en-us	no permissions to create and edit maps
ru	недостаточно права доступа на создание и редактирование карт

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
ru	Нет прав доступа к запрашиваемому объекту или он не существует!

en-us	no permissions to suppress problems
ru	недостаточно прав доступа для подавления проблем

en-us	no permissions to unacknowledge problems
ru	недостаточно права доступа для отмены подтверждения проблем

en-us	no permissions to unsuppress problems
ru	недостаточно прав доступа для отмены подавления проблем

en-us	No problems
ru	Проблемы отсутствуют

en-us	(no proxy)
ru	(без прокси)

en-us	No proxy
ru	Без прокси

en-us	No recipients specified for action operation message.
ru	Не указаны получатели для сообщения операции действия.

en-us	No refresh
ru	Не обновлять

en-us	Normal
ru	Нормальный

en-us	Normal view
ru	Нормальный вид

en-us	Norwegian (nb_NO)
ru	Норвежский (nb_NO)

en-us	No saved state, please login again.
ru	Отсутствует сохраненное состояние, пожалуйста, выполните повторный вход в систему.

en-us	No script specified for action operation command.
ru	Не указан скрипт для команды в операции действия.

en-us	Not Ack
ru	Не подтверждено

en-us	Not allowed to modify automatic user macro "%1$s".
ru	Не разрешено менять автоматически заполняемый пользовательский макрос "%1$s".

en-us	Not allowed to set language for user "guest".
ru	Нет прав доступа, чтобы задать язык пользователю "guest".

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
ru	Не разрешено устанавливать пароль для пользователя "guest".

en-us	Not allowed to set theme for user "guest".
ru	Нет прав доступа, чтобы задать тему пользователю "guest".

en-us	Not allowed to update field "%1$s" for provisioned user.
ru	Не разрешено обновлять "%1$s" поле инициализированному пользователю.

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
ru	Отображены не все результаты. Пожалуйста, задайте более конкретные критерии поиска.

en-us	No targets specified for action operation global script.
ru	Не указаны цели для глобального скрипта действия.

en-us	Not authorized.
ru	Доступ отсутствует.

en-us	Not available
ru	Недоступен

en-us	Not available
ru	Недоступен

en-us	Not classified
ru	Не классифицировано

en-us	Not enabled
ru	Не активированы

en-us	Notes
ru	Примечания

en-us	Note that %1$s or %2$s will be regarded as hostnames if used without single quotes.
ru	Обратите внимание, что %1$s и %2$s будут считаться именами хостов, если заданы без одинарных кавычек.

en-us	Nothing
ru	Ничего

en-us	Notification report
ru	Отчет об оповещениях

en-us	Notifications
ru	Оповещения

en-us	Notify about canceled escalations
ru	Оповещение об отмененных эскалациях

en-us	Notify all involved
ru	Оповещение всех вовлеченных

en-us	not in
ru	не в

en-us	Not inherited items
ru	Без унаследованных элементов данных

en-us	No triggers defined.
ru	Триггеры не заданы.

en-us	No trigger with trigger ID "%1$s".
ru	Отсутствует триггер с ID триггера "%1$s".

en-us	not selected
ru	не выбрано

en-us	Not supported
ru	Не поддерживается

en-us	not used
ru	нет

en-us	Nov
ru	Нбр.

en-us	No value
ru	Значение отсутствует

en-us	November
ru	Ноябрь

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
ru	now() - Количество секунд начиная с Epoch

en-us	NTLM
ru	NTLM

en-us	number
ru	число

en-us	Number of available DS paths, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - Datastore name, "partitionid" - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
ru	Количество доступных путей к хранилищу данных, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, "хранилище данных" - имя хранилища данных, "id раздела" - внутренний id физического устройства с vmware.hv.datastore.discovery

en-us	Number of columns
ru	Количество колонок

en-us	Number of CPUs. Returns integer
ru	Количество CPU. Возвращает целое число

en-us	Number of currently open file descriptors. Returns integer
ru	Количество открытых файловых дескрипторов в данный момент. Возвращает целое число

en-us	Number of enabled items on the host.
ru	Количество активированных элементов данных у узла сети.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
ru	Количество узлов сети (активированных/деактивированных)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
ru	Количество элементов данных (активированных/деактивированных/неподдерживаемых)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
ru	Количество элементов данных в истории прокси, которые еще не были отправлены на сервер

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to seconds, inclusive.
ru	Количество элементов данных в очереди, которые задерживаются от и до секунд, включительно.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
ru	Количество элементов данных в очереди, которые задерживаются на Zabbix сервере или прокси "от" и "до" секунд, включительно.

en-us	Number of items in Zabbix database.
ru	Количество элементов данных в базе данных Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
ru	Количество наблюдаемых узлов сети

en-us	Number of online proxies. Returns integer.
ru	Количество онлайн прокси. Возвращает целое число.

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
ru	Количество коллизий out-of-window. Возвращает целое число

en-us	Number of problems
ru	Количество проблем

en-us	Number of problems and expand most critical one
ru	Количество проблем и раскрывать наиболее критичную

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Количество ядер процессора на гипервизоре VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Количество процессоров виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Количество потоков процессора на гипервизоре VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	Number of rows
ru	Количество строк

en-us	Number of seasons
ru	Количество сезонов

en-us	Number of steps
ru	Количество шагов

en-us	Number of templates
ru	Количество шаблонов

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
ru	Количество триггеров (активированных/деактивированных [проблема/ок])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
ru	Количество триггеров в базе данных Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
ru	Количество неподдерживаемых элементов данных в базе данных Zabbix.

en-us	Number of unsupported items on the host.
ru	Количество неподдерживаемых элементов данных у узла сети.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
ru	Количество пользователей в системе. Возвращает число

en-us	Number of users (online)
ru	Количество пользователей (в сети)

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Количество виртуальных машин на VMware гипервизоре, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
ru	Количество inode в процентах. Возвращает целое число для количества; число с плавающей точкой - для процентов

en-us	Numeral systems
ru	Системы счисления

en-us	Numeric (float)
ru	Числовой (с плавающей точкой)

en-us	Numeric (integer)
ru	Числовой (целочисленный)

en-us	Numeric (unsigned)
ru	Числовой (целое положительное)

en-us	Object
ru	Объект

en-us	object does not exist
ru	объект не существует

en-us	object does not exist or belongs to another object
ru	объект не существует или принадлежит другому объекту

en-us	object does not exist, or you have no permissions to it
ru	объект не существует или у вас нет прав доступа к нему

en-us	object of TOTP type is expected
ru	ожидается объект TOTP типа

en-us	Oct
ru	Окт

en-us	Octal to decimal
ru	Восьмеричное в десятичное

en-us	October
ru	Октябрь

en-us	OEM
ru	OEM

en-us	of
ru	из

en-us	off
ru	выкл

en-us	Off
ru	Выкл

en-us	Offline
ru	Офлайн

en-us	OID
ru	OID

en-us	OID prefix
ru	Префикс OID

en-us	Ok
ru	Ok

en-us	Ok
ru	Ok

en-us	OK
ru	OK

en-us	OK event closes
ru	ОК событие закрывает

en-us	OK event generation
ru	Генерация ОК событий

en-us	Old event tag name
ru	Имя тега старого события

en-us	Old event tag value
ru	Значение тега старого события

en-us	Old tag name
ru	Имя старого тега

en-us	on
ru	в

en-us	On
ru	Вкл

en-us	Once
ru	Один раз

en-us	One
ru	Одна

en-us	One time only
ru	Единовременно

en-us	Online
ru	Онлайн

en-us	Online proxies
ru	Онлайн прокси

en-us	Only administrators can set map owner.
ru	Только администраторы могут указывать владельца карты сети.

en-us	Only disabled group can be set for deprovisioned users.
ru	Для отозванных пользователей можно указать только деактивированную группу.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
ru	Подсчитываются только элементы данных у активированных узлов сети

en-us	Only one check can be unique.
ru	Только одна проверка может быть уникальной.

en-us	only one object can exist within the combinations of %1$s
ru	в комбинациях %1$s может существовать только один объект

en-us	only one time unit is allowed
ru	разрешено только одно преобразование времени

en-us	Only one user directory of type "%1$s" can exist.
ru	Только один каталог пользователей "%1$s" типа может существовать.

en-us	Only selected problem
ru	Только выбранные проблемы

en-us	Only selected problem
ru	Только выбранная проблема

en-us	Only selected problem
ru	Только выбранные проблемы

en-us	Only services without children
ru	Только услуги без дочерних услуг

en-us	Only services without problem tags
ru	Только услуги без тегов проблем

en-us	(Only super admins can create groups)
ru	(Только супер администраторы могут создавать группы)

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
ru	Только супер администраторы могут задавать владельца ПАНЕЛИ.

en-us	Only super admins can set report owner.
ru	Только супер администраторы могут задавать владельца отчета.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
ru	Подсчитываются только триггеры у активированных узлов сети и которые зависят от активных элементов данных

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
ru	Только Zabbix агент, SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 проверки могут быть сделаны уникальными.

en-us	On status change triggers blink for
ru	Мигание триггеров при изменении состояния

en-us	OOB IP address
ru	OOB IP адрес

en-us	OOB router
ru	OOB роутер

en-us	OOB subnet mask
ru	OOB маска подсети

en-us	Open in a new window
ru	Открывать в новом окне

en-us	Open log
ru	Открыть журнал

en-us	Open URL
ru	Открыть URL

en-us	Opera
ru	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
ru	Информация об операционной системе. Возвращает строку

en-us	Operating system version information. Returns JSON
ru	Информация о версии операционной системы. Возвращает JSON

en-us	Operation
ru	Операция

en-us	Operation "%1$s" already exists.
ru	Операция "%1$s" уже существует.

en-us	Operation "%1$s" already exists for action "%2$s".
ru	Операция "%1$s" уже существует у действия "%2$s".

en-us	Operational data
ru	Оперативные данные

en-us	Operational data
ru	Оперативные данные

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
ru	Операция не может быть выполнена из-за несанкционированного запроса.

en-us	Operation details
ru	Детали операции

en-us	Operation has no group to operate.
ru	Операция не имеет группу для функционирования.

en-us	Operation has no template to operate.
ru	Операция не имеет шаблон для функционирования.

en-us	Operations
ru	Операции

en-us	Operator
ru	Оператор

en-us	Operator functions
ru	Операторные функции

en-us	Options
ru	Опции

en-us	or
ru	или

en-us	Or
ru	Или

en-us	Order
ru	Сортировка

en-us	Order by
ru	Сортировка по

en-us	Order column
ru	Сортировка по колонке

en-us	Original
ru	Оригинальное

en-us	OS
ru	ОС

en-us	OS (Full details)
ru	ОС (полная детализация)

en-us	OS (Short)
ru	ОС (Короткое описание)

en-us	other
ru	другое

en-us	Other
ru	Другое

en-us	Other configuration parameters
ru	Другие параметры настроек

en-us	Other parameters
ru	Прочие параметры

en-us	Others
ru	Другие

en-us	Outdated
ru	Устаревшая

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
ru	Статистика исходящего трафика на сетевом интерфейсе. Возвращает число

en-us	output
ru	вывод

en-us	Output
ru	Вывод

en-us	Overlapping widgets at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s".
ru	Наложение виджетов на X:%3$d, Y:%4$d на странице #%2$d панели "%1$s".

en-us	Overridden by
ru	Переопределено

en-us	Override
ru	Замещение

en-us	Override host
ru	Переопределение узла сети

en-us	Override item history period
ru	Переопределить период хранения истории элементов данных

en-us	Override item trend period
ru	Переопределить период хранения динамики изменения элементов данных

en-us	Overrides
ru	Замещения

en-us	Override time period selector
ru	Переопределение выбора периода времени

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
ru	Замещение с "%1$s" именем уже существует.

en-us	Overview
ru	Обзор

en-us	Owner
ru	Владелец

en-us	Page %1$d
ru	Страница %1$d

en-us	Page display period
ru	Период отображения страницы

en-us	Page not found
ru	Страница не найдена

en-us	Pager
ru	Навигатор

en-us	Page received incorrect data
ru	Страница получила некорректные данные

en-us	Parameter
ru	Параметр

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
ru	Параметр "%1$s" устарел.

en-us	Parameter "%1$s" must be enabled.
ru	Параметр "%1$s" должен быть включен.

en-us	Parameters
ru	Параметры

en-us	Parameters "esc_step_from" and "esc_step_to" must be set together.
ru	Параметры "esc_step_from" и "esc_step_to" должны быть заданы вместе.

en-us	Parent-child relation conflict in services "%1$s" and "%2$s".
ru	Конфликт взаимосвязи родитель-дочерний в услугах "%1$s" и "%2$s".

en-us	Parent discovery rules
ru	Родительские правила обнаружения

en-us	Parent graphs
ru	Родительские графики

en-us	Parent host value
ru	Значение родительского узла сети

en-us	Parent items
ru	Родительские элементы данных

en-us	Parent services
ru	Родительские услуги

en-us	Parent templates
ru	Родительские шаблоны

en-us	Parent triggers
ru	Родительские триггеры

en-us	Parent web scenarios
ru	Родительские веб-сценарии

en-us	Parse
ru	Анализ

en-us	Parse error
ru	Ошибка разбора

en-us	Passive
ru	Пассивный

en-us	Password
ru	Пароль

en-us	Password can only be changed for users using the internal Zabbix authentication.
ru	Пароли можно менять только тем пользователям, которые используют внутреннюю аутентификацию Zabbix.

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
ru	Пароль не обязателен при не внутреннем типе аутентификации.

en-us	Password must contain
ru	Пароль должен содержать

en-us	Password (once again)
ru	Пароль (подтверждение)

en-us	Password policy
ru	Политика паролей

en-us	Password requirements:
ru	Требования к паролям:

en-us	Paste
ru	Вставить

en-us	Paste page
ru	Вставить страницу

en-us	Paste widget
ru	Вставить виджет

en-us	Paste without external links
ru	Вставить без внешних связей

en-us	$.path.to.node
ru	$.путь.к.ноде

en-us	pattern
ru	шаблон

en-us	Pattern
ru	Шаблон

en-us	patterns
ru	шаблоны

en-us	Pause operations for suppressed problems
ru	Приостановить операции для подавленных проблем

en-us	Pause operations for symptom problems
ru	Приостановить операции для симптомных проблем

en-us	Peak memory usage: %1$s
ru	Пиковое использование памяти: %1$s

en-us	Percentage
ru	Проценты

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Процент использованной физической памяти хоста, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	Percentage of online proxies. Returns float.
ru	Процентное отношение онлайн прокси. Возвращает число с плавающей точкой.

