка с %1$s в %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
ru	Зафиксировано %4$s неуспешные попытки входа в систему. Последняя неуспешная попытка с %1$s в %2$s %3$s.

en-us	500 latest values
ru	500 последних значений

en-us	5 minutes
ru	5 минут

en-us	5 seconds
ru	5 секунд

en-us	A
ru	Ср

en-us	a boolean is expected
ru	ожидается логическое

en-us	a boolean value is expected
ru	ожидается логическое значение

en-us	Above value
ru	Выше значения

en-us	abs() - Absolute value
ru	abs() - Абсолютное значение

en-us	Abscissa
ru	Ось абсцисс

en-us	Access denied
ru	Доступ запрещен

en-us	Access denied!
ru	Доступ запрещен!

en-us	Access to actions
ru	Доступ к действиям

en-us	Access to API
ru	Доступ к API

en-us	Access to modules
ru	Доступ к модулям

en-us	Access to services
ru	Доступ к услугам

en-us	Access to UI elements
ru	Доступ к элементам веб-интерфейса

en-us	a character string, integer or floating point value is expected
ru	ожидается строка символов, целое число или число с плавающей точкой

en-us	a character string is expected
ru	ожидается строка символов

en-us	Ack
ru	Подтверждено

en-us	Acknowledge
ru	Подтвердить

en-us	Acknowledged
ru	Подтверждено

en-us	Acknowledged PROBLEM events
ru	Подтвержденные события ПРОБЛЕМА

en-us	Acknowledged RESOLVED events
ru	Подтвержденные РЕШЕННЫЕ события

en-us	Acknowledgement status
ru	Состояние подтверждения

en-us	Acknowledge problems
ru	Подтверждение проблем

en-us	acos() - The arccosine of a value as an angle, expressed in radians
ru	acos() - Арккосинус значения в виде угла, в радианах.

en-us	Action
ru	Действие

en-us	Action
ru	Действие

en-us	Action "%1$s" already exists.
ru	Действие "%1$s" уже существует.

en-us	Action "%2$s" is not available for user role "%1$s".
ru	Действие "%2$s" недоступно для "%1$s" роли пользователей.

en-us	Action added
ru	Действие добавлено

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
ru	Класс действия %1$s должен расширять %2$s класс.

en-us	Action deleted
ru	Действия удалены

en-us	Action deleted
ru	Действия удалены

en-us	Action deleted
ru	Действие удалено

en-us	Action disabled
ru	Действий деактивировано

en-us	Action disabled
ru	Действие деактивировано

en-us	Action disabled
ru	Действия деактивированы

en-us	Action enabled
ru	Действий активировано

en-us	Action enabled
ru	Действия активированы

en-us	Action enabled
ru	Действие активировано

en-us	Action log
ru	Журнал действий

en-us	Action operation
ru	Операция действия

en-us	Actions
ru	Действия

en-us	Actions
ru	Действия

en-us	Action updated
ru	Действие обновлено

en-us	Action with ID "%1$s" is not available.
ru	Действие с ID "%1$s" недоступно.

en-us	Active
ru	Активный

en-us	Active
ru	Активно

en-us	Active checks
ru	Активные проверки

en-us	Active since
ru	Активно с

en-us	Active till
ru	Активно до

en-us	a date in YYYY-MM-DD format is expected
ru	ожидается дата в ГГГГ-ММ-ДД формате

en-us	a date is expected
ru	ожидается дата

en-us	Add
ru	Добавить

en-us	Add a column
ru	Добавьте колонку

en-us	Add a new widget
ru	Добавить новый виджет

en-us	Add child element
ru	Добавить дочерний элемент

en-us	Add child elements
ru	Добавить дочерние элементы

en-us	Add child service
ru	Добавить дочернюю услугу

en-us	Add child services
ru	Добавление дочерних услуг

en-us	Added
ru	Добавлено

en-us	Added, %1$s
ru	Добавлено, %1$s

en-us	Add from host
ru	Добавить с узла сети

en-us	Add from template
ru	Добавить с шаблона

en-us	Add host
ru	Добавить узел сети

en-us	Add host tags
ru	Добавить теги узла сети

en-us	Add host trigger
ru	Добавить триггер узла сети

en-us	Add item
ru	Добавить элемент

en-us	Additional rule
ru	Дополнительное правило

en-us	Additional rules
ru	Дополнительные правила

en-us	Add (message type limit reached)
ru	Добавить (достигнуто максимальное количество типов сообщений)

en-us	Add missing
ru	Добавить отсутствующее

en-us	Add multiple maps
ru	Добавить несколько карт

en-us	Add new data set
ru	Новый набор данных

en-us	Add new interface
ru	Добавить новый интерфейс

en-us	Add new override
ru	Добавить новое замещение

en-us	ADD OVERRIDE
ru	ДОБАВЛЕНИЕ ЗАМЕЩЕНИЯ

en-us	Add page
ru	Добавить страницу

en-us	Add parent services
ru	Добавление родительских услуг

en-us	Add problem comments
ru	Добавление комментариев к проблемам

en-us	Add prototype
ru	Добавить прототип

en-us	Address
ru	Адрес

en-us	Address for active agents
ru	Адрес для активных агентов

en-us	Add scheduled report
ru	Добавить регулярный отчет

en-us	Add services
ru	Добавить услуги

en-us	Add submaps
ru	Добавить подкарты

en-us	Add to favorites
ru	Добавить в избранное

en-us	Add to host group
ru	Добавить в группу узлов сети

en-us	Add to host groups
ru	Добавить в группы узлов сети

en-us	Add user
ru	Добавить пользователя

en-us	Add user group
ru	Добавить группу пользователей

en-us	Add widget
ru	Добавить виджет

en-us	a digit
ru	цифру

en-us	Admin
ru	Администратор

en-us	Administration
ru	Администрирование

en-us	a DNS name is expected
ru	ожидается DNS имя

en-us	Advanced configuration
ru	Расширенная настройка

en-us	Advanced labels
ru	Расширенные подписи

en-us	Advanced options
ru	Расширенные опции

en-us	affects only filtered data
ru	влияет только на отфильтрованные данные

en-us	a floating point value is expected
ru	ожидается значение с плавающей точкой

en-us	After
ru	После

en-us	After this change, users who have already enrolled in this MFA method will have to complete the enrollment process again because TOTP secrets will be reset.
ru	После этого изменения пользователям, которые уже зарегистрировались в этом MFA методе, потребуется заново завершить процесс регистрации, поскольку TOTP секреты будут сброшены.

en-us	After value
ru	После значения

en-us	Age
ru	Возраст

en-us	Age less than
ru	Возраст менее чем

en-us	agent
ru	агент

en-us	Agent
ru	Агент

en-us	Agent (active)
ru	Агент (активный)

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
ru	Проверка доступности агента. Ничего не возвращает - недоступен; 1 - доступен

en-us	Agent encryption
ru	Шифрование агента

en-us	Agent host metadata. Returns string
ru	Метаданные узла сети агента. Возвращает строку

en-us	Agent host name. Returns string
ru	Имя хоста агента. Возвращает строку

en-us	Agent interfaces
ru	Интерфейсы агента

en-us	Agent (passive)
ru	Агент (пассивный)

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
ru	Проверка разновидности агента. Возвращает 1 - для Zabbix агента; 2 - для Zabbix агента 2

en-us	Aggregate
ru	Агрегация

en-us	Aggregate functions
ru	Функции агрегации

en-us	Aggregates each item in the data set.
ru	Агрегирование каждого элемента данных в наборе данных.

en-us	Aggregates the whole data set.
ru	Агрегирование всего набора данных.

en-us	Aggregation function
ru	Функция агрегации

en-us	Aggregation interval
ru	Интервал агрегации

en-us	a hexadecimal color code (6 symbols) is expected
ru	ожидается шестнадцатеричный код цвета (6 символов)

en-us	ALARM CLOCK
ru	БУДИЛЬНИК

en-us	Alert message
ru	Сообщение оповещения

en-us	Alerts
ru	Оповещения

en-us	Algorithm
ru	Алгоритм

en-us	Alias
ru	Псевдоним

en-us	Align map elements
ru	Выровнять элементы карты

en-us	all
ru	все

en-us	All
ru	Все

en-us	All dashboards
ru	Все панели

en-us	All graphs
ru	Все графики

en-us	All groups
ru	Все группы

en-us	All hosts
ru	Все узлы сети

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
ru	У всех ссылок должны быть указаны "Имя" и "URL"

en-us	All maps
ru	Все карты сети

en-us	all media
ru	все способы оповещения

en-us	allowed count of dependency levels would be exceeded
ru	превышено разрешенное количество уровней зависимости

en-us	allowed count of dependent items would be exceeded
ru	превышено разрешенное количество зависимых элементов данных

en-us	Allowed hosts
ru	Разрешенные хосты

en-us	Allowed methods
ru	Разрешенные методы

en-us	Allow list
ru	Список разрешений

en-us	Allow manual close
ru	Разрешить закрывать вручную

en-us	allow redirect
ru	разрешить перенаправление

en-us	Allow redirect
ru	Разрешить перенаправление

en-us	All problems
ru	Все проблемы

en-us	All problems if tag values match
ru	Все проблемы если значения тегов совпадают

en-us	All services
ru	Все услуги

en-us	All tags
ru	Все теги

en-us	All templates
ru	Все шаблоны

en-us	a low-level discovery macro is expected
ru	ожидается макрос низкоуровневого обнаружения

en-us	Also used as legend label for aggregated data sets.
ru	Также используется как подпись к легенде для агрегированых наборов данных. 

en-us	Alternatively, you can install it manually:
ru	В качестве альтернативы, вы можете установить его вручную:

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Объем гостевой физической памяти выгруженной в файл подкачки, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Объем используемой физической памяти хоста на резервное копирование страниц физической памяти гостя, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	Analog
ru	Аналоговые

en-us	an array is expected
ru	ожидается массив

en-us	an array or a character string is expected
ru	ожидается массив или строка символов

en-us	an array or object is expected
ru	ожидается массив или объект

en-us	and
ru	и

en-us	And
ru	И

en-us	And/Or
ru	И/ИЛИ

en-us	an email address is expected
ru	ожидается email адрес

en-us	an empty string is expected
ru	ожидается пустая строка

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
ru	ожидается четное количество шестнадцатеричных символов

en-us	an explicit time is expected
ru	ожидается время указанное явно

en-us	Angle
ru	Угол

en-us	an identifier is not defined in the formula
ru	идентификатор не задан в формуле

en-us	an integer is expected
ru	ожидается целое число

en-us	an IP address is expected
ru	ожидается IP адрес

en-us	an IP or DNS is expected
ru	ожидается IP или DNS

en-us	an item ID is expected
ru	ожидается ID элемента данных

en-us	an item/item prototype ID is expected
ru	ожидается ID элемента данных / прототипа элементов данных

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
ru	Прототип элементов данных с ключом "%1$s" уже существует у узла сети "%2$s".

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
ru	Прототип элементов данных с ключом "%1$s" уже существует у шаблона "%2$s".

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
ru	Элемент данных с ключом "%1$s" уже существует у узла сети "%2$s".

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
ru	Элемент данных с ключом "%1$s" уже существует у шаблона "%2$s".

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
ru	LLD правило с ключом "%1$s" уже существует у узла сети "%2$s".

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
ru	LLD правило с ключом "%1$s" уже существует у шаблона "%2$s".

en-us	Annually
ru	Ежегодно

en-us	Another widget is used as data source.
ru	Источником данных используется другой виджет.

en-us	a number is expected
ru	ожидается число

en-us	a number is too large
ru	число слишком большое

en-us	a numeric value is expected
ru	ожидается цифровое значение

en-us	an unsigned integer is expected
ru	ожидается целое положительное число

en-us	an uppercase and a lowercase Latin letter
ru	латинскую букву в нижнем и верхнем регистрах

en-us	Any
ru	Любое

en-us	Any changes made in the current form will be lost.
ru	Любые изменения, внесенные в данную форму, будут потеряны.

en-us	Any character string included
ru	Любая строка символов включена

en-us	any error
ru	любая ошибка

en-us	Any existing host entities not present in the import file will be deleted. Click OK to proceed.
ru	Любые существующие объекты узлов сети, отсутствующие в файле импорта будут удалены. Нажмите ОК, чтобы продолжить.

en-us	Any existing template entities not present in the import file will be deleted. Click OK to proceed.
ru	Любые существующие объекты шаблонов, отсутствующие в файле импорта будут удалены. Нажмите ОК, чтобы продолжить.

en-us	API access
ru	Доступ к API

en-us	API hostname
ru	Имя API хоста

en-us	API methods
ru	API методы

en-us	API token
ru	API токен

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
ru	API токен "%1$s" уже существует у userid "%2$s".

en-us	API token added
ru	API токен добавлен

en-us	API token deleted
ru	API токенов удалено

en-us	API token deleted
ru	API токен удален

en-us	API token deleted
ru	API токены удалены

en-us	API token disabled
ru	API токен деактивирован

en-us	API token disabled
ru	API токенов деактивировано

en-us	API token disabled
ru	API токена деактивированы

en-us	API token enabled
ru	API токен активирован

en-us	API token enabled
ru	API токенов активировано

en-us	API token enabled
ru	API токена активированы

en-us	API token expired.
ru	Срок API токена истёк.

en-us	API tokens
ru	API токены

en-us	API token updated
ru	API токен обновлен

en-us	Application error.
ru	Ошибка приложения.

en-us	Apply
ru	Применить

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
ru	Применить права доступа и фильтры тегов ко всем подгруппам

en-us	Apply permissions to all subgroups
ru	Применить разрешения ко всем подгруппам

en-us	Approaching
ru	Близится

en-us	Approximation
ru	Аппроксимация

en-us	Apr
ru	Апр.

en-us	April
ru	Апрель

en-us	Arc background
ru	Фон дуги

en-us	Arc size
ru	Размер дуги

en-us	Area size
ru	Размер области

en-us	Area type
ru	Тип области

en-us	a relative time is expected
ru	ожидается относительное время

en-us	Are you sure you want to delete?
ru	Вы уверены, что хотите удалить?

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
ru	Вы уверены, что хотите удалить этот фильтр?

en-us	Are you sure you want to perform this action?
ru	Вы уверены, что хотите выполнить это действие?

en-us	Arithmetic
ru	Арифметические

en-us	as Blue
ru	синим

en-us	ascending
ru	по возрастанию

en-us	ascii() - Returns the ASCII code of the leftmost character of the value
ru	ascii() - Возвращает ASCII самого левого символа значения

en-us	as Green
ru	зеленым

en-us	asin() - The arcsine of a value as an angle, expressed in radians
ru	asin() - Арксинус значения в виде угла, в радианах.

en-us	As is
ru	Как есть

en-us	a special character
ru	спецсимвол

en-us	As plain text
ru	Как простой текст

en-us	as Red
ru	красным

en-us	Assertions
ru	Декларации

en-us	Asset tag
ru	Этикетка владельца

en-us	Assigned proxy
ru	Назначенный прокси

en-us	a string, number or null value is expected
ru	ожидается строка, число или отсутствие значения

en-us	a string of space-separated hostnames; adding %1$s to the list allows the page to be displayed in a frame on the same origin as the page itself
ru	строка имен хостов, разделенных пробелами; добавление %1$s в список разрешит отображение страницы во фрейме того же источника, что и сама страница

en-us	At %1$s %2$s of every %3$s week
ru	В %1$s %2$s каждые %3$s недели

en-us	At %1$s %2$s of every %3$s week
ru	В %1$s %2$s каждую %3$s неделю

en-us	At %1$s %2$s of every %3$s week
ru	В %1$s %2$s каждые %3$s недель

en-us	At %1$s every %2$s day
ru	В %1$s каждый %2$s день

en-us	At %1$s every %2$s day
ru	В %1$s каждые %2$s дней

en-us	At %1$s every %2$s day
ru	В %1$s каждые %2$s дня

en-us	At %1$s on %2$s %3$s of every %4$s
ru	В %1$s в %2$s %3$s каждый %4$s

en-us	At %1$s on day %2$s of every %3$s
ru	В %1$s на %2$s каждый %3$s

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (value) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
ru	atan2() - Арктангенс координат ординаты (значение) и абсциссы, заданный углом, в радианах

en-us	atan() - The arctangent of a value as an angle, expressed in radians
ru	atan() - Арктангенс значения в виде угла, в радианах

en-us	a template ID is expected
ru	ожидается ID шаблона

en-us	At (hour:minute)
ru	В (час:минута)

en-us	a time is expected
ru	ожидается время

en-us	a time period is expected
ru	ожидается период времени

en-us	a time range is expected
ru	ожидался период времени

en-us	a timestamp is too large
ru	штамп времени слишком большой

en-us	a time unit is expected
ru	ожидается единица времени

en-us	At least one action is mandatory.
ru	По крайней мере одно действие обязательно.

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
ru	Должен существовать, по крайней мере, один активный пользователь с ролью "%1$s".

en-us	at least one day of the week must be selected
ru	необходимо выбрать по крайней мере один день недели

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
ru	Должен быть указан хотя бы один день недели или день месяца.

en-us	At least one host group or host must be selected.
ru	Должна быть выбрана по крайней мере одна группа узлов сети или узел сети.

en-us	At least one LDAP server must exist.
ru	Должен быть указан хотя бы один сервер LDAP.

en-us	At least one MFA method must exist.
ru	Должен существовать по крайней мере MFA метод.

en-us	At least one of MySQL or PostgreSQL should be supported.
ru	Должна поддерживаться по крайней мере одна база данных: MySQL или PostgreSQL.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
ru	Должна поддерживаться по крайней мере одна база данных из MySQL, PostgreSQL или Oracle.

en-us	At least one operation must be selected.
ru	Должна быть выбрана по крайней мере одна операция.

en-us	At least one operation must exist.
ru	Должна существовать по крайней мере одна операция.

en-us	at least one option must be selected
ru	необходимо выбрать по крайней мере одну опцию

en-us	at least one override option must be specified
ru	должна быть указана по крайней мере одна опция перезаписи

en-us	At least one parameter "%1$s" or "%2$s" must be enabled.
ru	Как минимум один параметр должен быть включён "%1$s" или "%2$s".

en-us	At least one parameter must be enabled.
ru	Должен быть включкен как минимум один параметр.

en-us	At least one UI element must be checked.
ru	Необходимо выбрать по крайней мере один элемент интерфейса пользователей.

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
ru	По крайней мере один UI элемент должен быть включен для роли пользователей "%1$s".

en-us	At least one update operation or message is mandatory
ru	По крайней мере одна операция обновления или сообщение обязательно

en-us	At least one update operation or message must exist.
ru	Должна существовать по крайней мере одна операция обновления или сообщение.

en-us	At least one user or user group must be selected.
ru	Должен быть выбран по крайней мере один пользователь или группа пользователей.

en-us	At least one user or user group must be specified.
ru	Необходимо указать по крайней мере одного пользователя или группу пользователей.

en-us	Attempt interval
ru	Интервал между попытками

en-us	Attempts
ru	Попыток

en-us	Attribute
ru	Атрибут

en-us	Attribution text
ru	Текст авторства

en-us	Audit log
ru	Журнал аудита

en-us	Audit settings
ru	Настройки аудита

en-us	Aug
ru	Авг

en-us	August
ru	Август

en-us	Authentication
ru	Аутентификация

en-us	Authentication algorithm
ru	Алгоритм аутентификации

en-us	Authentication failed: %1$s.
ru	Ошибка при аутентификации: %1$s.

en-us	Authentication method
ru	Метод аутентификации

en-us	Authentication passphrase
ru	Пароль аутентификации

en-us	Authentication protocol
ru	Протокол аутентификации

en-us	Authentication settings updated
ru	Настройки аутентификации обновлены

en-us	AuthN requests
ru	Запросы AuthN

en-us	Author
ru	Автор

en-us	Authorization
ru	Авторизация

en-us	Auth token
ru	Токен аутентификации

en-us	Auto
ru	Авто

en-us	Auto
ru	Автоматически

en-us	Auto-login
ru	Авто-вход

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
ru	Опции авто-вход и авто-выход нельзя активировать вместе.

en-us	Auto-logout
ru	Авто-выход

en-us	Automatic
ru	Автоматически

en-us	Automatic icon mapping
ru	Автоматическое соответствие иконок

en-us	Automatic icon selection
ru	Автоматический выбор иконки

en-us	Autoregistration
ru	Авторегистрация

en-us	Autoregistration actions
ru	Действия авторегистрации

en-us	Autoregistration data storage period
ru	Период хранения данных авторегистрации

en-us	Availability
ru	Доступность

en-us	Availability report
ru	Отчет о доступности

en-us	Availability report graph
ru	График отчета о доступности

en-us	Available
ru	Доступен

en-us	Available
ru	Доступно

en-us	Average
ru	Средняя

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
ru	Среднее количество ожидающих запросов чтения к виртуальному диску в течении интервала опроса, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "экземпляр" - экземпляр дискового устройства

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
ru	Среднее количество ожидающих запросов записи на виртуальный диск в течении интервала опроса, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "экземпляр" - экземпляр дискового устройства

en-us	avg
ru	сред

en-us	avg() - Average value of a period T
ru	avg() - Среднее значение за период Т

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
ru	Избегать легко угадываемых паролей

en-us	Awaiting data
ru	Ожидание данных

en-us	Axes
ru	Оси

en-us	Back
ru	Назад

en-us	Background
ru	Фон

en-us	Background color
ru	Цвет фона

en-us	Background image
ru	Фоновое изображение

en-us	Bar
ru	Столбцы

en-us	Base color
ru	Основной цвет

en-us	Base DN
ru	База для поиска (Base DN)

en-us	baselinedev() - Returns the number of deviations between data periods in seasons and the last data period
ru	baselinedev() - Возвращает количество отклонения между периодами времени в сезонах и последним периодом данных

en-us	baselinewma() - Calculates baseline by averaging data periods in seasons
ru	baselinewma() - Вычисление базиса путем усреднения данных периодов в сезонах

en-us	Basic
ru	Простая

en-us	Bearer
ru	Bearer

en-us	Bearer token
ru	Токен на предъявителя

en-us	Before value
ru	До значения

en-us	Below value
ru	Ниже значения

en-us	between() - Checks if a value belongs to the given range (1 - in range, 0 - otherwise)
ru	between() - Проверка, входит ли значение в заданный диапазон (1 - в диапазоне, 0 - в противном случае)

en-us	Binary
ru	Бинарный

en-us	Binary item "%1$s" cannot be used in trigger
ru	Бинарный элементы данных "%1$s" нельзя использовать в триггере

en-us	binary value
ru	бинарное значение

en-us	Bind DN
ru	Имя для подключения (Bind DN)

en-us	Bind password
ru	Пароль подключения (Bind password)

en-us	bitand() - Bitwise AND
ru	band() - Побитовое И

en-us	bitlength() - Returns the length in bits
ru	bitlength() - Возвращает длину в битах

en-us	bitlshift() - Bitwise shift left
ru	bitlshift() - Битовый сдвиг слева

en-us	bitnot() - Bitwise NOT
ru	bitnot() - Побитовое НЕ

en-us	bitor() - Bitwise OR
ru	bitor() - Побитовое ИЛИ

en-us	bitrshift() - Bitwise shift right
ru	bitrshift() - Битовый сдвиг справа

en-us	Bits to shift
ru	Битов для сдвига

en-us	Bitwise functions
ru	Битовые функции

en-us	bitxor() - Bitwise exclusive OR
ru	bitxor() - Битовое исключающее ИЛИ

en-us	blinking
ru	мигание

en-us	Blocked
ru	Заблокирован

en-us	Blue
ru	Голубая

en-us	Body
ru	Тело

en-us	Body and headers
ru	Тело и заголовки

en-us	Bold
ru	Жирный

en-us	Bold line
ru	Жирная линия

en-us	Boolean to decimal
ru	Логический в десятичный

en-us	Border
ru	Рамка

en-us	Border color
ru	Цвет рамки

en-us	Border type
ru	Тип рамки

en-us	Border width
ru	Ширина рамки

en-us	Both passwords must be equal.
ru	Оба пароля должны совпадать.

en-us	both username and password should be either present or empty
ru	как имя пользователя, так и пароль должны присутствовать или быть пустыми

en-us	both vendor_name and vendor_version should be either present or empty
ru	как vendor_name, так и vendor_version должны присутствовать или быть пустыми

en-us	Bottom
ru	По нижнему краю

en-us	Bottom N
ru	Последние N

en-us	Bring forward
ru	Переместить вперёд

en-us	Bring to front
ru	На передний план

en-us	Browser
ru	Браузер

en-us	Bulgarian (bg_BG)
ru	Болгарский (bg_BG)

en-us	By host
ru	По узлу сети

en-us	By me
ru	Мною

en-us	bytelength() - Returns the length in bytes
ru	bytelength() - Возвращает длину в байтах

en-us	By trigger template
ru	По шаблону триггера

en-us	calculated
ru	вычисляемое

en-us	Calculated
ru	Вычисляемое

en-us	Calendar
ru	Календарь

en-us	Callback
ru	Callback

en-us	can be used to add "@2x" to the URL to load retina tiles.
ru	можно использовать для добавления "@2x" в URL для загрузки retina плитки.

en-us	Cancel
ru	Отмена

en-us	Cannot add action
ru	Не удалось добавить действие

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
ru	Не удалось добавить не числовой элемент данных "%1$s" на график "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
ru	Не удалось добавить не числовой элемент данных "%1$s" к прототипу графика "%2$s".

en-us	Cannot add API token
ru	Не удалось добавить API токен

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
ru	Не удалось добавить страницу панели: уже добавлено максимальное количество %1$d страниц панелей

en-us	Cannot add discovery rule
ru	Не удалось добавить правило обнаружения

en-us	Cannot add graph
ru	Не удалось добавить график

en-us	Cannot add graph prototype
ru	Не удалось добавить прототип графика

en-us	Cannot add host
ru	Не удалось добавить узел сети

en-us	Cannot add host group
ru	Не удалось добавить группу узлов сети

en-us	Cannot add host prototype
ru	Не удалось добавить прототип узлов сети

en-us	Cannot add image
ru	Не удалось добавить изображение

en-us	Cannot add item
ru	Не удалось добавить элемент данных

en-us	Cannot add item prototype
ru	Не удалось добавить прототип элементов данных

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
ru	Не удалось добавить элемент карты на карту "%1$s" по причине цикличности.

en-us	Cannot add media type
ru	Не удалось добавить способ оповещения

en-us	Cannot add module: %1$s.
ru	Не удалось добавить модули: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
ru	Не удалось добавить модули: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
ru	Не удалось добавить модуль: %1$s.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
ru	Невозможно добавить более одного элемента данных с типом "Суммарный график" в график "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
ru	Невозможно добавить более одного элемента данных с типом "Суммарный график" к прототипу графика "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Total" to the chart.
ru	Невозможно добавить к диаграмме более одного элемента данных с типом "Итого".

en-us	Cannot add network map
ru	Не удалось добавить карту сети

en-us	Cannot add proxy
ru	Не удалось добавить прокси

en-us	Cannot add proxy group
ru	Не удалось добавить группу прокси

en-us	Cannot add regular expression
ru	Не удалось добавить регулярное выражение

en-us	Cannot add scheduled report
ru	Не удалось добавить регулярный отчет

en-us	Cannot add script
ru	Не удалось добавить скрипт

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
ru	Не удалось добавить подкарты. Достигнута максимальная глубина.

en-us	Cannot add template
ru	Не удалось добавить шаблон

en-us	Cannot add template group
ru	Не удалось добавить группу шаблонов

en-us	Cannot add trigger
ru	Не удалось добавить триггер

en-us	Cannot add trigger prototype
ru	Не удалось добавить прототипа триггеров

en-us	Cannot add user
ru	Не удалось добавить пользователя

en-us	Cannot add user group
ru	Не удалось добавить группу пользователей

en-us	Cannot add web scenario
ru	Не удалось добавить веб-сценарий

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
ru	Не удалось добавить виджет: не хватает свободного места на ПАНЕЛИ.

en-us	Cannot add widget: no widgets available.
ru	Не удалось добавить виджет: доступные виджеты отсутствуют.

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of host "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
ru	Не удалось назначить поле инвентарных данных "%1$s" элементу данных с ключом "%2$s" узла сети "%3$s", так как это поле уже заполняется элементом данных с ключом "%4$s".

