en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s" (Ymax value item).
ru	График "%1$s" не может быть унаследован. Не хватает обязательных элементов данных у "%2$s" (элемента данных для макс значения оси Y).

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s" (Ymin value item).
ru	График "%1$s" не может быть унаследован. Не хватает обязательных элементов данных у "%2$s" (элемента данных для мин значения оси Y).

en-us	Graph "%1$s" does not exist on template "%2$s".
ru	График "%1$s" не существует у шаблона "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
ru	График "%1$s" с элементами данных из шаблона не может содержать элементы данных из других узлов сети.

en-us	Graph added
ru	График добавлен

en-us	Graph (classic)
ru	График (классический)

en-us	Graph copied
ru	Графики скопированы

en-us	Graph copied
ru	Графики скопированы

en-us	Graph copied
ru	График скопирован

en-us	Graph deleted
ru	График удален

en-us	Graph element
ru	Элемент графика

en-us	graph pattern
ru	шаблон графиков

en-us	Graph prototype
ru	Прототип графиков

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
ru	Прототип графиков "%1$s" содержит прототипы элементов данных от нескольких правил обнаружения.

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
ru	Прототип графиков "%1$s" должен содержать по крайней мере один прототип элементов данных.

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
ru	Прототип графика "%1$s" с элементами данных из шаблона не может содержать элементы данных из других узлов сети.

en-us	Graph prototype added
ru	Прототип графиков добавлен

en-us	Graph prototype deleted
ru	Прототип графиков удален

en-us	Graph prototype not found.
ru	Прототип графиков не найден.

en-us	Graph prototypes
ru	Прототипы графиков

en-us	Graph prototypes deleted
ru	Прототипы графиков удалены

en-us	Graph prototype updated
ru	Прототип графиков обновлен

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
ru	Прототип графиков с ID "%1$s" недоступен.

en-us	Graphs
ru	Графики

en-us	Graphs deleted
ru	График удален

en-us	Graph sum
ru	Суммарный график

en-us	Graph type
ru	Тип графика

en-us	Graph updated
ru	График обновлен

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
ru	График с ID "%1$s" недоступен.

en-us	Graph with name "%1$s" already exists in graphs or graph prototypes.
ru	График с именем "%1$s" уже существует в графиках или в прототипах графиков.

en-us	Graph with same name but other type exist.
ru	График с таким же именем, но другого типа, уже существует.

en-us	Greek (el_GR)
ru	Греческий (el_GR)

en-us	Grid
ru	Сетка

en-us	Group
ru	Группа

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
ru	Группа "%1$s" не может быть удалена, так как используется прототипом узлов сети.

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
ru	Группа узлов сети "%1$s" не может быть удалена, так как она используется в условии корреляции.

en-us	Group "%1$s" does not exist.
ru	Группа "%1$s" не существует.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ru	Группа "%1$s" для узла сети "%2$s" не существует.

en-us	Group added
ru	Группа добавлена

en-us	Group deleted
ru	Группы удалены

en-us	Group deleted
ru	Группа удалена

en-us	Group deleted
ru	Группы удалены

en-us	Group for discovered hosts
ru	Группа для обнаруженных узлов сети

en-us	Group for discovered hosts "%1$s".
ru	Группа для обнаруженных узлов сети "%1$s".

en-us	Grouping by
ru	Сгруппировать по

en-us	Group name
ru	Имя группы

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
ru	Прототип группы не может основываться на обнаруженной группе узлов сети "%1$s".

en-us	Group prototypes
ru	Прототипы групп

en-us	Groups
ru	Группы

en-us	Group updated
ru	Прототипы групп

en-us	GSM modem
ru	GSM модем

en-us	Guest user
ru	Гостевой пользователь

en-us	GUI
ru	Веб-интерфейс

en-us	GUI access disabled.
ru	Доступ к веб-интерфейсу деактивирован.