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
ru	Процент времени, когда виртуальная машина была готова, но не удалось запланировать выполнение на физическом CPU, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "экземпляр" - экземпляр CPU

en-us	Percentile line (left)
ru	Линия процентиля (слева)

en-us	Percentile line (right)
ru	Линия процентиля (справа)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
ru	percentile() - Процентиль P за период Т

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Процент времени, когда виртуальной машине не удалось запуститься по причине конкуренции за доступ к физическим CPU, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	Performs a DNS query. Returns 0 if DNS is down, query time in seconds (with fractions) otherwise
ru	Выполнение DNS запроса. Возвращает 0, если DNS недоступен, в противном случае, время запроса в секундах (с дробной частью)

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
ru	Выполнение DNS запроса. Возвращает строку символов с требуемым типом информации

en-us	Period
ru	Период

en-us	Periods
ru	Периоды

en-us	Period shift
ru	Сдвиг периода

en-us	Period type
ru	Тип периода

en-us	Permissions
ru	Права доступа

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
ru	Права доступа могут быть назначены только группам пользователей.

en-us	Persian (fa_IR)
ru	Персидский (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
ru	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
ru	Отсутствует расширение PHP bcmath (параметр конфигурации PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
ru	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
ru	Отсутствует расширение PHP ctype (параметр конфигурации PHP --enable-ctype).

en-us	PHP curl
ru	PHP curl

en-us	PHP curl extension missing.
ru	Отсутствует расширение PHP curl.

en-us	PHP databases support
ru	Поддержка баз данных PHP

en-us	PHP gd
ru	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
ru	Отсутствует расширение PHP gd (параметр конфигурации PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
ru	Поддержка PHP gd FreeType

en-us	PHP gd FreeType support missing.
ru	Поддержка PHP gd FreeType отсутствует.

en-us	PHP gd GIF image support missing.
ru	Поддержка PHP gd GIF изображений отсутствует.

en-us	PHP gd GIF support
ru	Поддержка PHP gd GIF

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
ru	Поддержка PHP gd JPEG изображений отсутствует.

en-us	PHP gd JPEG support
ru	Поддержка PHP gd JPEG

en-us	PHP gd PNG image support missing.
ru	Поддержка PHP gd PNG изображений отсутствует.

en-us	PHP gd PNG support
ru	Поддержка PHP gd PNG

en-us	PHP gettext
ru	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
ru	Отсутствует расширение PHP gettext (параметр конфигурации PHP --with-gettext). Переводы недоступны.

en-us	PHP LDAP
ru	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
ru	Отсутствует расширение PHP LDAP.

en-us	PHP libxml
ru	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
ru	Расширение PHP libxml отсутствует.

en-us	PHP mbstring
ru	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
ru	Отсутствует расширение PHP mbstring (параметр конфигурации PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP OpenSSL
ru	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
ru	Отсутствует расширение PHP OpenSSL.

en-us	PHP option "%1$s"
ru	PHP опция "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
ru	PHP опция "%1$s" должна быть задана равной "%2$s"

en-us	PHP session
ru	PHP session

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
ru	Автоматический старт сессий в PHP должен быть отключен (PHP директива "session.auto_start").

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
ru	Отсутствует расширение PHP session (параметр конфигурации PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
ru	PHP sockets

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
ru	Отсутствует расширение PHP sockets (параметр конфигурации PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
ru	Перегрузка функции PHP string должна быть отключена.

en-us	PHP version
ru	Версия PHP

en-us	PHP xmlreader
ru	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
ru	Расширение PHP xmlreader отсутствует.

en-us	PHP xmlwriter
ru	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
ru	Расширение PHP xmlwriter отсутствует.

en-us	Pie
ru	Круговой

en-us	Pie chart
ru	Круговая диаграмма

en-us	pi() - Returns the Pi constant
ru	pi() - Возвращает Пи константу

en-us	Placing algorithm
ru	Алгоритм размещения

en-us	Plain text
ru	Простой текст

en-us	Play
ru	Воспроизвести

en-us	Play sound
ru	Воспроизведение звукового сигнала

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
ru	Пожалуйста, проверьте параметры конфигурации. Если все верно, нажмите кнопку "%1$s" или кнопку "%2$s" для изменения параметров конфигурации.

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
ru	Пожалуйста, подтвердите, что вы хотите удалить все макросы.

en-us	Please confirm that you want to remove all value mappings.
ru	Пожалуйста, подтвердите, что хотите удалить все преобразования значений.

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
ru	Пожалуйста, создайте базу данных вручную и укажите параметры конфигурации для соединения с этой базой. Нажмите кнопку "%1$s" при завершении.

en-us	Please enable "allow_url_fopen" directive.
ru	Пожалуйста, включите "allow_url_fopen" директиву.

en-us	Please scan and get your verification code displayed in your authenticator app.
ru	Пожалуйста, отсканируйте и получите свой проверочный код в вашем приложении аутентификации.

en-us	Please select two elements
ru	Пожалуйста, выберите два элемента

en-us	Please update configuration
ru	Пожалуйста, обновите настройки

en-us	Please upgrade to latest major release.
ru	Пожалуйста, обновитесь до последней основной версии.

en-us	Points
ru	Точки

en-us	Point size
ru	Размер точек

en-us	Polish (pl_PL)
ru	Польский (pl_PL)

en-us	POP
ru	POP

en-us	Populates host inventory field
ru	Заполнение поля инвентаря узла сети

en-us	Port
ru	Порт

en-us	Port cannot be empty for host interface.
ru	Порт не может быть пустым у интерфейса узла сети.

en-us	Port range
ru	Диапазон портов

en-us	Portuguese (pt_BR)
ru	Португальский (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
ru	Португальский (pt_PT)

en-us	Position
ru	Расположение

en-us	Position is ignored for s, uptime and unixtime units.
ru	Позиция игнорируется для s, uptime и unixtime единиц измерения.

en-us	Possibly the session has expired or the password was changed.
ru	Возможно сессия просрочена или был изменен пароль.

en-us	Post fields
ru	Post поля

en-us	Post type
ru	Тип Post

en-us	power() - The power of a base value to a power value
ru	power() - Степень основного значения к значению степени

en-us	Power usage , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "max" - Maximum allowed power usage
ru	Потребляемая мощность, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, "макс" - максимально разрешенная потребляемая мощность

en-us	Power value
ru	Значение степени

en-us	Prediction functions
ru	Функции прогнозирования

en-us	Pre-installation summary
ru	Предварительный обзор инсталляции

en-us	Preprocessing
ru	Предобработка

en-us	Preprocessing is a transformation before saving the value to the database. It is possible to define a sequence of preprocessing steps, and those are executed in the order they are set.
ru	Предварительная обработка - преобразование до сохранения значения в базу данных. Можно задать последовательность шагов предварительной обработки, и они будут выполнены в заданном порядке.

en-us	Preprocessing steps
ru	Шаги предобработки

en-us	Preview
ru	Предпросмотр

en-us	Previous dashboard
ru	Предыдущая панель

en-us	Previous day
ru	Предыдущий день

en-us	Previous month
ru	Предыдущий месяц

en-us	Previous page
ru	Предыдущая страница

en-us	Previous value
ru	Предыдущее значение

en-us	Previous week
ru	Предыдущая неделя

en-us	Previous year
ru	Предыдущий год

en-us	Prev. time
ru	Пред. время

en-us	Primary label
ru	Первичная метка

en-us	Primary POC cell
ru	Первичный мобильный для контакта

en-us	Primary POC email
ru	Первичный email для контакта

en-us	Primary POC name
ru	Первичное имя для контакта

en-us	Primary POC notes
ru	Первичные примечания для контакта

en-us	Primary POC phone A
ru	Первичный телефон A для контакта

en-us	Primary POC phone B
ru	Первичный телефон B для контакта

en-us	Primary POC screen name
ru	Первичное ник-имя для контакта

en-us	Privacy passphrase
ru	Ключевая фраза безопасности

en-us	Privacy protocol
ru	Протокол безопасности

en-us	Private
ru	Приватный

en-us	Private key file
ru	Файл приватного ключа

en-us	Privilege level
ru	Уровень привилегий

en-us	Problem
ru	Проблема

en-us	Problem
ru	Проблема

en-us	PROBLEM
ru	ПРОБЛЕМА

en-us	Problem created
ru	Проблема создана

en-us	Problem display
ru	Отображение проблем

en-us	PROBLEM event generation mode
ru	Режим генерации событий ПРОБЛЕМА

en-us	Problem expression
ru	Выражение проблемы

en-us	Problem hosts
ru	Узлы сети с проблемами

en-us	Problem is not suppressed
ru	Проблема не подавлена

en-us	Problem is suppressed
ru	Проблема подавлена

en-us	Problem on
ru	Проблема с

en-us	problem pattern
ru	шаблон проблем

en-us	Problem recovery
ru	Восстановление проблемы

en-us	Problem resolved
ru	Проблема решена

en-us	Problems
ru	Проблемы

en-us	Problems by severity
ru	Проблемы по важности

en-us	Problem tag filter
ru	Фильтр тегов проблем

en-us	Problem tags
ru	Теги проблем

en-us	Problem update
ru	Обновление проблемы

en-us	Process CPU utilization percentage. Returns float
ru	Утилизация CPU процессом в процентах. Возвращает число с плавающей точкой

en-us	Process tags
ru	Обработка тегов

en-us	Profile
ru	Профиль

en-us	Prometheus
ru	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
ru	Шаблон Prometheus

en-us	Prometheus to JSON
ru	Prometheus в JSON

en-us	Properties
ru	Свойства

en-us	Protocol
ru	Протокол

en-us	[protocol://][user[:password]@]proxy.example.com[:port]
ru	[протокол://][пользователь[:пароль]@]прокси.example.com[:порт]

en-us	Provided API endpoint "%1$s" is invalid.
ru	Указанный API endpoint "%1$s" ошибочен.

en-us	Provided authentication token "%1$s" is empty.
ru	Указанный токен аутентификации "%1$s" пустой.

en-us	Provided secret path "%1$s" is invalid.
ru	Указанный путь "%1$s" к секрету ошибочный.

en-us	Provided secret query string "%1$s" is invalid.
ru	Указанная строка запроса "%1$s" секрета ошибочная.

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
ru	Указанный URL "%1$s" ошибочен.

en-us	Provisioned
ru	Инициализирован

en-us	Provisioning period
ru	Период инициализации

en-us	Provisioning successful.
ru	Инициализация успешна.

en-us	Provision now
ru	Инициализировать сейчас

en-us	Provision selected LDAP user?
ru	Выполнить инициализацию LDAP пользователя?

en-us	Provision selected LDAP users?
ru	Выполнить инициализацию LDAP пользователей?

en-us	Proxies
ru	Прокси

en-us	Proxy
ru	Прокси

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
ru	Прокси "%1$s" уже существует.

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ru	Прокси "%1$s" для узла сети "%2$s" не существует.

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
ru	Прокси "%1$s" используется действием "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
ru	Прокси "%1$s" используется правилом обнаружения "%2$s".

en-us	Proxy added
ru	Прокси добавлен

en-us	Proxy address
ru	Адрес прокси

en-us	Proxy deleted
ru	Прокси удален

en-us	Proxy deleted
ru	Прокси удален

en-us	Proxy deleted
ru	Прокси удален

en-us	Proxy group
ru	Группа прокси

en-us	Proxy group "%1$s" already exists.
ru	Группа прокси "%1$s" уже существует.

en-us	Proxy group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ru	Группа прокси "%1$s" для узла сети "%2$s" не существует.

en-us	Proxy group "%1$s" is used by proxy "%2$s".
ru	Группа прокси "%1$s" используется прокси "%2$s".

en-us	Proxy group added
ru	Группа прокси добавлена

en-us	Proxy group deleted
ru	Группа прокси удалена

en-us	Proxy group deleted
ru	Группы прокси удалены

en-us	Proxy group deleted
ru	Группы прокси удалены

en-us	Proxy groups
ru	Группы прокси

en-us	Proxy group updated
ru	Группа прокси обновлена

en-us	Proxy is not assigned yet.
ru	Прокси еще не назначен.

en-us	Proxy mode
ru	Режим прокси

en-us	Proxy name
ru	Имя прокси

en-us	Proxy updated
ru	Прокси обновлен

en-us	Proxy version is not supported by server version %1$s.
ru	Версия прокси не поддерживается сервером версии %1$s.

en-us	Proxy version is outdated, only data collection and remote execution is available with server version %1$s.
ru	Устаревшая версия прокси, с версией сервера %1$s доступны только сбор данных и удаленное выполнение команд.

en-us	PSK
ru	PSK

en-us	PSK identity
ru	Идентификатор PSK

en-us	Public
ru	Публичный

en-us	Public key
ru	Публичный ключ

en-us	Public key file
ru	Файл публичного ключа

en-us	Push
ru	Нажать

en-us	qualifier
ru	определитель

en-us	Quarter
ru	Квартал

en-us	Quarter
ru	Квартал

en-us	Quarterly
ru	Ежеквартально

en-us	Query fields
ru	Поля запроса

en-us	Queue
ru	Очередь

en-us	Queue details
ru	Детали очереди

en-us	Queue overview
ru	Обзор очереди

en-us	Queue overview by proxy
ru	Обзор очереди по прокси

en-us	radians() - Converts a value from degrees to radians
ru	radians() - Конвертация значения из градусов в радианы

en-us	rand() - A random integer value
ru	rand() - Случайное целое число

en-us	Rank
ru	Ранг

en-us	rate() - Returns per-second average rate for monotonically increasing counters
ru	rate() - Возвращает среднее изменение за секунду монотонно увеличивающихся счётчиков 

en-us	Raw data
ru	Сырые данные

en-us	Raw post
ru	Сырой post

en-us	Read
ru	Чтение

en-us	Read only
ru	Только чтение

en-us	Read-only
ru	Только чтение

en-us	Read-only access to services
ru	Доступ к услугам только на чтение

en-us	Read-only access to services with tag
ru	Доступ к услугам с тегом только на чтение

en-us	Reads modbus data. Returns various types
ru	Чтение данных modbus. Возвращает разные типы

en-us	Read-write
ru	Чтение-запись

en-us	Read-write access to services
ru	Доступ к услугам на чтение-запись

en-us	Read-write access to services with tag
ru	Доступ к услугам с тегом на чтение-запись

en-us	read-write access to the child service "%1$s" is required
ru	требуются права доступа чтения-записи к дочерней услуге "%1$s"

en-us	read-write access to the child service "%1$s" must be retained
ru	доступ чтения-записи к дочерней услуге "%1$s" должен быть сохранен

en-us	read-write access to the service is required
ru	требуются права доступа чтения-записи к услуге

en-us	read-write access to the service must be retained
ru	доступ чтения-записи к услуге должен быть сохранен

en-us	Received value
ru	Полученное значение

en-us	Recent problems
ru	Недавние проблемы

en-us	Recipient
ru	Получатель

en-us	Recipient
ru	Получатель

en-us	Recipient already exists.
ru	Получатель уже существует.

en-us	Recipients
ru	Получатели

en-us	Recipient's name
ru	Имя получателя

en-us	Recipient's surname
ru	Фамилия получателя

en-us	Recipient's Zabbix username
ru	Имена пользователей получателей

en-us	Recordset ID
ru	ID набора записей

en-us	Recovering
ru	Восстановление

en-us	Recovery
ru	Восстановление

en-us	Recovery expression
ru	Выражение восстановления

en-us	Recovery operations
ru	Операции восстановления

en-us	Recovery time
ru	Время восстановления

en-us	Recovery time
ru	Время восстановления

en-us	Rectangle
ru	Прямоугольник

en-us	Reference attribute
ru	Атрибут ссылки

en-us	reference to a non-existent tree element
ru	ссылка на несуществующий элемент дерева

en-us	referred object does not exist
ru	указанный объект не существует

en-us	Referred widget became unavailable. Please update configuration.
ru	Указанный виджет стал недоступен. Пожалуйста, обновите настройки.

en-us	referred widget is unavailable
ru	указанный виджет недоступен

en-us	Referred widget is unavailable
ru	Указанный виджет недоступен

en-us	Refresh
ru	Обновить

en-us	Refresh configuration
ru	Обновить конфигурацию

en-us	Refresh configuration of the selected proxies?
ru	Обновить конфигурацию на выбранных прокси?

en-us	Refresh configuration of the selected proxy?
ru	Обновить конфигурацию на выбранном прокси?

en-us	refreshed every %1$s sec.
ru	обновление каждые %1$s сек.

en-us	Refresh interval
ru	Интервал обновления

en-us	Regenerate
ru	Сгенерировать заново

en-us	Regenerate selected API token? Previously generated token will become invalid.
ru	Сгенерировать заново выбранный API токен? Ранее сгенерированный токен станет недействительным.

en-us	regexp
ru	регулярное выражение

en-us	Regular
ru	Обычные

en-us	regular expression
ru	регулярное выражение

en-us	Regular expression
ru	Регулярное выражение

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
ru	Регулярное выражение "%1$s" уже существует.

en-us	Regular expression added
ru	Регулярное выражение добавлено

en-us	Regular expression deleted
ru	Регулярное выражение удалено

en-us	Regular expression deleted
ru	Регулярные выражения удалены

en-us	Regular expression deleted
ru	Регулярные выражения удалены

en-us	Regular expression must be a string
ru	Регулярное выражение должно быть строкой

en-us	Regular expressions
ru	Регулярные выражения

en-us	Regular expression updated
ru	Регулярное выражение обновлено

en-us	Related reports
ru	Связанные отчеты

en-us	Release notes
ru	Заметки по выпуску

en-us	Release to create a widget.
ru	Отпустите, чтобы создать виджет.