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of template "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
ru	Не удалось назначить поле инвентарных данных "%1$s" элементу данных с ключом "%2$s" шаблона "%3$s", так как это поле уже заполняется элементом данных с ключом "%4$s".

en-us	cannot be an item ID from another host or template
ru	не может быть ID элемента данных с другого узла сети или шаблона

en-us	cannot be an item/item prototype ID from another host or template
ru	не может быть ID элемента данных / прототипа элементов данных с другого узла сети или шаблона

en-us	cannot be an item prototype ID from another LLD rule
ru	не может быть ID прототипа элементов данных с другого LLD правила

en-us	cannot be a value map ID from another host or template
ru	не может быть ID соответствия значений с другого узла сети или шаблона

en-us	cannot be changed
ru	нельзя изменить

en-us	cannot be empty
ru	не может быть пустым

en-us	cannot be equal to zero without custom intervals
ru	не может быть равно нулю без наличия пользовательских интервалов

en-us	cannot be greater than or equal to the value of field "%1$s"
ru	не может быть больше или равно значению поля "%1$s"

en-us	cannot be greater than or equal to the value of parameter "%1$s"
ru	не может быть больше или равно значению параметра "%1$s"

en-us	cannot be less than or equal to the value of parameter "%1$s"
ru	не может быть меньше или равно значению параметра "%1$s"

en-us	Cannot be removed
ru	Не удалось удалить

en-us	cannot be specified the value of parameter "%1$s"
ru	невозможно указать значение параметра "%1$s"

en-us	cannot be the host interface ID from another host
ru	не может быть ID интерфейса узла сети с другого узла сети

en-us	cannot be unlinked
ru	не удалось отсоединить

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
ru	Не удалось привязать анонимно к LDAP серверу.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
ru	Не удалось привязать к LDAP серверу.

en-us	Cannot build expression tree: %1$s.
ru	Не удалось построить дерево выражения: %1$s.

en-us	Cannot change the user type of own role.
ru	Не удалось изменить тип пользователя своей роли.

en-us	Cannot clear history and trends
ru	Не удалось очистить историю и тренды

en-us	Cannot clone graph prototypes.
ru	Не удалось клонировать прототипы графиков.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
ru	Не удалось клонировать прототипы триггеров.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
ru	Не удалось закрыть проблему: %1$s.

en-us	Cannot connect to LDAP server.
ru	Не удалось подключиться к LDAP серверу.

en-us	Cannot connect to the database.
ru	Не возможно подключиться к базе данных.

en-us	Cannot convert POST data:
ru	Не удалось выполнить конвертацию POST данных:

en-us	Cannot copy graph
ru	Не удалось скопировать график

en-us	Cannot copy graph
ru	Не удалось скопировать графики

en-us	Cannot copy graph
ru	Не удалось скопировать графики

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because it has items from the multiple hosts.
ru	Невозможно скопировать график "%1$s", так как он содержит элементы данных нескольких узлов сети.

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the host "%3$s".
ru	Невозможно скопировать график "%1$s", так как узел сети "%3$s" не содержит элемент данных с ключом "%2$s".

en-us	Cannot copy graph "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the template "%3$s".
ru	Невозможно скопировать график "%1$s", так как шаблон "%3$s" не содержит элемент данных с ключом "%2$s".

en-us	Cannot copy graph prototype "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the host "%3$s".
ru	Невозможно скопировать прототип графика "%1$s", так как узел сети "%3$s" не содержит элемент данных с ключом "%2$s".

en-us	Cannot copy graph prototype "%1$s", because the item with key "%2$s" does not exist on the template "%3$s".
ru	Невозможно скопировать прототип графика "%1$s", так как шаблон "%3$s" не содержит элемент данных с ключом "%2$s".

en-us	Cannot copy item
ru	Не удалось скопировать элемент данных

en-us	Cannot copy item
ru	Не удалось скопировать элементы данных

en-us	Cannot copy item
ru	Не удалось скопировать элементы данных

en-us	Cannot copy item prototype with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
ru	Невозможно скопировать прототип элементов данных с ключом "%1$s" без его основного элемента данных с ключом "%2$s".

en-us	Cannot copy item with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
ru	Невозможно скопировать элемент данных с ключом "%1$s" без его основного элемента данных с ключом "%2$s".

en-us	Cannot copy trigger
ru	Не удалось скопировать триггеры

en-us	Cannot copy trigger
ru	Не удалось скопировать триггеры

en-us	Cannot copy trigger
ru	Не удалось скопировать триггер

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple hosts in the expression.
ru	Не удалось скопировать триггер "%1$s", потому что он содержит несколько узлов сети в выражении.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple templates in the expression.
ru	Невозможно скопировать триггер "%1$s", так как в выражении содержится несколько шаблонов.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s" without the trigger "%2$s", on which it depends, to the host "%3$s".
ru	Невозможно скопировать на узел сети "%3$s" триггер "%1$s" без триггера "%2$s", от которого он зависит.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s" without the trigger "%2$s", on which it depends, to the template "%3$s".
ru	Невозможно скопировать на шаблон "%3$s" триггер "%1$s" без триггера "%2$s", от которого он зависит.

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
ru	Не удалось создать прототип узлов сети у обнаруженного узла сети "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
ru	Не удалось создать другое подключение к базе данных.

en-us	Cannot create connector
ru	Не удалось создать коннектор

en-us	Cannot create discovery rule
ru	Не удалось создать правило обнаружения

en-us	Cannot create event correlation
ru	Не удалось создать корреляцию событий

en-us	Cannot create icon map
ru	Не удалось создать соответствие иконок

en-us	Cannot create maintenance period
ru	Не удалось создать период обслуживания

en-us	Cannot create request
ru	Не удалось создать запрос

en-us	Cannot create scheduled report
ru	Не удалось создать регулярный отчет

en-us	Cannot create service
ru	Не удалось создать сервис

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
ru	Не удалось создать услугу "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot create SLA
ru	Не удалось создать SLA

en-us	Cannot create the configuration file.
ru	Не возможно создать конфигурационный файл.

en-us	Cannot create user role
ru	Не удалось создать роль пользователя

en-us	Cannot create web scenario step
ru	Не удалось создать шаг веб-сценария

en-us	Cannot delete action
ru	Не удалось удалить действия

en-us	Cannot delete action
ru	Не удалось удалить действия

en-us	Cannot delete action
ru	Не удалось удалить действие

en-us	Cannot delete API token
ru	Не удалось удалить API токен

en-us	Cannot delete API token
ru	Не удалось удалить API токены

en-us	Cannot delete API token
ru	Не удалось удалить API токены

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
ru	Не удалось удалить назначенную роль пользователей "%1$s".

en-us	Cannot delete connector
ru	Не удалось удалить коннекторы

en-us	Cannot delete connector
ru	Не удалось удалить коннектор

en-us	Cannot delete connector
ru	Не удалось удалить коннекторы

en-us	Cannot delete dashboard
ru	Не удалось удалить панель

en-us	Cannot delete dashboard
ru	Не удалось удалить панели

en-us	Cannot delete dashboard
ru	Не удалось удалить панели

en-us	Cannot delete default MFA method.
ru	Невозможно удалить MFA метод по умолчанию.

en-us	Cannot delete default user directory.
ru	Не получилось удалить каталог пользователя по умолчанию.

en-us	Cannot delete discovery rule
ru	Не удалось удалить правило обнаружения

en-us	Cannot delete discovery rule
ru	Не удалось удалить правила обнаружения

en-us	Cannot delete discovery rule
ru	Не удалось удалить правила обнаружения

en-us	Cannot delete event correlation
ru	Не удалось удалить корреляции событий

en-us	Cannot delete event correlation
ru	Не удалось удалить корреляцию событий

en-us	Cannot delete event correlation
ru	Не удалось удалить корреляции событий

en-us	Cannot delete graph
ru	Не удалось удалить графики

en-us	Cannot delete graph
ru	Не удалось удалить графики

en-us	Cannot delete graph
ru	Не удалось удалить график

en-us	Cannot delete graph prototype
ru	Не удалось удалить прототип графика

en-us	Cannot delete graph prototype
ru	Не удалось удалить прототипы графиков

en-us	Cannot delete graph prototype
ru	Не удалось удалить прототипы графиков

en-us	Cannot delete host
ru	Не удалось удалить узел сети

en-us	Cannot delete host
ru	Не удалось удалить узелы сети

en-us	Cannot delete host
ru	Не удалось удалить узелы сети

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить узлы сети %1$s, так как обслуживание "%2$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить узел сети %1$s, так как обслуживание "%2$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить узлы сети %1$s, так как обслуживание "%2$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host group
ru	Не удалось удалить групп узлов сети

en-us	Cannot delete host group
ru	Не удалось удалить группы узлов сети

en-us	Cannot delete host group
ru	Не удалось удалить группу узлов сети

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить группу узлов сети %1$s, так как обслуживание "%2$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить группы узлов сети %1$s, так как обслуживание "%2$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить группы узлов сети %1$s, так как обслуживание "%2$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host groups
ru	Не удалось удалить группы узлов сети

en-us	Cannot delete host prototype
ru	Не удалось удалить прототипов узлов сети

en-us	Cannot delete host prototype
ru	Не удалось удалить прототипа узлов сети

en-us	Cannot delete host prototype
ru	Не удалось удалить прототип узлов сети

en-us	Cannot delete host prototypes
ru	Не удалось удалить прототипы узлов сети

en-us	Cannot delete icon map
ru	Не удалось удалить соответствие иконок

en-us	Cannot delete image
ru	Не удалось удалить изображение

en-us	cannot delete inherited item
ru	невозможно удалить унаследованный элемент данных

en-us	cannot delete inherited item prototype
ru	невозможно удалить унаследованный прототип элементов данных

en-us	cannot delete inherited LLD rule
ru	невозможно удалить унаследованное правило низкоуровневого обнаружения

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
ru	Не удалось удалить интерфейс у обнаруженного узла сети "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
ru	Не удалось удалить инвентарные данные.

en-us	Cannot delete item
ru	Не удалось удалить элемент данных

en-us	Cannot delete item
ru	Не удалось удалить элементы данных

en-us	Cannot delete item
ru	Не удалось удалить элементы данных

en-us	Cannot delete item prototype
ru	Не удалось удалить прототип элементов данных

en-us	Cannot delete item prototype
ru	Не удалось удалить прототипы элементов данных

en-us	Cannot delete item prototype
ru	Не удалось удалить прототипы элементов данных

en-us	Cannot delete maintenance period
ru	Не удалось удалить периоды обслуживания

en-us	Cannot delete maintenance period
ru	Не удалось удалить периоды обслуживания

en-us	Cannot delete maintenance period
ru	Не удалось удалить период обслуживания

en-us	Cannot delete media type
ru	Не удалось удалить способ оповещения

en-us	Cannot delete media type
ru	Не удалось удалить способ оповещения

en-us	Cannot delete media type
ru	Не удалось удалить способ оповещения

en-us	Cannot delete MFA method "%1$s", because it is used by user group "%2$s".
ru	Не удалось удалить MFA метод "%1$s", так как он используется группой пользователей "%2$s".

en-us	Cannot delete module: %1$s.
ru	Не удалось удалить модули: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
ru	Не удалось удалить модуль: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
ru	Не удалось удалить модули: %1$s.

en-us	Cannot delete network map
ru	Не удалось удалить карту сети

en-us	Cannot delete network map
ru	Не удалось удалить карты сети

en-us	Cannot delete network map
ru	Не удалось удалить карты сети

en-us	Cannot delete proxies
ru	Не удалось удалить прокси

en-us	Cannot delete proxy
ru	Не удалось удалить прокси

en-us	Cannot delete proxy
ru	Не удалось удалить прокси

en-us	Cannot delete proxy
ru	Не удалось удалить прокси

en-us	Cannot delete proxy group
ru	Не удалось удалить группы прокси

en-us	Cannot delete proxy group
ru	Не удалось удалить группы прокси

en-us	Cannot delete proxy group
ru	Не удалось удалить группу прокси

en-us	Cannot delete proxy groups
ru	Не удалось удалить группы прокси

en-us	Cannot delete readonly user role "%1$s".
ru	Не удалось удалить роль пользователя "%1$s" только для чтения.

en-us	Cannot delete regular expression
ru	Не удалось удалить регулярные выражения

en-us	Cannot delete regular expression
ru	Не удалось удалить регулярные выражения

en-us	Cannot delete regular expression
ru	Не удалось удалить регулярное выражение

en-us	Cannot delete scheduled report
ru	Не удалось удалить регулярные отчеты

en-us	Cannot delete scheduled report
ru	Не удалось удалить регулярный отчет

en-us	Cannot delete scheduled report
ru	Не удалось удалить регулярные отчеты

en-us	Cannot delete script
ru	Не удалось удалить скрипт

en-us	Cannot delete script
ru	Не удалось удалить скрипты

en-us	Cannot delete script
ru	Не удалось удалить скрипты

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
ru	Не удалось удалить скрипты. Скрипт "%1$s" используется в операции действия "%2$s".

en-us	Cannot delete service
ru	Не удалось удалить услугу

en-us	Cannot delete service
ru	Не удалось удалить услуги

en-us	Cannot delete service
ru	Не удалось удалить услуг

en-us	Cannot delete service "%1$s": %2$s.
ru	Не удалось удалить услугу "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot delete SLA
ru	Не удалось удалить SLA

en-us	Cannot delete SLA
ru	Не удалось удалить SLA

en-us	Cannot delete SLA
ru	Не удалось удалить SLA

en-us	Cannot delete template
ru	Не удалось удалить шаблоны

en-us	Cannot delete template
ru	Не удалось удалить шаблон

en-us	Cannot delete template
ru	Не удалось удалить шаблоны

en-us	Cannot delete templated graph.
ru	Не удалось удалить график унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
ru	Не удалось удалить прототип графиков унаследованный из шаблона.

en-us	cannot delete templated host prototype
ru	не удалось удалить прототип узлов сети унаследованный из шаблона

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
ru	Невозможно удалить триггер "%1$s:%2$s" унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
ru	Не удалось удалить прототип графиков "%1$s:%2$s" унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
ru	Невозможно удалить веб-сценарий "%1$s" унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete template group
ru	Не удалось удалить группы шаблонов

en-us	Cannot delete template group
ru	Не удалось удалить группы шаблонов

en-us	Cannot delete template group
ru	Не удалось удалить группу шаблонов

en-us	Cannot delete trigger
ru	Не удалось удалить триггер

en-us	Cannot delete trigger
ru	Не удалось удалить триггеры

en-us	Cannot delete trigger
ru	Не удалось удалить триггеры

en-us	Cannot delete trigger prototype
ru	Не удалось удалить прототипы триггеров

en-us	Cannot delete trigger prototype
ru	Не удалось удалить прототипы триггеров

en-us	Cannot delete trigger prototype
ru	Не удалось удалить прототип триггеров

en-us	Cannot delete user
ru	Не удалось удалить пользователей

en-us	Cannot delete user
ru	Не удалось удалить пользователей

en-us	Cannot delete user
ru	Не удалось удалить пользователя

en-us	Cannot delete user directory "%1$s".
ru	Не удалось удалить пользовательскую директорию "%1$s".

en-us	Cannot delete user group
ru	Не удалось удалить группы пользователей

en-us	Cannot delete user group
ru	Не удалось удалить группы пользователей

en-us	Cannot delete user group
ru	Не удалось удалить группу пользователей

en-us	Cannot delete user group "%1$s", because it is used by provisioned user "%2$s".
ru	Не удалось удалить группу пользователей "%1$s", так как она используется инициализированным пользователем "%2$s".

en-us	Cannot delete user role
ru	Не удалось удалить роли пользователей

en-us	Cannot delete user role
ru	Не удалось удалить роль пользователя

en-us	Cannot delete user role
ru	Не удалось удалить ролей пользователей

en-us	Cannot delete web scenario
ru	Не удалось удалить веб-сценарий

en-us	Cannot delete web scenario
ru	Не удалось удалить веб-сценарии

en-us	Cannot delete web scenario
ru	Не удалось удалить веб-сценарии

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
ru	Невозможно удалить внутреннего пользователя Zabbix "%1$s", попробуйте отключить его.

en-us	Cannot disable action
ru	Не удалось деактивировать действие

en-us	Cannot disable action
ru	Не удалось деактивировать действия

en-us	Cannot disable action
ru	Не удалось деактивировать действия

en-us	Cannot disable API token
ru	Не удалось деактивировать API токены

en-us	Cannot disable API token
ru	Не удалось деактивировать API токен

en-us	Cannot disable API token
ru	Не удалось деактивировать API токены

en-us	Cannot disable connector
ru	Не удалось деактивировать коннектор

en-us	Cannot disable connector
ru	Не удалось деактивировать коннекторы

en-us	Cannot disable connector
ru	Не удалось деактивировать коннекторы

en-us	Cannot disable discovery rule
ru	Не удалось деактивировать правила обнаружения

en-us	Cannot disable discovery rule
ru	Не удалось деактивировать правила обнаружения

en-us	Cannot disable discovery rule
ru	Не удалось деактивировать правило обнаружения

en-us	Cannot disable event correlation
ru	Не удалось деактивировать корреляцию событий

en-us	Cannot disable event correlation
ru	Не удалось деактивировать корреляции событий

en-us	Cannot disable event correlation
ru	Не удалось деактивировать корреляции событий

en-us	Cannot disable host
ru	Не удалось деактивировать узлы сети

en-us	Cannot disable host
ru	Не удалось деактивировать узел сети

en-us	Cannot disable host
ru	Не удалось деактивировать узлы сети

en-us	Cannot disable item
ru	Не удалось деактивировать элемент данных

en-us	Cannot disable item
ru	Не удалось деактивировать элементы данных

en-us	Cannot disable item
ru	Не удалось деактивировать элементы данных

en-us	Cannot disable media type
ru	Не удалось деактивировать способы оповещения

en-us	Cannot disable media type
ru	Не удалось деактивировать способ оповещения

en-us	Cannot disable media type
ru	Не удалось деактивировать способы оповещения

en-us	Cannot disable module
ru	Не удалось деактивировать модули

en-us	Cannot disable module
ru	Не удалось деактивировать модули

en-us	Cannot disable module
ru	Не удалось деактивировать модуль

en-us	Cannot disable scheduled report
ru	Не удалось деактивировать регулярные отчеты

en-us	Cannot disable scheduled report
ru	Не удалось деактивировать регулярные отчеты

en-us	Cannot disable scheduled report
ru	Не удалось деактивировать регулярный отчет

en-us	Cannot disable SLA
ru	Не удалось деактивировать SLA

en-us	Cannot disable SLA
ru	Не удалось деактивировать SLA

en-us	Cannot disable SLA
ru	Не удалось деактивировать SLA

en-us	Cannot disable trigger
ru	Не удалось деактивировать триггеры

en-us	Cannot disable trigger
ru	Не удалось деактивировать триггеры

en-us	Cannot disable trigger
ru	Не удалось деактивировать триггер

en-us	Cannot disable web scenario
ru	Не удалось деактивировать веб-сценарии

en-us	Cannot disable web scenario
ru	Не удалось деактивировать веб-сценарий

en-us	Cannot disable web scenario
ru	Не удалось деактивировать веб-сценарии

en-us	Cannot display item queue.
ru	Не удалось отобразить очередь элементов данных.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
ru	Невозможно отобразить более одного элемента данных с типом "Суммарный график".

en-us	Cannot enable action
ru	Не удалось активировать действие

en-us	Cannot enable action
ru	Не удалось активировать действия

en-us	Cannot enable action
ru	Не удалось активировать действия

en-us	Cannot enable API token
ru	Не удалось активировать API токены

en-us	Cannot enable API token
ru	Не удалось активировать API токен

en-us	Cannot enable API token
ru	Не удалось активировать API токены

en-us	Cannot enable connector
ru	Не удалось активировать коннекторы

en-us	Cannot enable connector
ru	Не удалось активировать коннекторы

en-us	Cannot enable connector
ru	Не удалось активировать коннектор

en-us	Cannot enable discovery rule
ru	Не удалось активировать правила обнаружения

en-us	Cannot enable discovery rule
ru	Не удалось активировать правила обнаружения

en-us	Cannot enable discovery rule
ru	Не удалось активировать правило обнаружения

en-us	Cannot enable event correlation
ru	Не удалось активировать корреляции событий

en-us	Cannot enable event correlation
ru	Не удалось активировать корреляцию событий

en-us	Cannot enable event correlation
ru	Не удалось активировать корреляции событий

en-us	Cannot enable host
ru	Не удалось активировать узлы сети

en-us	Cannot enable host
ru	Не удалось активировать узлы сети

en-us	Cannot enable host
ru	Не удалось активировать узел сети

en-us	Cannot enable item
ru	Не удалось активировать элемент данных

en-us	Cannot enable item
ru	Не удалось активировать элементы данных

en-us	Cannot enable item
ru	Не удалось активировать элементы данных

en-us	Cannot enable media type
ru	Не удалось активировать способ оповещения

en-us	Cannot enable media type
ru	Не удалось активировать способы оповещения

en-us	Cannot enable media type
ru	Не удалось активировать способы оповещения

en-us	Cannot enable module
ru	Не удалось активировать модули

en-us	Cannot enable module
ru	Не удалось активировать модули

en-us	Cannot enable module
ru	Не удалось активировать модуль

en-us	Cannot enable scheduled report
ru	Не удалось активировать регулярный отчет

en-us	Cannot enable scheduled report
ru	Не удалось активировать регулярные отчеты

en-us	Cannot enable scheduled report
ru	Не удалось активировать регулярные отчеты

en-us	Cannot enable SLA
ru	Не удалось активировать SLA

en-us	Cannot enable SLA
ru	Не удалось активировать SLA

en-us	Cannot enable SLA
ru	Не удалось активировать SLA

en-us	Cannot enable trigger
ru	Не удалось активировать триггеры

en-us	Cannot enable trigger
ru	Не удалось активировать триггер

en-us	Cannot enable trigger
ru	Не удалось активировать триггеры

en-us	Cannot enable web scenario
ru	Не удалось активировать веб-сценарий

en-us	Cannot enable web scenario
ru	Не удалось активировать веб-сценарии

en-us	Cannot enable web scenario
ru	Не удалось активировать веб-сценарии

en-us	Cannot evaluate expression
ru	Не удалось раскрыть выражение

en-us	Cannot execute operation
ru	Не удалось выполнить операцию

en-us	Cannot execute script.
ru	Не удалось выполнить скрипт.

en-us	Cannot execute URL type script.
ru	Не удалось выполнить скрипт с типом URL.

en-us	Cannot expand macros.
ru	Не удалось раскрыть макросы.

en-us	Cannot find action "%1$s" used in dashboard "%2$s".
ru	Не удалось найти действие "%1$s" используемое на панели "%2$s".

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
ru	Не удалось найти фоновое изображение "%1$s" используемое на карте сети "%2$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in dashboard "%2$s".
ru	Не удалось найти график "%1$s" используемый на панели "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
ru	Не удалось найти группу "%1$s" используемую на карте сети "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in dashboard "%2$s".
ru	Не удалось найти узел сети "%1$s" используемый на панели "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
ru	Не удалось найти узел сети "%1$s" используемый на карте сети "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ru	Не удалось найти группу узлов сети "%1$s" для прототипа узлов сети "%2$s" правила обнаружения "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
ru	Не удалось найти интерфейс у узла сети "%1$s" для ключа элемента данных "%2$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item prototype with key "%2$s".
ru	Не удалось найти интерфейс у "%1$s" для прототипа элементов данных с ключом "%2$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item with key "%2$s".
ru	Не удалось найти интерфейс у узла сети "%1$s" для элемента данных с ключом "%2$s".

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
ru	Не удалось найти иконку "%1$s" используемую на карте сети "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
ru	Не удалось найти иконку "%1$s" используемую на карте сети "%2$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
ru	Не удалось найти интерфейс "%1$s" используемый правилом обнаружения "%2$s" на "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
ru	Не удалось найти интерфейс "%1$s" используемый элементом данных "%2$s" на "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ru	Не удалось найти интерфейс "%1$s" используемый прототипом элементов данных "%2$s" правила обнаружения "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
ru	Не удалось найти элемент данных "%1$s" у "%2$s", используемый как MAX значение оси Y в графике "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
ru	Не удалось найти элемент данных "%1$s" у "%2$s", используемый как MAX значение оси Y в прототипе графиков "%3$s" правила обнаружения "%4$s" у "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
ru	Не удалось найти элемент данных "%1$s" у "%2$s", используемый как MIN значение оси Y в графике "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
ru	Не удалось найти элемент данных "%1$s" у "%2$s", используемый как MIN значение оси Y в прототипе графиков "%3$s" правила обнаружения "%4$s" у "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
ru	Не удалось найти элемент данных "%1$s" у "%2$s", используемый в графике "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
ru	Не удалось найти элемент данных "%1$s" у "%2$s", используемый в прототипе графиков "%3$s" правила обнаружения "%4$s" у "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in dashboard "%2$s".
ru	Не удалось найти элемент данных "%1$s" используемый на панели "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in dashboard "%2$s".
ru	Не удалось найти карту "%1$s" используемую на панели "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
ru	Не удалось найти карту сети "%1$s" используемую на карте сети "%2$s".

en-us	Cannot find media type "%1$s" used in dashboard "%2$s".
ru	Не удалось найти способ оповещения "%1$s" используемый на панели "%2$s".

en-us	Cannot find service "%1$s" used in dashboard "%2$s".
ru	Не удалось найти услугу "%1$s" используемую на панели "%2$s".

en-us	Cannot find SLA "%1$s" used in dashboard "%2$s".
ru	Не удалось найти SLA "%1$s" используемый на панели "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ru	Не удалось найти шаблон "%1$s" для прототипа узлов сети "%2$s" правила обнаружения "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for override "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ru	Не удалось найти шаблон "%1$s" для "%2$s" замещения правила обнаружения "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
ru	Не удалось найти триггер "%1$s" используемый на карте сети "%2$s".

en-us	Cannot find user "%1$s" used in dashboard "%2$s".
ru	Не удалось найти пользователя "%1$s" используемого на панели "%2$s".

en-us	Cannot find user directory for LDAP.
ru	Не удалось найти каталог пользователей для LDAP.

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
ru	Не удалось найти преобразование значений "%1$s" используемое в элементе данных "%2$s" на "%3$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ru	Не удалось найти преобразование значений "%1$s" используемое в прототипу элементов данных "%2$s" в правиле обнаружения "%3$s" на "%4$s".

en-us	cannot have more than one default interface of the same type
ru	нельзя иметь более одного интерфейса одного типа по умолчанию.

en-us	Cannot have non-default "%2$s" rule while having "%3$s" set to %4$d for user role "%1$s".
ru	Нельзя иметь нестандартное "%2$s" правило при наличии "%3$s" заданном в %4$d у роли пользователей "%1$s".

en-us	Cannot have non-empty tag value while having empty tag in rule "%2$s" for user role "%1$s".
ru	Нельзя иметь не пустое значение тега при наличии пустого тега в правиле "%2$s" у роли пользователей "%1$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
ru	Не удалось импортировать шаблон "%1$s", присоединенный шаблон "%2$s" не существует.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
ru	Не удалось импортировать шаблон "%1$s", присоединенные шаблоны "%2$s" не существуют.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
ru	Не удалось импортировать шаблон "%1$s", соединенные шаблоны "%2$s" не существуют.