en-us	Remember me for 30 days
ru	Запомнить меня на 30 дней

en-us	Remote command
ru	Удаленная команда

en-us	Remove
ru	Удалить

en-us	Remove
ru	Удалить

en-us	Remove, %1$s
ru	Удаление, %1$s

en-us	Remove all
ru	Удалить все

en-us	Removed
ru	Удалено

en-us	Removed, %1$s
ru	Удалено, %1$s

en-us	Remove domain name
ru	Удаление имени домена

en-us	Remove from favorites
ru	Удалить из избранного

en-us	Remove from host group
ru	Удалить из группы узлов сети

en-us	Remove from host groups
ru	Удалить из групп узлов сети

en-us	Remove host
ru	Удалить узел сети

en-us	Remove host tags
ru	Удалить теги узла сети

en-us	Rename
ru	Переименовать

en-us	Repeat on
ru	Повторение в

en-us	repeat() - Returns a string composed of value repeated count times
ru	repeat() - Возвращает строку состоящую из значений, которые повторяются указанное количество раз

en-us	Repeats
ru	Периодичность

en-us	Replace
ru	Замена

en-us	Replace dependencies
ru	Заменить зависимости

en-us	replacement
ru	замена

en-us	Replacement
ru	Замена

en-us	replace() - Search value for occurrences of pattern, and replace with replacement
ru	replace() - Поиск шаблона, входящего в значение, и замена на заменитель

en-us	Report "%1$s" already exists.
ru	Отчет %1$s" уже существует.

en-us	Report generated by other users will be changed to the current user.
ru	Отчет сгенерированный другими пользователями изменится на текущего пользователя.

en-us	Report generating test failed.
ru	Ошибка при генерировании отчета.

en-us	Report generating test successful.
ru	Тестирование генерирования отчета успешно.

en-us	Reporting period
ru	Период отчета

en-us	Report is currently generated by "%1$s".
ru	Отчет в данный момент сгенерирован "%1$s".

en-us	Reports
ru	Отчеты

en-us	Report sending failed for: %1$s.
ru	Ошибка при отправке отчета: %1$s.

en-us	Report was successfully sent to: %1$s.
ru	Отчет успешно отправлен: %1$s.

en-us	represents one of the available subdomains;
ru	выражает один из доступных поддоменов;

en-us	represents zoom level parameter in the URL;
ru	выражает параметр уровня масштабирования в URL;

en-us	represent tile coordinates;
ru	выражает координаты плитки;

en-us	Request body
ru	Тело запроса

en-us	Request body type
ru	Тип тела запроса

en-us	Request created successfully
ru	Запрос создан успешно

en-us	Request sent successfully
ru	Запрос успешно отправлен

en-us	Request sent successfully. Some items are filtered due to access permissions or type.
ru	Запрос отправлен успешно. Некоторые элементы данных отфильтрованы из-за прав доступа или типа.

en-us	Request type
ru	Тип запроса

en-us	Required
ru	Требуется

en-us	Required host permissions
ru	Требуемые права доступа к узлам сети

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
ru	Требуемая производительность Zabbix сервера, в ожидаемом количестве новых значений в секунду.

en-us	Required server performance, new values per second
ru	Требуемое быстродействие сервера, новые значения в секунду

en-us	Required status codes
ru	Требуемые коды состояния

en-us	Required string
ru	Требуемая строка

en-us	Required vps
ru	Требуемый vps

en-us	Reset
ru	Сбросить

en-us	Reset all fields to default values?
ru	Сбросить все поля на значения по умолчанию?

en-us	Reset confirmation
ru	Сбросить подтверждение

en-us	Reset defaults
ru	Сбросить по умолчанию

en-us	Reset to initial view
ru	Сброс к начальному виду

en-us	Reset TOTP secret
ru	Сброс TOTP секрета

en-us	Resolved
ru	Решено

en-us	RESOLVED
ru	РЕШЕНО

en-us	Resolved by
ru	Решено

en-us	Resolved by event correlation rule.
ru	Решено правилом корреляции событий.

en-us	Resolved by event correlation rule "%1$s".
ru	Решено правилом корреляции событий "%1$s".

en-us	Resolved by inaccessible user.
ru	Решено недоступным пользователем.

en-us	Resolved by user "%1$s".
ru	Решено пользователем "%1$s".

en-us	Resource
ru	Ресурс

en-us	Resource ID
ru	ID ресурса

en-us	Response
ru	Ответ

en-us	Response code
ru	Код ответа

en-us	Response time
ru	Время ответа

en-us	Response type: JSON
ru	Тип ответа: JSON

en-us	Response type: String
ru	Тип ответа: Строка

en-us	Result
ru	Результат

en-us	Result converted to %1$s
ru	Результат сконвертирован в %1$s

en-us	Result is FALSE
ru	Результат ЛОЖЬ

en-us	Result is TRUE
ru	Результат ИСТИНА

en-us	Result is truncated due to its size (%1$s).
ru	Результат обрезан из-за своего размера (%1$s).

en-us	Result type
ru	Тип результата

en-us	Result with value map applied
ru	Применён результат с преобразованием значений

en-us	Retrieve mode
ru	Режим получения

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
ru	Получение содержимого файла. Возвращает текст

en-us	Retry
ru	Повтор

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
ru	Возвращает JSON массив с LLD макросами, которые описывают MBean объекты и их атрибуты. Можно использовать для LLD.

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
ru	Возвращает JSON массив с MBean объектами и их атрибутами. В сравнении с jmx.discovery этот ключ не задает LLD макросы. Можно использовать для LLD.

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
ru	Возвращает первую колонку первой строки результата SQL запрос.

en-us	Returns 4-digit string containing octal number with Unix permissions
ru	Получение строки в виде четырех цифр, содержащую восьмеричное число с Unix правами

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
ru	Возвращает JSON массив, который описывает сетевые интерфейсы узла сети в Zabbix. Можно использовать в LLD.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
ru	Получение JSON объекта, который содержит внутренние метрики Zabbix сервера или прокси.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.
ru	Получение доступности определенного типа проверок на узле сети. Значение этого элемента данных соответствует иконкам доступности в списке узлов сети. Допустимые типы: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
ru	Получение текущего состояния обслуживания узла сети.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
ru	Получение времени ответа на ICMP ping в секундах. Например: 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
ru	Получение информации относящейся к Zabbix Java gateway. Допустимые параметры: ping, version.

en-us	Returns number of state changes from disk/memory mode since start. Frequent state changes indicates that either memory buffer size or age must be increased.
ru	Возвращает количество изменений состояния с режимов диск / память с момента запуска. Частое изменение состояния указывает на то, что необходимо увеличить размер буфера или срок хранения данных в буфере.

en-us	Returns number of TCP sockets that match parameters. Returns integer
ru	Получение количества TCP сокетов, которые соответствуют параметрам. Возвращает целое число

en-us	Returns number of UDP sockets that match parameters. Returns integer
ru	Получение количества UDP сокетов, которые соответствуют параметрам. Возвращает целое число

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
ru	Получение процента потерянных ICMP ping пакетов.

en-us	Returns total number of history values written to database.
ru	Возвращает общее количество значений истории, записанных в базу данных.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
ru	Возвращает значение атрибута MBean объекта.

en-us	Revert
ru	Сбросить

en-us	Revert changes
ru	Отменить изменения

en-us	right
ru	справа

en-us	Right
ru	По правой стороне

en-us	right() - Returns the rightmost count characters
ru	right() - Возвращает количество самых правых символов

en-us	Right trim
ru	Обрезать справа

en-us	Right Y
ru	Ось Y справа

en-us	RMCP+
ru	RMCP+

en-us	Role
ru	Роль

en-us	Romanian (ro_RO)
ru	Румынский (ro_RO)

en-us	root
ru	корневой элемент

en-us	Root cause
ru	Основная причина

en-us	round() - Rounds a value to decimal places
ru	round() - Округление значение до десятичных знаков

en-us	Rows
ru	Количество строк

en-us	rows must be unique
ru	строки должны быть уникальными

en-us	Rows per page
ru	Количество строк на странице

en-us	rtrim() - Removes specified characters from the end of a string
ru	rtrim() - Удаление указанных символов с конца строки

en-us	Rules
ru	Правила

en-us	Run script "%1$s" on current host
ru	Выполнение скрипта "%1$s" на текущем узле сети

en-us	Run script "%1$s" on host groups
ru	Выполнение скрипта "%1$s" в группе узлов сети

en-us	Run script "%1$s" on hosts
ru	Выполнение скрипта "%1$s" на узлах сети

en-us	Run script "%1$s" on Zabbix server
ru	Выполнение скрипта "%1$s" на Zabbix сервере

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
ru	Выполнение заданной команды на узле сети. Возвращает текстовый результат команды; 1 - при наличии режима nowait (вне зависимости от результата команды)

en-us	Russian (ru_RU)
ru	Русский (ru_RU)

en-us	s
ru	с

en-us	S
ru	Вс

en-us	S
ru	Сб

en-us	Safari
ru	Safari

en-us	SAML
ru	SAML

en-us	SAML group pattern
ru	Шаблон SAML группы

en-us	SAML settings
ru	Настройки SAML

en-us	Sans-Serif
ru	Sans-Serif

en-us	Sat
ru	Сб

en-us	Saturday
ru	Суббота

en-us	Save
ru	Сохранить

en-us	Save as
ru	Сохранить как

en-us	Save changes
ru	Сохранить изменения

en-us	Save it as "%1$s"
ru	Сохранить как "%1$s"

en-us	Scale
ru	Шкала

en-us	Scale size
ru	Размер шкалы

en-us	Scan directory
ru	Сканировать директорию

en-us	Scan this QR code
ru	Сканируйте этот QR код

en-us	Scenario
ru	Сценарий

en-us	Scenario tags
ru	Теги сценария

en-us	Schedule
ru	Запланировано

en-us	Scheduled check
ru	Запланированная проверка

en-us	Scheduled report
ru	Регулярный отчет

en-us	Scheduled report added
ru	Регулярный отчет добавлен

en-us	Scheduled report created
ru	Регулярный отчет создан

en-us	Scheduled report deleted
ru	Регулярные отчеты удалены

en-us	Scheduled report deleted
ru	Регулярные отчеты удалены

en-us	Scheduled report deleted
ru	Регулярный отчет удален

en-us	Scheduled report disabled
ru	Регулярные отчеты деактивированы

en-us	Scheduled report disabled
ru	Регулярный отчет деактивирован

en-us	Scheduled report disabled
ru	Регулярные отчеты деактивированы

en-us	Scheduled report enabled
ru	Регулярные отчеты активированы

en-us	Scheduled report enabled
ru	Регулярный отчет активирован

en-us	Scheduled report enabled
ru	Регулярные отчеты активированы

en-us	Scheduled reports
ru	Регулярные отчеты

en-us	Scheduled report test
ru	Текст регулярных отчетов

en-us	Scheduled report updated
ru	Регулярный отчет обновлен

en-us	Scheduling
ru	По расписанию

en-us	Scope
ru	Область

en-us	Scope
ru	Границы

en-us	script
ru	скрипт

en-us	Script
ru	Скрипт

en-us	Script "%1$s" already exists.
ru	Скрипт "%1$s" уже существует.

en-us	Script added
ru	Скрипт добавлен

en-us	Script deleted
ru	Скрипт удален

en-us	Script deleted
ru	Скрипт удален

en-us	Script deleted
ru	Скрипт удален

en-us	Script does not have parameters.
ru	Скрипт не имеет параметров.

en-us	Script execution
ru	Выполнение скриптов

en-us	Script execution log
ru	Журнал выполнения скрипта

en-us	Script execution successful.
ru	Скрипт выполнен успешно.

en-us	Script name
ru	Имя скрипта

en-us	Script parameters
ru	Параметры скрипта

en-us	Script profiler
ru	Профилировщик сценария

en-us	Scripts
ru	Скрипты

en-us	Script updated
ru	Скрипт обновлен

en-us	Search
ru	Поиск

en-us	Search attribute
ru	Атрибут поиска

en-us	Search filter
ru	Фильтр поиска

en-us	Search pattern is empty
ru	Шаблон поиска пустой

en-us	search string
ru	строка поиска

en-us	Search string
ru	Строка поиска

en-us	Season
ru	Сезон

en-us	Season deviation window
ru	Окно отклонения от сезона

en-us	second
ru	второй

en-us	Secondary label
ru	Вторичная метка

en-us	Secondary POC cell
ru	Вторичный мобильный для контакта

en-us	Secondary POC email
ru	Вторичный email для контакта

en-us	Secondary POC name
ru	Вторичное имя для контакта

en-us	Secondary POC notes
ru	Вторичные примечания для контакта

en-us	Secondary POC phone A
ru	Вторичный телефон A для контакта

en-us	Secondary POC phone B
ru	Вторичный телефон B для контакта

en-us	Secondary POC screen name
ru	Вторичное ник-имя для контакта

en-us	seconds
ru	секунды

en-us	Seconds
ru	Секунды

en-us	Secret text
ru	Скрытый текст

en-us	Security
ru	Безопасность

en-us	Security level
ru	Уровень безопасности

en-us	Security name
ru	Имя безопасности

en-us	Select
ru	Выбрать

en-us	selected
ru	выбрано

en-us	Selected
ru	Выбранные

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
ru	Выбран, %1$s в позиции %2$d из %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
ru	Выбран, %1$s, только чтение, в позиции %2$d из %3$d

en-us	Selected and all other problems of related triggers
ru	Выбранные и все другие проблемы связанные с триггерами

en-us	Selected elements
ru	Выбранные элементы

en-us	Selected items only
ru	Только выбранные элементы данных

en-us	Select prototype
ru	Выбрать прототип

en-us	Select SLA to display SLA report.
ru	Выберите SLA для отображения отчета по SLA.

en-us	Send backward
ru	Переместить назад

en-us	Send message
ru	Отправка сообщения

en-us	Send message to user groups
ru	Отправка сообщения группам пользователей

en-us	Send message to users
ru	Отправка сообщения пользователям

en-us	Send only to
ru	Отправка только через

en-us	Send to
ru	Отправлять на

en-us	Send to back
ru	На задний план

en-us	Send to user groups
ru	Отправка группам пользователей

en-us	Send to users
ru	Отправка пользователям

en-us	Sent
ru	Отправлено

en-us	Sent/Executed
ru	Отправлено / Выполнено

en-us	Sep
ru	Сен.

en-us	Separated
ru	Раздельно

en-us	Separately
ru	Раздельно

en-us	September
ru	Сентябрь

en-us	Serial number A
ru	Серийный номер A

en-us	Serial number B
ru	Серийный номер B

en-us	Serif
ru	Serif

en-us	Server
ru	Сервер

en-us	Server (proxy)
ru	Сервер (прокси)

en-us	Servers
ru	Серверы

en-us	Server time
ru	Время на сервере

en-us	Service
ru	Услуга

en-us	Service
ru	Услуга

en-us	Service "%1$s" cannot have problem tags and children at the same time.
ru	Услуга "%1$s" не может иметь теги проблем и дочерние услуги одновременно.

en-us	Service actions
ru	Действия услуг

en-us	Service created
ru	Услуга создана

en-us	Service data storage period
ru	Период хранения данных услуг

en-us	Service deleted
ru	Услуг удалено

en-us	Service deleted
ru	Услуга удалена

en-us	Service deleted
ru	Услуги удалено

en-us	Service list
ru	Список услуг

en-us	Service name
ru	Имя услуги

en-us	Service port
ru	Порт сервиса

en-us	Service recovery
ru	Восстановление услуги

en-us	Services
ru	Услуги

en-us	Services form a circular dependency.
ru	Услуги образуют круговую зависимость.

en-us	Services updated
ru	Услуги обновлены

en-us	Service tag name
ru	Имя тега услуги

en-us	Service tags
ru	Теги услуг

en-us	Service tag value
ru	Значение тега услуги

en-us	Service type
ru	Тип сервиса

en-us	Service update
ru	Обновление услуги

en-us	Service updated
ru	Услуга обновлена

en-us	Service with ID "%1$s" is not available.
ru	Услуга с ID "%1$s" недоступна.

en-us	Service with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
ru	Услуга с ID "%2$s" недоступна для роли пользователей "%1$s".

en-us	service with the same UUID already exists
ru	услуга с таким UUID уже существует

en-us	Session ID or token is expected.
ru	Ожидается ID сессии или токен.

en-us	Session initialization error.
ru	Ошибка инициализации сессии.

en-us	Session terminated, re-login, please.
ru	Сессия завершена, пожалуйста, зайдите повторно в систему.

en-us	Set custom time period
ru	Пользовательский период времени

en-us	Set error to
ru	Задать ошибку в

en-us	Set expiration date and time
ru	Задать дату и время срока действия

en-us	Set host inventory mode
ru	Задать режим инвентарных данных узлов сети

en-us	Set new value
ru	Задать новое значение

en-us	Set status to
ru	Задать состояние в

en-us	Set status to OK
ru	Задать состояние в ОК

en-us	Set this view as default
ru	Задать этот вид умолчанием

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
ru	Не удалось задать режим разыменовывания LDAP.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
ru	Не удалось задать LDAP протокол.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
ru	Не удалось задать LDAP referral значением "Off".

en-us	Settings
ru	Настройки

en-us	Set value to
ru	Задать значением

en-us	Severity
ru	Важность

en-us	Severity
ru	Важность

en-us	Severity changed
ru	Важность изменена

en-us	Severity changes
ru	Изменения важности

en-us	Severity decreased
ru	Важность уменьшена

en-us	Severity filter
ru	Фильтр важности

en-us	Severity increased
ru	Важность увеличена

en-us	Shape
ru	Фигура

en-us	Shared
ru	Общий доступ

en-us	Sharing
ru	Общий доступ

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
ru	Отсутствует значение опции общего доступа "%1$s" у карты сети "%2$s".

en-us	Short
ru	Короткий

en-us	short description
ru	краткое описание

en-us	Shortened
ru	Сокращённое

en-us	should be empty
ru	должно быть пустым

en-us	should be less than current time
ru	должно быть меньше чем текущее время

en-us	Show
ru	Показать

en-us	Show aggregation function
ru	Отображение функции агрегирования

en-us	Show arc
ru	Показать дугу

en-us	Show column header
ru	Текст заголовка столбцов

en-us	Show data in maintenance
ru	Показывать данные в обслуживании

en-us	Show details
ru	Подробная информация

en-us	Show header
ru	Отображение заголовка

en-us	Show hosts in maintenance
ru	Узлы сети в обслуживании

en-us	show icon mappings
ru	показать соответствия иконок

en-us	Show labels
ru	Показывать подписи

en-us	Show legend
ru	Легенда

en-us	Show lines
ru	Количество строк

en-us	Shown
ru	Отображено

en-us	Shown as the account name to all MFA users in authenticator apps.
ru	Отображается именем аккаунта всем пользователям MFA в приложениях аутентификации.

en-us	Shown as the label to all MFA users in authenticator apps.
ru	Отображается в виде метки всем пользователям MFA в приложениях аутентификации.

en-us	Show number of records
ru	Отображение количества записей

en-us	Show only totals
ru	Только итоговые значения

en-us	Show operational data
ru	Оперативные данные

en-us	Show periods
ru	Отображение периодов

en-us	Show problems
ru	Проблемы

en-us	Show selected
ru	Показать выбранное

en-us	Show sidebar
ru	Отображать боковую панель

en-us	Show software update check details
ru	Детали проверки обновлений программного обеспечения

en-us	Show suppressed problems
ru	Подавленные проблемы

en-us	Show symptoms
ru	Симптомы

en-us	Show tags
ru	Отображать теги

en-us	Show technical errors
ru	Отображение технических ошибок

en-us	Show text as HTML
ru	Показать текст в виде HTML

en-us	Show thumbnail
ru	Миниатюра

en-us	Show timeline
ru	Шкала времени

en-us	Show timestamp
ru	Отображение метки времени

en-us	Show total value
ru	Отображение общего значения

en-us	Show triggers
ru	Отображать триггеры

en-us	Show unavailable maps
ru	Отображать недоступные карты

en-us	Show units
ru	Показывать единицы измерения

en-us	Show value
ru	Отображение значения

en-us	Show warning if Zabbix server is down
ru	Показывать предупреждение, если Zabbix сервер недоступен

en-us	Show working time
ru	Отображать рабочее время

en-us	Sidebar control
ru	Управление боковой панелью

en-us	Sign
ru	Подпись

en-us	Sign in
ru	Войти

en-us	sign in as guest
ru	войти как гость

en-us	Sign in with HTTP
ru	Вход с HTTP

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
ru	Войти через систему единого входа (SAML)

en-us	Sign out
ru	Выход

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
ru	signum() - Возвращает -1 - если значение отрицательное, 0 - если значение ноль, 1 - если значение положительное

en-us	Simple
ru	Простой

en-us	Simple change
ru	Простое изменение

en-us	Simple check
ru	Простая проверка

en-us	Simple graph
ru	Простой график

en-us	Simple graph prototype
ru	Прототип простого графика

en-us	Simple graphs
ru	Простые графики

en-us	Simple triggers
ru	Простые триггеры

en-us	Single
ru	Одиночная

en-us	Single line
ru	В одну строку

en-us	Single line - result will be displayed in a single line and truncated to specified length.
ru	В одну строку - результат отобразится одной строке и будет обрезан до заданной длины.

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
ru	sinh() - Гиперболический синус значения

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
ru	sin() - Синус значения, где само значение представляет собой угол, в радианах.

en-us	Site address A
ru	Адрес A

en-us	Site address B
ru	Адрес B

en-us	Site address C
ru	Адрес C

en-us	Site city
ru	Город

en-us	Site country
ru	Страна

en-us	Site notes
ru	Заметки

en-us	Site rack location
ru	Размещение стойки

en-us	Site state / province
ru	Область / район

en-us	Site ZIP / postal
ru	Почтовый индекс

en-us	Size
ru	Размер

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
ru	Размер полученного ответа от Zabbix сервера "%1$s" превышает допустимый размер в %2$s байт. Это значение можно увеличить с помощью ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT константы в include/defines.inc.php.

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
ru	skewness() - Измерение асимметрии распределения вероятностей

en-us	SLA
ru	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
ru	SLA "%1$s" уже существует.

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
ru	SLA "%1$s" SLO должно содержать не более 4 цифр дробной части.

en-us	SLA created
ru	SLA создан

en-us	SLA deleted
ru	SLA удалены

en-us	SLA deleted
ru	SLA удалено

en-us	SLA deleted
ru	SLA удален

en-us	SLA disabled
ru	SLA деактивировано

en-us	SLA disabled
ru	SLA деактивированы

en-us	SLA disabled
ru	SLA деактивирован

en-us	SLA enabled
ru	SLA активировано

en-us	SLA enabled
ru	SLA активированы

en-us	SLA enabled
ru	SLA активирован

en-us	SLA is disabled.
ru	SLA деактивирован.

en-us	SLA report
ru	Отчет SLA

en-us	SLAs
ru	SLA

en-us	SLA updated
ru	SLA обновлен

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
ru	SLA с ID "%1$s" недоступен.

en-us	SLI
ru	SLI

en-us	SLI
ru	SLI

en-us	SLO
ru	SLO

en-us	SLO
ru	SLO

en-us	SLO service URL
ru	URL единого выхода

en-us	Slovak (sk_SK)
ru	Slovak (sk_SK)

en-us	SMS
ru	SMS

en-us	SMTP
ru	SMTP

en-us	SMTP helo
ru	SMTP helo

en-us	SMTP server
ru	SMTP сервер

en-us	SMTP server port
ru	Порт SMTP сервера

en-us	SNMP
ru	SNMP

en-us	SNMP agent
ru	SNMP агент

en-us	SNMP community
ru	SNMP community

en-us	SNMP get value
ru	SNMP get значение

en-us	SNMP interfaces
ru	Интерфейсы SNMP

en-us	SNMP OID
ru	SNMP OID

en-us	SNMP trap
ru	SNMP trap

en-us	SNMPv1
ru	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
ru	SNMPv1 агент

en-us	SNMPv%1$d
ru	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
ru	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
ru	SNMPv2 агент

en-us	SNMPv3
ru	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
ru	SNMPv3 агент

en-us	SNMP version
ru	Версия SNMP

en-us	SNMP walk to JSON
ru	SNMP walk в JSON

en-us	SNMP walk value
ru	Значение SNMP walk

en-us	Snooze
ru	Заснуть

en-us	Snooze for %1$s
ru	Отложить для %1$s

en-us	Software
ru	Программное обеспечение

en-us	Software application A
ru	Программное обеспечение A

en-us	Software application B
ru	Программное обеспечение B

en-us	Software application C
ru	Программное обеспечение C

en-us	Software application D
ru	Программное обеспечение D

en-us	Software application E
ru	Программное обеспечение E

en-us	Software architecture information. Returns string
ru	Информация об архитектуре программного обеспечения. Возвращает строку

en-us	Software (Full details)
ru	Программное обеспечение (полная детализация)

en-us	Software update last checked
ru	Время последней проверки программного обеспечения

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
ru	Некоторые данные истории этого элемента данных могут быть сжаты, удаление недоступно.

en-us	Sort entries by
ru	Сортировка записей по

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
ru	Сортировка по полю "%1$s" не разрешена.

en-us	Sort order (0->999)
ru	Порядок сортировки (0->999)

en-us	Source
ru	Источник

en-us	Space between sectors
ru	Интервал между секторами

en-us	Spanish (es_ES)
ru	Испанский (es_ES)

en-us	Specified role was not found.
ru	Указанная роль не найдена.

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
ru	Указанный скрипт не существует или вы не имеете к нему прав доступа в команде операции действия.

en-us	Specify host to see the graphs.
ru	Укажите узел сети, чтобы увидеть графики.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
ru	Укажите какое-нибудь условие в фильтре для просмотра значений.

en-us	Speed
ru	Скорость

en-us	SP entity ID
ru	ID объекта SP

en-us	SP name ID format
ru	Формат ID объекта SP

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
ru	SQL запросов: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)

en-us	SQL query
ru	SQL запрос

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
ru	Ошибка при выполнении SQL запроса "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
ru	Ошибка при выполнении SQL запроса "%1$s".

en-us	sqrt() - Square root of a value
ru	sqrt() - Квадратный корень значения

en-us	SSH
ru	SSH

en-us	SSH agent
ru	SSH агент

en-us	SSL certificate file
ru	Файл SSL сертификата

en-us	SSL key file
ru	Файл SSL ключа

en-us	SSL key password
ru	Пароль к SSL ключу

en-us	SSL/TLS
ru	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
ru	Проверка SSL хоста

en-us	SSL verify peer
ru	Проверка SSL узла

en-us	SSO service URL
ru	URL единого входа

en-us	Stacked
ru	Стэкируемый

en-us	Staircase
ru	Лестница

en-us	Standard items
ru	Стандартные элементы данных

en-us	Standby
ru	Резервный

en-us	Start
ru	Начало

en-us	Start date
ru	Дата начала

en-us	Start in
ru	Начинать в

en-us	Starting TLS failed.
ru	Инициализация TLS не удалась.

en-us	Start slideshow
ru	Начать слайд-шоу

en-us	Start slideshow automatically
ru	Запускать слайд-шоу автоматически

en-us	Start time
ru	Время начала

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
ru	Время начала должно быть меньше времени завершения для исключения времени простоя "%2$s" SLA "%1$s".

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
ru	Время начала должно быть меньше времени окончания для SLA "%1$s".

en-us	StartTLS
ru	StartTLS

en-us	STARTTLS
ru	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
ru	Время запуска Zabbix сервера, Unix timestamp.

en-us	State
ru	Состояние

en-us	State of proxy group. Returns integer: 0 - unknown; 1 - offline; 2 - recovering; 3 - online; 4 - degrading.
ru	Состояние группы прокси. Возвращает целое число: 0 - неизвестно; 1 - офлайн; 2 - восстановление; 3 - онлайн; 4 - нестабильный.

en-us	State of proxy memory buffer.
ru	Состояние буфера памяти прокси.

en-us	Static
ru	Статическое

en-us	Statistics and availability of proxy memory buffer. Mode (modes: pfree, free, total, used, pused).
ru	Статистика и доступность буфера памяти прокси. Режим (режимы: pfree, free, total, used, pused).

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
ru	Статистика и доступность кэша записи в Zabbix. Кэш - одно из значений (режимы: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (режимы: pfree, free, total, used, pused), index (режимы: pfree, free, total, used, pused), trend (режимы: pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
ru	Состояние

en-us	Status
ru	Состояние

en-us	Status calculation rule
ru	Правило вычисления состояния

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
ru	Правило вычисления состояния и дополнительные правила применяются только, если существуют дочерние услуги.

en-us	Status codes
ru	Коды состояний

en-us	Status disabled
ru	Состояние деактивировано

en-us	Status maintenance
ru	Состояние в обслуживании

en-us	Status of discovery
ru	Состояние обнаружения

en-us	Status ok
ru	Состояние ок

en-us	Status only
ru	Только состояние

en-us	Status problem
ru	Состояние проблемы

en-us	Status propagation rule
ru	Правило распространения состояния

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
ru	stddevpop() - Среднеквадратическое отклонение

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
ru	stddevsamp() - Выборочное среднеквадратическое отклонение

en-us	Step
ru	Шаг

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
ru	Шаг "%1$s" [%2$s из %3$s] завершен с ошибкой: %4$s

en-us	Step duration
ru	Длительность шага

en-us	Step of web scenario
ru	Шаг веб-сценария

en-us	Steps
ru	Шаги

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
ru	Шаг с именем "%1$s" уже существует.

en-us	Stop
ru	Остановить

en-us	Stopped
ru	Остановлена

en-us	Stop processing
ru	Остановка обработки

en-us	Stop slideshow
ru	Остановить слайд-шоу

en-us	Storage of secrets
ru	Хранилище секретов

en-us	Store credentials in
ru	Хранение учётных данных в

en-us	Stored in Vault secret
ru	Хранится в Хранилище секретов

en-us	Store up to
ru	Хранить до

en-us	Straight
ru	Straight

en-us	String
ru	Строка

en-us	String functions
ru	Строковые функции

en-us	Stroke width
ru	Ширина обводки

en-us	Structured data
ru	Составные данные

en-us	Subfilter
ru	Подфильтр

en-us	Subject
ru	Тема

en-us	Subject
ru	Субъект

en-us	subject or body text
ru	текст в теме или в теле

en-us	Submap
ru	Подкарта

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
ru	<подменю/подменю/...>

en-us	Submit
ru	Подтвердить

en-us	Subscription
ru	Подписка

en-us	Subscriptions
ru	Подписки

en-us	Success Audit
ru	Аудит успеха

en-us	Success message
ru	Сообщение об успехе

en-us	sum
ru	сумма

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
ru	Суммарная статистика входящего и исходящего трафика на сетевом интерфейсе. Целочисленное значение.