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
ru	Не удалось унаследовать прототипы элементов данных с ключом "%1$s" с обоих шаблонов "%2$s" и "%3$s", так как ключ должен быть уникален на узле сети "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
ru	Не удалось унаследовать прототипы элементов данных с ключом "%1$s" с обоих шаблонов "%2$s" и "%3$s", так как ключ должен быть уникален у шаблона "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to host "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
ru	Не удалось унаследовать прототип элементов данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" и LLD правила "%3$s" к узлу сети "%4$s", так как прототип элементов данных с таким же ключом уже принадлежит LLD правилу "%5$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to template "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
ru	Не удалось унаследовать прототип элементов данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" и LLD правила "%3$s" к шаблону "%4$s", так как прототип элементов данных с таким же ключом уже принадлежит LLD правилу "%5$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать прототип элементов данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как уже существует обнаруженный элемент данных с таким же ключом.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
ru	Не удалось унаследовать прототип элементов данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как требуется наличие интерфейса узла сети "%4$s" типа.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key is already inherited from template "%4$s".
ru	Не удалось унаследовать прототип элементов данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как прототип элементов данных с таким же ключом уже унаследован с шаблона "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать прототип элементов данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как уже существует элемент данных с таким же ключом.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать прототип элементов данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как уже существует LLD правило с таким же ключом.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать прототип элементов данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s", так как обнаруженный элемент данных с таким же ключом уже существует.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key is already inherited from template "%4$s".
ru	Не удалось унаследовать прототип элементов данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s", так как прототип элементов данных с таким же ключом уже унаследован с шаблона "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать прототип элементов данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s", так как уже существует элемент данных с таким же ключом.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать прототип элементов данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s", так как уже существует LLD правило с таким же ключом.

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
ru	Не удалось унаследовать элементы данных с ключом "%1$s" с обоих шаблонов "%2$s" и "%3$s", так как ключ должен быть уникален на узле сети "%4$s".

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
ru	Не удалось унаследовать элементы данных с ключом "%1$s" с обоих шаблонов "%2$s" и "%3$s", так как ключ должен быть уникален у шаблона "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to host "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
ru	Не удалось унаследовать элемент данных с ключом "%1$s" с шаблона "%2$s" и элемент данных с ключом "%3$s" с шаблона "%4$s" к узлу сети "%5$s", так как они заполняют одно поле инвентарных данных "%6$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to template "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
ru	Не удалось унаследовать элемент данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" и элемент данных с ключом "%3$s" с шаблона "%4$s" к шаблону "%5$s", так как они заполняют одно поле инвентарных данных "%6$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать элемент данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как обнаруженный элемент данных с таким же ключом уже существует.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
ru	Не удалось унаследовать элемент данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как требуется наличие интерфейса узла сети "%4$s" типа.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать элемент данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как прототип элементов данных с таким же ключом уже существует.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
ru	Не удалось унаследовать элемент данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как элемент данных с таким же ключом уже унаследован с шаблона "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать элемент данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как уже существует LLD правило с таким же ключом.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
ru	Не удалось унаследовать элемент данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как его поле инвентарных данных "%4$s" уже заполняется элементом данных с ключом "%5$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать элемент данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s", так как обнаруженный элемент данных с таким же ключом уже существует.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать элемент данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s", так как прототип элементов данных с таким же ключом уже существует.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
ru	Не удалось унаследовать элемент данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s", так как элемент данных с таким же ключом уже унаследован с шаблона "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать элемент данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s", так как уже существует LLD правило с таким же ключом.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
ru	Не удалось унаследовать элемент данных с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s", так как его поле инвентарных данных "%4$s" уже заполняется элементом данных с ключом "%5$s".

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
ru	Не удалось унаследовать LDD правила с ключом "%1$s" с обоих шаблонов "%2$s" и "%3$s", так как ключ должен быть уникален на узле сети "%4$s".

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
ru	Не удалось унаследовать LDD правила с ключом "%1$s" с обоих шаблонов "%2$s" и "%3$s", так как ключ должен быть уникален у шаблона "%4$s".

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать LDD правило с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как уже существует обнаруженный элемент данных с таким же ключом.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
ru	Не удалось унаследовать LDD правило с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как требуется наличие интерфейса узла "%4$s" типа.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать LDD правило с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как прототип элемента данных с таким же ключом уже существует.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать LDD правило с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как элемент данных с таким же ключом уже существует.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key is already inherited from template "%4$s".
ru	Не удалось унаследовать низкоуровневое правило обнаружения с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s", так как низкоуровневое правило обнаружения с таким же ключом уже унаследовано с шаблона "%4$s".

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать LDD правило с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s", так как уже существует обнаруженный элемент данных с таким же ключом.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать LDD правило с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s", так как прототип элементов данных с таким же ключом уже существует.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
ru	Не удалось унаследовать LDD правило с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s", так как элемент данных с таким же ключом уже существует.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key is already inherited from template "%4$s".
ru	Не удалось унаследовать низкоуровневое правило обнаружения с ключом "%1$s" шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s", так как низкоуровневое правило обнаружения с таким же ключом уже унаследовано с шаблона "%4$s".

en-us	Cannot insert trigger expression
ru	Не удалось вставить выражение триггера

en-us	Cannot link template
ru	Не удалось присоединить шаблон

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
ru	Не удалось присоединить шаблон "%1$s" к узлу сети "%2$s", так как его родительский шаблон "%3$s" будет присоединен дважды.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
ru	Не удалось присоединить "%1$s" шаблон к узлу сети "%2$s", так как он будет присоединен дважды через "%3$s" шаблон.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
ru	Не удалось присоединить шаблон "%1$s" к прототипу узлов сети "%2$s", так как его родительский шаблон "%3$s" будет присоединен дважды.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
ru	Не удалось присоединить "%1$s" шаблон к прототипу узлов сети "%2$s", так как он будет присоединен дважды через "%3$s" шаблон.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
ru	Не удалось присоединить шаблон "%1$s" к шаблону "%2$s", так как появится циклическая связь (%3$s).

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host "%4$s" twice.
ru	Не удалось присоединить шаблон "%1$s" к шаблону "%2$s", так как его родительский шаблон "%3$s" будет присоединен к "%4$s" узлу сети дважды.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host prototype "%4$s" twice.
ru	Не удалось присоединить шаблон "%1$s" к шаблону "%2$s", так как его родительский шаблон "%3$s" будет присоединен к "%4$s" прототипу узлов сети дважды.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to template "%4$s" twice.
ru	Не удалось присоединить шаблон "%1$s" к шаблону "%2$s", так как его родительский шаблон "%3$s" будет присоединен к "%4$s" шаблону дважды.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
ru	Не удалось присоединить шаблон "%1$s" к шаблону "%2$s", так как его родительский шаблон "%3$s" будет присоединен дважды.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host "%3$s" twice.
ru	Не удалось присоединить "%1$s" шаблон к шаблону "%2$s", так как он будет присоединен дважды к "%3$s" узлу сети.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host prototype "%3$s" twice.
ru	Не удалось присоединить "%1$s" шаблон к шаблону "%2$s", так как он будет присоединен дважды к "%3$s" прототипу узлов сети.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to template "%3$s" twice.
ru	Не удалось присоединить "%1$s" шаблон к шаблону "%2$s", так как он будет присоединен дважды к "%3$s" шаблону.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
ru	Не удалось присоединить "%1$s" шаблон к шаблону "%2$s", так как он будет присоединен дважды через "%3$s" шаблон.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
ru	Не удалось присоединить "%1$s" шаблон к шаблону "%2$s" из-за зависимости триггера "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
ru	Не удалось присоединить "%1$s" шаблон к шаблону "%2$s" из-за выражения триггера "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
ru	Не удалось присоединить "%1$s" шаблон без шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s" из-за зависимости триггера "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
ru	Не удалось присоединить "%1$s" шаблон без шаблона "%2$s" к узлу сети "%3$s" из-за выражения триггера "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
ru	Не удалось присоединить "%1$s" шаблон без шаблона "%2$s" к прототипу узлов сети "%3$s" из-за зависимости триггера "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
ru	Не удалось присоединить "%1$s" шаблон без шаблона "%2$s" к прототипу узлов сети "%3$s" из-за выражения триггера "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
ru	Не удалось присоединить "%1$s" шаблон без шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s" из-за зависимости триггера "%4$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
ru	Не удалось присоединить "%1$s" шаблон без шаблона "%2$s" к шаблону "%3$s" из-за выражения триггера "%4$s".

en-us	Cannot load module at: %1$s.
ru	Не удалось загрузить модуль с: %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
ru	Не удалось загрузить модули с: %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
ru	Не удалось загрузить модули с: %1$s.

en-us	Cannot log out.
ru	Не удалось выполнить выход.

en-us	Cannot mass update host name.
ru	Невозможно массово обновить имя узла сети.

en-us	Cannot mass update visible host name.
ru	Невозможно массово обновить видимое имя узла сети.

en-us	Cannot open URL
ru	Не удалось открыть URL

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %1$s.
ru	Невозможно передать дубликаты ID шаблонов для соединения: %1$s.

en-us	Cannot paste inaccessible widget.
ru	Невозможно вставить недоступный виджет.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
ru	Невозможно выполнить запрос удаления из таблицы "%1$s" без выражения where.

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
ru	не удалось выполнить Scroll API запрос, данные могут быть обрезаны

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
ru	Невозможно выполнить запрос обновления таблицы "%1$s" без значений.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
ru	Невозможно выполнить запрос обновления таблицы "%1$s" без выражения where.

en-us	Cannot provision user
ru	Не удалось инициализировать пользователя

en-us	Cannot provision user
ru	Не удалось инициализировать пользователей

en-us	Cannot provision user
ru	Не удалось инициализировать пользователей

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
ru	Не удалось прочитать JSON: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
ru	Не удалось прочитать ответ, проверьте соединение с Zabbix сервером "%1$s".

en-us	Cannot read XML: %1$s.
ru	Не удалось прочитать XML: %1$s.

en-us	Cannot read YAML: %1$s.
ru	Не удалось прочитать YAML: %1$s.

en-us	Cannot remove the tag with name "%1$s" and value "%2$s", defined in a host prototype, from host "%3$s".
ru	Не удается удалить тег с именем "%1$s" и значением "%2$s", который задан в прототипе узла сети, с узла сети "%3$s".

en-us	Cannot rename guest user.
ru	Невозможно переименовать гостевого пользователя.

en-us	Cannot reset TOTP secret
ru	Не удалось сбросить TOTP секреты

en-us	Cannot reset TOTP secret
ru	Не удалось сбросить TOTP секрет

en-us	Cannot reset TOTP secret
ru	Не удалось сбросить TOTP секреты

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
ru	Невозможно сохранить правило обнаружения без проверок.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
ru	Не удалось сохранить виджет "%1$s".

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
ru	Не удалось отправить команду, проверьте соединение с Zabbix сервером "%1$s".

en-us	Cannot send request: %1$s.
ru	Не удалось отправить запрос: %1$s.

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
ru	Не удалось установить "%1$s" для графика "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
ru	Не удалось установить "%1$s" для прототипа графика "%2$s".

en-us	Cannot set "Data set aggregation" when item with type "Total" is added to the chart.
ru	Невозможно задать "Агрегирование набора данных" при добавленном на диаграмму элементе данных с типом "Итого".

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
ru	Невозможно задать зависимость для прототипа элементов данных с ключом "%1$s" от основного прототипа элементов данных с ключом "%2$s" на узле сети "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
ru	Невозможно задать зависимость для прототипа элементов данных с ключом "%1$s" от основного прототипа элементов данных с ключом "%2$s" с шаблона "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
ru	Не удалось задать зависимость для прототипа элементов данных с ключом "%1$s" от основного элемента данных с ключом "%2$s" с узла сети "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
ru	Не удалось задать зависимость для прототипа элементов данных с ключом "%1$s" от основного элемента данных с ключом "%2$s" с шаблона "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
ru	Не удалось задать зависимость для прототипа элементов данных с ключом "%1$s" от основного элемента данных с ключом "%2$s" с узла сети "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
ru	Не удалось задать зависимость для прототипа элементов данных с ключом "%1$s" от основного элемента данных с ключом "%2$s" с шаблона "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
ru	Не удалось задать зависимость для LLD правила с ключом "%1$s" от основного элемента данных с ключом "%2$s" с узла сети "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
ru	Невозможно задать зависимость для LLD правила с ключом "%1$s" от основного элемента данных с ключом "%2$s" в шаблоне "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
ru	Невозможно задать поля инвентарных данных при отключенной инвентаризации.

en-us	Cannot specify "propagation_rule" parameter without specifying "propagation_value" parameter for service "%1$s".
ru	Не удалось задать "propagation_rule" параметр без указания "propagation_value" параметра услуге "%1$s".

en-us	Cannot support notification audio for this device.
ru	Поддержка аудио оповещений отсутствует для этого устройства.

en-us	Cannot switch host for interface.
ru	Не удалось переключить узел сети на интерфейс.

en-us	Cannot test disabled media type.
ru	Не удалось протестировать деактивированный способ оповещения.

en-us	Cannot unblock user
ru	Не удалось разблокировать пользователей

en-us	Cannot unblock user
ru	Не удалось разблокировать пользователей

en-us	Cannot unblock user
ru	Не удалось разблокировать пользователя

en-us	Cannot unlink template
ru	Не удалось отсоединить шаблон

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
ru	Не удалось отсоединить шаблон "%1$s" от узла сети "%2$s" из-за наличия зависимости триггера "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
ru	Не удалось отсоединить шаблон "%1$s" от шаблона "%2$s" из-за наличия зависимости триггера "%3$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on host "%4$s".
ru	Не удалось отсоединить шаблон "%1$s" от шаблона "%2$s" из-за зависимости триггера "%3$s" на узле сети "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on template "%4$s".
ru	Не удалось отсоединить шаблон "%1$s" от шаблона "%2$s" из-за зависимости триггера "%3$s" на шаблоне "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
ru	Не удалось отсоединить "%1$s" шаблон без шаблона "%2$s" от узла сети "%3$s" из-за выражения триггера "%4$s".

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
ru	Не удалось отсоединить "%1$s" шаблон без шаблона "%2$s" от шаблона "%3$s" из-за выражения триггера "%4$s".

en-us	Cannot unlink trigger "%1$s", it has items from template that is left linked to host.
ru	Не удалось отсоединить триггер "%1$s", у него имеются элементы данных с шаблона, который остается присоединённым к узлу сети.

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" для действия "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" для графика "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" для прототипа графика "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" для шаблонного графика "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" для шаблонного прототипа графика "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" у обнаруженного узла сети "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
ru	Не удалось обновить "%2$s" у обнаруженного триггера "%1$s".

en-us	Cannot update action
ru	Не удалось обновить действие

en-us	Cannot update a discovered graph.
ru	Невозможно обновить обнаруженный график.

en-us	Cannot update a discovered host group "%1$s".
ru	Не удалось обновить обнаруженную группу узлов сети "%1$s".

en-us	Cannot update API token
ru	Не удалось обновить API токен

en-us	Cannot update a templated graph "%1$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" график из шаблона.

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
ru	Не удалось обновить унаследованный из шаблона веб-сценарий "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update authentication
ru	Не удалось обновить аутентификацию

en-us	Cannot update configuration
ru	Не удалось обновить настройки

en-us	Cannot update connector
ru	Не удалось обновить коннектор

en-us	Cannot update discovery rule
ru	Не удалось обновить правило обнаружения

en-us	Cannot update event
ru	Не удалось обновить события

en-us	Cannot update event
ru	Не удалось обновить событие

en-us	Cannot update event
ru	Не удалось обновить события

en-us	Cannot update event correlation
ru	Не удалось обновить корреляцию событий

en-us	Cannot update events
ru	Не удалось обновить события

en-us	Cannot update graph
ru	Не удалось обновить график

en-us	Cannot update graph prototype
ru	Не удалось обновить прототип графиков

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
ru	Не удалось обновить группы для обнаруженного узла сети "%1$s".

en-us	Cannot update host
ru	Не удалось обновить узел сети

en-us	Cannot update host
ru	Не удалось обновить узлы сети

en-us	Cannot update host
ru	Не удалось обновить узлы сети

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
ru	Не удалось обновить настройки шифрования узла сети. Необходимо указать настройки соединения в обе стороны.

en-us	Cannot update host group
ru	Не удалось обновить группу узлов сети

en-us	Cannot update host prototype
ru	Не удалось обновить прототип узлов сети

en-us	Cannot update host prototype
ru	Не удалось обновить прототипы узлов сети

en-us	Cannot update host prototype
ru	Не удалось обновить прототипы узлов сети

en-us	Cannot update icon map
ru	Не удалось обновить соответствие иконок

en-us	Cannot update image
ru	Не удалось обновить изображение

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
ru	Не удалось обновить интерфейс для обнаруженного узла сети "%1$s".

en-us	Cannot update item
ru	Не удалось обновить элемент данных

en-us	Cannot update item
ru	Не удалось обновить элементы данных

en-us	Cannot update item
ru	Не удалось обновить элементы данных

en-us	Cannot update item prototype
ru	Не удалось обновить прототипы элементов данных

en-us	Cannot update item prototype
ru	Не удалось обновить прототип элементов данных

en-us	Cannot update item prototype
ru	Не удалось обновить прототипы элементов данных

en-us	Cannot update macros
ru	Не удалось обновить макросы

en-us	Cannot update maintenance period
ru	Не удалось обновить период обслуживания

en-us	Cannot update media type
ru	Не удалось обновить способ оповещений

en-us	Cannot update module
ru	Не удалось обновить модуль

en-us	Cannot update network map
ru	Не удалось обновить карту сети

en-us	Cannot update proxy
ru	Не удалось обновить прокси

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
ru	Не удалось обновить прокси для обнаруженного узла сети "%1$s".

en-us	Cannot update proxy group
ru	Не удалось обновить группу прокси

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of discovered object
ru	невозможно обновить доступный только для чтения параметр "%1$s" у обнаруженного объекта

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of inherited object
ru	невозможно обновить доступный только для чтения параметр "%1$s" у унаследованного объекта

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of provisioned user
ru	не удалось обновить доступный только для чтения параметр "%1$s" у инициализированного пользователя

en-us	Cannot update readonly user role "%1$s".
ru	Не удалось обновить роль пользователя "%1$s" только на чтение.

en-us	Cannot update regular expression
ru	Не удалось обновить регулярное выражение

en-us	Cannot update scheduled report
ru	Не удалось обновить регулярный отчет

en-us	Cannot update script
ru	Не удалось обновить скрипт

en-us	Cannot update script scope. Script "%1$s" is used in action "%2$s".
ru	Не удалось обновить область использования скрипта. Скрипт "%1$s" используется в действии "%2$s".

en-us	Cannot update service
ru	Не удалось обновить услугу

en-us	Cannot update service "%1$s": %2$s.
ru	Не удалось обновить услугу "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update services
ru	Не удалось обновить услуги

en-us	Cannot update SLA
ru	Не удалось обновить SLA

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
ru	Не удалось обновить шаг унаследованного из шаблона веб-сценария "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update template
ru	Не удалось обновить шаблоны

en-us	Cannot update template
ru	Не удалось обновить шаблоны

en-us	Cannot update template
ru	Не удалось обновить шаблон

en-us	Cannot update template group
ru	Не удалось обновить группу шаблонов

en-us	Cannot update trigger
ru	Не удалось обновить триггеры

en-us	Cannot update trigger
ru	Не удалось обновить триггеры

en-us	Cannot update trigger
ru	Не удалось обновить триггер

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
ru	Не удалось обновить триггер "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
ru	Не удалось обновить прототипы триггеров

en-us	Cannot update trigger prototype
ru	Не удалось обновить прототипы триггеров

en-us	Cannot update trigger prototype
ru	Не удалось обновить прототип триггеров

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
ru	Не удалось обновить прототип триггера "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update user
ru	Не удалось обновить данные пользователя

en-us	Cannot update user group
ru	Не удалось обновить группу пользователей

en-us	Cannot update user group
ru	Не удалось обновить группы пользователей

en-us	Cannot update user group
ru	Не удалось обновить группы пользователей

en-us	Cannot update user role
ru	Не удалось обновить роль пользователя

en-us	Cannot update web scenario
ru	Не удалось обновить веб-сценарий

en-us	Cannot update web scenario step
ru	Не удалось обновить шаг веб-сценария

en-us	Case sensitive
ru	Регистрозависимое

en-us	Case-sensitive login
ru	Регистрозависимый вход

en-us	Catalan (ca_ES)
ru	Каталонский (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
ru	Отлов всех SNMP трапов, которые совпадают с регулярным выражением. Если регулярное выражение не задано, под условие попадают все трапы.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
ru	Отлов всех SNMP трапов, которые не были пойманы ни одним snmptrap[] элементом данных.

en-us	Cause
ru	Причина

en-us	cbrt() - Cube root
ru	cbrt() - Корень третьей степени

en-us	ceil() - Rounds up to the nearest greater integer
ru	ceil() - Округление до ближайшего большего целого числа

en-us	Center
ru	По центру

en-us	CERT
ru	CERT

en-us	Certificate
ru	Сертификат

en-us	Change
ru	Изменить

en-us	Change
ru	Изменение

en-us	Change client secret
ru	Изменить секрет клиента

en-us	changecount() - Number of changes between adjacent values, Mode (all - all changes, inc - only increases, dec - only decreases)
ru	changecount() - Количество изменений между смежными значениями, Режим (all - все изменения, inc - только увеличения, dec - только уменьшения)

en-us	change() - Difference between last and previous value
ru	change() - Разница между последним и предыдущим значениями

en-us	Change indicator
ru	Индикатор изменений

en-us	Change password
ru	Изменить пароль

en-us	Change per second
ru	Изменение в секунду

en-us	Change problem ranking
ru	Изменение ранга проблем

en-us	Change PSK
ru	Изменить PSK

en-us	Change severity
ru	Изменение важности

en-us	Change type
ru	Изменить тип

en-us	Character
ru	Символ

en-us	Character string included
ru	Строка символов включена

en-us	Character string not included
ru	Строка символов не включена

en-us	char() - Returns the character which represents the given ASCII code
ru	char() - Возвращает символ, который задается указанным ASCII кодом

en-us	Chars
ru	Символы

en-us	Chassis
ru	Шасси

en-us	Chassis information. Returns string
ru	Информация о шасси. Возвращает строку

en-us	Check already exists.
ru	Проверка уже существует.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
ru	Проверьте часть выражения начиная с "%1$s".

en-us	Check for error in JSON
ru	Проверка на ошибку в JSON

en-us	Check for error in XML
ru	Проверка на ошибку в XML

en-us	Check for error using regular expression
ru	Проверка на ошибки с использованием регулярного выражения

en-us	Check for not supported value
ru	Проверка на неподдерживамое значение

en-us	Check of pre-requisites
ru	Проверка предварительных условий

en-us	Checks
ru	Проверки

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
ru	Проверка доступности DNS сервиса. Возвращает 0 - DNS недоступен (сервер не отвечает или DNS запрос не выполнен); 1 - DNS доступен

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - file of the specified type exists
ru	Проверка существования файла. Возвращает 0 - не найден; 1 - файл указанного типа существует

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
ru	Проверка доступен ли узел сети по ICMP ping. 0 - ICMP ping неуспешен. 1 - ICMP ping успешен.

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
ru	Проверка имеется ли возможность создать TCP соединение к определенному порту. Возвращает 0 - не возможно подключиться; 1 - можно подключиться

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
ru	Проверка запущен ли сервис и принимает ли TCP соединения. Возвращает 0 - если сервис недоступен; 1 - сервис запущен

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
ru	Проверка запущен ли сервис и принимает ли он UDP запросы. Возвращает 0 - сервис недоступен; 1 - сервис запущен

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
ru	Проверка находится ли требуемый TCP порт в состоянии LISTEN. Возвращает 0 - если он не в состоянии LISTEN; 1 - он в состоянии LISTEN

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
ru	Проверка находится ли требуемый UDP порт в состоянии LISTEN. Возвращает 0 - если он не в состоянии LISTEN; 1 - он в состоянии LISTEN

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
ru	Проверка производительности TCP сервиса. Возвращает 0 - сервис недоступен; секунды - количество секунд потраченных в процессе подключения к сервису

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
ru	Проверка производительности UDP сервиса. Возвращает 0 - сервис недоступен; секунды - количество секунд потраченных в процессе подключения к сервису

en-us	Checks should be unique.
ru	Проверки должны быть уникальными.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
ru	Пожалуйста, проверьте ключ. Пример по умолчанию был показан.

en-us	Check type
ru	Тип проверки

en-us	Child services
ru	Дочерние услуги

en-us	Chinese (zh_CN)
ru	Китайский (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
ru	Китайский (zh_TW)

en-us	circular dependency is not allowed
ru	закольцованная зависимость не разрешена

en-us	circular item dependency is not allowed
ru	закольцованная зависимость элементов данных не разрешена

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
ru	Закольцованная ссылка в шаблонах: %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
ru	Закольцованное соединение шаблонов не допускается.

en-us	Class %1$s not found for action %2$s.
ru	Класс %1$s не найден для действия %2$s.

en-us	Clear history and trends
ru	Очистить историю и динамику изменений

en-us	Clear history and trends of selected item?
ru	Очистить историю и динамику изменений выбранного элемента данных?

en-us	Clear history and trends of selected items?
ru	Очистить историю и динамику изменений выбранных элементов данных?

en-us	Clear history and trends of selected web scenario?
ru	Очистить историю и динамику изменений выбранного веб-сценария?

en-us	Clear history and trends of selected web scenarios?
ru	Очистить историю и динамику изменений выбранных веб-сценариев?

en-us	Clear when unlinking
ru	Очистить при отсоединении

en-us	Click and drag to desired size.
ru	Нажмите и переместите до желаемого размера.

en-us	Click to view or edit
ru	Нажмите для просмотра или изменения

en-us	Client ID
ru	ID клиента

en-us	Client secret
ru	Секрет клиента

en-us	Clock
ru	Часы

en-us	Clock type
ru	Тип часов

en-us	Clone
ru	Клонировать

en-us	Cloned host parameter values have been modified.
ru	Значения параметров склонированного узла сети изменены.

en-us	Cloned template parameter values have been modified.
ru	Значения параметров склонированного шаблона изменены.

en-us	Close
ru	Закрыть

en-us	Close expression constructor
ru	Закрыть конструктор выражения

en-us	Close new event
ru	Закрыть новое событие

en-us	Close old events
ru	Закрыть старые события

en-us	Close problem
ru	Закрыть проблему

en-us	Close problems
ru	Закрытие проблем

en-us	CLOSING
ru	ЗАКРЫТИЕ

en-us	Code length
ru	Длина кода

en-us	Collapse
ru	Свернуть

en-us	Collapse sidebar
ru	Свернуть боковую панель

en-us	color
ru	цвет

en-us	Color
ru	Цвет

en-us	Color "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal color code (6 symbols).
ru	Цвет "%1$s" некорректный: ожидается шестнадцатеричный код цвета (6 символов).

en-us	Color interpolation
ru	Интерполяция цветов

en-us	Color (OK)
ru	Цвет (ОК)

en-us	Colors
ru	Цвета

en-us	Columns
ru	Колонки

en-us	Combined result
ru	Комбинированный результат

en-us	Command
ru	Команда

en-us	Commands
ru	Команды

en-us	Comma separated center coordinates and zoom level to display when the widget is initially loaded.
ru	Координаты центра и уровень масштаба разделенные запятой отображаемые, когда виджет загружается в первый раз.

en-us	comma-separated list
ru	список, разделенный запятыми

en-us	comma separated list of time periods is expected for scheduled week days
ru	для запланированных дней недели ожидается список периодов времени, разделенных запятой

en-us	Communication
ru	Взаимодействие

en-us	Community
ru	Community

en-us	Compact view
ru	Компактный вид

en-us	Component %1$s already registered.
ru	Компонент %1$s уже зарегистрирован.

en-us	Component %1$s is not registered.
ru	Компонент %1$s не зарегистрирован.

en-us	Compression is not supported.
ru	Сжатие не поддерживается.

en-us	Compress records older than
ru	Сжатие записей старше чем

en-us	concat() - Returns a string that is the result of concatenating value to string
ru	concat() - Возвращает строку, которая является результатом объединения значения и строки

en-us	Concurrent sessions
ru	Одновременные сессии

en-us	Condition
ru	Условие

en-us	Conditions
ru	Условия

en-us	Configuration
ru	Настройка

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
ru	Статистика кэша конфигурации. Кэш - буфер (режимы: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
ru	Файл конфигурации "%1$s" создан.

en-us	Configuration of actions
ru	Настройка действий

en-us	Configuration of audit log
ru	Настройка журнала аудита

en-us	Configuration of authentication
ru	Настройка аутентификации

en-us	Configuration of dashboards
ru	Настройка панелей

en-us	Configuration of discovery rules
ru	Настройка правил обнаружения

en-us	Configuration of graph prototypes
ru	Настройка прототипов графиков

en-us	Configuration of graphs
ru	Настройка графиков

en-us	Configuration of GUI
ru	Настройка веб-интерфейса

en-us	Configuration of host
ru	Настройка узла сети

en-us	Configuration of host group
ru	Настройка группы узлов сети

en-us	Configuration of host groups
ru	Настройка групп узлов сети

en-us	Configuration of host prototypes
ru	Настройка прототипов узлов сети

en-us	Configuration of hosts
ru	Настройка узлов сети

en-us	Configuration of housekeeping
ru	Настройка очистки истории

en-us	Configuration of icon mapping
ru	Настройка соответствий иконок

en-us	Configuration of images
ru	Настройка изображений

en-us	Configuration of item prototypes
ru	Настройка прототипов элементов данных

en-us	Configuration of items
ru	Настройка элементов данных

en-us	Configuration of macros
ru	Настройка макросов

en-us	Configuration of maintenance periods
ru	Настройка периодов обслуживания

en-us	Configuration of media types
ru	Настройка способов оповещения

en-us	Configuration of network maps
ru	Настройка карт сетей

en-us	Configuration of proxies
ru	Настройка прокси

en-us	Configuration of proxy groups
ru	Настройка групп прокси

en-us	Configuration of regular expressions
ru	Настройка регулярных выражений

en-us	Configuration of scripts
ru	Настройка скриптов

en-us	Configuration of template group
ru	Настройка группы шаблонов

en-us	Configuration of template groups
ru	Настройка групп шаблонов

en-us	Configuration of templates
ru	Настройка шаблонов

en-us	Configuration of timeouts
ru	Настройка времени ожидания

en-us	Configuration of trigger displaying options
ru	Настройка опций отображения триггеров

en-us	Configuration of trigger prototypes
ru	Настройка прототипов триггеров

en-us	Configuration of triggers
ru	Настройка триггеров

en-us	Configuration of user groups
ru	Настройка групп пользователей

en-us	Configuration of user roles
ru	Настройка ролей пользователей

en-us	Configuration of users
ru	Настройка пользователей

en-us	Configuration of web monitoring
ru	Настройка веб-мониторинга

en-us	Configuration refresh
ru	Обновление настроек

en-us	Configuration updated
ru	Настройки обновлены

en-us	configure
ru	настройка

en-us	Configure DB connection
ru	Настройка подключения к БД

en-us	Configure JIT provisioning
ru	Настройка JIT инициализации

en-us	Confirmation text
ru	Текст подтверждения

en-us	Confirm changes
ru	Подтвердите изменения

en-us	Confirms the problem is noticed (acknowledging user will be recorded). Status change triggers action update operation.
ru	Подтверждение того, что проблема замечена (подтверждающий пользователь будет записан). Изменение состояния вызовет операцию обновления действий.