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
ru	sumofsquares() - Сумма квадратов

en-us	sum() - Sum of values of a period T
ru	sum() - Сумма значений за период Т

en-us	Sun
ru	Вс

en-us	Sunday
ru	Воскресенье

en-us	Super admin
ru	Супер-администратор

en-us	supplied credentials are not unique
ru	заданная учётная запись не уникальна

en-us	Support
ru	Поддержка

en-us	Supported formats:
ru	Поддерживаемые макросы:

en-us	Supported macros:
ru	Поддерживаемые макросы:

en-us	Support for Oracle DB is deprecated since Zabbix 7.0 and will be removed in future versions.
ru	Начиная с Zabbix 7.0, поддержка БД Oracle является устаревшей и будет прекращена в будущих версиях.

en-us	Suppress
ru	Подавление

en-us	Suppressed
ru	Подавлено

en-us	Suppressed till: %1$s
ru	Подавлено до: %1$s

en-us	Suppress problems
ru	Подавление проблем

en-us	Suppress until
ru	Подавлено до

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
ru	Статистика swap in (с устройства в память). Возвращает число

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
ru	Статистика swap out (из памяти на устройство). Возвращает число

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ru	Размер файла подкачки в байтах или в процентах от всего размера. Возвращает целое число для байт; число с плавающей точкой для процентов

en-us	Swedish (sv_SE)
ru	Шведский (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
ru	Переключение метода аутентификации сбросит все сессии исключая эту! Продолжить?

en-us	Symptom
ru	Симптом

en-us	System
ru	Системный

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
ru	Время загрузки системы. Возвращает целое число (Unix timestamp)

en-us	System default
ru	Системное по умолчанию

en-us	System error.
ru	Системная ошибка.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
ru	Произошла системная ошибка. Пожалуйста, свяжитесь с администратором Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
ru	Имя узла сети системы. Возвращает строку

en-us	System information
ru	Информация о системе

en-us	System locale
ru	Локализация системы

en-us	System statistics. Returns integer or float
ru	Статистика системы. Возвращает целое число или число с плавающей точкой

en-us	System stats
ru	Статистика системы

en-us	System time. Returns integer with type as UTC; string - with type as local
ru	Системное время. Возвращает целое число для типа UTC; строку - для типа local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
ru	Системное время в секундах. Возвращает число

en-us	T
ru	Вт

en-us	T
ru	Чт

en-us	Table "%1$s" does not exist.
ru	Таблица "%1$s" не существует.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
ru	У таблицы "%1$s" нет поля с названием "%2$s".

en-us	tag
ru	тег

en-us	Tag
ru	Тег

en-us	tag cannot be empty
ru	тег не может быть пустым

en-us	Tag display priority
ru	Приоритет отображения тегов

en-us	Tag filter
ru	Фильтр тегов

en-us	Tag for matching
ru	Теги для совпадения

en-us	Tag list
ru	Список тегов

en-us	Tag name
ru	Имя тега

en-us	Tags
ru	Теги

en-us	Tags
ru	Теги

en-us	Tag value
ru	Значение тега

en-us	Tag values
ru	Значения тегов

en-us	tan() - The tangent of a value
ru	tan() - Тангенс значения

en-us	Target
ru	Цель

en-us	Target list
ru	Список целей

en-us	Target type
ru	Тип цели

en-us	TCP
ru	TCP

en-us	Telnet
ru	Telnet

en-us	TELNET agent
ru	TELNET агент

en-us	Template
ru	Шаблон

en-us	Template "%1$s" already exists.
ru	Шаблон "%1$s" уже существует.

en-us	Template "%1$s" cannot be without template group.
ru	Шаблон "%1$s" не может существовать без группы шаблонов.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ru	Шаблон "%1$s" для узла сети "%2$s" не существует.

en-us	Template added
ru	Шаблон добавлен

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
ru	Шаблон не может быть присоединен к другому шаблону несколько раз, даже через другие шаблоны.

en-us	Template dashboard
ru	Шаблон панели

en-us	Template dashboards
ru	Шаблоны панелей

en-us	template dashboard with the same UUID already exists
ru	шаблон панели с таким UUID уже существует

en-us	Template deleted
ru	Шаблон удален

en-us	Template deleted
ru	Шаблоны удалены

en-us	Template deleted
ru	Шаблоны удалены

en-us	Template group
ru	Группа шаблона

en-us	Template group "%1$s" already exists.
ru	Группа шаблонов "%1$s" уже существует.

en-us	Template group added
ru	Группа шаблонов добавлена

en-us	Template group deleted
ru	Группы шаблонов удалены

en-us	Template group deleted
ru	Группы шаблонов удалены

en-us	Template group deleted
ru	Группа шаблонов удалена

en-us	Template groups
ru	Группы шаблонов

en-us	Template group updated
ru	Группа шаблонов обновлена

en-us	Template group with ID "%1$s" is not available.
ru	Группа шаблонов с "%1$s" недоступна.

en-us	template group with the same UUID already exists
ru	группа шаблонов с таким UUID уже существует

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
ru	шаблон с ID "%1$s" был встречен %2$s раз

en-us	Template linkage
ru	Присоединение шаблонов

en-us	Template macros
ru	Шаблонные макросы

en-us	Template name
ru	Имя шаблона

en-us	Template permissions
ru	Права доступа к шаблонам

en-us	Templates
ru	Шаблоны

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
ru	Шаблоны "%1$s" отсоединены от узлов сети "%2$s".

en-us	Templates linked by host discovery cannot be unlinked.
ru	Шаблоны, присоединённые обнаружением узлов сети, нельзя отсоединять.

en-us	Template trigger
ru	Шаблонный триггер

en-us	Template updated
ru	Шаблоны обновлены

en-us	Template updated
ru	Шаблон обновлен

en-us	Template updated
ru	Шаблоны обновлены

en-us	Template value
ru	Значение шаблона

en-us	Template with host name "%1$s" already exists.
ru	Шаблон с именем узла сети "%1$s" уже существует.

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
ru	Шаблон с таким же именем "%1$s" уже существует.

en-us	template with the same UUID already exists
ru	шаблон с таким UUID уже существует

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
ru	Шаблон с таким же видимым именем "%1$s" уже существует.

en-us	Template with visible name "%1$s" already exists.
ru	Шаблон с видимым именем "%1$s" уже существует.

en-us	Test
ru	Тест

en-us	Test all steps
ru	Тест всех шагов

en-us	Test authentication
ru	Тест аутентификации

en-us	Test confirmation
ru	Тест подтверждения

en-us	Test data
ru	Тестовые данные

en-us	Test expressions
ru	Тест выражений

en-us	Test item
ru	Тест элемента данных

en-us	Test media type "%1$s"
ru	Тест способа оповещения "%1$s"

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
ru	Тестирование "%1$s" элементов данных не поддерживается.

en-us	Test report generating
ru	Генерация тестового отчета

en-us	Test string
ru	Тестовая строка

en-us	Test subject
ru	Тестовая тема

en-us	Test user input
ru	Тест ввода данных пользователем

en-us	Test with
ru	Тест с

en-us	Text
ru	Текст

en-us	Text, supports {INVENTORY.*}, {HOST.*} macros
ru	Текст, поддерживаются {INVENTORY.*}, {HOST.*} макросы

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without authorization header.
ru	Метод "%1$s.%2$s" должен вызываться без заголовка авторизации.

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
ru	Метод "%1$s.%2$s" должен вызываться без "auth" параметра.

en-us	The %1$s is not discovered anymore and %2$s.
ru	%1$s более не обнаруживается и %2$s.

en-us	The %1$s is not discovered anymore and %2$s, %3$s.
ru	%1$s более не обнаруживается и %2$s, %3$s.

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
ru	Среднее время чтения с виртуального диска, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "экземпляр" - экземпляр дискового устройства

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
ru	Среднее время записи на виртуальный диск, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "экземпляр" - экземпляр дискового устройства

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
ru	Склонированный узел сети содержит пользовательские макросы с типом "Скрытый текст". Значения и тип этих макросов сброшены.

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
ru	Склонированный прототип узлов сети содержит пользовательские макросы с типом "Скрытый текст". Значения и тип этих макросов сброшены.

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
ru	Склонированный шаблон содержит пользовательские макросы с типом "Скрытый текст". Значения и тип этих макросов сброшены.

en-us	The following placeholders are supported:
ru	Поддерживаются следующие символы-заполнители:

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	График более не обнаруживается и будет удален через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	График более не обнаруживается и будет удален при следующей обработке правила обнаружения.

en-us	The host being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new host.
ru	Клонируемый узел сети принадлежит группе узлов сети, к которой у вас нет прав на запись. Группа, недоступная для записи, удалена с нового узла сети.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	Группа узлов сети более не обнаруживается и будет удалена через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	Группа узлов сети более не обнаруживается и будет удалена в процессе следующей обработки правила обнаружения.

en-us	the host interface ID is expected
ru	ожидается ID интерфейса узла сети

en-us	the host interface ID of type "%1$s" is expected
ru	ожидается ID интерфейса узла типа "%1$s"

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	Узел сети более не обнаруживается и будет удален через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	Узел сети более не обнаруживается и будет удален при следующем выполнении правила обнаружения.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
ru	Изображение используется в соответствии иконок %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
ru	Изображение используется в соответствиях иконок %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
ru	Изображение используется в соответствиях иконок %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
ru	Изображение используется на картах сети %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
ru	Изображение используется на картах сети %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
ru	Изображение используется на карте сети %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	Элемент данных более не обнаруживается и будет удален через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	Элемент данных более не обнаруживается и будет удален при следующем выполнении правила обнаружения.

en-us	the last new line feed is missing
ru	последний перевод на новую строку отсутствует

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
ru	Максимальный уровень масштаба - "%1$s".

en-us	Theme
ru	Тема

en-us	The number of processes. Returns integer
ru	Количество процессов. Возвращает число

en-us	the parameter "%1$s" is missing
ru	параметр "%1$s" отсутствует

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
ru	Параметр "%1$s" отсутствует в атрибутах пользователя.

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
ru	Полученный JSON не является корректным JSON-RPC запросом.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
ru	Запрашиваемая удаленная процедура не существует / недоступна

en-us	These parameters will be passed to the script as command-line arguments in the specified order.
ru	Эти параметры будут переданы в скрипт аргументами командной строки в указанном порядке.

en-us	the table "%1$s" was not found
ru	таблица "%1$s" не найдена

en-us	the tag "%1$s" is missing
ru	тег "%1$s" пропущен

en-us	The template being cloned belongs to a template group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new template.
ru	Клонируемый шаблон принадлежит группе шаблонов, к которой у вас нет прав на запись. Группа, недоступная для записи, удалена с нового шаблона.

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
ru	У токена истек срок действия. Пожалуйста, обновите дату истечения срока действия для использования этого токена.

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	Триггер более не обнаруживается и будет удален через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	Триггер более не обнаруживается и будет удален при следующей обработке правила обнаружения.

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
ru	Шаблон URL используется для загрузки и отображения слоя плитки на географических картах.

en-us	The value should be greater than LLD rule update interval.
ru	Значение должно превышать интервал обновления LLD правила.

en-us	The verification code was incorrect, please try again.
ru	Неверный проверочный код, пожалуйста, попробуйте снова.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
ru	Версия базы данных Zabbix не соответствует текущим требованиям. Ваша версия базы данных: %1$s. Требуемая версия: %2$s. Пожалуйста, обратитесь к своему системному администратору.

en-us	third
ru	третий

en-us	This day last week
ru	Этот день прошлой недели

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
ru	Это поле автоматически заполняется "%1$s" элементом данных.

en-us	This is the test message from Zabbix
ru	Это тестовое сообщение от Zabbix

en-us	This month
ru	Этот месяц

en-us	This month so far
ru	В этом месяце

en-us	This setting applies only to numeric data.
ru	Эта настройка применяется только к числовым данным.

en-us	This setting applies only to numeric data. Non-numeric data will always be taken from history.
ru	Эта настройка применяется только к числовым данным. Нечисловые данные всегда берутся из истории.

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
ru	Эта настройка должна быть активирована, поскольку таблицы истории содержат сжатые порции.

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
ru	Эта настройка должна быть активирована, поскольку таблицы динамики изменений содержат сжатые порции.

en-us	This setting will display local time instead of the timestamp. "Show timestamp" must also be checked in the advanced configuration.
ru	Эта настройка отобразит локальное время вместо метки времени. Также необходимо выбрать "Отображение метки времени" в расширенных настройках.

en-us	This type of information may not match the key.
ru	Этот тип информации может не соответствовать ключу.

en-us	This user is IdP provisioned. Manual changes for provisioned fields are not allowed.
ru	Этот пользователь инициализирован IdP. Внесение изменений вручную в поля заполненные при инициализации не допускается.

en-us	This week
ru	Эта неделя

en-us	This week so far
ru	На этой неделе

en-us	This year
ru	Этот год

en-us	This year so far
ru	В этом году

en-us	Threshold
ru	Порог

en-us	Thresholds
ru	Пороги

en-us	Throttling
ru	Троттлинг

en-us	Thu
ru	Чт

en-us	Thursday
ru	Четверг

en-us	Tile provider
ru	Провайдер плитки

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
ru	Данные атрибуции поставщика плитки отображаются в небольшом текстовом поле на карте.

en-us	Tile URL
ru	URL плитки

en-us	Till
ru	До

en-us	Time
ru	Время

en-us	Time
ru	Время

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
ru	Время конкретного процесса Zabbix или группы процессов (задаётся <типом> и <режимом>) проведённое в <состоянии> в процентах.

en-us	time() - Current time
ru	time() - Текущее время

en-us	Time elapsed:
ru	Затрачено времени:

en-us	Time filter default period
ru	Период фильтра времени по умолчанию 

en-us	time filter default period exceeds the max period
ru	период времени фильтра по умолчанию превышает максимальный период

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
ru	timeleft() - Время достижения порога вычисленное на основе периода Т

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
ru	Время последнего обращения прокси. Имя - имя прокси. Допустимые параметры: lastaccess - штамп времени в Unix формате, задержка - секунды.

en-us	Timeout
ru	Время ожидания

en-us	Timeouts
ru	Время ожидания

en-us	timeouts are disabled because the proxy and server versions do not match
ru	время ожидания отключено, поскольку версии прокси и сервера не совпадают

en-us	Timeouts are disabled because the proxy and server versions do not match.
ru	Время ожидания отключено, поскольку версии прокси и сервера не совпадают.

en-us	Timeouts for item types
ru	Время ожидания по типам элементов данных

en-us	Time period
ru	Период времени

en-us	time shift
ru	сдвиг времени

en-us	Time shift
ru	Сдвиг по времени

en-us	Timestamp
ru	Время

en-us	Timestamp
ru	Время

en-us	Time type
ru	Тип времени

en-us	Timezone
ru	Часовой пояс

en-us	Time zone
ru	Часовой пояс

en-us	To
ru	К

en-us	Today
ru	Сегодня

en-us	Today so far
ru	Сегодня до сих пор

en-us	Top
ru	По верхнему краю

en-us	Top 100 triggers
ru	Топ 100 триггеров

en-us	Top hosts
ru	Топ узлов сети

en-us	Top N
ru	Первые N

en-us	Top triggers
ru	Топ триггеров

en-us	to retrieve a single value
ru	для получения одного значения

en-us	to retrieve a subtree
ru	для получения поддерева

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
ru	Чтобы задать интерфейс узла сети выберите один тип элемента данных из всех элементов данных

en-us	Total
ru	Всего

en-us	Total
ru	Всего

en-us	TOTAL
ru	ВСЕГО

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
ru	Всего затрачено времени на Elasticsearch: %1$s

en-us	Total Hosts
ru	Всего узлов сети

en-us	Totals
ru	Общее количество

en-us	Total SQL time: %1$s
ru	Всего затрачено времени на SQL: %1$s

en-us	Total time: %1$s
ru	Всего затрачено времени: %1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Общее время, в секундах, прошедшее с момента последней загрузки операционной системы, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	TOTP
ru	TOTP

en-us	TOTP secret for user "%1$s" has been reset.
ru	Секрет TOTP был сброшен "%1$s" пользователю.

en-us	TOTP secret reset successful.
ru	Секрет TOTP успешно сброшен.

en-us	Trace
ru	Трассировка

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
ru	Транзакция не была закрыта. Откат...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
ru	Преобразование результата SQL запроса в JSON массив.