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
ru	Поздравляем! Вы успешно установили Zabbix веб-интерфейс.

en-us	Connected
ru	Соединение

en-us	Connection
ru	Подключение

en-us	Connections
ru	Соединения

en-us	Connection security
ru	Безопасность подключения

en-us	Connections from host
ru	Соединения с узла сети

en-us	Connections from proxy
ru	Соединения с прокси

en-us	Connections to host
ru	Подключения к узлу сети

en-us	Connections to proxy
ru	Подключения к прокси

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
ru	Превышено время ожидания %1$s секунд при подключении к Zabbix серверу "%2$s".

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
ru	Не удалось подключиться к Zabbix серверу "%1$s". Возможные причины: 1. Некорректные "NodeAddress" или "ListenPort" в "zabbix_server.conf" или переопределен сервер IP/DNS  в "zabbix.conf.php"; 2. Неправильная конфигурация DNS-сервера. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
ru	Отказ в подключении к Zabbix серверу "%1$s". Возможные причины: 1. Некорректные "NodeAddress" или "ListenPort" в "zabbix_server.conf" или переопределен сервер IP/DNS  в "zabbix.conf.php"; 2. Настройки безопасности (например, SELinux) блокируют подключение; 3. Демон Zabbix сервера не запущен; 4. Брандмауэр блокирует TCP соединение. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
ru	Не удалось подключиться к Zabbix серверу "%1$s". Возможные причины: 1. Некорректные "NodeAddress" или "ListenPort" в "zabbix_server.conf" или переопределен сервер IP/DNS  в "zabbix.conf.php"; 2. Брандмауэр блокирует TCP соединение. 

en-us	Connection to Zabbix server failed. Incorrect configuration.
ru	Неудачное подключение к Zabbix серверу. Проверьте настройки.

en-us	Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).
ru	Подключение не будет зашифровано так как используется сокет файл (на Unix) или разделяемая память (Windows).

en-us	Connector
ru	Коннектор

en-us	Connector "%1$s" already exists.
ru	Коннектор "%1$s" уже существует.

en-us	Connector created
ru	Коннектор создан

en-us	Connector deleted
ru	Коннекторы удалены

en-us	Connector deleted
ru	Коннектор удален

en-us	Connector deleted
ru	Коннекторы удалены

en-us	Connector disabled
ru	Коннекторы деактивированы

en-us	Connector disabled
ru	Коннекторы деактивированы

en-us	Connector disabled
ru	Коннектор деактивирован

en-us	Connector enabled
ru	Коннекторы активированы

en-us	Connector enabled
ru	Коннекторы активированы

en-us	Connector enabled
ru	Коннектор активирован

en-us	Connectors
ru	Коннекторы

en-us	Connector updated
ru	Коннектор обновлен

en-us	Connect to
ru	Подключаться через

en-us	Contact
ru	Контактная информация

en-us	contains
ru	содержит

en-us	Contains
ru	Содержит

en-us	Content controls
ru	Управление содержимым

en-us	Content controls: header
ru	Управление содержимым: заголовок

en-us	Content menu
ru	Меню содержимого

en-us	Context name
ru	Имя контекста

en-us	Continue
ru	Продолжить

en-us	Continue overrides
ru	Продолжить замещения

en-us	Contract number
ru	Номер контракта

en-us	Converts a symptom event back to cause event
ru	Конвертация симптомного события обратно в причинное событие

en-us	Convert to cause
ru	Конвертация в причину

en-us	Convert to JSON
ru	Конвертация в JSON

en-us	Coordinates
ru	Координаты

en-us	Copy
ru	Копировать

en-us	Copy %1$s graph
ru	Копирование %1$s графика

en-us	Copy %1$s graph
ru	Копирование %1$s графиков

en-us	Copy %1$s graph
ru	Копирование %1$s графиков

en-us	Copy %1$s item
ru	Копирование %1$s элементов данных

en-us	Copy %1$s item
ru	Копирование %1$s элемента данных

en-us	Copy %1$s item
ru	Копирование %1$s элементов данных

en-us	Copy %1$s trigger
ru	Копирование %1$s триггера

en-us	Copy %1$s trigger
ru	Копирование %1$s триггеров

en-us	Copy %1$s trigger
ru	Копирование %1$s триггеров

en-us	Copy to clipboard
ru	Копировать в буфер обмена

en-us	cosh() - The hyperbolic cosine of a value
ru	cosh() - Гиперболический косинус значения

en-us	cos() - The cosine of a value, where the value is an angle expressed in radians
ru	cos() - Косинус значения, где значением является угол, в радианах.

en-us	cot() - The cotangent of a value, where the value is an angle expressed in radians
ru	cot() - Котангенс значения, где значением является угол, в радианах.

en-us	count
ru	кол-во

en-us	Count
ru	Количество

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
ru	count() - Количество успешно полученных значений V (которым удовлетворяет оператор О) за период Т

en-us	Count of context switches. Returns integer
ru	Количество переключений контекста. Возвращает целое число

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
ru	Количество записей в директории, рекурсивно. Возвращает целое число

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
ru	Количество совпадающих строк в мониторинге файлов журналов. Возвращает целое число

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
ru	Количество совпадающих строк в мониторинге файлов журналов с поддержкой ротации журналов. Возвращает целое число

en-us	Count of network checks enqueued in the discovery queue.
ru	Количество сетевых проверок, помещенных в очередь обнаружения.

en-us	Count of values enqueued in the connector queue.
ru	Количество значений, помещенных в очередь коннектора.

en-us	Count of values enqueued in the low-level discovery processing queue.
ru	Количество значений в очереди низкоуровневого обнаружения на обработку.

en-us	Count of values enqueued in the preprocessing queue.
ru	Количество значений в очереди на предварительную обработку.

en-us	countunique() - The number of unique values
ru	countunique() - Количество уникальных значений

en-us	CPU information. Returns string or integer
ru	Информация о CPU. Возвращает строку или число

en-us	CPU load. Returns float
ru	Загрузка ЦПУ. Возвращает число с плавающей точкой

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
ru	Затраченное время CPU на ожидание операций к файлу подкачки, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "экземпляр" - экземпляр CPU

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Использование CPU в процентном отношении в течении интервала зависимого от управления питанием или HT, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Использование CPU в процентном отношении в течении интервала времени, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Использование CPU в процентном отношении в течении интервала времени, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	CPU usage in hertz during the interval on VMware Resource Pool, "url" - VMware service URL, "rpid" - VMware resource pool id
ru	Использование CPU в герцах в течение интервала в пуле ресурсов VMware, "url" - URL-адрес службы VMware, "rpid" - идентификатор пула ресурсов VMware

en-us	CPU utilization percentage. Returns float
ru	Утилизация CPU в процентах. Возвращает число с плавающей точкой

en-us	Create action
ru	Создать действие

en-us	Create and edit dashboards
ru	Создание и изменение панелей

en-us	Create and edit maintenance
ru	Создание и изменение обслуживаний

en-us	Create and edit maps
ru	Создание и изменение карт

en-us	Create API token
ru	Создать API токен

en-us	Create background
ru	Создать фон

en-us	Create connector
ru	Создать коннектор

en-us	Create dashboard
ru	Создать панель

en-us	Created at
ru	Создано в

en-us	(created by host discovery)
ru	(создано с помощью обнаружения узлов сети)

en-us	Created by me
ru	Созданы мной

en-us	Created by user
ru	Создано пользователем

en-us	Created by users
ru	Создано пользователями

en-us	Create dependent discovery rule
ru	Создать зависимое правило обнаружения

en-us	Create dependent item
ru	Создать зависимый элемент данных

en-us	Create disabled
ru	Создать деактивированным

en-us	Create discovery rule
ru	Создать правило обнаружения

en-us	Create discovery rule (select host first)
ru	Создать правило обнаружения (выберите сначала узел сети)

en-us	Create discovery rule (select template first)
ru	Создать правило обнаружения (выберите сначала шаблон)

en-us	Create enabled
ru	Создать активированным

en-us	Create event correlation
ru	Создать корреляцию событий

en-us	Create graph
ru	Создать график

en-us	Create graph prototype
ru	Создать прототип графика

en-us	Create graph (select host first)
ru	Создать график (сначала выберите узел сети)

en-us	Create graph (select template first)
ru	Создать график (сначала выберите шаблон)

en-us	Create host
ru	Создать узел сети

en-us	Create host group
ru	Создать группу узлов сети

en-us	Create host prototype
ru	Создать прототип узлов сети

en-us	Create hosts from selected prototype as disabled?
ru	Создавать узлы сети из выбранного прототипа деактивированными?

en-us	Create hosts from selected prototype as enabled?
ru	Создавать узлы сети из выбранного прототипа активированными?

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
ru	Создать узлы сети из выбранных прототипов деактивированными?

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
ru	Создать узлы сети из выбранных прототипов активированными?

en-us	Create icon
ru	Создать иконку

en-us	Create icon map
ru	Создать соответствие иконок

en-us	Create item
ru	Создать элемент данных

en-us	Create item prototype
ru	Создать прототип элементов данных

en-us	Create item (select host first)
ru	Создать элемент данных (сначала выберите узел сети)

en-us	Create item (select template first)
ru	Создать элемент данных (сначала выберите шаблон)

en-us	Create items from selected prototype as disabled?
ru	Создавать элементы данных из выбранного прототипа деактивированными?

en-us	Create items from selected prototype as enabled?
ru	Создавать элементы данных из выбранного прототипа активированными?

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
ru	Создать элементы данных из выбранных прототипов деактивированными?

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
ru	Создать элементы данных из выбранных прототипов активированными?

en-us	Create maintenance period
ru	Создать период обслуживания

en-us	Create map
ru	Создать карту сети

en-us	Create media type
ru	Создать способ оповещения

en-us	Create new
ru	Создать новое

en-us	Create new report
ru	Создать новый отчет

en-us	Create proxy
ru	Создать прокси

en-us	Create proxy group
ru	Создать группу прокси

en-us	Create report
ru	Создать отчет

en-us	Create script
ru	Создать скрипт

en-us	Create service
ru	Создать услугу

en-us	Create SLA
ru	Создать SLA

en-us	Create template
ru	Создать шаблон

en-us	Create template group
ru	Создать группу шаблонов

en-us	Create trigger
ru	Создать триггер

en-us	Create trigger prototype
ru	Создать прототип триггеров

en-us	Create trigger (select host first)
ru	Создать триггер (сначала выберите узел сети)

en-us	Create trigger (select template first)
ru	Создать триггер (выберите сначала шаблон)

en-us	Create triggers from selected prototype as disabled?
ru	Создавать триггеры из выбранного прототипа деактивированными?

en-us	Create triggers from selected prototype as enabled?
ru	Создавать триггеры из выбранного прототипа активированными?

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
ru	Создать триггеры из выбранных прототипов деактивированными?

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
ru	Создать триггеры из выбранных прототипов активированными?

en-us	Create user
ru	Создать пользователя

en-us	Create user group
ru	Создать группу пользователей

en-us	Create user role
ru	Создать роль пользователя

en-us	Create web scenario
ru	Создать веб-сценарий

en-us	Create web scenario (select host first)
ru	Создать веб-сценарий (сначала выберите узел сети)

en-us	Create web scenario (select template first)
ru	Создать веб-сценарий (выберите сначала шаблон)

en-us	Critical
ru	Критичная

en-us	CRLF
ru	CRLF

en-us	CSRF test
ru	CSRF-тест

en-us	CSRF token test
ru	Тест токена CSRF

en-us	CSRF token validation succeeded.
ru	Проверка токена CSRF прошла успешно.

en-us	CSV to JSON
ru	CSV в JSON

en-us	CUID is expected
ru	Ожидается CUID 

en-us	Current
ru	Текущая

en-us	Current host
ru	Текущий узел сети

en-us	Current password
ru	Текущий пароль

en-us	Current password is mandatory.
ru	Текущий пароль обязателен.

en-us	Current user
ru	Текущий пользователь

en-us	Current value
ru	Текущее значение

en-us	Custom
ru	Пользовательское

en-us	Custom expression
ru	Пользовательское выражение

en-us	Custom graphs
ru	Пользовательские графики

en-us	Custom intervals
ru	Пользовательские интервалы

en-us	Custom label
ru	Пользовательская подпись

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
ru	Пользовательская подпись для карты сети "%2$s" у элементов с типом "%1$s" не может быть пустой.

en-us	Custom message
ru	Пользовательское сообщение

en-us	Custom multiplier
ru	Пользовательский множитель

en-us	Custom on fail
ru	Другое при ошибке

en-us	Custom schedule
ru	Пользовательское расписание

en-us	Custom scripts
ru	Пользовательские скрипты

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
ru	Имена пользовательских важностей влияют на все языки и требуют ручного перевода!

en-us	Custom size
ru	Пользовательский размер

en-us	CyberArk Vault
ru	Хранилище CyberArk

en-us	Cycle
ru	Периодичность

en-us	Czech (cs_CZ)
ru	Чешский (cs_CZ)

en-us	d
ru	д

en-us	D
ru	D

en-us	D
ru	Ч

en-us	Daily
ru	Ежедневно

en-us	Danish (da_DK)
ru	Датский (da_DK)

en-us	Dark
ru	Темная

en-us	Dashboard
ru	Панель

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
ru	Панель "%1$s" уже существует.

en-us	Dashboard "%1$s" is used in report "%2$s".
ru	Панель "%1$s" используется в "%2$s" отчете.

en-us	Dashboard created
ru	Панель создана

en-us	Dashboard deleted
ru	Панель удалена

en-us	Dashboard deleted
ru	Панели удалены

en-us	Dashboard deleted
ru	Панели удалены

en-us	Dashboard is used as data source.
ru	Источником данных используется панель.

en-us	Dashboard list
ru	Список панелей

en-us	Dashboard page properties
ru	Свойства страницы панели

en-us	Dashboard properties
ru	Свойства панели

en-us	Dashboards
ru	Панели

en-us	Dashboard sharing
ru	Общий доступ к панели

en-us	Dashboard updated
ru	Панель обновлена

en-us	Dashboard with ID "%1$s" is not available.
ru	Панель с ID "%1$s" недоступна.

en-us	Dashed line
ru	Пунктирная линия

en-us	Data
ru	Данные

en-us	Database history tables use primary key
ru	Таблицы истории базы данных используют первичный ключ

en-us	Database host
ru	Хост базы данных

en-us	Database host verification
ru	Сверка хоста базы данных

en-us	Database monitor
ru	Монитор баз данных

en-us	Database name
ru	Имя базы данных

en-us	Database password
ru	Пароль от базы данных

en-us	Database port
ru	Порт базы данных

en-us	Database schema
ru	Схема базы данных

en-us	Database server
ru	Сервер базы данных

en-us	Database TLS CA file
ru	Файл TLS CA базы данных

en-us	Database TLS certificate file
ru	Файл TLS сертификата базы данных

en-us	Database TLS certificate files must be read-only
ru	Файлы TLS сертификатов базы данных должны быть только на чтение

en-us	Database TLS cipher list
ru	Список TLS шифров базы данных

en-us	Database TLS encryption
ru	TLS шифрование базы данных

en-us	Database TLS key file
ru	Файл TLS ключа базы данных

en-us	Database type
ru	Тип базы данных

en-us	Database user
ru	Имя пользователя от базы данных

en-us	Data collection
ru	Сбор данных

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
ru	Данные из %1$s. Сгенерировано за %2$s сек.

en-us	data is missing
ru	данные отсутствуют

en-us	Data is not properly encoded.
ru	Данные закодированы неправильно.

en-us	Data overview
ru	Обзор данных

en-us	Data set
ru	Набор данных

en-us	Data set aggregation
ru	Агрегация набора данных

en-us	Data set label
ru	Подпись к набору данных

en-us	Data storage period
ru	Период хранения данных

en-us	Data type
ru	Тип данных

en-us	Date
ru	Дата

en-us	Date and time functions
ru	Функции даты и времени

en-us	date() - Current date
ru	date() - Текущая дата

en-us	Date HW decommissioned
ru	Дата списания HW

en-us	Date HW installed
ru	Дата установки HW

en-us	Date HW maintenance expires
ru	Дата окончания обслуживания HW

en-us	Date HW purchased
ru	Дата покупки HW

en-us	Day
ru	День

en-us	Day
ru	День

en-us	Day before yesterday
ru	За день до вчера

en-us	Day of month
ru	День месяца

en-us	dayofmonth() - Day of month
ru	dayofmonth() - День месяца

en-us	Day of the week and day of the month cannot be specified simultaneously.
ru	Нельзя указать одновременно день недели и день месяца.

en-us	Day of week
ru	День недели

en-us	dayofweek() - Day of week
ru	dayofweek() - День недели

en-us	days
ru	дней

en-us	Days
ru	Дни

en-us	%d device
ru	%d устройства

en-us	%d device
ru	%d устройств

en-us	%d device
ru	%d устройство

en-us	DD.MM.YY
ru	DD.MM.YY

en-us	Deactivates manual suppression.
ru	Деактивация подавления вручную.

en-us	Debug
ru	Отладка

en-us	Debug mode
ru	Режим отладки

en-us	Dec
ru	Дек.

en-us	December
ru	Декабрь

en-us	Decimal places
ru	Число десятичных знаков

en-us	Decrease by
ru	Уменьшение на

en-us	default
ru	по умолчанию

en-us	Default
ru	По умолчанию

en-us	Default (%1$s)
ru	По умолчанию (%1$s)

en-us	Default access to new actions
ru	Доступ по умолчанию к новым действиям

en-us	Default access to new modules
ru	Доступ по умолчанию к новым модулям

en-us	Default access to new UI elements
ru	Доступ по умолчанию к новым элементам интерфейса

en-us	Default authentication
ru	Аутентификация по умолчанию

en-us	Default host inventory mode
ru	Режим инвентаризации узлов сети по умолчанию

en-us	Default input string
ru	Строка ввода по умолчанию

en-us	Default language
ru	Язык по умолчанию

en-us	Default LDAP server must be specified.
ru	Необходимо указать LDAP сервер по умолчанию.

en-us	Default login form
ru	Диалог входа в систему по умолчанию

en-us	Default media type
ru	Тип способа оповещения по умолчанию

en-us	Default MFA method must be specified.
ru	Необходимо указать метод MFA по умолчанию.

en-us	Default operation step duration
ru	Длительность шага операции по умолчанию

en-us	Default page display period
ru	Период отображения страницы по умолчанию

en-us	Default theme
ru	Тема по умолчанию

en-us	Default time zone
ru	Часовой пояс по умолчанию

en-us	Degrading
ru	Нестабильный

en-us	degrees() - Converts a value from radians to degrees
ru	degrees() - Конвертация значения из радианов в градусы

en-us	Delay
ru	Задержка

en-us	Delayed by
ru	Задерживается на

en-us	Delete
ru	Удалить

en-us	Delete all elements that are not present in the import file?
ru	Удалить все элементы, которые не присутствуют в файле импорта?

en-us	Delete and clear
ru	Удалить и очистить

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
ru	Удалить и очистить выбранные шаблоны? (Внимание: все присоединенные к ним узлы сети будут очищены!)

en-us	Delete and clear selected template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
ru	Удалить и очистить выбранный шаблон? (Внимание: все привязанные к нему узлы сети будут очищены!)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
ru	Удалить и очистить шаблон? (Внимание: все присоединенные к нему узлы сети будут очищены!)

en-us	Delete current action?
ru	Удалить текущее действие?

en-us	Deleted
ru	Удалено

en-us	Delete dashboard?
ru	Удалить панель?

en-us	Delete discovery rule?
ru	Удалить правило обнаружения?

en-us	Delete event correlation?
ru	Удалить корреляцию событий?

en-us	Delete expression?
ru	Удалить выражение?

en-us	Delete graph?
ru	Удалить график?

en-us	Delete graph prototype?
ru	Удалить прототип графиков?

en-us	Delete icon map?
ru	Удалить соответствие иконок?

en-us	Delete item?
ru	Удалить элемент данных?

en-us	Delete item prototype?
ru	Удалить прототип элементов данных?

en-us	Delete links between selected elements?
ru	Удалить связи между выбранными элементами?

en-us	Delete lost resources
ru	Удаление потерянных ресурсов

en-us	Delete maintenance period?
ru	Удалить период обслуживания?

en-us	Delete media type?
ru	Удалить тип оповещения?

en-us	Delete missing
ru	Удалить отсутствующее

en-us	Delete regular expression?
ru	Удалить регулярное выражение?

en-us	Delete script?
ru	Удалить скрипт?

en-us	Delete selected action?
ru	Удалить выбранное действие?

en-us	Delete selected actions?
ru	Удалить выбранные действия?

en-us	Delete selected API token?
ru	Удалить выбранный API токен?

en-us	Delete selected connector?
ru	Удалить выбранный коннектор?

en-us	Delete selected connectors?
ru	Удалить выбранные коннекторы?

en-us	Delete selected dashboard?
ru	Удалить выбранную панель?

en-us	Delete selected dashboards?
ru	Удалить выбранные панели?

en-us	Delete selected discovery rule?
ru	Удалить выбранное правило обнаружения?

en-us	Delete selected discovery rules?
ru	Удалить выбранные правила обнаружения?

en-us	Delete selected elements?
ru	Удалить выбранные элементы?

en-us	Delete selected event correlation?
ru	Удалить выбранную корреляцию событий?

en-us	Delete selected event correlations?
ru	Удалить выбранные корреляции событий?

en-us	Delete selected graph?
ru	Удалить выбранный график?

en-us	Delete selected graph prototype?
ru	Удалить выбранный прототип графиков?

en-us	Delete selected graph prototypes?
ru	Удалить выбранные прототипы графиков?

en-us	Delete selected graphs?
ru	Удалить выбранные графики?

en-us	Delete selected group?
ru	Удалить выбранную группу?

en-us	Delete selected groups?
ru	Удалить выбранные группы?

en-us	Delete selected host?
ru	Удалить выбранный узел сети?

en-us	Delete selected host group?
ru	Удалить выбранную группу узлов сети?

en-us	Delete selected host groups?
ru	Удалить выбранные группы узлов сети?

en-us	Delete selected host prototype?
ru	Удалить выбранный прототип узлов сети?

en-us	Delete selected host prototypes?
ru	Удалить выбранные прототипы узлов сети?

en-us	Delete selected hosts?
ru	Удалить выбранные узлы сети?

en-us	Delete selected image?
ru	Удалить выбранное изображение?

en-us	Delete selected item?
ru	Удалить выбранный элемент данных?

en-us	Delete selected item prototype?
ru	Удалить выбранный прототип элементов данных?

en-us	Delete selected item prototypes?
ru	Удалить выбранные прототипы элементов данных?

en-us	Delete selected items?
ru	Удалить выбранные элементы данных?

en-us	Delete selected maintenance period?
ru	Удалить выбранный период обслуживания?

en-us	Delete selected maintenance periods?
ru	Удалить выбранные периоды обслуживания?

en-us	Delete selected map?
ru	Удалить выбранную карту сети?

en-us	Delete selected maps?
ru	Удалить выбранные карты сети?

en-us	Delete selected media type?
ru	Удалить выбранный способ оповещений?

en-us	Delete selected media types?
ru	Удалить выбранные способы оповещений?

en-us	Delete selected proxies?
ru	Удалить выбранные прокси?

en-us	Delete selected proxy?
ru	Удалить выбранный прокси?

en-us	Delete selected proxy group?
ru	Удалить выбранную группу прокси?

en-us	Delete selected proxy groups?
ru	Удалить выбранные группы прокси?

en-us	Delete selected regular expression?
ru	Удалить выбранное регулярное выражение?

en-us	Delete selected regular expressions?
ru	Удалить выбранные регулярные выражения?

en-us	Delete selected role?
ru	Удалить выбранную роль?

en-us	Delete selected roles?
ru	Удалить выбранные роли?

en-us	Delete selected scheduled report?
ru	Удалить выбранный регулярный отчет?

en-us	Delete selected scheduled reports?
ru	Удалить выбранные регулярные отчеты?

en-us	Delete selected script?
ru	Удалить выбранный скрипт?

en-us	Delete selected scripts?
ru	Удалить выбранные скрипты?

en-us	Delete selected service?
ru	Удалить выбранную услугу?

en-us	Delete selected services?
ru	Удалить выбранные услуги?

en-us	Delete selected shapes?
ru	Удалить выбранные фигуры?

en-us	Delete selected SLA?
ru	Удалить выбранный SLA?

en-us	Delete selected SLAs?
ru	Удалить выбранные SLA?

en-us	Delete selected template?
ru	Удалить выбранный шаблон?

en-us	Delete selected template group?
ru	Удалить выбранную группу шаблонов?

en-us	Delete selected template groups?
ru	Удалить выбранные группы шаблонов?

en-us	Delete selected templates?
ru	Удалить выбранные шаблоны?

en-us	Delete selected token?
ru	Удалить выбранный токен?

en-us	Delete selected tokens?
ru	Удалить выбранные токены?

en-us	Delete selected trigger?
ru	Удалить выбранный триггер?

en-us	Delete selected trigger prototype?
ru	Удалить выбранный прототип триггеров?

en-us	Delete selected trigger prototypes?
ru	Удалить выбранные прототипы триггеров?

en-us	Delete selected triggers?
ru	Удалить выбранные триггеры?

en-us	Delete selected user?
ru	Удалить выбранного пользователя?

en-us	Delete selected users?
ru	Удалить выбранных пользователей?

en-us	Delete selected web scenario?
ru	Удалить выбранный веб-сценарий?

en-us	Delete selected web scenarios?
ru	Удалить выбранные веб-сценарии?

en-us	Delete template?
ru	Удалить шаблон?