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
ru	Преобразование результата SQL запроса в JSON массив для низкоуровневого обнаружения.

en-us	Transparency
ru	Прозрачность

en-us	Transport error.
ru	Транспортная ошибка.

en-us	Treat as 0
ru	В виде 0

en-us	trendavg() - Average value of a period T with exact period shift
ru	trendavg() - Среднее значение за период Т с точным сдвигом периода

en-us	trendcount() - Number of successfully retrieved values for period T
ru	trendcount() - Количество успешно полученных значений за период Т

en-us	Trend function cache statistics. Valid parameters are: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems and requests.
ru	Статистика кэша функции динамики изменений. Допустимые значения: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems и requests.

en-us	trendmax() - Maximum value for period T with exact period shift
ru	trendmax() - Максимальное значение за период Т с точным сдвигом периода

en-us	trendmin() - Minimum value for period T with exact period shift
ru	trendmin() - Минимальное значение за период Т с точным сдвигом периода

en-us	Trends
ru	Динамика изменений

en-us	trendstl() - Anomaly detection for period T
ru	trendstl() - Обнаружение аномалии за период T

en-us	trendsum() - Sum of values of a period T with exact period shift
ru	trendsum() - Сумма значений за период Т с точным сдвигом периода

en-us	trigger
ru	триггер

en-us	Trigger
ru	Триггер

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Триггер "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
ru	Триггер "%1$s" принадлежит шаблонам с разными связями.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
ru	Триггер "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s", так как появится циклическая зависимость (%3$s).

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
ru	Триггер "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s", так как появится циклическая зависимость (%3$s) для узла сети "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
ru	Триггер "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s", так как появится циклическая зависимость (%3$s) для шаблона "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
ru	Триггер "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s", так как зависимости триггеров узлов сети от триггеров шаблонов не разрешены.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
ru	Триггер "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s", так как шаблон "%3$s" не присоединен к узлу сети "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
ru	Триггер "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s", так как шаблон "%3$s" не присоединен к шаблону "%4$s".

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
ru	Триггер "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s" с узла сети "%3$s", так как зависимости от триггеров с дочерних шаблонов или узлов сети не разрешены.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
ru	Триггер "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s" с шаблона "%3$s", так как зависимости от триггеров с дочерних шаблонов или узлов сети не разрешены.

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
ru	Триггер "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s" с шаблона "%3$s", так как зависимости от триггеров с родительского шаблона не разрешены.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
ru	Триггер "%1$s" зависит от триггера "%2$s", который не существует.

en-us	Trigger actions
ru	Действия триггеров

en-us	Trigger added
ru	Триггер добавлен

en-us	Trigger copied
ru	Триггера скопированы

en-us	Trigger copied
ru	Триггер скопирован

en-us	Trigger copied
ru	Триггера скопированы

en-us	Trigger count
ru	Количество триггеров

en-us	Trigger data storage period
ru	Период хранения данных триггеров

en-us	Trigger deleted
ru	Триггеры удалены

en-us	Trigger deleted
ru	Триггер удален

en-us	Trigger deleted
ru	Триггеры удалены

en-us	Trigger details
ru	Детали триггера

en-us	Trigger disabled
ru	Триггер деактивирован

en-us	Trigger disabled
ru	Триггеры деактивированы

en-us	Trigger disabled
ru	Триггеры деактивированы

en-us	Trigger displaying options
ru	Опции отображения триггеров

en-us	trigger does not allow manual closing
ru	триггер не позволяет ручное закрытие

en-us	Trigger enabled
ru	Триггер активирован

en-us	Trigger enabled
ru	Триггеры активированы

en-us	Trigger enabled
ru	Триггеры активированы

en-us	trigger expression must contain at least one /host/key reference
ru	выражение триггера должно содержать по крайней мере одну ссылку /узел сети/ключ

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
ru	У триггера есть элементы данных из шаблона "%1$s", которые не соединены с узлом сети.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
ru	У триггера из шаблона "%1$s" есть зависимость от триггера из шаблона "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
ru	Триггер в "неизвестном" состоянии

en-us	Trigger is not selected.
ru	Триггер не выбран.

en-us	Trigger label type
ru	Тип подписи к триггеру

en-us	Trigger limit
ru	Лимит триггеров

en-us	Trigger overview
ru	Обзор триггеров

en-us	Trigger prototype
ru	Прототип триггеров

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Прототип триггера "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
ru	Прототип триггера "%1$s" принадлежит шаблонам с разными связями.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
ru	Прототип триггеров "%1$s" не может зависеть от несуществующего триггера "%2$s" на узле сети "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
ru	Прототип триггеров "%1$s" не может зависеть от несуществующего триггера "%2$s" с шаблона "%3$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
ru	Прототип триггеров "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s", так как зависимости триггеров узлов сети от триггеров шаблонов не разрешены.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
ru	Прототип триггеров "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s", так как шаблон "%3$s" не присоединен к узлу сети "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
ru	Прототип триггеров "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s", так как шаблон "%3$s" не присоединен к шаблону "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
ru	Прототип триггеров "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s" с узла сети "%3$s", так как зависимости от триггеров с дочерних шаблонов или узлов сети не разрешены.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
ru	Прототип триггеров "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s" с шаблона "%3$s", так как зависимости от триггеров с дочерних шаблонов или узлов сети не разрешены.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
ru	Прототип триггеров "%1$s" не может зависеть от триггера "%2$s" с шаблона "%3$s", так как зависимости от триггеров с родительского шаблона не разрешены.

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
ru	Прототип триггеров "%1$s" не может зависеть от прототипа триггеров "%2$s", так как появится циклическая зависимость (%3$s).

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
ru	Прототип триггеров "%1$s" не может зависеть от прототипа триггеров "%2$s", так как появится циклическая зависимость (%3$s) для узла сети "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
ru	Прототип триггеров "%1$s" не может зависеть от прототипа триггеров "%2$s", так как появится циклическая зависимость (%3$s) для шаблона "%4$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because dependencies on trigger prototypes from another LLD rule are not allowed.
ru	Прототип триггеров "%1$s" не может зависеть от прототипа триггеров "%2$s", так как зависимости прототипов триггеров с другого LLD правила не разрешены.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
ru	Прототип триггеров "%1$s" содержит прототипы элементов данных из нескольких правил обнаружения.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
ru	Прототип триггеров "%1$s" зависит от триггера "%2$s", который не существует.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
ru	Прототип триггеров "%1$s" должен содержать по крайней мере один прототип элементов данных.

en-us	Trigger prototype added
ru	Прототип триггеров добавлен

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
ru	прототип триггера нельзя переместить в другой шаблон или узел сети

en-us	Trigger prototype deleted
ru	Прототип триггеров удален

en-us	Trigger prototype deleted
ru	Прототипы триггеров удалены

en-us	Trigger prototype deleted
ru	Прототипы триггеров удалены

en-us	Trigger prototypes
ru	Прототипы триггеров

en-us	Trigger prototype updated
ru	Прототипы триггеров обновлены

en-us	Trigger prototype updated
ru	Прототипы триггеров обновлены

en-us	Trigger prototype updated
ru	Прототип триггеров обновлен

en-us	trigger prototype with the same UUID already exists
ru	прототип триггеров с таким UUID уже существует

en-us	Triggers
ru	Триггеры

en-us	Trigger severity
ru	Важность триггеров

en-us	Trigger source
ru	Источник триггера

en-us	Trigger status "OK"
ru	Состояние триггера "ОК"

en-us	Trigger status "Problem"
ru	Состояние триггера "Проблема"

en-us	Trigger tags
ru	Теги триггера

en-us	Trigger updated
ru	Триггеры обновлены

en-us	Trigger updated
ru	Триггер обновлен

en-us	Trigger updated
ru	Триггеры обновлены

en-us	Trigger URL
ru	URL триггера

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
ru	триггер со связями нельзя переместить в другой шаблон или узел сети

en-us	trigger with the same UUID already exists
ru	триггер с таким UUID уже существует

en-us	Trim
ru	Обрезать

en-us	trim() - Remove specified characters from the beginning and the end of a string
ru	trim() - Удаление указанных символов с начала и конца строки

en-us	TRUE
ru	ИСТИНА

en-us	truncate() - Truncates a value to decimal places
ru	truncate() - Усечение значения до десятичных знаков

en-us	Tue
ru	Вт

en-us	Tuesday
ru	Вторник

en-us	Turkish (tr_TR)
ru	Турецкий (tr_TR)

en-us	Two map elements should be selected
ru	Необходимо выбрать два элемента карты

en-us	Two or more fields cannot occupy same space.
ru	Два и более полей не могут занимать одно место.

en-us	Type
ru	Тип

en-us	Type (Full details)
ru	Тип (полная детализация)

en-us	type here to search
ru	начните печатать для поиска

en-us	Type of calculation
ru	Тип вычисления

en-us	Type of information
ru	Тип информации

en-us	Type (OK)
ru	Тип (ОК)

en-us	Types
ru	Типы

en-us	UI element "%2$s" is not available for user role "%1$s".
ru	UI элемент "%2$s" недоступен для роли пользователей "%1$s".

en-us	Ukrainian (uk_UA)
ru	Украинский (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
ru	Не удалось изменить права доступа к файлу конфигурации на 0600.

en-us	Unable to create the configuration file.
ru	Не удалось создать файл конфигурации.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
ru	Не удалось определить текущую версию базы данных Zabbix: %1$s.

en-us	Unable to find SAML userdirectory.
ru	Не удалось найти каталог пользователей SAML.

en-us	Unable to load authentication API parameters.
ru	Не удалось загрузить параметры аутентификации API.

en-us	Unable to load database credentials from Vault.
ru	Не удалось загрузить базу данных учётных данных c Хранилища.

en-us	Unable to load housekeeping API parameters.
ru	Не удалось загрузить API параметры очистки базы данных.

en-us	Unable to load settings API parameters.
ru	Не удалось загрузить API параметры настроек.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
ru	Не удалось перезаписать существующий файл конфигурации.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB compression support status.
ru	Не удалось получить состояние поддержки сжатия в TimescaleDB.

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB version.
ru	Не удалось получить версию TimescaleDB.

en-us	Unable to scan? You can use %1$s secret key to manually configure your authenticator app:
ru	Не получается отсканировать? Вы можете использовать ключ секрета %1$s для настройки приложения аутентификации вручную:

en-us	Unable to select configuration.
ru	Не удалось выбрать конфигурацию.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
ru	Не удалось загрузить файл, так как "file_uploads" отключено.

en-us	unacceptable URL
ru	неприемлемый URL

en-us	Unacknowledge
ru	Отмена подтверждения

en-us	Unacknowledged
ru	Подтверждение отменено

en-us	Unacknowledged only
ru	Только неподтвержденные

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
ru	Неподтвержденные события в состоянии ПРОБЛЕМА

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
ru	Неподтвержденные РЕШЕННЫЕ события

en-us	Unavailable
ru	Недоступен

en-us	Unavailable widget
ru	Недоступный виджет

en-us	Unblock
ru	Разблокировать

en-us	Unblock selected user?
ru	Разблокировать выбранного пользователя?

en-us	Unblock selected users?
ru	Разблокировать выбранных пользователей?

en-us	Uncategorized
ru	Без категории

en-us	Unchanged
ru	Без изменений

en-us	Undo problem acknowledgement.
ru	Отмена подтверждения проблемы.

en-us	unexpected constant "%1$s"
ru	неожиданная константа "%1$s"

en-us	unexpected constant value "%1$s"
ru	неожиданное значение константы "%1$s"

en-us	unexpected end of expression macro
ru	неожиданное завершение выражения макроса

en-us	unexpected end of key
ru	неожиданный конец ключа

en-us	unexpected end of macro
ru	неожиданное завершение макроса

en-us	unexpected parameter "%1$s"
ru	неожиданный параметр "%1$s"

en-us	Unexpected response for action %1$s.
ru	Неожиданный ответ для действия %1$s.

en-us	Unexpected server error.
ru	Неожиданная ошибка сервера.

en-us	unexpected tag "%1$s"
ru	неожиданный тег "%1$s"

en-us	unexpected text "%1$s"
ru	неожиданный текст "%1$s"

en-us	unexpected value "%1$s"
ru	неожиданное значение "%1$s"

en-us	Units
ru	Единицы измерения

en-us	Units size
ru	Размер единицы измерения

en-us	unknown
ru	неизвестно

en-us	Unknown
ru	Неизвестно

en-us	Unknown
ru	Неизвестно

en-us	UNKNOWN
ru	НЕИЗВЕСТНО

en-us	Unknown action
ru	Неизвестное действие

en-us	Unknown error
ru	Неизвестная ошибка

en-us	unknown function "%1$s"
ru	неизвестная функция "%1$s"

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
ru	Неизвестный элемент данных узла сети, такого элемента данных нет у выбранного узла сети

en-us	Unknown host, no such host present in system
ru	Неизвестный узел сети, такого узла сети нет в системе

en-us	Unknown interface type.
ru	Неизвестный тип интерфейса.

en-us	Unknown resource
ru	Неизвестный ресурс

en-us	Unknown step failed: %1$s
ru	Ошибка в неизвестном шаге: %1$s

en-us	Unknown value type
ru	Неизвестный тип значения

en-us	Unlimited
ru	Без ограничения

en-us	Unlink
ru	Отсоединить

en-us	Unlink and clear
ru	Отсоединить и очистить

en-us	Unlink template
ru	Отсоединить шаблон

en-us	Unlink templates
ru	Отсоединить шаблоны

en-us	Unmute
ru	Включить звук

en-us	Unmute for %1$s
ru	Включить звук для %1$s

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
ru	Версия %1$s сервера базы данных не поддерживается. Необходима как минимум версия %2$s.

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
ru	Версия %1$s сервера базы данных не поддерживается. Необходима версия не выше %2$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
ru	Неподдерживаемая кодовая страница или тип сравнения для таблиц: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
ru	Неподдерживаемая кодовая страница или тип сравнения для таблиц: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
ru	Неподдерживаемая кодовая страница или тип сравнения для таблицы: %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
ru	Неподдерживаемое расширение файла импорта "%1$s".

en-us	Unsupported import format "%1$s".
ru	Неподдерживаемый формат импорта "%1$s".

en-us	Unsupported operation.
ru	Неподдерживаемая операция.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
ru	Неподдерживаемая версия TimescaleDB. Версия должна быть по крайней мере %1$s.

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
ru	Неподдерживаемая версия TimescaleDB. Необходима версия не выше %1$s.

en-us	unsupported time suffix
ru	неподдерживаемый суффикс времени

en-us	unsupported version number
ru	неподдерживаемый номер версии

en-us	Unsuppress
ru	Отмена подавления

en-us	Unsuppressed
ru	Подавление отменено

en-us	Unsuppressed by: %1$s
ru	Подавление отменено: %1$s

en-us	Until
ru	До

en-us	Untitled
ru	Без названия

en-us	Up
ru	Доступно

en-us	Up
ru	Доступен

en-us	Update
ru	Обновить

en-us	Update column
ru	Обновить колонку

en-us	Updated
ru	Обновлено

en-us	Updated status of host "%1$s".
ru	Состояние узла сети "%1$s" обновлено.

en-us	Update existing
ru	Обновить существующее

en-us	Update interval
ru	Интервал обновления

en-us	update interval "%1$s" is longer than period "%2$s"
ru	интервал обновления "%1$s" больше периода "%2$s"

en-us	Update operations
ru	Операции обновления

en-us	Update problem
ru	Обновление проблемы

en-us	Updating
ru	Обновление

en-us	UPDATING
ru	ОБНОВЛЕНИЕ

en-us	Upload
ru	Загрузить

en-us	uppercase identifier expected
ru	ожидается идентификатор в верхнем регистре

en-us	Upper level maps
ru	Карты верхнего уровня

en-us	Uptime
ru	Доступен

en-us	Uptime
ru	Время работы

en-us	Uptime/Downtime
ru	Доступен/Недоступен

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
ru	Время работы процесса Zabbix сервера в секундах.

en-us	Up to date
ru	Последняя версия

en-us	URL
ru	URL

en-us	URL A
ru	URL A

en-us	URL (after login)
ru	URL (после входа в систему)

en-us	URL B
ru	URL B

en-us	URL C
ru	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
ru	URL закодирован некорректно.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
ru	Имя URL должно быть уникальным у карты сети "%1$s".

en-us	URL opening confirmation
ru	Подтверждение открытия URL

en-us	URL parameter cannot be array.
ru	Параметр URL не может быть массивом.

en-us	URL parameter name is empty.
ru	Параметр URL не может быть пустым.

en-us	URLs
ru	URLы

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
ru	URL должно быть с обоими полями "name" и "url" у карты сети "%1$s".

en-us	Use combined requests
ru	Использование объединенных запросов

en-us	Use custom event status colors
ru	Использовать пользовательские цвета событий

en-us	Use default
ru	Использовать умолчание

en-us	Used in actions
ru	Использование в действиях

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
ru	Используйте диалог настройки прототипа узлов сети для автоматического удаления присоединенных шаблонов при следующем выполнении обнаружения.

en-us	Use iframe sandboxing
ru	Использование атрибута sandbox в iframe

en-us	Use if severity
ru	Использовать, если важность

en-us	Use monospace font
ru	Моноширинный шрифт

en-us	User
ru	Пользователь

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
ru	Пользователь "%1$s" не может быть без группы пользователей.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
ru	Пользователь "%1$s" владелец панели "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
ru	Пользователь "%1$s" является владельцем "%2$s" карты сети.