en-us	Delete trigger?
ru	Удалить триггер?

en-us	Delete trigger prototype?
ru	Удалить прототип триггеров?

en-us	Delete web scenario?
ru	Удалить веб-сценарий?

en-us	delimiter
ru	разделитель

en-us	Delimiter
ru	Разделитель

en-us	Denied methods
ru	Запрещенные методы

en-us	Deny
ru	Запрещено

en-us	Deny list
ru	Список запретов

en-us	Dependencies
ru	Зависимости

en-us	Dependent
ru	Зависимость

en-us	Dependent item
ru	Зависимый элемент данных

en-us	Depends on
ru	Зависит от

en-us	Deployment status
ru	Состояние развертывания

en-us	Deprecated
ru	Устаревшие

en-us	Deprecated parameter "%1$s" cannot be used with "%2$s".
ru	Устаревший параметр "%1$s" нельзя использовать с "%2$s".

en-us	Deprovisioned users group
ru	Группа отозванных пользователей

en-us	Deprovisioned users group cannot be deleted.
ru	Нельзя удалить группу отозванных пользователей.

en-us	Deprovisioned users group cannot be empty.
ru	Группа отозванных пользователей не может быть пустой.

en-us	Deprovisioned users group cannot be enabled.
ru	Нельзя активировать группу отозванных пользователей.

en-us	descending
ru	по убыванию

en-us	description
ru	описание

en-us	Description
ru	Описание

en-us	Description size
ru	Размер описания

en-us	Detailed listing of installed packages. Returns text in JSON format
ru	Подробный список установленных пакетов. Возвращает текст в формате JSON

en-us	Details
ru	Детали

en-us	Details of web scenario
ru	Подробности о веб-сценарии

en-us	Detected TimescaleDB license does not support compression. Compression is supported in TimescaleDB Community Edition.
ru	Обнаруженная лицензия TimescaleDB не поддерживает сжатие. Сжатие поддерживается в TimescaleDB Community Edition.

en-us	Detection period
ru	Период обнаружения

en-us	Deviations
ru	Отклонения

en-us	Device
ru	Устройство

en-us	Device interrupts. Returns integer
ru	Прерывания устройства. Возвращает целое число

en-us	Device uniqueness criteria
ru	Критерий уникальности устройства

en-us	Digest
ru	Digest

en-us	Digital
ru	Цифровые

en-us	Directory
ru	Директория

en-us	directory cannot be empty
ru	папка не может быть пустой

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
ru	Размер директории (в байтах). Возвращает целое число

en-us	Disable
ru	Отключить

en-us	Disabled
ru	Деактивировано

en-us	Disabled automatically by an LLD rule.
ru	Деактивировано автоматически LLD правилом.

en-us	Disable debug mode
ru	Деактивировать режим отладки

en-us	Disable debug mode in selected group?
ru	Деактивировать режим отладки у выбранной группы?

en-us	Disable debug mode in selected groups?
ru	Деактивировать режим отладки у выбранных групп?

en-us	Disable host
ru	Деактивировать узел сети

en-us	Disable host?
ru	Деактивировать узел сети?

en-us	Disable hosts
ru	Деактивировать узлы сети

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
ru	Деактивировать узлы сети в выбранных группах узлов сети?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
ru	Деактивировать узлы сети наблюдаемые выбранными прокси?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxy?
ru	Деактивировать узлы сети наблюдаемые выбранными прокси?

en-us	Disable lost resources
ru	Деактивация потерянных ресурсов

en-us	Disable selected action?
ru	Деактивировать выбранное действие?

en-us	Disable selected actions?
ru	Деактивировать выбранные действия?

en-us	Disable selected API token?
ru	Деактивировать выбранный API токен?

en-us	Disable selected API tokens?
ru	Деактивировать выбранные API токены?

en-us	Disable selected connector?
ru	Деактивировать выбранный коннектор?

en-us	Disable selected connectors?
ru	Деактивировать выбранные коннекторы?

en-us	Disable selected discovery rule?
ru	Деактивировать выбранное правило обнаружения?

en-us	Disable selected discovery rules?
ru	Деактивировать выбранные правила обнаружения?

en-us	Disable selected event correlation?
ru	Деактивировать выбранную корреляцию событий?

en-us	Disable selected event correlations?
ru	Деактивировать выбранные корреляции событий?

en-us	Disable selected group?
ru	Деактивировать выбранную группу?

en-us	Disable selected groups?
ru	Деактивировать выбранные группы?

en-us	Disable selected host?
ru	Деактивировать выбранный узел сети?

en-us	Disable selected hosts?
ru	Деактивировать выбранные узлы сети?

en-us	Disable selected item?
ru	Деактивировать выбранный элемент данных?

en-us	Disable selected items?
ru	Деактивировать выбранные элементы данных?

en-us	Disable selected media type?
ru	Деактивировать выбранный способ оповещения?

en-us	Disable selected media types?
ru	Деактивировать выбранные способы оповещения?

en-us	Disable selected module?
ru	Деактивировать выбранный модуль?

en-us	Disable selected modules?
ru	Деактивировать выбранные модули?

en-us	Disable selected scheduled report?
ru	Деактивировать выбранный регулярный отчет?

en-us	Disable selected scheduled reports?
ru	Деактивировать выбранные регулярные отчеты?

en-us	Disable selected SLA?
ru	Деактивировать выбранный SLA?

en-us	Disable selected SLAs?
ru	Деактивировать выбранные SLA?

en-us	Disable selected trigger?
ru	Деактивировать выбранный триггер?

en-us	Disable selected triggers?
ru	Деактивировать выбранные триггеры?

en-us	Disable selected web scenario?
ru	Деактивировать выбранный веб-сценарий?

en-us	Disable selected web scenarios?
ru	Деактивировать выбранные веб-сценарии?

en-us	Disaster
ru	Чрезвычайная

en-us	Discard unchanged
ru	Отбрасывать не изменившееся

en-us	Discard unchanged with heartbeat
ru	Отбрасывать не изменившееся с периодическим контролем

en-us	Discard value
ru	Отбросить значение

en-us	Discover
ru	Обнаружение

en-us	Discovered
ru	Обнаружен

en-us	Discovered by
ru	Обнаружено

en-us	Discovered device
ru	Обнаруженное устройство

en-us	Discovery
ru	Обнаружение

en-us	Discovery actions
ru	Действия обнаружения

en-us	Discovery by
ru	Обнаружено

en-us	Discovery by proxy
ru	Обнаружение через прокси

en-us	Discovery check
ru	Проверка обнаружения

en-us	Discovery checks
ru	Проверки обнаружения

en-us	Discovery list
ru	Список обнаружений

en-us	Discovery object
ru	Объект обнаружения

en-us	Discovery of VMware clusters, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ru	Обнаружение VMware кластеров, "url" - URL службы VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ru	Обнаружение VMware хранилищ данных, "url" - URL службы VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
ru	Обнаружение хранилищ данных гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
ru	Обнаружение сетевых интерфейсов гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ru	Обнаружение гипервизоров VMware, "url" - URL службы VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
ru	Обнаружение устройств дисков виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
ru	Обнаружение файловых систем виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
ru	Обнаружение сетевых интерфейсов виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ru	Обнаружение виртуальных машин VMware, "url" - URL службы VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery rule
ru	Правило обнаружения

en-us	Discovery rule
ru	Правило обнаружения

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
ru	Правило обнаружения "%1$s" уже существует.

en-us	Discovery rule "%1$s" cannot be copied without its master item.
ru	Правило обнаружения "%1$s" нельзя скопировать без его мастер элемента данных.

en-us	Discovery rule "%1$s" is used in "%2$s" action.
ru	Правило обнаружения "%1$s" используется в "%2$s" действии.

en-us	discovery rule "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
ru	правило обнаружения "%1$s" на узле сети "%2$s" не наблюдается

en-us	Discovery rule created
ru	Правило обнаружения создано

en-us	Discovery rule deleted
ru	Правила обнаружения удалены

en-us	Discovery rule deleted
ru	Правило обнаружения удалено

en-us	Discovery rule deleted
ru	Правила обнаружения удалены

en-us	Discovery rule disabled
ru	Правило обнаружения деактивировано

en-us	Discovery rule disabled
ru	Правила обнаружения деактивированы

en-us	Discovery rule disabled
ru	Правила обнаружения деактивированы

en-us	Discovery rule enabled
ru	Правило обнаружения активировано

en-us	Discovery rule enabled
ru	Правила обнаружения активированы

en-us	Discovery rule enabled
ru	Правила обнаружения активированы

en-us	Discovery rules
ru	Правила обнаружения

en-us	Discovery rule updated
ru	Правило обнаружения обновлено

en-us	Discovery status
ru	Состояние обнаружения

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
ru	Статистика чтения диска. Возвращает целое число в режиме секторов, операций, байт; число с плавающей точкой в режиме sps, ops, bps

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ru	Размер дискового пространства в байтах или процентах от общего. Возвращает целое число в байтах; число с плавающей точкой в процентах

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
ru	Статистика записи на диск. Возвращает целое число в режиме секторов, операции, байт; число с плавающей точкой в sps, ops, bps

en-us	Display
ru	Отображение

en-us	Display graph
ru	Показать график

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
ru	Отображено %1$s из %2$s найденных

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
ru	Отображено с %1$s до %2$s из %3$s найденных

en-us	Displaying options
ru	Опции отображения

en-us	Display local time
ru	Локальное время

en-us	Display min/avg/max
ru	Отображение мин/сред/макс

en-us	Display min/max/avg
ru	Отображение мин/макс/сред

en-us	Display OK triggers for
ru	Отображать триггеры в состоянии ОК в течении

en-us	Display problems
ru	Отображение проблем

en-us	Display stacked graph
ru	Показать стэкируемый график

en-us	Division denominator
ru	Знаменатель деления

en-us	d.M
ru	d.M

en-us	DNS
ru	DNS

en-us	DNS name
ru	DNS имя

en-us	does not contain
ru	не содержит

en-us	Does not contain
ru	Не содержит

en-us	does not equal
ru	не равно

en-us	Does not equal
ru	Не равно

en-us	does not exist
ru	не существует

en-us	Does not exist
ru	Не существует

en-us	does not match
ru	не соответствует

en-us	Does not match regular expression
ru	Не совпадает с регулярным выражением

en-us	Do not store
ru	Не хранить

en-us	Dot
ru	Точечная линия

en-us	Doughnut
ru	Кольцевая диаграмма

en-us	Down
ru	Недоступно

en-us	Down
ru	Недоступен

en-us	Download image
ru	Загрузить изображение

en-us	Download the configuration file
ru	Загрузить конфигурационный файл

en-us	Downtime
ru	Время простоя

en-us	Downtime
ru	Недоступен

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
ru	Вы хотите заменить условие выражения?

en-us	Draw
ru	Отрисовка

en-us	Draw style
ru	Стиль отрисовки

en-us	Dropdown
ru	Выпадающий список

en-us	Dropdown options
ru	Опции выпадающего списка

en-us	Duo state does not match saved state.
ru	Состояние Duo не соответствует сохраненному состоянию.

en-us	Duo Universal Prompt
ru	Duo Universal Prompt

en-us	DUO Universal Prompt
ru	DUO Universal Prompt

en-us	Duplicate host. Host with the same host name "%1$s" already exists in data.
ru	Дубликат узла сети. Узел сети с таким же именем узла сети "%1$s" уже существует в данных.

en-us	Duplicate host. Host with the same visible name "%1$s" already exists in data.
ru	Дубликат узла сети. Узел сети с таким же видимым именем узла сети "%1$s" уже существует в данных.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
ru	Дубликат значения "имя" "%1$s" у карты сети.

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
ru	Дубликат userid "%1$s" в пользователях у карты сети "%2$s".

en-us	Duplicate "usrgrpid" "%1$s" in user groups for map "%2$s".
ru	Дубликат "usrgrpid" "%1$s" в группах пользователей у карты "%2$s".

en-us	Duration
ru	Длительность

en-us	Duration
ru	Длительность

en-us	Dutch (nl_NL)
ru	Голландский (nl_NL)

en-us	Each item
ru	Каждый элемент данных

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
ru	У каждого URL должно быть уникальное имя. Пожалуйста, удостоверьтесь, что есть только один URL с этим именем

en-us	Edit
ru	Изменить

en-us	Edit dashboard
ru	Изменить панель

en-us	Edit map
ru	Изменить карту сети

en-us	Edit operation
ru	Изменить операцию

en-us	Edit tree element
ru	Изменить элемент дерева

en-us	Edit widget
ru	Изменение виджета

en-us	Effective date
ru	Действительно с

en-us	Effective value
ru	Эффективное значение

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
ru	Ошибка Elasticsearch: %1$s.

en-us	Elasticsearch URL is not set for type: %1$s.
ru	URL Elasticsearch не задан для типа: %1$s.

en-us	Element
ru	Элемент

en-us	Element name
ru	Название элемента

en-us	Ellipse
ru	Эллипс

en-us	email
ru	email

en-us	Email
ru	Email

en-us	Email and password
ru	Email и пароль

en-us	Email provider
ru	Поставщик почты

en-us	Empty color.
ru	Пустой цвет.

en-us	Empty input parameter.
ru	Пустой входной параметр.

en-us	Empty map ID.
ru	Пустой ID карты сети.

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
ru	Пустой файл SSL сертификата у веб-сценария "%1$s".

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
ru	Пустой файл SSL ключа у веб-сценария "%1$s".

en-us	<empty string>
ru	<пустая строка>

en-us	Empty value.
ru	Пустое значение.

en-us	Enable
ru	Активировать

en-us	Enable audit logging
ru	Активировать журналирование аудита

en-us	Enable compression
ru	Включить сжатие

en-us	Enable confirmation
ru	Включить подтверждение

en-us	Enabled
ru	Активировано

en-us	Enable debug mode
ru	Активировать режим отладки

en-us	Enable debug mode in selected group?
ru	Активировать режим отладки для выбранной группы?

en-us	Enable debug mode in selected groups?
ru	Активировать режим отладки для выбранных групп?

en-us	Enable host
ru	Активировать узел сети

en-us	Enable host?
ru	Активировать узел сети?

en-us	Enable hosts
ru	Активировать узлы сети

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
ru	Активировать узлы сети наблюдаемые выбранными прокси?

en-us	Enable hosts monitored by selected proxy?
ru	Активировать узлы сети наблюдаемые выбранными прокси?

en-us	Enable HTTP authentication
ru	Активация HTTP аутентификации

en-us	Enable HTTP authentication for all users.
ru	Включить HTTP аутентификацию для всех пользователей.

en-us	Enable internal housekeeping
ru	Активировать внутреннюю очистку истории

en-us	Enable JIT provisioning
ru	JIT инициализация

en-us	Enable LDAP authentication
ru	Активация LDAP аутентификации

en-us	Enable multi-factor authentication
ru	Активация многофакторной аутентификации

en-us	Enable SAML authentication
ru	Включить SAML аутентификацию

en-us	Enable SCIM provisioning
ru	Включить SCIM инициализацию

en-us	Enable selected action?
ru	Активировать выбранное действие?

en-us	Enable selected actions?
ru	Активировать выбранные действия?

en-us	Enable selected API token?
ru	Активировать выбранный API токен?

en-us	Enable selected API tokens?
ru	Активировать выбранные API токены?

en-us	Enable selected connector?
ru	Активировать выбранный коннектор?

en-us	Enable selected connectors?
ru	Активировать выбранные коннекторы?

en-us	Enable selected discovery rule?
ru	Активировать выбранное правило обнаружения?

en-us	Enable selected discovery rules?
ru	Активировать выбранные правила обнаружения?

en-us	Enable selected event correlation?
ru	Активировать выбранную корреляцию событий?

en-us	Enable selected event correlations?
ru	Активировать выбранные корреляции событий?

en-us	Enable selected group?
ru	Активировать выбранную группу?

en-us	Enable selected groups?
ru	Активировать выбранные группы?

en-us	Enable selected host?
ru	Активировать выбранный узел сети?

en-us	Enable selected hosts?
ru	Активировать выбранные узлы сети?

en-us	Enable selected item?
ru	Активировать выбранный элемент данных?

en-us	Enable selected items?
ru	Активировать выбранные элементы данных?

en-us	Enable selected media type?
ru	Активировать выбранный способ оповещения?

en-us	Enable selected media types?
ru	Активировать выбранные способы оповещения?

en-us	Enable selected module?
ru	Активировать выбранный модуль?

en-us	Enable selected modules?
ru	Активировать выбранные модули?

en-us	Enable selected scheduled report?
ru	Активировать выбранный регулярный отчет?

en-us	Enable selected scheduled reports?
ru	Активировать выбранные регулярные отчеты?

en-us	Enable selected SLA?
ru	Активировать выбранный SLA?

en-us	Enable selected SLAs?
ru	Активировать выбранные SLA?

en-us	Enable selected trigger?
ru	Активировать выбранный триггер?

en-us	Enable selected triggers?
ru	Активировать выбранные триггеры?

en-us	Enable selected web scenario?
ru	Активировать выбранный веб-сценарий?

en-us	Enable selected web scenarios?
ru	Активировать выбранные веб-сценарии?

en-us	Enable trapping
ru	Активировать трапы

en-us	Enable user input
ru	Ввода данных пользователем

en-us	Encrypt
ru	Шифрование

en-us	Encryption
ru	Шифрование

en-us	Encryption level
ru	Уровень шифрования

en-us	End date
ru	Дата окончания

en-us	End of line sequence
ru	Конец строки

en-us	English (en_GB)
ru	Английский (en_GB)

en-us	English (en_US)
ru	Английский (en_US)

en-us	equals
ru	равно

en-us	Equals
ru	Равно

en-us	e() - Returns Euler's number
ru	e() - Возвращает число Эйлера

en-us	Error
ru	Ошибка

en-us	Error: %1$s
ru	Ошибка: %1$s

en-us	Error budget
ru	Бюджет времени простоя

en-us	Error budget
ru	Бюджет времени простоя

en-us	Error decoding Duo result.
ru	Ошибка декодирования результата Duo.

en-us	error does not match
ru	ошибка не соответствует

en-us	Error in search request for table "%1$s".
ru	Ошибка в запросе поиска в таблицу "%1$s".

en-us	error matches
ru	ошибка соответствует

en-us	error-matching
ru	сопоставление ошибок

en-us	error message
ru	сообщение об ошибке

en-us	Error message
ru	Сообщение об ошибке

en-us	error text
ru	текст ошибки

en-us	Error! Unable to start Zabbix server.
ru	Ошибка! Не удалось запустить Zabbix сервер.

en-us	Evaluation period
ru	Период анализа

en-us	Event
ru	Событие

en-us	Event acknowledged
ru	Событие подтверждено

en-us	Event correlation
ru	Корреляция событий

en-us	Event correlation "%1$s" already exists.
ru	Корреляция событий "%1$s" уже существует.

en-us	Event correlation created
ru	Корреляция событий создана

en-us	Event correlation deleted
ru	Корреляции событий удалены

en-us	Event correlation deleted
ru	Корреляции событий удалены

en-us	Event correlation deleted
ru	Корреляция событий удалена

en-us	Event correlation disabled
ru	Корреляции событий деактивированы

en-us	Event correlation disabled
ru	Корреляция событий деактивирована

en-us	Event correlation disabled
ru	Корреляции событий деактивированы

en-us	Event correlation enabled
ru	Корреляции событий активированы

en-us	Event correlation enabled
ru	Корреляция событий активирована

en-us	Event correlation enabled
ru	Корреляции событий активированы

en-us	Event correlation rule
ru	Правило корреляции событий

en-us	Event correlation rules
ru	Правила корреляции событий

en-us	Event correlation updated
ru	Корреляция событий обновлена

en-us	Event details
ru	Детали события

en-us	Event generation
ru	Генерация события

en-us	Event ID
ru	ID события

en-us	Event is acknowledged
ru	Событие подтверждено

en-us	Event is not acknowledged
ru	Событие не подтверждено

en-us	Event list [previous 20]
ru	Список событий [20 предыдущих]

en-us	Event log monitoring. Returns count of entries
ru	Мониторинг журнала событий. Возвращает количество записей

en-us	Event log monitoring. Returns log
ru	Мониторинг журнала событий. Возвращает журнал

en-us	Event name
ru	Имя события

en-us	Event name matches Trigger name (with macros expanded) unless a custom Event name is specified in Trigger settings.
ru	Имя события совпадает с именем триггера (с раскрытыми макросами), если в настройках триггера не указано пользовательское имя события.

en-us	Events
ru	События

en-us	Events and alerts
ru	События и оповещения

en-us	Event tag pair
ru	Пара тегов событий

en-us	Event type
ru	Тип события

en-us	Event updated
ru	События обновлено

en-us	Event updated
ru	Событие обновлено

en-us	Event updated
ru	Событий обновлено

en-us	Every day(s)
ru	Каждый день(и)

en-us	Every week(s)
ru	Каждую неделю(и)

en-us	Example
ru	Например

en-us	Example: https://localhost/zabbix/ui/
ru	Пример: https://localhost/zabbix/ui/

en-us	Except selected
ru	Исключая выбранные

en-us	Exclude
ru	Исключить

en-us	Excluded downtime
ru	Исключение времени простоя

en-us	Excluded downtimes
ru	Исключения времени простоя

en-us	Excluded downtimes
ru	Исключения времени простоя

en-us	Exclude host groups
ru	Исключить группы узлов сети

en-us	Execute
ru	Выполнить

en-us	Executed
ru	Выполнено

en-us	Executed script
ru	Выполняемый скрипт

en-us	Execute now
ru	Выполнить сейчас

en-us	Execute on
ru	Выполнение на

en-us	Execute scripts
ru	Выполнение скриптов

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ru	Выполнение запроса WMI и получение первого выбранного объекта. Возвращает целое число, число с плавающей точкой или текст (в зависимости от запроса)

en-us	Execute WMI query and return the JSON document with all selected objects
ru	Выполнение запроса WMI и получение JSON документа со всеми выбранными объектами

en-us	Execution confirmation
ru	Подтверждение выполнения

en-us	exists
ru	существует

en-us	Exists
ru	Существует

en-us	Expand
ru	Раскрыть

en-us	Expand macros
ru	Раскрывать макросы

en-us	Expand sidebar
ru	Расширить боковую панель

en-us	Expand single problem
ru	Развертывание одиночной проблемы

en-us	exp() - Euler's number at a power of a value
ru	exp() - Число Эйлера в степени значения

en-us	Expired
ru	Завершено

en-us	Expired
ru	Истек

en-us	Expired on %1$s.
ru	Истекает в %1$s.

en-us	Expires at
ru	Истекает в

en-us	Expires in less than
ru	Срок действия истекает менее чем через

en-us	Exploded
ru	Расширенный круговой

en-us	expm1() - Euler's number at a power of a value minus 1
ru	expm1() - Число Эйлера в степени значения минус 1

en-us	Export
ru	Экспорт

en-us	Export failed
ru	Ошибка при экспорте

en-us	Export to CSV
ru	Экспорт в CSV

en-us	Expression
ru	Выражение

en-us	Expression cannot be empty
ru	Выражение не может быть пустым

en-us	Expression constructor
ru	Конструктор выражения

en-us	expression is empty
ru	пустое выражение

en-us	Expressions
ru	Выражения

en-us	Expression type
ru	Тип выражения

en-us	Expression variable elements
ru	Элементы переменных выражения

en-us	External check
ru	Внешняя проверка

en-us	F
ru	Пт

en-us	Fail
ru	Ошибка

en-us	Failed
ru	Неудачно

en-us	Failed
ru	Неудачно

en-us	Failed login
ru	Ошибка при входе

en-us	Failed to create dashboard
ru	Ошибка при создании панели

en-us	failed to parse JSON
ru	ошибка при разборе JSON

en-us	Failed to parse URL.
ru	Ошибка при разборе URL.

en-us	Failed to paste dashboard page.
ru	Ошибка при вставке страницы панели.

en-us	Failed to paste widget.
ru	Ошибка при вставке виджета.

en-us	Failed to select default LDAP server.
ru	Ошибка выбора сервера LDAP по умолчанию.

en-us	Failed to update dashboard
ru	Ошибка при обновлении панели

en-us	Failed to update dashboard page properties.
ru	Ошибка при обновлении свойств страницы панели.

en-us	Failed to update dashboard properties.
ru	Ошибка при обновлении свойств панели.

en-us	Failed to update dashboard sharing.
ru	Ошибка при обновлении общего доступа к панели.

en-us	Failed to update time selector.
ru	Ошибка при обновлении выбора времени.

en-us	Failed to update widget properties.
ru	Ошибка при обновлении свойств виджета.

en-us	Fail-over delay: %1$s
ru	Задержка при аварийном переключении: %1$s

en-us	Failover period
ru	Период аварийного переключения

en-us	Failure Audit
ru	Аудит отказа

en-us	FALSE
ru	ЛОЖЬ

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
ru	Критическая ошибка, пожалуйста сообщите о ней команде Zabbix

en-us	Favorite graphs
ru	Избранные графики

en-us	Favorite maps
ru	Избранные карты

en-us	Feb
ru	Фев.

en-us	February
ru	Февраль

en-us	Field
ru	Поле

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
ru	Поле "%1$s" не может быть NULL.

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
ru	Поле "%1$s" обязательно.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
ru	В поле "%1$s" пропущено значение у карты сети "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
ru	Поле "%1$s" не корректно: %2$s

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s.
ru	Поле "%1$s" задано некорректным значением: %2$s.

en-us	Field "%1$s" is not integer.
ru	Поле "%1$s" не целое число.

en-us	Field "%1$s" is not string.
ru	Поле "%1$s" не строка.

en-us	Field "%1$s" must be missing.
ru	Поле "%1$s" должно быть пропущено.

en-us	Field name
ru	Имя поля

en-us	Field requirements:
ru	Требования к полю:

en-us	File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Returns integer for crc32 (default) and string for md5, sha256
ru	Контрольная сумма файла, вычисляется алгоритмом UNIX cksum. Возвращает целое число для crc32 (по умолчанию) и строки для md5, sha256

en-us	file format is unsupported
ru	формат файла не поддерживается

en-us	File is empty
ru	Файл пустой

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
ru	Файл слишком большой, максимальный размер загружаемого файла %1$s байт.

en-us	File owner information. Returns string
ru	Информация о владельце файла. Возвращает строку

en-us	File size in bytes (default) or in newlines. Returns integer
ru	Размер файла в байтах (по умолчанию) или в количестве символов новых строк. Возвращает целое число

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
ru	Информация времени файла. Возвращает целое число (Unix timestamp)

en-us	Fill
ru	Заполнение

en-us	Filled region
ru	Заполнение

en-us	Filter
ru	Фильтр

en-us	Filter deleted
ru	Фильтр удален

en-us	Filter is not set
ru	Фильтр не задан

en-us	Filter properties
ru	Свойства фильтра

en-us	Filter results
ru	Результаты фильтрации

en-us	Filters
ru	Фильтры

en-us	find() - Check occurrence of pattern V (which fulfill operator O) for period T (1 - match, 0 - no match)
ru	find() - Проверка наличия шаблона V (который удволетворяет оператору O) за период T (1 - соответствует, 0 - не соответствует)

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
ru	Поиск строки в файле. Возвращает 0 - совпадений не найдено; 1 - найдено

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
ru	Поиск строки в файле. Возвращает строку, содержащую совпадающую строку, или как определено в дополнительном параметре output

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
ru	Поиск строки на веб странице. Возвращает подходящую строку, или как определено в дополнительном параметре output

en-us	Finish
ru	Финиш

en-us	Finnish (fi_FI)
ru	Финский (fi_FI)

en-us	first
ru	первый

en-us	First
ru	Первая

en-us	first() - The oldest value in the specified time interval
ru	first() - Самое старое значение за указанный период времени

en-us	Fit
ru	Аппроксимация

en-us	Fit to map
ru	Вписать в карту сети

en-us	Fixed
ru	Фиксированное

en-us	Fixed status
ru	Заданное состояние

en-us	Flexible
ru	Переменный

en-us	floor() - Rounds down to the nearest smaller integer
ru	floor() - Округление до ближайшего меньшего целого числа

en-us	Follow redirects
ru	Следовать перенаправлениям

en-us	Font
ru	Шрифт

en-us	Font color
ru	Цвет фона

en-us	Font size
ru	Размер шрифта

en-us	forecast() - Forecast for next t seconds based on period T
ru	forecast() - Прогноз значения через t секунд на основе периода Т

en-us	Format
ru	Формат

en-us	Form data
ru	Данные формы

en-us	Formula
ru	Формула

en-us	fourth
ru	четвёртый

en-us	French (fr_FR)
ru	Французский (fr_FR)

en-us	Fri
ru	Пт

en-us	Friday
ru	Пятница

en-us	From
ru	От

en-us	Frontend access
ru	Доступ к веб-интерфейсу

en-us	Frontend messaging
ru	Сообщения в веб-интерфейсе

en-us	Frontend notifications
ru	Оповещения веб-интерфейса

en-us	Frontend URL
ru	URL веб-интерфейса

en-us	FTP
ru	FTP

en-us	Full
ru	Полное

en-us	Function
ru	Функция

en-us	fuzzytime() - Difference between item value (as timestamp) and Zabbix server timestamp is less than or equal to T seconds (1 - true, 0 - false)
ru	fuzzytime() - Разница между значением элемента данных (в виде отметки времени) и отметкой времени Zabbix сервера меньше чем или равна T секундам (1 - правда, 0 - ложь)

en-us	Gauge
ru	Радиальный датчик

en-us	General
ru	Общие

en-us	Generated in %1$s sec
ru	Сгенерировано за %1$s сек

en-us	Generate report by
ru	Генерировать отчет от

en-us	geographical coordinates (values of comma separated latitude and longitude) are expected
ru	ожидаются географические координаты (значения широты и долготы, разделенные запятой)

en-us	Geographical maps
ru	Географические карты

en-us	Geomap
ru	Геокарта

en-us	Georgian (ka_GE)
ru	Грузинский (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
ru	Немецкий (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
ru	Получение содержимого веб страницы. Возвращает исходный код веб страницы в виде текста

en-us	Get value
ru	Получить значение

en-us	Get value and test
ru	Получить значение и протестировать

en-us	Get value from host
ru	Получить значение с узла сети

en-us	Given expression is not a macro
ru	Заданное выражение не является макросом

en-us	Global
ru	Глобальный

en-us	global housekeeping settings
ru	глобальные настройки очистки истории

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
ru	Глобальное регулярное выражение "%1$s" не существует.

en-us	global script execution on Zabbix server is disabled by server configuration
ru	выполнение глобальных скриптов на Zabbix сервере отключено конфигурацией сервера

en-us	Global script execution on Zabbix server is disabled by server configuration.
ru	Выполнение глобальных скриптов на Zabbix сервере отключено конфигурацией сервера.

en-us	Global scripts on Zabbix server
ru	Глобальные скрипты на Zabbix сервере

en-us	Global timeouts
ru	Глобальное время ожидания

en-us	Global value
ru	Глобальное значение

en-us	Go back to %1$s
ru	Вернуться к %1$s

en-us	Google Chrome
ru	Google Chrome

en-us	Go to
ru	Перейти к

en-us	Go to "%1$s"
ru	Перейти к "%1$s"

en-us	Go to first page
ru	Перейти на первую страницу

en-us	Go to last page, %1$s
ru	Перейти на посл. страницу, %1$s

en-us	Go to next page, %1$s
ru	Перейти на след. страницу, %1$s

en-us	Go to page %1$s
ru	Перейти на страницу %1$s

en-us	Go to page %1$s, current page
ru	Перейти на страницу %1$s, текущую страницу

en-us	Go to previous page, %1$s
ru	Перейти на пред. страницу, %1$s

en-us	Gradient line
ru	Градиентная линия

en-us	graph
ru	график

en-us	Graph
ru	График

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	График "%1$s" уже существует в "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" as a graph created from graph prototype.
ru	График "%1$s" уже существует у "%2$s", как график созданный из прототипа графиков.

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
ru	График "%1$s" уже существует в "%2$s" (унаследован из другого шаблона).

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
ru	График "%1$s" уже существует в "%2$s" (элементы данных не идентичны).

en-us	Graph "%1$s" already exists on the host "%2$s".
ru	График "%1$s" уже существует на узле сети "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on the template "%2$s".
ru	График "%1$s" уже существует на шаблоне "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
ru	График "%1$s" с элементами данных из шаблона не может содержать элементы данных из других узлов сети.

en-us	Graph added
ru	График добавлен

en-us	Graph (classic)
ru	График (классический)

en-us	Graph copied
ru	График скопирован

en-us	Graph copied
ru	Графики скопированы

en-us	Graph copied
ru	Графики скопированы

en-us	Graph deleted
ru	Графики удалены

en-us	Graph deleted
ru	Графики удалены

en-us	Graph deleted
ru	График удален

en-us	Graph prototype
ru	Прототип графиков

en-us	Graph prototype "%1$s" already exists on the LLD rule with key "%2$s" of the host "%3$s".
ru	Прототип графиков "%1$s" уже существует в низкоуровневом правиле обнаружения с ключом "%2$s" у узла сети "%3$s".

en-us	Graph prototype "%1$s" already exists on the LLD rule with key "%2$s" of the template "%3$s".
ru	Прототип графиков "%1$s" уже существует в низкоуровневом правиле обнаружения с ключом "%2$s" у шаблона "%3$s".

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
ru	Прототип графиков "%1$s" содержит прототипы элементов данных от нескольких правил обнаружения.

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
ru	Прототип графиков "%1$s" должен содержать по крайней мере один прототип элементов данных.

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
ru	Прототип графика "%1$s" с элементами данных из шаблона не может содержать элементы данных из других узлов сети.

en-us	Graph prototype added
ru	Прототип графиков добавлен

en-us	Graph prototype deleted
ru	Прототипы графиков удалены

en-us	Graph prototype deleted
ru	Прототип графиков удалён

en-us	Graph prototype deleted
ru	Прототипы графиков удалены

en-us	Graph prototypes
ru	Прототипы графиков

en-us	Graph prototype updated
ru	Прототип графиков обновлен

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
ru	Прототип графиков с ID "%1$s" недоступен.

en-us	graph prototype with the same UUID already exists
ru	прототип графиков с таким UUID уже существует

en-us	Graphs
ru	Графики

en-us	Graph sum
ru	Суммарный график

en-us	Graph type
ru	Тип графика

en-us	Graph updated
ru	График обновлен

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
ru	График с ID "%1$s" недоступен.

en-us	graph with the same UUID already exists
ru	график с таким UUID уже существует

en-us	Greek (el_GR)
ru	Греческий (el_GR)

en-us	Grid
ru	Сетка

en-us	Group
ru	Группа

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
ru	Группа "%1$s" не может быть удалена, так как используется прототипом узлов сети.

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
ru	Группа узлов сети "%1$s" не может быть удалена, так как она используется в условии корреляции.

en-us	Group "%1$s" does not exist.
ru	Группа "%1$s" не существует.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ru	Группа "%1$s" для узла сети "%2$s" не существует.

en-us	Group base DN
ru	База для поиска группы (Base DN)

en-us	Group by
ru	Группировка по

en-us	Group configuration
ru	Настройка группы

en-us	Group filter
ru	Фильтр группы

en-us	Group for discovered hosts
ru	Группа для обнаруженных узлов сети

en-us	Grouping by
ru	Сгруппировать по

en-us	Group member attribute
ru	Атрибут члена группы

en-us	Group name
ru	Имя группы

en-us	Group name attribute
ru	Атрибут имени группы

en-us	group name must match %1$s group name
ru	имя группы должно соответствовать %1$s имени группы

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
ru	Прототип группы не может основываться на обнаруженной группе узлов сети "%1$s".

en-us	Group prototypes
ru	Прототипы групп

en-us	Groups
ru	Группы

en-us	GSM modem
ru	GSM модем

en-us	Guest user
ru	Гостевой пользователь

en-us	GUI
ru	Веб-интерфейс

en-us	GUI access disabled.
ru	Доступ к веб-интерфейсу деактивирован.

en-us	h
ru	ч

en-us	H
ru	В

en-us	Hardware
ru	Аппаратные средства

en-us	Hardware (Full details)
ru	Аппаратные средства (полная детализация)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
ru	Значение аппаратного сенсора. Возвращает число с плавающей точкой

en-us	has been disabled
ru	был деактивирован

en-us	has been manually disabled
ru	деактивировано вручную

en-us	Hash function
ru	Функция хэширования

en-us	HashiCorp Vault
ru	HashiCorp Vault

en-us	Headers
ru	Заголовки

en-us	Hebrew (he_IL)
ru	Иврит (he_IL)

en-us	Height
ru	Высота

en-us	Help
ru	Помощь

en-us	Hexadecimal to decimal
ru	Шестнадцатеричное в десятичное

en-us	hh.mm
ru	hh.mm

en-us	h:i A
ru	H:i

en-us	Hidden
ru	Скрыта

en-us	Hide debug
ru	Скрыть отладку

en-us	Hide groups without problems
ru	Скрыть группы без проблем

en-us	Hide selected
ru	Скрыть выбранное

en-us	Hide sidebar
ru	Скрыть боковую панель

en-us	Hierarchy
ru	Иерархия

en-us	High
ru	Высокая

en-us	High availability cluster
ru	Отказоустойчивый кластер

en-us	High availability node
ru	Нода отказоустойчивого кластера

en-us	High availability nodes
ru	Ноды отказоустойчивого кластера

en-us	High-contrast dark
ru	Высококонтрастная тёмная

en-us	High-contrast light
ru	Высококонтрастная светлая

en-us	Highlights
ru	Подсветки данных

en-us	Highlight whole row
ru	Подсвечивать всю строку

en-us	h:i:s A
ru	H:i:s

en-us	History
ru	История

en-us	History and trends cleared
ru	История и динамика изменений очищены

en-us	History and trends compression
ru	Сжатие истории и динамики изменений

en-us	History cleanup is not supported if compression is enabled
ru	При включенном сжатии очистка истории не поддерживается 

en-us	History clear
ru	Очистка истории

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
ru	Очистка истории может занять продолжительное время. Продолжить?

en-us	History data
ru	Данные истории

en-us	History data selection
ru	Выбор данных истории

en-us	History functions
ru	Функции истории

en-us	Home
ru	Домой

en-us	Honeycomb
ru	Сотовый график

en-us	Horizontal
ru	Горизонтальный

en-us	Horizontal align
ru	Выравнивание по горизонтали

en-us	Horizontal position
ru	Расположение по горизонтали

en-us	host
ru	узел сети

en-us	Host
ru	Узлы сети

en-us	Host
ru	Узел сети

en-us	Host
ru	Узлы сети

en-us	Host
ru	Узел сети

en-us	Host "%1$s" already exists.
ru	Узел сети "%1$s" уже существует.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
ru	Узел сети "%1$s" не может быть без группы узлов сети.

en-us	Host "%1$s" is monitored by proxy "%2$s".
ru	Узел сети "%1$s" мониторится прокси "%2$s".

en-us	Host "%1$s" is monitored by proxy group "%2$s".
ru	Узел сети "%1$s" мониторится группой прокси "%2$s".

en-us	Host access
ru	Доступ к узлам сети

en-us	Host added
ru	Узел сети добавлен

en-us	Host address
ru	Адрес хоста

en-us	Host availability
ru	Доступность узлов сети

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
ru	У узла сети не может быть более одного интерфейса по умолчанию с одинаковым типом.

en-us	Host count
ru	Количество узлов сети

en-us	Host dashboards
ru	Панели узла сети

en-us	Host deleted
ru	Узлы сети удалены

en-us	Host deleted
ru	Узлы сети удалены

en-us	Host deleted
ru	Узел сети удален

en-us	Host disabled
ru	Узлы сети деактивированы

en-us	Host disabled
ru	Узел сети деактивирован

en-us	Host disabled
ru	Узлы сети деактивированы

en-us	Host enabled
ru	Узлы сети активированы

en-us	Host enabled
ru	Узлы сети активированы

en-us	Host enabled
ru	Узел сети активирован

en-us	Host graphs
ru	Графики узлов сети

en-us	host group
ru	группа узла сети

en-us	Host group
ru	Группа узлов сети

en-us	Host group
ru	Группа узлов сети

en-us	Host group "%1$s" already exists.
ru	Группа узлов сети "%1$s" уже существует.

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
ru	Группа узлов сети "%1$s" не может быть удалена, так как используется в глобальном скрипте.

en-us	Host group "%1$s" is group for discovered hosts and cannot be deleted.
ru	Группа узлов сети "%1$s" используется для обнаруженных узлов сети и не может быть удалена.

en-us	Host group added
ru	Группа узлов сети добавлена

en-us	Host group deleted
ru	Группы узлов сети удалены

en-us	Host group deleted
ru	Групп узлов сети удалено

en-us	Host group deleted
ru	Группа узлов сети удалена

en-us	Host group elements
ru	Элементы группы узлов сети

en-us	Host group is not selected.
ru	Группа узлов сети не выбрана.

en-us	Host group label type
ru	Тип подписи к группе узлов сети

en-us	Host groups
ru	Группы узлов сети

en-us	Host group updated
ru	Группа узлов сети обновлена

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
ru	Группа узлов сети с ID "%1$s" недоступна.

en-us	host group with the same UUID already exists
ru	группа узлов сети с таким UUID уже существует

en-us	Host interface
ru	Интерфейс узла сети

en-us	Host inventory
ru	Инвентарные данные узла сети

en-us	Host inventory overview
ru	Обзор инвентарных данных узла сети

en-us	Host IP
ru	IP адрес узла сети

en-us	Host is not selected.
ru	Узел сети не выбран.

en-us	"host:key" pair is expected
ru	ожидается пара "узел сети:ключ"

en-us	Host label type
ru	Тип подписи к узлу сети

en-us	Host limit
ru	Лимит узлов сети

en-us	Host location
ru	Расположение узла сети

en-us	Host macros
ru	Макросы узла сети

en-us	Host metadata
ru	Метаданные узлов сети

en-us	Host name
ru	Имя узла сети

en-us	Host navigator
ru	Навигатор по узлам сети

en-us	Host networks
ru	Сети узла сети

en-us	host pattern
ru	шаблон узла сети

en-us	host patterns
ru	шаблоны узлов сети

en-us	Host patterns
ru	Шаблоны узлов сети

en-us	Host permissions
ru	Права доступа к узлам сети

en-us	Host prototype
ru	Прототип узлов сети

en-us	Host prototype added
ru	Прототип узлов сети добавлен

en-us	Host prototype deleted
ru	Прототипы узлов сети удалены

en-us	Host prototype deleted
ru	Прототипы узлов сети удалены

en-us	Host prototype deleted
ru	Прототип узлов сети удален

en-us	Host prototype macros
ru	Макросы прототипов узлов сети

en-us	Host prototypes
ru	Прототипы узлов сети

en-us	Host prototype updated
ru	Прототип узлов сети обновлен

en-us	Host prototype updated
ru	Прототипы узлов сети обновлен

en-us	Host prototype updated
ru	Прототипы узлов сети обновлен

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
ru	Прототип узла сети с именем узла сети "%1$s" уже существует в правиле обнаружения "%2$s".

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of host "%3$s".
ru	Прототип узла сети с именем узла сети "%1$s" уже существует в правиле обнаружения "%2$s" узла сети "%3$s".

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of template "%3$s".
ru	Прототип узла сети с именем "%1$s" уже существует в правиле обнаружения "%2$s" шаблона "%3$s".

en-us	host prototype with the same UUID already exists
ru	прототип узлов сети с таким UUID уже существует

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
ru	Прототип узла сети с видимым именем "%1$s" уже существует в правиле обнаружения "%2$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of host "%3$s".
ru	Прототип узлов сети с видимым именем "%1$s" уже существует в правиле обнаружения "%2$s" узла сети "%3$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of template "%3$s".
ru	Прототип узлов сети с видимым именем "%1$s" уже существует в правиле обнаружения "%2$s" шаблона "%3$s".

en-us	Host router
ru	Роутер узла сети

en-us	Hosts
ru	Узлы сети

en-us	Hosts location
ru	Расположение узлов сети

en-us	Host status
ru	Состояние узлов сети

en-us	Host subnet mask
ru	Маска подсети узла сети

en-us	Host tag
ru	Тег узла сети

en-us	Host tags
ru	Теги узлов сети

en-us	Host tag value
ru	Значение тега узлов сети

en-us	Host time
ru	Время на узле сети

en-us	Host updated
ru	Узел сети обновлен

en-us	Host updated
ru	Узлы сети обновлены

en-us	Host updated
ru	Узлы сети обновлены

en-us	Host update failed.
ru	Ошибка при обновлении узла сети.

en-us	Host with host name "%1$s" already exists.
ru	Узел сети с таким же именем "%1$s" уже существует.

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
ru	Узел сети с ID "%1$s" недоступен.

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
ru	Узел сети с таким же именем "%1$s" уже существует.

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
ru	Узел сети с таким же видимым именем "%1$s" уже существует.

en-us	Host with visible name "%1$s" already exists.
ru	Узел сети с таким же видимым именем "%1$s" уже существует.

en-us	Hour
ru	Час

en-us	Hours
ru	Часы

en-us	Housekeeping
ru	Очистка истории

en-us	However, if "Check for not supported value" steps are configured, they are always placed and executed first (with "any error" being the last of them).
ru	Однако, если добавлены шаги "Проверка на неподдерживамое значение", эти шаги всегда располагаются и выполняются первыми (при этом "любая ошибка" располагается последним из этих шагов).

en-us	HTML
ru	HTML

en-us	HTTP
ru	HTTP

en-us	HTTP agent
ru	HTTP агент

en-us	HTTP authentication
ru	HTTP аутентификация

en-us	HTTP login form
ru	HTTP диалог входа в систему

en-us	HTTP proxy
ru	HTTP прокси

en-us	HTTPS
ru	HTTPS

en-us	HTTP settings
ru	Настройки HTTP

en-us	Hungarian (hu_HU)
ru	Венгерский (hu_HU)

en-us	HW architecture
ru	Архитектура HW

en-us	I
ru	И

en-us	ICMP ping
ru	ICMP ping

en-us	icon
ru	иконка

en-us	Icon
ru	Иконка

en-us	Icon (default)
ru	Иконка (по умолчанию)

en-us	Icon (disabled)
ru	Иконка (деактивировано)

en-us	I confirm to remove all macros
ru	Я подтверждаю удаление всех макросов

en-us	I confirm to remove all value mappings
ru	Я подтверждаю удаление всех преобразований значений

en-us	Icon highlight
ru	Подсветка иконок

en-us	Icon (maintenance)
ru	Иконка (обслуживание)

en-us	Icon map
ru	Соответствие иконок

en-us	Icon map "%1$s" already exists.
ru	Соответствие иконок "%1$s" уже существует.

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
ru	Соответствие иконок "%1$s" не может быть удалено. Используется в карте сети "%2$s".

en-us	Icon map created
ru	Соответствие иконок создано

en-us	Icon map deleted
ru	Соответствие иконок удалено

en-us	Icon mapping
ru	Соответствия иконок

en-us	Icon map updated
ru	Соответствие иконок обновлено

en-us	Icon (problem)
ru	Иконка (проблема)

en-us	Icons
ru	Иконки

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
ru	Иконка с ID "%1$s" недоступна.

en-us	ID
ru	ID

en-us	Identical actions are used by modules located at %1$s.
ru	Одинаковые действия используются модулями размещёнными в %1$s.

en-us	Identical ID (%1$s) is used by modules located at %2$s.
ru	Идентичный ID (%1$s) используется модулями размещёнными в %2$s.

en-us	Identical namespace (%1$s) is used by modules located at %2$s.
ru	Одинаковые пространства имён (%1$s) используются модулями размещёнными в %2$s.

en-us	Identification of the system. Returns string
ru	Идентификация системы. Возвращает строку

en-us	IdP entity ID
ru	IdP entity ID

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
ru	Если по крайней мере %2$s дочерняя услуга в %1$s состоянии или выше

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
ru	Если по крайней мере %2$s дочерних услуг в %1$s состоянии или выше

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
ru	Если по крайней мере %2$s дочерних услуг в %1$s состоянии или выше

en-us	If at least %2$s child services have %1$s status or above
ru	Если по крайней мере %2$s дочерних услуг в %1$s состоянии или выше

en-us	If at least %2$s of child services have %1$s status or above
ru	Если по крайней мере %2$s дочерних услуг в %1$s состоянии или выше

en-us	If filter matches
ru	При соответствии фильтру

en-us	If HTTP authentication is enabled, all users (even with frontend access set to LDAP/Internal) will be authenticated by the web server, not by Zabbix.
ru	Если активирована HTTP аутентификация, все пользователи  (даже с доступом к веб-интерфейсу LDAP / внутренний) будут аутентифицироваться веб-сервером, не Zabbix.

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
ru	Если меньше чем %2$s дочерних услуг в %1$s состоянии или ниже

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
ru	Если меньше чем %2$s дочерних услуг в %1$s состоянии или ниже

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
ru	Если меньше чем %2$s дочерняя услуга в %1$s состоянии или ниже

en-us	If less than %2$s child services have %1$s status or below
ru	Если меньше чем %2$s дочерних услуг в %1$s состоянии или ниже

en-us	If less than %2$s of child services have %1$s status or below
ru	Если меньше чем %2$s дочерних услуг в %1$s состоянии или ниже

en-us	If no user groups are specified, at least one user must be included in the mailing list.
ru	Если группы пользователей не указаны, в список рассылки необходимо включить по крайней мере одного пользователя.

en-us	Iframe sandboxing exceptions
ru	Исключения для атрибута sandbox в iframe

en-us	If weight of child services with %1$s status or above is at least %2$s
ru	Если вес дочерних услуг с %1$s состоянием или выше по крайней мере %2$s

en-us	If weight of child services with %1$s status or below is less than %2$s
ru	Если вес дочерних услуг с %1$s состоянием или ниже меньше чем %2$s

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
ru	Если вы считаете это сообщение ошибкой, пожалуйста, свяжитесь с вашими администраторами для получения прав доступа.

en-us	Ignore this service
ru	Игнорировать эту услугу

en-us	image
ru	изображение

en-us	Image
ru	Изображение

en-us	Image "%1$s" already exists.
ru	Изображение "%1$s" уже существует.

en-us	Image added
ru	Изображение добавлено

en-us	Image deleted
ru	Изображение удалено

en-us	Image label type
ru	Тип подписи к изображению

en-us	Image loading error.
ru	Ошибка загрузки изображения.

en-us	Images
ru	Изображения

en-us	Images for all maps will be updated!
ru	Изображения для всех карт сетей будут обновлены!

en-us	image size must be less than %1$s
ru	размер изображения должен быть меньше чем %1$s

en-us	Image size must be less than %1$s.
ru	Размер изображения должен быть менее %1$s.

en-us	Image updated
ru	Изображение обновлено

en-us	IMAP
ru	IMAP

en-us	Immediately
ru	Незамедлительно

en-us	Import
ru	Импорт

en-us	Imported successfully
ru	Импортировано успешно

en-us	Import failed
ru	Ошибка при импортировании

en-us	Import file
ru	Импортировать файл

en-us	Impossible to filter by inventory field "%1$s", which does not exist.
ru	Невозможно отфильтровать по полю инвентарных данных "%1$s", которого не существует.

en-us	in
ru	в

en-us	Inaccessible action
ru	Недоступное действие

en-us	Inaccessible dashboard
ru	Недоступная панель

en-us	Inaccessible discovery rule
ru	Недоступное правило обнаружения

en-us	Inaccessible graph
ru	Недоступный график

en-us	Inaccessible graph prototype
ru	Недоступный прототип графиков

en-us	Inaccessible group
ru	Недоступная группа

en-us	Inaccessible host
ru	Недоступный узел сети

en-us	Inaccessible item
ru	Недоступный элемент данных

en-us	Inaccessible item prototype
ru	Недоступный прототип элементов данных

en-us	Inaccessible maintenance
ru	Недоступное обслуживание

en-us	Inaccessible map
ru	Недоступная карта сети

en-us	Inaccessible media type
ru	Недоступный способ оповещения

en-us	Inaccessible service
ru	Недоступная услуга

en-us	Inaccessible SLA
ru	Недоступный SLA

en-us	Inaccessible template
ru	Недоступный шаблон

en-us	Inaccessible trigger
ru	Недоступный триггер

en-us	Inaccessible user
ru	Недоступный пользователь

en-us	Inaccessible user group
ru	Недоступная группа пользователей

en-us	Inaccessible widget
ru	Недоступный виджет

en-us	Inaccessible widgets were not copied.
ru	Недоступные виджеты не скопированы.

en-us	Inaccessible widgets were not pasted.
ru	Недоступные виджеты не вставлены.

en-us	Inaccessible widget type.
ru	Недоступный тип виджета.

en-us	In case of successful password change user will be logged out of all active sessions. Continue?
ru	В случае успешного изменения пароля пользователем будет выполнен выход со всех активных сессий. Продолжить?

en-us	in() - Checks if a value equals to one of the listed values (1 - equals, 0 - otherwise)
ru	in() - Проверяет равно ли значение одному из перечисленных значений (1 - равно, 0 - в противном случае)

en-us	Include
ru	Включено

en-us	Include event menu entry
ru	Добавить запись в меню события

en-us	Include hosts in maintenance
ru	Включить узлы сети в обслуживании

en-us	including subgroups
ru	включая подгруппы

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
ru	Статистика входящего трафика сетевого интерфейса. Возвращает целое число

en-us	Incompatible "propagation_rule" and "propagation_value" parameters for service "%1$s".
ru	Несовместимые параметры "propagation_rule" и "propagation_value" услуги "%1$s".

en-us	Incomplete configuration
ru	Настройка не завершена

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
ru	Некорректное значение %1$s типа подписи для карты сети "%2$s".

en-us	Incorrect action condition discovery check.
ru	Некорректная проверка обнаружения в условии действия.

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректная проверка обнаружения в условии действия. Проверка обнаружения не существует или у вас нет прав доступа к ней.

en-us	Incorrect action condition discovery object.
ru	Некорректный объект обнаружения в условии действия.

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректное правило обнаружения в условии действия. Правило обнаружения не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition discovery status.
ru	Некорректное состояние обнаружения в условии действия.

en-us	Incorrect action condition event type.
ru	Некорректный тип события в условии действия.

en-us	Incorrect action condition or operation host group. Host group does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректные условие действия или группа узлов операции. Группа узлов сети не существует или у вас нет прав доступа к ней.

en-us	Incorrect action condition or operation host. Host does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректные условие действия или узел сети операции. Узел сети не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition or operation template. Template does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректные условие действия или шаблон операции. Шаблон не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
ru	Некорректный порт "%1$s" в условии действия.

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректный прокси в условии действия. Прокси не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition service. Service does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректное условие на действие на услуги. Услуга не существует или у вас нет прав доступа к ней.

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
ru	Некорректная важность триггера в условии действия.

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректный триггер в условии действия. Триггер не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition type.
ru	Некорректный тип условия действия.

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
ru	Некорректные значения шага эскалации для операции действия.

en-us	Incorrect action operation media type. Media type does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректный способ оповещения операции действия. Способ оповещения не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
ru	Некорректный тип операции действия "%1$s" для источника событий "%2$s".

en-us	Incorrect action operation user group. User group does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректная группа пользователей операции действия. Группа пользователей не существует или у вас нет прав доступа к ней.

en-us	Incorrect action operation user. User does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректный пользователь операции действия. Пользователь не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	incorrect address starting from "%1$s"
ru	некорректный адрес начиная с "%1$s"

en-us	Incorrect API "%1$s".
ru	Некорректный API "%1$s".

en-us	Incorrect arguments passed to function.
ru	В функцию переданы некорректные аргументы.

en-us	Incorrect bulk value for interface.
ru	Некорректное значение массового опроса для интерфейса.

en-us	incorrect calculated item formula
ru	некорректная формула вычисления элемента данных

en-us	incorrect calculated item formula starting from "%1$s"
ru	некорректное формула вычисления элемента данных начиная с "%1$s"

en-us	Incorrect characters used for host name "%1$s".
ru	Использованы некорректные символы в имени узла сети "%1$s".

en-us	incorrect condition type
ru	некорректный тип условия

en-us	Incorrect current password.
ru	Некорректный текущий пароль.

en-us	Incorrect default charset for Zabbix database: %1$s.
ru	Некорректная кодовая страница по умолчанию для Zabbix базы данных: %1$s.

en-us	incorrect element count
ru	некорректное количество элементов

en-us	incorrect expression starting from "%1$s"
ru	некорректное выражение начиная с "%1$s"

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
ru	Некорректное имя поля "%1$s" или значение в выражении where для таблицы "%2$s".

en-us	Incorrect fields for sysmap.
ru	Некорректные поля для карты сети.

en-us	Incorrect file path for "%1$s": %2$s.
ru	Некорректный путь к файлу для "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect file upload.
ru	Некорректный загружаемый файл.

en-us	Incorrect function is used
ru	Использована некорректная функция

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
ru	Некорректное значение "высоты" у карты сети "%1$s".

en-us	Incorrect image index.
ru	Некорректный индекс изображения.

en-us	Incorrect input parameters.
ru	Некорректные входные параметры.

en-us	Incorrect interface DNS parameter "%1$s" provided.
ru	Указан некорректный параметр DNS "%1$s" интерфейса.

en-us	Incorrect interface port "%1$s" provided.
ru	Указан некорректный порт "%1$s" интерфейса.

en-us	Incorrect inventory field "%1$s".
ru	Некорректное поле инвентарных данных "%1$s".