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
ru	Пользователь "%1$s" является владельцем "%2$s" отчета.

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
ru	Пользователь "%1$s" является получателем "%2$s" отчета.

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
ru	Пользователь "%1$s" используется в "%2$s" действии.

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
ru	Пользователь "%1$s" является пользователем от имени которого создан "%2$s" шаблон.

en-us	User "%1$s" must have a password, because internal authentication is in effect.
ru	У пользователя "%1$s" должен быть задан пароль, так как задействована внутренняя аутентификация.

en-us	User "%1$s" provisioned.
ru	Пользователь "%1$s" инициализирован.

en-us	User "%1$s" unblocked.
ru	Пользователь "%1$s" разблокирован.

en-us	User action
ru	Действие пользователя

en-us	User added
ru	Пользователь добавлен

en-us	User agent string
ru	Строка user agent

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
ru	Пользователь не может добавить себя в отключенную группу или в группу с отключенным доступом к Веб-интерфейсу.

en-us	User cannot change own role.
ru	Пользователь не может изменить свою роль.

en-us	User cannot change the user type of own role.
ru	Пользователь не может изменить тип пользователя собственной роли.

en-us	User deleted
ru	Пользователь удален

en-us	User deleted
ru	Пользователи удалены

en-us	User deleted
ru	Пользователи удалены

en-us	User directory
ru	Каталог пользователей

en-us	User directory "%1$s" already exists.
ru	Каталог пользователей "%1$s" уже существует.

en-us	User directory with ID "%1$s" is not available.
ru	Каталог пользователей с ID "%1$s" недоступен.

en-us	User does not have user groups.
ru	У пользователя отсутствуют группы пользователей.

en-us	User does not have user role.
ru	У пользователя отсутствует роль пользователя.

en-us	Use %{ref} in group filter to reference value of this user attribute.
ru	Используйте %{ref} в фильтре группы для ссылки на значение этого пользовательского атрибута.

en-us	User group
ru	Группа пользователей

en-us	User group "%1$s" already exists.
ru	Группа пользователей "%1$s" уже существует.

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
ru	Группа пользователей "%1$s" является получателем "%2$s" отчета.

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
ru	Группа пользователей "%1$s" используется в "%2$s" действии.

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
ru	Группа пользователей "%1$s" используется в настройках отправки сообщений о недоступности базы данных.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
ru	Группа пользователей "%1$s" используется в скрипте "%2$s".

en-us	User group added
ru	Группа пользователей добавлена

en-us	User group deleted
ru	Группы пользователей удалены

en-us	User group deleted
ru	Группы пользователей удалены

en-us	User group deleted
ru	Группа пользователей удалена

en-us	User group for database down message
ru	Группа пользователей для сообщения при недоступности базы данных

en-us	User group mapping
ru	Соответствие группе пользователей

en-us	User group membership attribute
ru	Атрибут принадлежности группе пользователей

en-us	User groups
ru	Группы пользователей

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
ru	Общий доступ группе пользователей имеет отсутствующие параметры: %1$s у карты сети "%2$s".

en-us	User group updated
ru	Группы пользователей обновлены

en-us	User group updated
ru	Группы пользователей обновлены

en-us	User group updated
ru	Группа пользователей обновлена

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
ru	Группа пользователей с ID "%1$s" недоступна.

en-us	User input has been successfully tested.
ru	Ввод данных пользователем успешно протестирован.

en-us	User is not allowed to delete himself.
ru	Пользователю не разрешается удалять самого себя.

en-us	User last name attribute
ru	Атрибут фамилии пользователя

en-us	User macros
ru	Пользовательские макросы

en-us	User media
ru	Оповещения

en-us	User menu
ru	Меню пользователя

en-us	Username
ru	Имя пользователя

en-us	User name
ru	Имя пользователя

en-us	Username and password
ru	Имя пользователя и пароль

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "UserName" and "Content".
ru	Имя пользователя и пароль должны храниться в ключах "UserName" и "Content" Хранилища секретов.

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
ru	Имя пользователя и пароль должны храниться в ключах "username" и "password" Хранилища секретов.

en-us	User name attribute
ru	Атрибут имени пользователя

en-us	Username attribute
ru	Атрибут имени пользователя

en-us	User password
ru	Пароль пользователя

en-us	User profile
ru	Профиль пользователя

en-us	User/Recipient
ru	Пользователь/Получатель

en-us	User role
ru	Роль пользователя

en-us	User role "%1$s" already exists.
ru	Роль пользователей "%1$s" уже существует.

en-us	User role created
ru	Роль пользователя создана

en-us	User role deleted
ru	Роль пользователя удалена

en-us	User role deleted
ru	Роли пользователей удалены

en-us	User role deleted
ru	Ролей пользователей удалено

en-us	User roles
ru	Роли пользователей

en-us	User role updated
ru	Роль пользователя обновлена

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
ru	Роль пользователя с ID "%1$s" недоступна.

en-us	Users
ru	Пользователи

en-us	User sessions
ru	Сессии пользователей

en-us	User settings
ru	Настройки пользователя

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
ru	Общий доступ пользователям имеет отсутствующие параметры: %1$s у карты сети "%2$s".

en-us	User type
ru	Тип пользователя

en-us	User unblocked
ru	Пользователи разблокированы

en-us	User unblocked
ru	Пользователь разблокирован

en-us	User unblocked
ru	Пользователи разблокированы

en-us	User updated
ru	Пользователь обновлен

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
ru	Пользователь с ID "%1$s" недоступен.

en-us	User with username "%1$s" already exists.
ru	Пользователь с именем пользователя "%1$s" уже существует.

en-us	Use the filter to display results
ru	Используйте фильтр для просмотра результатов

en-us	Use X-Frame-Options HTTP header
ru	HTTP заголовок X-Frame-Options

en-us	UTF-8 from Hex-STRING
ru	UTF-8 из Hex-STRING

en-us	UUIDv4 is expected
ru	Ожидается UUIDv4

en-us	Validate URI schemes
ru	Валидация схем URI

en-us	Validation
ru	Валидация

en-us	Valid URI schemes
ru	Разрешенные схемы URI

en-us	value
ru	значение

en-us	Value
ru	Значение

en-us	Value
ru	Значение

en-us	value "%1$s" already exists
ru	значение "%1$s" уже существует

en-us	value %1$s already exists
ru	значение %1$s уже существует

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
ru	Значение "%1$s" является недопустимым для параметра "grid_align". Варианты: "%2$s" и "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
ru	Значение "%1$s" является недопустимым для параметра "grid_show". Варианты: "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
ru	Значение "%1$s" является недопустимым для параметра "grid_show". Варианты: "%2$s" и "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
ru	Значение "%1$s" является слишком длинным для поля "%2$s" - %3$d символов. Допустимая длина %4$d символов.

en-us	value "%1$s" not found
ru	значение "%1$s" не найдено

en-us	Value arc
ru	Значение дуги

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
ru	Эффективность кэша значений. Допустимые параметры: requests, hits и misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
ru	Статистика кэша значений. Допустимые значения: total, free, pfree, used и pused.

en-us	value contains unescaped character at position %1$d
ru	значение содержит неэкранированный символ на месте %1$d

en-us	Value data for value name in Windows Registry key.
ru	Значение данных для имени значения в ключе реестра Windows.

en-us	value is too long
ru	значение слишком длинное

en-us	Value map
ru	Преобразование значений

en-us	Value map "%1$s" already exists.
ru	Преобразование значений "%1$s" уже существует.

en-us	Value mapping
ru	Преобразование значений

en-us	Value mappings
ru	Преобразования значений

en-us	value map with the same UUID already exists
ru	преобразование значений с таким UUID уже существует

en-us	value must be %1$s
ru	значение должно быть одно из %1$s

en-us	value must be %1$s
ru	значение должно быть одно из %1$s

en-us	value must be %1$s
ru	значение должно быть %1$s

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
ru	значение должно быть между "%1$s" и "%2$s"

en-us	value must be empty
ru	значение должно быть пустым

en-us	value must be empty or %1$s
ru	значение должно быть пустым или одним из %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
ru	значение должно быть пустым или одним из %1$s

en-us	value must be empty or %1$s
ru	значение должно быть пустым или %1$s

en-us	value must be greater than "%1$s"
ru	значение должно быть больше "%1$s"

en-us	value must be no greater than "%1$s"
ru	значение должно быть не больше чем "%1$s"

en-us	value must be no less than "%1$s"
ru	значение должно быть не меньше чем "%1$s"

en-us	value must be one of %1$s
ru	значение должно быть одно из %1$s

en-us	value must be within the range of %1$s
ru	значение должно быть в диапазоне %1$s

en-us	Value: no data
ru	Значение: нет данных

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ru	Значение любого счетчика производительности Windows на Английском языке. Возвращает целое число, число с плавающей точкой, строку или текст (в зависимости от запроса)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ru	Значение любого счетчика производительности Windows. Возвращает целое число, число с плавающей точкой число, строку или текст (в зависимости от запроса)

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
ru	Значение темы MQTT. Формат возвращаемых данных зависит от содержимого темы. Если используются шаблоны, значения темы возвращаются в JSON

en-us	value of new event tag
ru	значение тега нового события

en-us	Value of new event tag
ru	Значение тега нового события

en-us	Value of old event tag
ru	Значение тега старого события

en-us	Value of tag
ru	Значение тега

en-us	Values
ru	Значения

en-us	Value size
ru	Размер значений

en-us	values must be unique
ru	значения должны быть уникальными

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
ru	Значения без имен не разрешены в полях форм.

en-us	Variable
ru	Переменное

en-us	Variables
ru	Переменные

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
ru	Различная информация о указанном процессе(ах). Возвращает число с плавающей точкой

en-us	varpop() - Population variance
ru	varpop() - Дисперсия генеральной совокупности

en-us	varsamp() - Sample variance
ru	varsamp() - Выборочная дисперсия

en-us	Vault API endpoint
ru	API endpoint Хранилища

en-us	Vault authentication token
ru	Токен аутентификации Хранилища

en-us	Vault certificates
ru	Сертификаты хранилища

en-us	Vault connection failed.
ru	Ошибка подключения к Хранилищу.

en-us	Vault prefix
ru	Префикс хранилища

en-us	Vault provider
ru	Поставщик хранилища

en-us	Vault secret
ru	Секрет Хранилища

en-us	Vault secret path
ru	Путь к секрету Хранилища

en-us	Vault secret query string
ru	Строка запроса секрета хранилища

en-us	Vendor
ru	Поставщик

en-us	Vendor and version
ru	Поставщик и версия

en-us	Verbose
ru	Подробно

en-us	Verification code
ru	Проверочный код

en-us	Verify database certificate
ru	Удостоверять сертификат базы данных

en-us	Version
ru	Версия

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
ru	Версия Zabbix агента. Возвращает строку

en-us	Version of Zabbix server or proxy
ru	Версия Zabbix сервера или прокси

en-us	Vertical
ru	Вертикальный

en-us	Vertical align
ru	Выравнивание по вертикали

en-us	Vertical position
ru	Расположение по вертикали

en-us	via
ru	через

en-us	Vietnamese (vi_VN)
ru	Вьетнамский (vi_VN)

en-us	View
ru	Просмотр

en-us	View as
ru	Просмотр как

en-us	View related reports
ru	Просмотр связанных отчетов

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ru	Размер виртуального пространства в байтах или в процентах от общего размера. Возвращает целое число для байт; число с плавающей точкой для процентов

en-us	Visible name
ru	Видимое имя

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
ru	Видимое имя не может быть пустым, если имя узла сети не заполнено.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
ru	Статистика VMware кэша. Возможные режимы: total, free, pfree, used и pused.

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
ru	Данные оповещений кластера VMware, "url" - URL службы VMware, "id" - идентификатор кластера VMware

en-us	VMware cluster performance counter, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
ru	Счетчик производительности VMware кластера, "url" - URL службы VMware, "id" - id VMware кластера, "path" - путь к счетчику производительности, "экземпляр" - экземпляр счетчика производительности

en-us	VMware cluster property, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "prop" - property path
ru	Свойство кластера VMware, "url" - URL службы VMware, "id" - id кластера VMware, "свойство" - путь к свойству

en-us	VMware cluster status, "url" - VMware service URL, "name" - VMware cluster name
ru	Состояние кластера VMware, "url" - URL службы VMware, "имя" - имя кластера VMware

en-us	VMware cluster tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
ru	Массив тегов кластера VMware, "url" - URL службы VMware, "id" - идентификатор кластера VMware

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id
ru	Данные оповещений центра обработки данных VMware, возвращает JSON, "url" - URL службы VMware, "id" - идентификатор центра обработки данных VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ru	Центры обработки данных VMware и их ID, "url" - URL службы VMware. Возвращает JSON

en-us	VMware datacenter tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id. Returns JSON
ru	Массив тегов центра обработки данных VMware, "url" - URL службы VMware, "id" - идентификатор центра обработки данных VMware. Возвращает JSON

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier
ru	Данные оповещений хранилища данных VMware, возвращает JSON, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор хранилища данных VMware

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ru	Статистика использования места в хранилище данных VMware в байтах или в процентах от общего размера. Возвращает целое число для байт; число с плавающей точкой для процентов

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - total(default)/free/pfree/uncommitted. Returns integer for bytes; float for percentage
ru	Статистика размера хранилища данных VMware в байтах или в процентах от общего размера, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, "datastore" - имя хранилища данных, "режим" - total(по умолчанию)/free/pfree/uncommitted. Возвращает целое число для байт; число с плавающей точкой для процентов

en-us	VMware datastore hypervisors list, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name
ru	Список гипервизоров хранилища данных VMware, "url" - URL службы VMware, "datastore" - имя хранилища данных

en-us	VMware datastore performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - datastore perfcounter instance from vmware.hv.diskinfo.get
ru	Счетчик производительности хранилища данных VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор хранилища данных VMware, "путь" - путь к счетчику производительности, "экземпляр" - экземпляр счетчика производительности с vmware.hv.diskinfo.get

en-us	VMware datastore property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "prop" - property path
ru	Свойство хранилища данных VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор хранилища данных, "свойство" - путь к свойству

en-us	VMware datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
ru	Статистика чтения c хранилища данных VMware, "url" - URL службы VMware, "datastore" - имя хранилища данных, "режим" - latency/maxlatency - среднее или максимальное

en-us	VMware datastore tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier. Returns JSON
ru	Массив тегов хранилища данных VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор хранилища данных VMware. Возвращает JSON

en-us	VMware datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
ru	Статистика записи на хранилище данных VMware, "url" - URL службы VMware, "datastore" - имя хранилища данных, "режим" - latency/maxlatency - среднее или максимальное

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ru	Виртуальный распределенный коммутатор VMware, "url" - URL службы VMware. Возвращает JSON