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
ru	Некорректный режим инвентарных данных в операции действия.

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
ru	В выражении триггера "%2$s" указан некорректный ключ элемента данных "%1$s".

en-us	Incorrect item value type
ru	Некорректный тип значений элемента данных

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
ru	Указан некорректный тип элемента данных "%1$s" для функции триггера "%2$s".

en-us	Incorrect list of items.
ru	Некорректный список элементов данных.

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
ru	Некорректный период обслуживания (минимум 5 минут)

en-us	Incorrect map ID.
ru	Некорректный ID карты сети.

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
ru	Некорректный метод "%1$s.%2$s".

en-us	incorrect number of conditions
ru	некорректное количество условий

en-us	Incorrect parameter "%1$s" value: %2$s.
ru	Некорректное значение "%1$s" параметра: %2$s.

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
ru	Некорректное значение "permission" "%1$s" в группах пользователях у карты сети "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
ru	Некорректное значение "permission" "%1$s" в пользователях у карты сети "%2$s".

en-us	Incorrect port range.
ru	Некорректный диапазон портов.

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
ru	Некорректное значение "private" "%1$s" у карты сети "%2$s".

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
ru	Некорректное регулярное выражение "%1$s": "%2$s"

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
ru	Получен некорректный ответ от Zabbix сервера "%1$s".

en-us	Incorrect schedule: %1$s.
ru	Некорректное расписание: %1$s.

en-us	Incorrect SNMP community.
ru	Некорректное SNMP community.

en-us	Incorrect SNMP OID.
ru	Некорректный SNMP OID.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
ru	Некорректное состояние для узла сети "%1$s".

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
ru	некорректный синтаксис около "%1$s"

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
ru	Некорректное количество шагов у шаблонного веб-сценария.

en-us	Incorrect trigger expression.
ru	Некорректное выражение триггера.

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
ru	Некорректное выражение триггера. Узел сети "%1$s" не существует или у вас нет прав доступа к этому узлу сети.

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
ru	Некорректное выражение у триггера. Элементы выражения триггера не должны принадлежать шаблону и узлу сети одновременно.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
ru	Некорректное выражение прототипа триггеров. Узел сети "%1$s" не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
ru	Некорректное выражение прототипа триггеров. Элементы выражения прототипа триггеров не должны быть от шаблона и узла сети одновременно.

en-us	incorrect usage of function "%1$s"
ru	некорректное использование функции "%1$s"

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
ru	Указано некорректное значение ID группы пользователей у карты сети "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
ru	Указано некорректное значение ID пользователя у карты сети "%1$s".

en-us	Incorrect user name or password or account is temporarily blocked.
ru	Некорректные имя пользователя или пароль или аккаунт временно заблокирован.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
ru	Некорректное значение "%1$s" для "%2$s" поля.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
ru	Некорректное значение "%1$s" для "%2$s" поля: должно быть между %3$s и %4$s.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s, and have no more than %5$s digits after the decimal point.
ru	Некорректное значение "%1$s" для "%2$s" поля: должно быть между %3$s и %4$s, и должно содержать не более %5$s цифр после десятичной точки.

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
ru	Некорректное значение "%1$s" для поля с плавающей точкой "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
ru	Некорректное значение "%1$s" для поля целого числа "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
ru	Некорректное значение "%1$s" для поля целого положительного числа "%2$s".

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
ru	Некорректное значение для "%1$s" поля.

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
ru	Некорректное значение для поля "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
ru	Некорректное значение "width" у карты сети "%1$s".

en-us	Increase by
ru	Увеличение на

en-us	Indefinitely
ru	Бессрочно

en-us	Indicators
ru	Индикаторы

en-us	Indonesian (id_ID)
ru	Индонезийский (id_ID)

en-us	Infinity
ru	Бесконечно

en-us	Info
ru	Инфо

en-us	Info
ru	Инфо

en-us	Info about internal disks of hypervisor required for vmware.datastore.perfcounter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
ru	Информация о внутренних дисках гипервизора, требуемая для vmware.datastore.perfcounter, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware. Возвращает JSON

en-us	Information
ru	Информация

en-us	Information about a file. Returns JSON
ru	Информация о файле. Возвращает JSON

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
ru	Информация о службе. Возвращает число с параметром как состояние, запуска; строка - с параметром как отображаемое имя, пусть, пользователь; текст - с параметром как описание; В частности для состояния: 0 - запущено, 1 - приостановлено, 2 - выполнение запуска, 3 - выполнение приостановки, 4 - выполнение продолжения, 5 - выполнение остановки, 6 - остановлено, 7 - неизвестно, 255 - отсутствие службы; В частности для запуска: 0 - автоматический, 1 - автоматический отложенный, 2 - вручную, 3 - отключен, 4 - неизвестно

en-us	Inherit
ru	Наследовать

en-us	Inherited
ru	Унаследованные

en-us	Inherited and host macros
ru	Макросы узла сети и унаследованные

en-us	Inherited and host prototype macros
ru	Унаследованные и макросы прототипов узлов сети

en-us	Inherited and item tags
ru	Унаследованные и собственные теги

en-us	Inherited and scenario tags
ru	Унаследованные и собственные теги

en-us	Inherited and template macros
ru	Унаследованные и макросы из шаблонов

en-us	Inherited and trigger tags
ru	Унаследованные и собственные теги

en-us	Inherited items
ru	Унаследованные элементы данных

en-us	Initial view
ru	Начальный вид

en-us	Initial view is ignored if the default view is set.
ru	Начальный вид игнорируется, если задан вид по умолчанию.

en-us	In maintenance
ru	В обслуживании

en-us	In progress
ru	В работе

en-us	input does not match the provided pattern: %1$s
ru	введенные данные не соответствуют указанному шаблону: %1$s

en-us	Input prompt
ru	Подсказка ввода

en-us	Input type
ru	Тип ввода

en-us	Input validation rule
ru	Правило проверки введенных данных

en-us	in range
ru	в диапазоне

en-us	In range
ru	По диапазону

en-us	Insert
ru	Вставить

en-us	Insert expression
ru	Вставить выражение

en-us	insert() - Inserts specified characters or spaces into a character string, beginning at a specified position in the string
ru	insert() - Добавление указанных символов или пробелов в строку символов, начиная от указанной позиции в строке

en-us	Install
ru	Установка

en-us	Installation
ru	Инсталляция

en-us	Installer name
ru	Имя установщика

en-us	Integer from BITS
ru	Целое число из BITS

en-us	Integrations
ru	Интеграции

en-us	Interface
ru	Интерфейс

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
ru	Интерфейс связан с элементом данных "%1$s" в "%2$s".

en-us	Interfaces
ru	Интерфейсы

en-us	Interface type
ru	Типы интерфейсов

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
ru	У интерфейса с DNS именем "%1$s" не может быть пустого IP адреса.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
ru	У интерфейса с IP адресом "%1$s" не может быть пустого DNS имени.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
ru	У интерфейса с IP адресом "%1$s" не может быть пустого DNS имени, при наличии свойства "Использовать DNS" у "%2$s".

en-us	Internal
ru	Внутренняя

en-us	Internal
ru	Внутренний

en-us	Internal actions
ru	Внутренние действия

en-us	Internal data storage period
ru	Период хранения внутренних данных

en-us	Internal error.
ru	Внутренняя ошибка.

en-us	Internal JSON-RPC error.
ru	Внутренняя ошибка JSON-RPC.

en-us	Internal problem
ru	Внутренняя проблема

en-us	Internal problem recovery
ru	Восстановление внутренней проблемы

en-us	Internet Explorer
ru	Internet Explorer

en-us	Interval
ru	Интервал

en-us	Invalid action condition: %1$s.
ru	Ошибочное условие действия: %1$s.

en-us	invalid address range "%1$s"
ru	ошибочный диапазон адресов "%1$s"

en-us	Invalid API method "%2$s" for user role "%1$s".
ru	Ошибочный API метод "%2$s" для роли пользователей "%1$s".

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
ru	ошибочная последовательность байт в UTF-8

en-us	Invalid condition: %1$s.
ru	Ошибочное условие: %1$s.

en-us	invalid data type
ru	ошибочный тип данных

en-us	Invalid date.
ru	Ошибочная дата.

en-us	invalid delay
ru	ошибочная задержка

en-us	Invalid email address "%1$s".
ru	Ошибочный email адрес "%1$s".

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
ru	Ошибочный email адрес у способа оповещения с ID "%1$s".

en-us	invalid fifth parameter in function "%1$s"
ru	недопустимый пятый параметр в функции "%1$s"

en-us	invalid first parameter in function "%1$s"
ru	недопустимый первый параметр в функции "%1$s"

en-us	invalid fourth parameter in function "%1$s"
ru	недопустимый четвертый параметр в функции "%1$s"

en-us	invalid history storage period
ru	недопустимый период хранения истории

en-us	invalid host group name
ru	ошибочное имя группы узлов сети

en-us	invalid host name
ru	ошибочное имя узла сети

en-us	Invalid input
ru	Ошибочный ввод

en-us	Invalid interval "%1$s".
ru	Некорректный интервал "%1$s".

en-us	Invalid IP address "%1$s".
ru	Не верный IP адрес "%1$s".

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
ru	Ошибочный JSON. На сервере произошла ошибка при разборе текста JSON.

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
ru	Ошибочный ключ "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid LDAP configuration
ru	Некорректные настройки LDAP

en-us	Invalid LDAP JIT provisioning media type mapping configuration.
ru	Ошибочная конфигурация сопоставления способа оповещения JIT инициализации LDAP.

en-us	Invalid LDAP JIT provisioning user group mapping configuration.
ru	Ошибочная конфигурация сопоставления группы пользователей JIT инициализации LDAP.

en-us	Invalid media type mapping configuration.
ru	Ошибочная настройка соответствий способов оповещения.

en-us	Invalid method parameters.
ru	Ошибочные параметры метода.

en-us	Invalid MFA configuration
ru	Некорректные настройки MFA

en-us	invalid number of parameters in function "%1$s"
ru	недопустимое количество параметров в функции "%1$s"

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
ru	Ошибочный параметр "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid params.
ru	Ошибочные параметры.

en-us	invalid Prometheus label
ru	ошибочная метка Prometheus

en-us	invalid Prometheus pattern
ru	ошибочный шаблон Prometheus

en-us	invalid range expression
ru	недопустимое выражение диапазона

en-us	invalid regular expression
ru	ошибочное регулярное выражение

en-us	Invalid request.
ru	Ошибочный запрос.

en-us	Invalid response code "%1$s".
ru	Ошибочный код ответа "%1$s".

en-us	Invalid SAML JIT provisioning media type mapping configuration.
ru	Ошибочная конфигурация сопоставления способа оповещения JIT инициализации SAML.

en-us	Invalid SAML JIT provisioning user group mapping configuration.
ru	Ошибочная конфигурация сопоставления группы пользователей JIT инициализации SAML.

en-us	invalid second parameter in function "%1$s"
ru	недопустимый второй параметр в функции "%1$s"

en-us	invalid seventh parameter in function "%1$s"
ru	ошибочный седьмой параметр в функции "%1$s"

en-us	invalid sixth parameter in function "%1$s"
ru	ошибочный шестой параметр в функции "%1$s"

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
ru	Ошибочный тег "%1$s": %2$s.

en-us	invalid template group name
ru	ошибочное имя группы шаблонов

en-us	invalid third parameter in function "%1$s"
ru	недопустимый третий параметр в функции "%1$s"

en-us	invalid time
ru	неправильное время

en-us	Invalid time period.
ru	Ошибочный период времени.

en-us	invalid trend storage period
ru	недопустимый период хранения динамики изменений

en-us	Invalid URL: %1$s
ru	Ошибочный URL: %1$s

en-us	Invalid user group mapping configuration.
ru	Ошибочная настройка соответствий групп пользователей.

en-us	Invalid YAML file contents
ru	Ошибочное содержимое YAML файла.

en-us	Invalid zoomparameter "%1$s": %2$s.
ru	Ошибочный параметрмасштаба "%1$s": %2$s.

en-us	Inventory
ru	Инвентаризация

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
ru	Инвентарные данные деактивированы для узла сети "%1$s".

en-us	Inventory field
ru	Поле инвентарных данных

en-us	Inventory mode
ru	Режим инвентарных данных

en-us	Invoke "Execute now" on read-only hosts
ru	Вызов "Выполнить сейчас" над узлами сети только для чтения

en-us	IP
ru	IP

en-us	IP address
ru	IP адрес

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
ru	IP и DNS не могут быть пустыми для интерфейса узла сети.

en-us	IPMI
ru	IPMI

en-us	IPMI agent
ru	IPMI агент

en-us	IPMI interfaces
ru	Интерфейсы IPMI

en-us	IPMI sensor
ru	IPMI датчик

en-us	IPMI sensor IDs and other sensor-related parameters. Returns JSON.
ru	ID датчиков IPMI и другие связанные с датчиками параметры. Возвращает JSON.

en-us	IP range
ru	Диапазон IP адресов

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
ru	Диапазон IP "%1$s" превышает допустимый лимит адресов в "%2$s"

en-us	is greater than or equals
ru	больше чем или равно

en-us	is less than or equals
ru	меньше чем или равно

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
ru	не заключено в {} или ошибочно

en-us	Is online?
ru	В системе?

en-us	Issuer
ru	Издатель

en-us	Italian (it_IT)
ru	Итальянский (it_IT)

en-us	item
ru	элемент данных

en-us	Item
ru	Элемент данных

en-us	item "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
ru	элемент данных "%1$s" на узле сети "%2$s" не наблюдается

en-us	Item added
ru	Элемент данных добавлен

en-us	Item contains user-defined macros with secret values. Values of these macros should be entered manually.
ru	Элемент данных содержит пользовательский макрос со скрытыми значениями. Значения таких макросов необходимо ввести вручную.

en-us	Item copied
ru	Элемент данных скопирован

en-us	Item copied
ru	Элементы данных скопированы

en-us	Item copied
ru	Элементы данных скопированы

en-us	Item count
ru	Количество элементов данных

en-us	Item deleted
ru	Элементы данных удалены

en-us	Item deleted
ru	Элемент данных удален

en-us	Item deleted
ru	Элементы данных удалены

en-us	Item disabled
ru	Элемент данных деактивирован

en-us	Item disabled
ru	Элементы данных деактивированы

en-us	Item disabled
ru	Элементы данных деактивированы

en-us	Item enabled
ru	Элемент данных активирован

en-us	Item enabled
ru	Элементы данных активированы

en-us	Item enabled
ru	Элементы данных активированы

en-us	Item history
ru	История элементов данных

en-us	Item in "not supported" state
ru	Элемент данных в "неподдерживаемом" состоянии

en-us	Item limit
ru	Лимит элементов данных

en-us	Item list
ru	Список элементов данных

en-us	Item name
ru	Имя элемента данных

en-us	Item navigator
ru	Навигатор по элементам данных

en-us	Item not selected
ru	Элемент данных не выбран

en-us	item pattern
ru	шаблон элемента данных

en-us	Item pattern
ru	Шаблон элементов данных

en-us	item patterns
ru	шаблоны элементов данных

en-us	Item patterns
ru	Шаблоны элементов данных

en-us	Item prototype
ru	Прототип элемента данных

en-us	Item prototype added
ru	Прототип элементов данных добавлен

en-us	Item prototype deleted
ru	Прототипы элементов данных удалены

en-us	Item prototype deleted
ru	Прототипы элементов данных удалены

en-us	Item prototype deleted
ru	Прототип элементов данных удален

en-us	Item prototypes
ru	Прототипы элементов данных

en-us	Item prototype updated
ru	Прототипы элементов данных обновлены

en-us	Item prototype updated
ru	Прототипы элементов данных обновлены

en-us	Item prototype updated
ru	Прототип элементов данных обновлен

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
ru	Прототип элементов данных с ID "%1$s" недоступен.

en-us	item prototype with the same UUID already exists
ru	прототип элементов данных с таким UUID уже существует

en-us	Items
ru	Элементы данных

en-us	Items list
ru	Список элементов данных

en-us	Items location
ru	Размещение элементов данных

en-us	Item tag
ru	Тег элементов данных

en-us	Item tags
ru	Теги элементов данных

en-us	Item tag value
ru	Значение тега элементов данных

en-us	Item test
ru	Тест элементов данных

en-us	Item type does not use interface
ru	Тип элемента данных не использует интерфейс

en-us	Item updated
ru	Элемент данных обновлен

en-us	Item updated
ru	Элементы данных обновлены

en-us	Item updated
ru	Элементы данных обновлены

en-us	Item value
ru	Значение элемента данных

en-us	Item values
ru	Значения элемента данных

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
ru	Элемент данных не обновлен. Пожалуйста, введите корректный интервал обновления.

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
ru	Элемент данных не будет обновляться. Заданное значение интервала обновления требует по крайней мере одного из интервалов гибкого или по расписанию.

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
ru	Элемент данных не будет обновляться. Интервал обновления должен быть между 1s и 1d. Также можно использовать интервалы по расписанию/гибкие.

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
ru	Элемент данных с ID "%1$s" недоступен.

en-us	item with the same UUID already exists
ru	элемент данных с таким UUID уже существует

en-us	It is not possible to filter by user password.
ru	Невозможно отфильтровать по паролям пользователей.

en-us	It is not possible to search by user password.
ru	Невозможно выполнить поиск по паролям пользователей.

en-us	Jan
ru	Янв

en-us	January
ru	Январь

en-us	Japanese (ja_JP)
ru	Японский (ja_JP)

en-us	JavaScript
ru	JavaScript

en-us	JMX
ru	JMX

en-us	JMX agent
ru	JMX агент

en-us	JMX endpoint
ru	JMX endpoint

en-us	JMX interfaces
ru	Интерфейсы JMX

en-us	JSON
ru	JSON

en-us	JSON array input is expected.
ru	Ожидается входящий JSON массив.

en-us	JSON data
ru	JSON данные

en-us	JSON is expected
ru	ожидался JSON

en-us	JSONPath
ru	JSONPath

en-us	jsonpath() - Returns JSONPath result
ru	jsonpath() - Возвращает результат JSONPath

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
ru	Ошибка при формировании JSON-RPC ошибки. Нет такой ошибки "%1$s".

en-us	JSON string is expected
ru	ожидалась JSON строка

en-us	Jul
ru	Июл

en-us	July
ru	Июль

en-us	Jun
ru	Июн

en-us	June
ru	Июнь

en-us	Keep lost resources period
ru	Период сохранения потерянных ресурсов

en-us	Kerberos
ru	Kerberos

en-us	Key
ru	Ключ

en-us	key is empty
ru	ключ пустой

en-us	Key passphrase
ru	Фраза-пароль ключа

en-us	Kiosk mode
ru	Режим киоска

en-us	Korean (ko_KR)
ru	Корейский (ko_KR)

en-us	kurtosis() - Measures the "tailedness" of the probability distribution
ru	kurtosis() - Измерение "островершинности" в распределении вероятностей

en-us	label
ru	метка

en-us	Label
ru	Подпись

en-us	Label location
ru	Расположение подписи

en-us	<label name>
ru	<имя метки>

en-us	Language
ru	Язык

en-us	Language "%1$s" is not supported.
ru	Язык "%1$s" не поддерживается.

en-us	last
ru	посл

en-us	last
ru	посл

en-us	Last
ru	Последняя

en-us	Last %1$d day
ru	Последние %1$d дня

en-us	Last %1$d day
ru	Последний %1$d день

en-us	Last %1$d day
ru	Последние %1$d дней

en-us	Last %1$d hour
ru	Последние %1$d часов

en-us	Last %1$d hour
ru	Последний %1$d час

en-us	Last %1$d hour
ru	Последние %1$d часа

en-us	Last %1$d minute
ru	Последние %1$d минуты

en-us	Last %1$d minute
ru	Последние %1$d минут

en-us	Last %1$d minute
ru	Последняя %1$d минута

en-us	Last %1$d month
ru	Последний %1$d месяц

en-us	Last %1$d month
ru	Последние %1$d месяцев

en-us	Last %1$d month
ru	Последние %1$d месяца

en-us	Last %1$d second
ru	Последние %1$d секунд

en-us	Last %1$d second
ru	Последняя %1$d секунда

en-us	Last %1$d second
ru	Последние %1$d секунды

en-us	Last %1$d year
ru	Последний %1$d лет

en-us	Last %1$d year
ru	Последние %1$d года

en-us	Last %1$d year
ru	Последний %1$d год

en-us	Last access
ru	Последний доступ

en-us	Last accessed at
ru	Время последнего использования

en-us	Last check
ru	Последняя проверка

en-us	Last hour graph
ru	График за последний час

en-us	Last known
ru	Последние известные

en-us	last() - Last (most recent) T value
ru	last() - Последнее (наиболее новое) значение Т

en-us	Last month graph
ru	График за последний месяц

en-us	Last name
ru	Фамилия

en-us	Last of
ru	За последние

en-us	Last seen (age)
ru	Последний раз был доступен (возраст)

en-us	Last sent
ru	Последняя отправка

en-us	Last value
ru	Последнее значение

en-us	Last week graph
ru	График за последнюю неделю

en-us	Latest data
ru	Последние данные

en-us	Latest release
ru	Последний выпуск

en-us	Latest values
ru	Последние значения

en-us	Latvian (lv_LV)
ru	Латышский (lv_LV)

en-us	Layout
ru	Размещение

en-us	LDAP
ru	LDAP

en-us	LDAP authentication
ru	LDAP аутентификация

en-us	LDAP authentication is disabled.
ru	Аутентификация LDAP выключена.

en-us	LDAP authentication is disabled system-wide.
ru	Аутентификация LDAP выключена в рамках всей системы.

en-us	LDAP group pattern
ru	Шаблон группы LDAP

en-us	LDAP is not configured
ru	LDAP не настроен

en-us	LDAP must be enabled
ru	Необходимо активировать LDAP

en-us	LDAP Server
ru	LDAP сервер

en-us	LDAP settings
ru	Настройки LDAP

en-us	left
ru	слева

en-us	Left
ru	По левой стороне

en-us	left() - Returns the leftmost count characters
ru	left() - Возвращает самые левые символы

en-us	Left trim
ru	Обрезать слева

en-us	Left Y
ru	Ось Y слева

en-us	(legacy) to retrieve a single value synchronously, optionally combined with other values
ru	(устарело) для синхронного получения одного значения, опционально в сочетании со значениями других элементов данных

en-us	(legacy) to retrieve a subtree in JSON
ru	(устарело) для получения поддерева в JSON формате

en-us	Legend
ru	Легенда

en-us	Length
ru	Длина

en-us	length() - Length of last (most recent) T value in characters
ru	length() - Длина последнего (самого свежего) значения T в количестве символов

en-us	LF
ru	LF

en-us	Licensed under
ru	Распространяется по лицензии

en-us	Limit for search and filter results
ru	Лимит элементов в результатах поиска и фильтрах

en-us	Line
ru	Линия

en-us	Line color
ru	Цвет линии

en-us	Line type
ru	Тип линии

en-us	Line width
ru	Толщина линии

en-us	Link
ru	Связь

en-us	(linked by host discovery)
ru	(связано с помощью обнаружения узлов сети)

en-us	Linked map
ru	Связанная карта

en-us	Linked templates
ru	Присоединенные шаблоны

en-us	Linked to templates
ru	Соединения с шаблонам

en-us	Link indicators
ru	Индикаторы связи

en-us	Links
ru	Связи

en-us	Link "selementid1" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
ru	Поле "selementid1" связи ссылается на несуществующий "%1$s" ID элемента на карте "%2$s".

en-us	Link "selementid2" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
ru	Поле "selementid2" связи ссылается на несуществующий "%1$s" ID элемента на карте "%2$s".

en-us	Link template
ru	Присоединить шаблон

en-us	Link templates
ru	Присоединить шаблоны

en-us	Listing of installed packages. Returns text
ru	Список установленных пакетов. Возвращает текст

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
ru	Список MAC адресов. Возвращает строку

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
ru	Список PCI и USB устройств. Возвращает текст

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
ru	Список служб. Возвращает 0 если список пуст; текст - список служб разделенных переводом строки

en-us	List is empty
ru	Список пустой

en-us	List of block devices and their type. Returns JSON
ru	Список блочных устройств и их типы. Возвращает JSON

en-us	list of characters
ru	список символов

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
ru	Список обнаруженных CPU / ядер CPU. Возвращает JSON

en-us	List of directory entries, recursively. Returns JSON
ru	Список записей директории, рекурсивно. Возвращает JSON

en-us	List of mounted filesystems and their types. Returns JSON
ru	Список примонтированных файловых систем и их типы. Возвращает JSON

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
ru	Список примонтированных файловых систем, их типы, объем дисков и статистика inode. Возвращает JSON

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
ru	Список сетевых интерфейсов. Возвращает JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters, discovered using object names in English. Returns JSON
ru	Список объектов экземпляров счётчиков производительности Windows, обнаруженных с использованием имён объектов на Английском языке. Возвращает JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters. Returns JSON
ru	Список объектов экзепляров счётчиков производительности Windows. Возвращает JSON

en-us	List of OS processes with attributes. Returns JSON array
ru	Список процессов ОС с атрибутами. Возвращает массив JSON

en-us	List of user group shares
ru	Список групп пользователей общего доступа

en-us	List of user shares
ru	Список пользователей общего доступа

en-us	List of Windows Registry values or keys located at given key. Returns JSON.
ru	Список значений или вложенных ключей реестра Windows. Возвращает JSON.

en-us	List of Zabbix proxies with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps) and compatibility (current/outdated/unsupported). Returns JSON.
ru	Список Zabbix прокси именем, режимом, шифрованием, сжатием, версией, временем последнего обращения, количеством узлов сети, количеством элементов данных, требуемым количеством значений в секунду (vps) и совместимостью (текущий/устаревший/неподдерживаемый). Возвращает JSON.

en-us	List of Zabbix proxies with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps), compatibility (current/outdated/unsupported), timeouts, proxy group name if proxy belongs to group, state (unknown/offline/online). Returns JSON.
ru	Список Zabbix прокси с именем, режимом, шифрованием, сжатием, версией, временем последней видимости, количеством узлов сети, количеством элементов данных, требуемым количеством значений в секунду (vps), совместимостью (текущий/устаревший/неподдерживаемый), временем ожидания, именем группы прокси, если прокси принадлежит к группе, состоянием (неизвестно/офлайн/онлайн). Возвращает JSON.

en-us	List of Zabbix proxies with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps), compatibility (current/outdated/unsupported), timeouts, proxy group name, state (unknown/offline/online). Returns JSON.
ru	Список Zabbix прокси с именем, режимом, шифрованием, сжатием, версией, временем последней видимости, количеством узлов сети, количеством элементов данных, требуемым количеством значений в секунду (vps), совместимостью (текущий/устаревший/неподдерживаемый), временем ожидания, именем группы прокси, состоянием (неизвестно/офлайн/онлайн). Возвращает JSON.

en-us	Lithuanian (lt_LT)
ru	Литовский (lt_LT)

en-us	LLD macro
ru	LLD макрос

en-us	LLD macros
ru	LLD макросы

en-us	LLD rule
ru	Правило LLD

en-us	LLD rule with the same UUID already exists
ru	правило низкоуровневого обнаружения с таким UUID уже существует

en-us	Loading...
ru	Загрузка...