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default) or skip - skip processing of older data, "severity" - filtering is disabled by default or "error,warning,info,user" in any combination
ru	Журнал событий VMware log, "url" - URL службы VMware, "mode"- all (по умолчанию) или skip - пропуск обработки старых данных, "severity" - фильтрация по умолчанию отключена или "error,warning,info,user" в любой комбинации

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default), skip - skip processing of older data
ru	Журнал событий VMware, "url" - URL службы VMware, "режим" - all (по умолчанию), skip - пропуск обработки устаревших данных

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware DVSwitch global unique identifier, "filter" - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode"- state(default)/full. Returns JSON
ru	FetchDVPorts оболочка VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор VMware DVSwitch, "фильтр" - DistributedVirtualSwitchPortCriteria объект данных VMware, "режим" - state (по умолчанию) / full. Возвращает JSON

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Данные оповещений гипервизора VMware, возвращает JSON, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Размер ballooned памяти гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	UUID BIOS гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Имя кластера VMware гипервизора, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor connection state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Состояние подключения гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns string
ru	Имя центра обработки данных гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware. Возвращает строку

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
ru	Статистика чтения из хранилища данных гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, "datastore" - имя хранилища данных, "режим" - задержка

en-us	VMware hypervisor datastores list, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Список хранилищ гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
ru	Статистика записи в хранилище данных гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, "datastore" - имя хранилища данных, "режим" - задержка

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
ru	Состояние обобщенного датчика работоспособности гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware. Возвращает 0 - серый; 1 - зелёный; 2 - жёлтый; 3 - красный

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
ru	Датчики состояния производителя HW гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware. Возвращает JSON

en-us	VMware hypervisor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Модель VMware гипервизора, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Имя VMware гипервизора, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
ru	Статистика входящего трафика на сетевом интерфейсе гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, "режим" - bps

en-us	VMware hypervisor network interface speed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, <ifname> - interface name
ru	Скорость сетевого интерфейса гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, <ifname> - имя интерфейса

en-us	VMware hypervisor network output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
ru	Статистика исходящего трафика на сетевом интерфейсе гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, "режим" - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
ru	Счетчик производительности гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, "путь" - путь к счетчику производительности, "instance" - экземпляр счетчика производительности

en-us	VMware hypervisor processor frequency, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Частота процессора VMware гипервизора, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Модель процессора VMware гипервизора, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Использование процессора гипервизором VMware в Гц, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor property , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "prop" - property path
ru	Свойство гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, "свойство" - путь к свойству

en-us	VMware hypervisor sensors value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
ru	Значение датчиков гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware. Возвращает JSON

en-us	VMware hypervisor serialnumber, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Серийный номер гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Состояние VMware гипервизора, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
ru	Массив тегов гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware. Возвращает JSON

en-us	VMware hypervisor total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Общий размер памяти гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Время работы гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Размер используемой памяти гипервизором VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Имя производителя гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor version, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Версия гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware service full name, "url" - VMware service URL
ru	Полное имя сервиса VMware, "url" - URL службы VMware

en-us	VMware service version, "url" - VMware service URL
ru	Версия сервиса VMware, "url" - URL службы VMware

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL
ru	Данные оповещений виртуального центра VMware, возвращает JSON, "url" - URL службы VMware

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Данные оповещений виртуальной машины VMware, возвращает JSON, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер ballooned памяти виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Объем записанных данных виртуальной машиной VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер сжатой памяти виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "name" - custom attribute name
ru	Значение пользовательского атрибута виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "имя" - имя пользовательского атрибута

en-us	VMware virtual machine datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns string
ru	Имя центра обработки данных виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware. Возвращает строку

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
ru	Статистика чтения дискового устройства виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "instance" - экземпляр дискового устройства, "режим" - bps/ops - байт/операций в секунду

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
ru	Статистика записи на дисковое устройство виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "instance" - экземпляр дискового устройства, "режим" - bps/ops - байт/операций в секунду

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Необходимость консолидации диска виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine file system statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "fsname" - file system name, "mode"- total/free/used/pfree/pused
ru	Статистика файловой системы виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "fsname" - имя файловой системы, "режим" - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер используемой гостевой памяти виртуальной машиной VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер используемой памяти хоста виртуальной машиной VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Имя гипервизора виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Имя виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
ru	Статистика входящего трафика на сетевом интерфейсе виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "экземпляр" - экземпляр сетевого интерфейса, "режим" - bps/pps - байт/пакетов в секунду

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
ru	Статистика исходящего трафика на сетевом интерфейсе виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "экземпляр" - экземпляр сетевого интерфейса, "режим" - bps/pps - байт/пакетов в секунду

en-us	VMware virtual machine performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
ru	Счетчик производительности виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "путь" - путь к счетчику производительности, "экземпляр" - экземпляр счетчика производительности

en-us	VMware virtual machine power state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Состояние питания виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifierr
ru	Размер собственной памяти виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Время готовности процессора виртуальной машиной VMware в мс, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Использование процессора виртуальной машиной VMware в Гц, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "prop" - property path
ru	Свойство виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "свойство" - путь к свойству

en-us	VMware virtual machine shared memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер разделяемой памяти виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine snapshot state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
ru	Состояние моментального снимка виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware. Возвращает JSON

en-us	VMware virtual machine state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Состояние виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер памяти выгруженной в файл подкачки виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
ru	Массив тегов виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware. Возвращает JSON

en-us	VMware virtual machine tools state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "mode"- version or status
ru	Состояние инструментария виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "режим" - version или status

en-us	VMware virtual machine total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Общий размер памяти виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Объем не записанных данных на хранилище данных виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер неразделяемого пространства хранилища виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Время работы виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
ru	Состояние обслуживания гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware. Возвращает 0 - не в обслуживании; 1 - в обслуживании

en-us	w
ru	w

en-us	W
ru	П

en-us	W
ru	П

en-us	W
ru	Ср

en-us	Warning
ru	Предупреждение

en-us	Warning
ru	Предупреждение

en-us	Warning message
ru	Предупреждающее сообщение

en-us	Warning! Support for Oracle DB is deprecated since Zabbix 7.0 and will be removed in future versions.
ru	Предупреждение! Начиная с Zabbix 7.0, поддержка БД Oracle является устаревшей и будет прекращена в будущих версиях.

en-us	Warning! Unable to retrieve database version.
ru	Внимание! Не удалось получить версию базы данных.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least %2$s.
ru	Внимание! Версия %1$s сервера базы данных не поддерживается. Необходима как минимум версия %2$s.

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should not be higher than %2$s.
ru	Внимание! Версия %1$s сервера базы данных не поддерживается. Необходима версия не выше %2$s.

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
ru	Приносим свои извинения, достигнуто максимально возможное количество элементов.

en-us	Web
ru	Веб

en-us	Webhook
ru	Webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
ru	Webhook не содержит параметров.

en-us	Web monitoring
ru	Веб-мониторинг

en-us	Web scenario
ru	Веб-сценарий

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
ru	Веб-сценарий "%1$s" уже существует.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
ru	Веб-сценарий "%1$s" уже существует у узла сети "%2$s".

en-us	Web scenario added
ru	Веб-сценарий добавлен

en-us	Web scenario deleted
ru	Веб-сценарии удалены

en-us	Web scenario deleted
ru	Веб-сценарий удален

en-us	Web scenario deleted
ru	Веб-сценарии удалены

en-us	Web scenario disabled
ru	Веб-сценарии деактивированы

en-us	Web scenario disabled
ru	Веб-сценарий деактивирован

en-us	Web scenario disabled
ru	Веб-сценарии деактивированы

en-us	Web scenario enabled
ru	Веб-сценарии активированы

en-us	Web scenario enabled
ru	Веб-сценарии активированы

en-us	Web scenario enabled
ru	Веб-сценарий активирован

en-us	Web scenarios
ru	Веб-сценарии

en-us	Web scenario updated
ru	Веб-сценарий обновлен

en-us	web scenario with the same UUID already exists
ru	веб-сценарий с таким UUID уже существует

en-us	Wed
ru	Ср

en-us	Wednesday
ru	Среда

en-us	Week
ru	Неделя

en-us	Week
ru	Неделя

en-us	Weekly
ru	Еженедельно

en-us	Weight
ru	Вес

en-us	Welcome
ru	Добро пожаловать

en-us	Welcome to
ru	Добро пожаловать в

en-us	When active
ru	Когда активен

en-us	Widget
ru	Виджет

en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
ru	Виджет по X:%3$d, Y:%4$d на странице #%2$d панели "%1$s" выходит за границы.

en-us	Widget is deprecated.
ru	Устаревший виджет.

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
ru	Виджет слишком маленький для заданного количества колонок и строк.

en-us	Widgets
ru	Виджеты

en-us	Width
ru	Ширина

en-us	wildcard patterns with '*' may be used
ru	можно использовать шаблоны метасимволов с '*'

en-us	will be deleted in %1$s
ru	будет удалено в %1$s

en-us	will be deleted the next time discovery rule is processed
ru	будет удалено при следующей обработке правила обнаружения

en-us	will be disabled in %1$s
ru	будет деактивировано в %1$s

en-us	will be disabled the next time discovery rule is processed
ru	будет деактивировано при следующей обработке правила обнаружения

en-us	will not be deleted
ru	не будет удалено

en-us	will not be disabled
ru	не будет деактивировано

en-us	With data
ru	С данными

en-us	With data collection
ru	Со cбором данных

en-us	With dependencies
ru	С зависимостями

en-us	With header row
ru	Со строкой заголовка

en-us	Without data
ru	Без данных

en-us	Without problems
ru	Без проблем

en-us	Without triggers
ru	Без триггеров

en-us	With problem name
ru	С именем проблемы

en-us	With problems
ru	С проблемами

en-us	With this setting only numeric data will be displayed.
ru	При включении этой настройки отобразятся только числовые данные.

en-us	With this setting only numeric items will be displayed.
ru	При включении этой настройки отобразятся только числовые элементы данных.

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
ru	С этой настройкой в этой колонке будут отображаться только числовые элементы данных.

en-us	With triggers
ru	С триггерами

en-us	Working time
ru	Рабочее время

en-us	Write
ru	Запись

en-us	Wrong %1$s.php class name for module located at %2$s.
ru	Ошибочное имя класса %1$s.php для модуля расположенного в %2$s.

en-us	wrong discovery rule type
ru	ошибочный тип правила обнаружения

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
ru	Ошибочные поля для узла сети "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
ru	Ошибочные поля для связи на карте сети.

en-us	wrong item type
ru	ошибочный тип элемента данных

en-us	wrong master item type
ru	ошибочный тип основного элемента данных

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
ru	[Ошибочное значение для дня: "%1$s" ]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
ru	[Ошибочное значение для месяца: "%1$s" ]

en-us	Wrong value for "url" field.
ru	Ошибочное значение для поля "url".

en-us	X
ru	X

en-us	X1
ru	X1

en-us	X2
ru	X2

en-us	X-Axis
ru	Ось X

en-us	X-Frame-Options HTTP header
ru	HTTP заголовок X-Frame-Options

en-us	X-Frame-Options HTTP header supported values:
ru	HTTP заголовок X-Frame-Options поддерживает следующие значения:

en-us	XML
ru	XML

en-us	XML data
ru	XML данные

en-us	XML is empty
ru	XML пустой

en-us	XML is expected
ru	Ожидается XML

en-us	XML to JSON
ru	XML в JSON

en-us	XML XPath
ru	XML XPath

en-us	xmlxpath() - Returns XML XPath result
ru	xmlxpath() - Возвращает результат XML XPath

en-us	XPath
ru	XPath

en-us	y
ru	г

en-us	Y
ru	Y

en-us	Y1
ru	Y1

en-us	Y2
ru	Y2

en-us	YAML
ru	YAML

en-us	Y-axis
ru	Ось Y

en-us	Y axis MAX value
ru	МАКС значение оси Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
ru	МАКС значение оси Y должно быть больше чем МИН значение оси Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
ru	МАКС значение оси Y должно быть больше чем МИН значение оси Y.

en-us	Y axis MIN value
ru	МИН значение оси Y

en-us	Y axis side
ru	Расположение оси Y

en-us	Year
ru	Год

en-us	Year
ru	Год

en-us	Yearly
ru	Ежегодно

en-us	Yes
ru	Да

en-us	Yesterday
ru	Вчера

en-us	Y-m-d
ru	d.m.Y

en-us	Y-m-d h:i A
ru	d.m.Y H:i

en-us	Y-m-d h:i:s A
ru	d.m.Y H:i:s

en-us	Y-n-d
ru	d-n-Y

en-us	You are logged in as "%1$s".
ru	Вы вошли под именем "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
ru	Вы не можете выбрать некоторые языки, т.к. локали для них не установлены на вашем веб-сервере.

en-us	You are not able to choose some of the MFA methods, because PHP CURL extension is not installed on the web server.
ru	Вы не можете выбрать некоторые MFA методы, так как PHP расширение CURL не установлено на веб-сервере.

en-us	You are not logged in
ru	Вы не выполнили вход

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
ru	Вы не можете переключить узлы сети для текущего выбора.

en-us	You cannot switch templates for current selection.
ru	Вы не можете переключить шаблоны для текущего выбора.

en-us	You do not have permission to perform this operation.
ru	У вас нет полномочий для выполнения этой операции.

en-us	You have no permissions to access this page.
ru	У вас нет полномочий для доступа к этой странице.

en-us	You must login to view this page.
ru	Для просмотра этой страницы вы должны войти в систему.

en-us	You need to have at least one image uploaded to create map element. Images can be uploaded in Administration->General->Images section.
ru	Вам необходимо загрузить хотя бы одно изображение для создания элемента карты сети. Изображения можно загрузить в разделе Администрирование->Основные->Изображения.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
ru	Ваша база данных работает некорректно. Пожалуйста, подождите пару минут и попробуйте повторить это действие. Если проблема сохраняется, пожалуйста, обратитесь к системному администратору. Эта проблема может быть вызвана долго выполняющейся транзакцией или блокировкой ну уровне строк в вашей системе управления базой данных.

en-us	YYYY-MM-DD
ru	ГГГГ-ММ-ДД

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
ru	YYYY-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
ru	ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
ru	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
ru	Zabbix

en-us	Zabbix agent
ru	Zabbix агент

en-us	Zabbix agent (active)
ru	Zabbix агент (активный)

en-us	Zabbix agent (active checks)
ru	Zabbix агент (активные проверки)

en-us	Zabbix agent (passive checks)
ru	Zabbix агент (пассивные проверки)

en-us	Zabbix frontend version
ru	Версия Zabbix веб-интерфейса

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
ru	Zabbix получил некорректный запрос.

en-us	Zabbix Integrations
ru	Zabbix Интеграции

en-us	Zabbix internal
ru	Внутренний Zabbix

en-us	Zabbix internal authentication
ru	Внутренняя аутентификация Zabbix

en-us	Zabbix login form
ru	Диалог входа в систему Zabbix

en-us	Zabbix proxy or server
ru	Zabbix прокси или сервер

en-us	Zabbix server
ru	Zabbix сервер

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
ru	Не удалось подключиться к Zabbix серверу "%1$s". Возможные причины: 1. Некорректные "NodeAddress" или "ListenPort" в "zabbix_server.conf" или переопределен сервер IP/DNS  в "zabbix.conf.php"; 2. Ошибочная конфигурация сети. 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
ru	Zabbix сервер не запущен: отображаемая информация может быть не актуальной.

en-us	Zabbix server is running
ru	Zabbix сервер запущен

en-us	Zabbix server name
ru	Имя сервера Zabbix

en-us	Zabbix server (proxy)
ru	Zabbix сервер (прокси)

en-us	Zabbix server version
ru	Версия Zabbix сервера

en-us	Zabbix Streaming Protocol v1.0
ru	Потоковый Протокол Zabbix v1.0

en-us	Zabbix Technical Support
ru	Техническая Поддержка Zabbix

en-us	Zabbix trapper
ru	Zabbix траппер

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
ru	уровень масштаба должен быть между "%1$s" и "%2$s"

en-us	Zoom out
ru	Расширить