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
ru	Полное время загрузки веб страницы (в секундах). Возвращает число с плавающей точкой

en-us	Local
ru	Локальное

en-us	Local default
ru	Локальное по умолчанию

en-us	Local time
ru	Местное время

en-us	Location
ru	Местоположение

en-us	Location latitude
ru	Размещение (широта)

en-us	Location longitude
ru	Размещение (долгота)

en-us	Log
ru	Журнал (лог)

en-us	log10() - Decimal logarithm
ru	log10() - Обыкновенный логарифм

en-us	Log changes by low-level discovery, network discovery and autoregistration
ru	Журналирование изменений выполненных низкоуровневыми обнаружениями, сетевыми обнаружениями и авторегистрацией

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression V for period T (1 - match, 0 - no match)
ru	logeventid() - Соответствие ID события последней записи журнала регулярному выражению V за период T (1 - соответствует, 0 - не соответствует)

en-us	Log file monitoring. Returns log
ru	Мониторинг файлов журналов логов. Возвращает лог

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
ru	Мониторинг файлов журналов с поддержкой ротации. Возвращает лог

en-us	Login
ru	Вход в систему

en-us	Login attempts
ru	Попытки входа

en-us	Login blocking interval
ru	Интервал блокировки входа в систему

en-us	Login failed
ru	Ошибка входа

en-us	Login name or password is incorrect.
ru	Имя пользователя или пароль некорректные.

en-us	Login successful
ru	Успешный вход

en-us	log() - Natural logarithm
ru	log() - Натуральный логарифм

en-us	Logout
ru	Выход из системы

en-us	Logout requests
ru	Запросы на выход из системы

en-us	Logout responses
ru	Ответы на выход из системы

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry for period T
ru	logseverity() - Важность журнала последней записи журнала за период T

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter V for period T (1 - match, 0 - no match)
ru	logsource() - Соответствие источника журнала последней записи журнала параметру V за период Е (1 - соответствует, 0 - не соответствует)

en-us	Log system actions
ru	Журналирование действий системы

en-us	Log time format
ru	Формат времени в журнале (логе)

en-us	Log unmatched SNMP traps
ru	Журналирование не совпадающих SNMP трапов

en-us	Lost
ru	Потерян

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
ru	Правило низкоуровневого обнаружения в "неподдерживаемом" состоянии

en-us	ltrim() - Remove specified characters from the beginning of a string
ru	ltrim() - Удаление указанных символов с начала строки

en-us	m
ru	м

en-us	M
ru	Пн

en-us	M
ru	M

en-us	M
ru	M

en-us	MAC address A
ru	MAC адрес A

en-us	MAC address B
ru	MAC адрес B

en-us	MAC from Hex-STRING
ru	MAC из Hex-STRING

en-us	Macro
ru	Макрос

en-us	Macro "%1$s" already exists.
ru	Макрос "%1$s" уже существует.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Макрос "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	macro is empty
ru	макрос пустой

en-us	macro(s)
ru	макрос(ы)

en-us	Macros
ru	Макросы

en-us	Macros updated
ru	Макросы обновлены

en-us	mad() - Median absolute deviation
ru	mad() - Абсолютное отклонение среднего

en-us	Main filter
ru	Основной фильтр

en-us	Main navigation
ru	Основная навигация

en-us	Maintenance
ru	Обслуживание

en-us	Maintenance: %1$s
ru	Обслуживание: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
ru	Обслуживание "%1$s" уже существует.

en-us	Maintenance period
ru	Период обслуживания

en-us	Maintenance period created
ru	Период обслуживания создан

en-us	Maintenance period deleted
ru	Периода обслуживания удалено

en-us	Maintenance period deleted
ru	Периодов обслуживания удалено

en-us	Maintenance period deleted
ru	Период обслуживания удален

en-us	Maintenance period length
ru	Длительность периода обслуживания

en-us	Maintenance periods
ru	Периоды обслуживания

en-us	Maintenance period updated
ru	Период обслуживания обновлен

en-us	Maintenance type
ru	Тип обслуживания

en-us	Maintenance with data collection
ru	Обслуживание со сбором данных

en-us	Maintenance without data collection
ru	Обслуживание без сбора данных

en-us	Make sure to copy the auth token as you won't be able to view it after the page is closed.
ru	Убедитесь, что скопировали токен аутентификации, так как вы не сможете просмотреть его после того, как закроете страницу.

en-us	Manage API tokens
ru	Управление API токенами

en-us	Manage scheduled reports
ru	Управление регулярными отчетами

en-us	Manage SLA
ru	Управление SLA

en-us	mandatory key is missing
ru	пропущен обязательный ключ

en-us	mandatory parameter "%1$s" is missing
ru	пропущен обязательный параметр "%1$s"

en-us	mandatory parameter is missing in function "%1$s"
ru	пропущен обязательный параметр в функции "%1$s"

en-us	<manual>
ru	<вручную>

en-us	Manual
ru	Вручную

en-us	Manual event action
ru	Действие вручную над событиями

en-us	Manual host action
ru	Действие вручную над узлом сети

en-us	Manual input
ru	Ручной ввод данных

en-us	Manually by: %1$s
ru	Вручную: %1$s

en-us	Manually closed
ru	Закрыт вручную

en-us	Manual problem suppression. Date-time input accepts relative and absolute time format.
ru	Подавление проблем вручную. Поле ввода даты принимает как относительный, так и абсолютный форматы времени.

en-us	map
ru	карта сети

en-us	Map
ru	Карта сети

en-us	Map "%1$s" already exists.
ru	Карта сети "%1$s" уже существует.

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
ru	Карта сети "%1$s" является публичной и общий доступ только на чтение отключен.

en-us	Map element
ru	Элемент карты сети

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
ru	Отсутствуют параметры у элемента карты сети: %1$s

en-us	Map element label location
ru	Размещение подписи к элементам карты

en-us	Map element label type
ru	Тип подписи к элементам карты

en-us	Map is not selected.
ru	Карта сети не выбрана.

en-us	Map is updated! Return to map list?
ru	Карта обновлена! Вернуться в список карт?

en-us	Map label type
ru	Тип подписи к карте сети

en-us	Map name cannot be empty.
ru	Имя карты сети не может быть пустым.

en-us	Map navigation tree
ru	Дерево навигации карт сетей

en-us	Map owner cannot be empty.
ru	Владелец карты сети не может быть пустым.

en-us	Mapped to
ru	Преобразование в

en-us	Mapping
ru	Соответствие

en-us	Mappings
ru	Преобразования

en-us	Maps
ru	Карты сетей

en-us	Map shape
ru	Фигура карты сети

en-us	Map update failed.
ru	Ошибка при обновлении карты сети.

en-us	Map user's LDAP media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
ru	Сопоставление LDAP атрибутов оповещения пользователя (напр., email) оповещению пользователя Zabbix для отправки оповещений.

en-us	Map user's SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
ru	Сопоставление SAML атрибутов оповещения пользователя (напр., email) оповещению пользователя Zabbix для отправки оповещений.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
ru	Карта сети с ID "%1$s" недоступна.

en-us	Mar
ru	Мрт.

en-us	March
ru	Март

en-us	Mark as cause
ru	Отметить причиной

en-us	Mark elements on trigger status change
ru	Помечать элементы при изменении состояния триггера

en-us	Mark others
ru	Пометить остальное

en-us	Mark selected
ru	Пометить выбранное

en-us	Mark selected as symptoms
ru	Отметить выбранное симптомами

en-us	Mask
ru	Маска

en-us	Mass update
ru	Массовое обновление

en-us	Mass update elements
ru	Массовое обновление элементов

en-us	Mass update shapes
ru	Массовое обновление фигур

en-us	Master item
ru	Основной элемент данных

en-us	matches
ru	совпадает

en-us	Matches regular expression
ru	Совпадение регулярному выражению

en-us	Mathematical functions
ru	Математические функции

en-us	max
ru	макс

en-us	Max
ru	Макс

en-us	Max count of elements to show inside table cell
ru	Макс. количество элементов отображаемое в ячейке таблицы

en-us	Max history display period
ru	Максимальный период отображения истории

en-us	Maximum concurrent checks
ru	Макс. количество параллельных проверок

en-us	Maximum concurrent checks per type
ru	Максимум одновременных проверок по каждому типу

en-us	maximum number of array elements is %1$s
ru	максимальное количество элементов массива - %1$s

en-us	maximum number of dependency levels reached
ru	достигнуто максимальное количество уровней зависимостей

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
ru	Максимальное количество открытых файлов поддерживаемое ОС. Возвращает целое число

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
ru	Максимальное количество процессов поддерживаемое ОС. Возвращает целое число

en-us	Maximum number of rows
ru	Максимальное количество строк

en-us	Maximum required %1$s database version is %2$s.
ru	Максимально требуемая версия базы данных %1$s - %2$s.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
ru	Максимальный период времени отображения %1$s день.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
ru	Максимальный период времени отображения %1$s дня.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
ru	Максимальный период времени отображения %1$s дней.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
ru	Превышена максимальная длина email адреса у способа оповещения с ID "%1$s".

en-us	Maximum zoom level of the map.
ru	Максимальный уровень масштаба карты.

en-us	max() - Maximum value for period T
ru	max() - Максимальное значение за период Т

en-us	Max number of columns and rows in overview tables
ru	Макс. количество колонок и строк в таблицах обзора

en-us	Max number of rows
ru	Максимальное количество строк

en-us	Max period for time selector
ru	Макс. период селектора периода времени

en-us	max period is less than time filter default period
ru	макс. период меньше чем период фильтра времени по умолчанию

en-us	Max records per message
ru	Макс. записей на сообщение

en-us	Max repetition count
ru	Макс. количество повторений

en-us	Max repetition count is applicable to discovery and walk only.
ru	Максимальное количество повторений применимо только к обнаружению и к SNMP walk.

en-us	Max zoom level
ru	Максимальный уровень масштаба

en-us	May
ru	Май

en-us	May
ru	Май

en-us	m-d
ru	m-d

en-us	MD2
ru	MD2

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
ru	Сумма MD5 файла. Возвращает символьную строку (MD5 хеш файла)

en-us	m-d h:i A
ru	m-d H:i

en-us	Media
ru	Оповещения

en-us	Media type
ru	Способ оповещений

en-us	Media type
ru	Способ оповещений

en-us	Media type "%1$s" already exists.
ru	Тип медиа "%1$s" уже существует.

en-us	Media type added
ru	Способ оповещений добавлен

en-us	Media type deleted
ru	Способ оповещения удален

en-us	Media type deleted
ru	Способ оповещения удален

en-us	Media type deleted
ru	Способ оповещения удален

en-us	Media type disabled
ru	Способ оповещения деактивирован

en-us	Media type disabled
ru	Способы оповещения деактивированы

en-us	Media type disabled
ru	Способы оповещения деактивированы

en-us	Media type disabled by Administration.
ru	Способ оповещения деактивирован Администраторами.

en-us	Media type enabled
ru	Способ оповещения активирован

en-us	Media type enabled
ru	Способы оповещения активированы

en-us	Media type enabled
ru	Способы оповещения активированы

en-us	Media type mapping
ru	Соответствие способов оповещений

en-us	Media types
ru	Способы оповещений

en-us	Media types disabled by Administration.
ru	Способы оповещения деактивированы Администраторами.

en-us	Media types disabled in Alerts.
ru	Способы оповещения деактивированы в Оповещениях.

en-us	Media types used by action "%1$s".
ru	Способы оповещения используются действием "%1$s".

en-us	Media type test
ru	Тест способов оповещения

en-us	Media type test failed.
ru	Ошибка при тестировании способа оповещения.

en-us	Media type test log
ru	Журнал теста способа оповещения

en-us	Media type test successful.
ru	Успешное тестирование способа оповещения.

en-us	Media type updated
ru	Способ оповещений обновлен

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
ru	Способ оповещения с ID "%1$s" недоступен.

en-us	memberOf is a preferable way to configure groups because it is faster. Use groupOfNames if your LDAP server does not support memberOf or group filtering is required.
ru	memberOf - предпочтительный способ настройки групп, так как он быстрее. Используйте groupOfNames, если ваш сервер LDAP не поддерживает memberOf или требуется групповая фильтрация.

en-us	Members
ru	Члены группы

en-us	Memory limit: %1$s
ru	Лимит памяти: %1$s

en-us	Memory metrics of VMware Resource Pool, "url" - VMware service URL, "rpid" - VMware resource pool id, "mode"- consumed(default)/ballooned/overhead memory
ru	Метрики памяти пула ресурсов VMware, "url" - URL службы VMware, "rpid" - идентификатор пула ресурсов VMware, "режим" - consumed (по умолчанию) / ballooned / overhead память

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ru	Размер памяти в байтах или в процентах от общей. Возвращает целое число в байтах; целое с плавающей точкой для процентов

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
ru	Память используемая процессом в байтах. Возвращает целое число

en-us	Menu entry name
ru	Имя записи в меню

en-us	Menu entry name is used as a label for the trigger URL in the event context menu.
ru	Имя пункта меню используется подписью к URL триггера в контекстном меню событий.

en-us	Menu entry URL
ru	URL записи в меню

en-us	Menu path
ru	Путь в меню

en-us	Merge sectors smaller than 
ru	Объединение секторов меньших чем

en-us	Message
ru	Сообщение

en-us	Message
ru	Сообщение

en-us	Message/Command
ru	Сообщение/Команда

en-us	Message format
ru	Формат сообщения

en-us	Messages
ru	Сообщения

en-us	Message template
ru	Шаблон сообщений

en-us	Message templates
ru	Шаблоны сообщений

en-us	Message timeout
ru	Время отображения сообщения

en-us	Message type
ru	Тип сообщения

en-us	Messaging
ru	Сообщения

en-us	Method not found.
ru	Метод не найден.

en-us	Methods
ru	Методы

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
ru	<имя метрики>{<имя метки>="<значение метки>", ...} == <значение>

en-us	MFA method
ru	MFA метод

en-us	MFA method "%1$s" already exists.
ru	MFA метод "%1$s" уже существует.

en-us	MFA settings
ru	Настройки MFA

en-us	Microsoft Edge
ru	Microsoft Edge

en-us	Middle
ru	По середине

en-us	mid() - Returns a substring beginning at the character position specified by start for N characters
ru	mid() - Возвращает подстроку, начиная с позиции символа, указанной с начала для N символов

en-us	min
ru	мин

en-us	Min
ru	Мин

en-us	minimum length is %1$s characters
ru	минимальная длина %1$s символов

en-us	Minimum number of proxies
ru	Минимальное количество прокси

en-us	Minimum password length
ru	Минимальная длина пароля

en-us	Minimum proxies
ru	Минимум прокси

en-us	Minimum required %1$s database version is %2$s.
ru	Минимально требуемая версия %1$s базы данных - %2$s.

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
ru	Минимально требуемый лимит времени выполнения PHP скриптов - %1$s ("max_execution_time" параметр конфигурации).

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
ru	Минимально требуемый лимит времени разбора входных данных в PHP скриптах - %1$s ("max_input_time" параметр конфигурации).

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
ru	Минимально требуемое ограничение памяти в PHP - %1$s ("memory_limit" параметр конфигурации).

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
ru	Минимально требуемый макс. размер загружаемых файлов в PHP - %1$s ("upload_max_filesize" параметр конфигурации).

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
ru	Минимально требуемая версия PHP - %1$s.

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
ru	Минимально требуемый размер PHP post - %1$s ("post_max_size" параметр конфигурации).

en-us	Minimum required TimescaleDB version is %1$s.
ru	Минимально требуемая версия TimescaleDB - %1$s.

en-us	Minimum severity
ru	Минимальная важность

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
ru	Минимально отображаемым периодом является %1$s минуты.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
ru	Минимально отображаемым периодом является %1$s минута.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
ru	Минимально отображаемым периодом является %1$s минут.

en-us	min() - Minimum value for period T
ru	min() - Минимальное значение за период Т

en-us	Minutes
ru	Минут

en-us	Missing data
ru	Отсутствующие данные

en-us	missing filter condition "%1$s"
ru	отсутствует условие фильтра "%1$s"

en-us	Missing "itemid" field for item.
ru	Пропущенное поле "itemid" для элемента данных.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
ru	Отсутствуют элементы данных у графика "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
ru	Отсутствуют элементы данных для прототипа графика "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
ru	Отсутствует ключ "%1$s" для узла сети "%2$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
ru	Пропущенное поле "name" для графика.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
ru	Пропущенное "name" поле для прототипа графика.

en-us	Mixed
ru	Смешанные

en-us	Mixed
ru	Смешанные

en-us	mod() - Division remainder
ru	mod() - Остаток от деления

en-us	Mode
ru	Режим

en-us	Model
ru	Модель

en-us	Module
ru	Модуль

en-us	Module added: %1$s.
ru	Модуля добавлено: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
ru	Модулей добавлено: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
ru	Модуль добавлен: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
ru	Модуль удален: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
ru	Модуля удалено: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
ru	Модулей удалено: %1$s.

en-us	Module disabled
ru	Модуль деактивирован

en-us	Module disabled
ru	Модули деактивированы

en-us	Module disabled
ru	Модули деактивированы

en-us	Module enabled
ru	Модули активированы

en-us	Module enabled
ru	Модули активированы

en-us	Module enabled
ru	Модуль активирован

en-us	Modules
ru	Модули

en-us	Modules updated
ru	Модули обновлены

en-us	Module updated
ru	Модуль обновлен

en-us	Module with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
ru	Модуль с ID "%2$s" недоступен роли пользователей "%1$s".

en-us	Mon
ru	Пн

en-us	Monday
ru	Понедельник

en-us	Monitored by
ru	Наблюдение через

en-us	Monitored by proxy
ru	Наблюдение через прокси

en-us	Monitored host
ru	Наблюдаемый узел сети

en-us	Monitoring
ru	Мониторинг

en-us	monodec() - Check for continuous item value decrease (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
ru	monodec() - Проверка постоянного уменьшения значения элемента данных (1 - данные монотонны, 0 - в противном случае), Режим (strict - требование строгой монотонности)

en-us	monoinc() - Check for continuous item value increase (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
ru	monoinc() - Проверка постоянного увеличения значения элемента данных (1 - данные монотонны, 0 - в противном случае), Режим (strict - требование строгой монотонности)

en-us	Monospace
ru	Моноширинный

en-us	Month
ru	Месяц

en-us	Month
ru	Месяц

en-us	Monthly
ru	Ежемесячно

en-us	More matches found...
ru	Найдено больше совпадений...

en-us	More than 10 minutes
ru	Более 10 минут

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
ru	Найдено более чем %1$d соответствий с %2$s

en-us	Most critical if all children have problems
ru	Самое критичное, если все дочерние имеют проблемы

en-us	Most critical of child services
ru	Самое критичное из дочерних услуг

en-us	Mozilla Firefox
ru	Mozilla Firefox

en-us	ms
ru	мс

en-us	Multi-factor authentication
ru	Многофакторная аутентификация

en-us	Multi-factor authentication is disabled system-wide.
ru	Многофакторная аутентификация выключена в рамках всей системы.

en-us	Multi-factor TOTP secrets will be deleted.
ru	Многофакторные TOTP секреты будут удалены.

en-us	Multi-factor TOTP secret will be deleted.
ru	Многофакторный TOTP секрет будет удалён.

en-us	Multiple
ru	Множественный

en-us	Multiple PROBLEM events
ru	Множественные события ПРОБЛЕМА

en-us	must be %1$s characters long
ru	должно быть %1$s символа

en-us	must be at least %1$d characters long
ru	должен быть длиной по крайней мере из %1$d символов

en-us	must contain at least one digit
ru	должен содержать по крайней мере одну цифру

en-us	must contain at least one lowercase and one uppercase Latin letter
ru	должен содержать по крайней мере одну латинскую букву в нижнем и верхнем регистрах

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
ru	должно содержать по крайней мере один макрос низкоуровневого обнаружения

en-us	must contain at least one special character
ru	должен содержать по крайней мере один спецсимвол

en-us	must have a polling interval not blocked by non-active interval periods
ru	должен иметь не блокирующий интервал опроса неактивными периодами интервалов

en-us	must have at least one interval greater than 0
ru	необходимо иметь по крайней мере один интервал больше 0

en-us	must not be one of common or context-specific passwords
ru	не должен быть одним из общих или контекстно-зависимых паролей

en-us	must not contain user's name, surname or username
ru	не должен содержать имени, фамилии или имени пользователя

en-us	Mute
ru	Отключить звук

en-us	Mute for %1$s
ru	Приглушить для %1$s

en-us	My
ru	Моя

en-us	N
ru	N

en-us	N
ru	Н

en-us	N%
ru	N%

en-us	N/A
ru	Недоступно

en-us	name
ru	название

en-us	Name
ru	Имя

en-us	Name
ru	Имя

en-us	Name
ru	Имя

en-us	Name 
ru	Имя 

en-us	Name ID
ru	ID имени

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
ru	Имя поля формы не должно превышать 255 символов.

en-us	Namespace
ru	Пространство имён

en-us	Naming requirements:
ru	Требования к именованию:

en-us	Navigate to default view
ru	Перейти к виду по умолчанию

en-us	Navigate to initial view
ru	Перейти к начальному виду

en-us	n-d
ru	d-n

en-us	n-d h:i A
ru	d-n H:i

en-us	Needle
ru	Стрелка

en-us	Network discovery data storage period
ru	Период хранения данных о событиях сетевого обнаружения

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
ru	Список сетевых интерфейсов (включая тип, состояние, IPv4 адресс, описание). Возвращает текст

en-us	Network map added
ru	Карта сети добавлена

en-us	Network map deleted
ru	Карты сети удалены

en-us	Network map deleted
ru	Карта сети удалена

en-us	Network map deleted
ru	Карты сети удалены

en-us	Network maps
ru	Карты сетей

en-us	Network map updated
ru	Карта сети обновлена

en-us	Network timeouts for UI
ru	Время ожидания сети для веб-интерфейса

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance
ru	Утилизация сети (совокупность скоростей передачи и приёма) в течении заданного интервала, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный идентификатор виртуальной машины VMware, "экземпляр" - экземпляр сетевого интерфейса

en-us	Never
ru	Никогда

en-us	new
ru	новый

en-us	new
ru	новый

en-us	New action
ru	Новое действие

en-us	New additional rule
ru	Новое дополнительное правило

en-us	New API token
ru	Новый API токен

en-us	New column
ru	Новая колонка

en-us	New condition
ru	Новое условие

en-us	New connector
ru	Новый коннектор

en-us	New dashboard
ru	Новая панель

en-us	New discovery rule
ru	Новое правило обнаружения

en-us	New element
ru	Новый элемент

en-us	New event correlation
ru	Новая корреляция событий

en-us	New event host group
ru	Группа узлов нового события

en-us	New event tag name
ru	Имя тега нового события

en-us	New event tag value
ru	Значение тега нового события

en-us	New excluded downtime
ru	Новое исключение времени простоя

en-us	New host
ru	Новый узел сети

en-us	New host group
ru	Новая группа узлов сети

en-us	New item
ru	Новый элемент данных

en-us	New item prototype
ru	Новый прототип элементов данных

en-us	New LDAP server
ru	Новый сервер LDAP

en-us	New maintenance period
ru	Новый период обслуживания

en-us	New media type
ru	Новый способ оповещений

en-us	New media type mapping
ru	Новое соответствие способа оповещений

en-us	New MFA method
ru	Новый MFA метод

en-us	New operation
ru	Новая операция

en-us	New proxy
ru	Новый прокси

en-us	New proxy group
ru	Новая группа прокси

en-us	New regular expression
ru	Новое регулярное выражение

en-us	New script
ru	Новый скрипт

en-us	New service
ru	Новая услуга

en-us	New SLA
ru	Новый SLA

en-us	New step of web scenario
ru	Новый шаг веб-сценария

en-us	New tag filter
ru	Новый фильтр тегов

en-us	New tag name
ru	Имя нового тега

en-us	New template
ru	Новый шаблон

en-us	New template group
ru	Новая группа шаблонов

en-us	New trigger
ru	Новый триггер

en-us	New trigger prototype
ru	Новый прототип триггеров

en-us	New triggers
ru	Новые триггера

en-us	New update available
ru	Доступно обновление

en-us	New user group mapping
ru	Новое соответствие группы пользователей

en-us	New values
ru	Новые значения

en-us	Next dashboard
ru	Следующая панель

en-us	Next page
ru	Следующая страница

en-us	Next step
ru	Далее

en-us	NNTP
ru	NNTP

en-us	No
ru	Нет

en-us	No "%1$s" given for graph.
ru	Не задано "%1$s" для графика.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
ru	Не задано "%1$s" для прототипа графиков.

en-us	No "%1$s" given for map.
ru	Не указан "%1$s" у карты сети.

en-us	No changes.
ru	Без изменений.

en-us	No compatible widgets.
ru	Совместимые виджеты отсутствуют.

en-us	no data
ru	нет данных

en-us	No data
ru	Нет данных

en-us	No data.
ru	Данные отсутствуют.

en-us	No data collection
ru	Без сбора данных

en-us	No data found
ru	Данные не найдены

en-us	No data found.
ru	Данные не найдены.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
ru	nodata() - Отсутствие данных полученных за период времени T (1 - правда, 0 - ложь), Режим (strict - игнорировать задержку прокси при отправке данных)

en-us	no default interface for "%1$s" type
ru	для типа "%1$s" нет интерфейса по умолчанию

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
ru	Нет интерфейса по умолчанию для "%1$s" типа у "%2$s".

en-us	No details
ru	Без деталей

en-us	No discovery rule IDs given.
ru	ID правил обнаружения не указаны.

en-us	No enabled modules found.
ru	Активированные модули не найдены.

en-us	No encryption
ru	Без шифрования

en-us	No file was uploaded.
ru	Файл не был загружен.

en-us	No graph item with graph ID "%1$s".
ru	Нет элемента графика с ID графика "%1$s".

en-us	No graphs added.
ru	Графики не добавлены.

en-us	No host IDs given.
ru	Не указаны ID узлов сети.

en-us	No host selected.
ru	Узел сети не выбран.

en-us	No host with host ID "%1$s".
ru	Отсутствует узел сети с ID узла сети "%1$s".

en-us	No icon for map element ""%1$s".
ru	Отсутствует иконка для элемента "%1$s" карты сети.

en-us	No image
ru	Нет изображения

en-us	No interface found
ru	Интерфейс не найден

en-us	No interfaces are defined.
ru	Интерфейсы не заданы.

en-us	No inventory mode specified for action operation.
ru	Не указан режим инвентарных данных для операции действия.

en-us	No items defined.
ru	Элементы данных не заданы.

en-us	No item selected.
ru	Элемент данных не выбран.

en-us	No macros found.
ru	Макросы не найдены.

en-us	No maps added.
ru	Карты сети не добавлены.

en-us	No matches found
ru	Совпадения не найдены

en-us	non-active intervals cannot fill the entire time
ru	неактивные интервалы не могут заполнять все время

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
ru	Не-логические флаги устарели.

en-us	none
ru	нет

en-us	None
ru	Нет

en-us	nonempty key and value pair expected
ru	ожидался не пустая пара ключа и значения

en-us	No new modules discovered
ru	Новые модули не обнаружены

en-us	No operations defined for action "%1$s".
ru	Операции не заданы для действия "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
ru	Нет прав доступа в систему.

en-us	no permissions to acknowledge problems
ru	недостаточно права доступа для подтверждения проблем

en-us	no permissions to add problem comments
ru	недостаточно права доступа для добавления комментария к проблемам

en-us	No permissions to call "%1$s.%2$s".
ru	Нет прав доступа на вызов "%1$s.%2$s".

en-us	no permissions to change problem severity
ru	недостаточно права доступа для изменения важности проблем

en-us	no permissions to close problems
ru	недостаточно права доступа для закрытия проблем

en-us	no permissions to convert cause problems to symptom problems
ru	недостаточно прав доступа для преобразования причинных проблем в симптомные проблемы

en-us	no permissions to convert symptom problems to cause problems
ru	недостаточно прав доступа для преобразования симптомных проблем в причинные проблемы