en-us	h
ru	ч

en-us	Hardware
ru	Аппаратные средства

en-us	Hardware (Full details)
ru	Аппаратные средства (полная детализация)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
ru	Значение аппаратного сенсора. Возвращает число с плавающей точкой

en-us	Headers
ru	Заголовки

en-us	Hebrew (he_IL)
ru	Иврит (he_IL)

en-us	Height
ru	Высота

en-us	Help
ru	Помощь

en-us	Hexadecimal to decimal
ru	Шестнадцатеричное в десятичное

en-us	hh
ru	чч

en-us	hh.mm
ru	hh.mm

en-us	H:i
ru	H:i

en-us	Hidden
ru	Скрыта

en-us	Hide debug
ru	Скрыть отладку

en-us	Hide groups without problems
ru	Скрыть группы без проблем

en-us	Hide selected
ru	Скрыть выбранное

en-us	Hide sidebar
ru	Скрыть боковую панель

en-us	Hierarchy
ru	Иерархия

en-us	High
ru	Высокая

en-us	High-contrast dark
ru	Высококонтрастная тёмная

en-us	High-contrast light
ru	Высококонтрастная светлая

en-us	Highlight whole row
ru	Подсвечивать всю строку

en-us	H:i:s
ru	H:i:s

en-us	History
ru	История

en-us	History and trends compression
ru	Сжатие истории и динамики изменений

en-us	History cleanup is not supported if compression is enabled
ru	При включенном сжатии очистка истории не поддерживается

en-us	History cleared
ru	История очищена

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
ru	Очистка истории может занять продолжительное время. Продолжить?

en-us	History data selection
ru	Выбор данных истории

en-us	History data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных истории "%1$s".

en-us	History of events
ru	История событий

en-us	History storage period
ru	Период хранения истории

en-us	Homepage
ru	Домашняя страница

en-us	Horizontal
ru	Горизонтальный

en-us	Horizontal align
ru	Выравнивание по горизонтали

en-us	host
ru	узел сети

en-us	Host
ru	Узлы сети

en-us	Host
ru	Узлы сети

en-us	Host
ru	Узел сети

en-us	Host "%1$s" already exists.
ru	Узел сети "%1$s" уже существует.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
ru	Узел сети "%1$s" не может быть без группы узлов сети.

en-us	Host "%1$s" is monitored with proxy "%2$s".
ru	Узел сети "%1$s" наблюдается через прокси "%2$s".

en-us	Host access
ru	Доступ к узлам сети

en-us	Host added
ru	Узел сети добавлен

en-us	Host address
ru	Адрес хоста

en-us	Host (ascending)
ru	Узел сети (в порядке возрастания)

en-us	Host availability
ru	Доступность узла сети

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
ru	У узла сети не может быть более одного интерфейса по умолчанию с одинаковым типом.

en-us	Host count
ru	Количество узлов сети

en-us	Host deleted
ru	Узел сети удален

en-us	Host disabled
ru	Узел сети деактивирован

en-us	Host disabled
ru	Узлы сети деактивированы

en-us	Host disabled
ru	Узлы сети деактивированы

en-us	Host enabled
ru	Узлы сети активированы

en-us	Host enabled
ru	Узел сети активирован

en-us	Host enabled
ru	Узлы сети активированы

en-us	host group
ru	группа узла сети

en-us	Host group
ru	Группа узлов сети

en-us	Host group "%1$s" already exists.
ru	Группа узлов сети "%1$s" уже существует.

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
ru	Группа узлов сети "%1$s" не может быть удалена, так как используется в глобальном скрипте.

en-us	Host group "%1$s" is internal and can not be deleted.
ru	Группа узлов сети "%1$s" является внутренней и не может быть удалена.

en-us	Host group elements
ru	Элементы группы узлов сети

en-us	Host group issues
ru	События в группах узлов сети

en-us	Host group label type
ru	Тип подписи к группе узлов сети

en-us	Host groups
ru	Группы узлов сети

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
ru	Группа узлов сети с ID "%1$s" недоступна.

en-us	hostid of dependent item and master item should match
ru	hostid зависимого элемента данных и мастер элемента данных должны совпадать

en-us	Host info
ru	Информация об узлах сети

en-us	Host interface
ru	Интерфейс узла сети

en-us	Host inventory
ru	Инвентарные данные узла сети

en-us	Host inventory overview
ru	Обзор инвентарных данных узла сети

en-us	Host IP
ru	IP адрес узла сети

en-us	Host issues
ru	События у узла сети

en-us	"host:key" pair is expected
ru	ожидается пара "узел сети:ключ"

en-us	Host label type
ru	Тип подписи к узлу сети

en-us	Host macros
ru	Макросы узла сети

en-us	Host metadata
ru	Метаданные узлов сети

en-us	Host name
ru	Имя узла сети

en-us	Host networks
ru	Сети узла сети

en-us	host pattern
ru	шаблон узла сети

en-us	Host prototype
ru	Прототип узлов сети

en-us	Host prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Прототип узлов сети "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Host prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
ru	Прототип узлов сети "%1$s" уже существует у "%2$s", унаследованный из другого шаблона.

en-us	Host prototype added
ru	Прототип узлов сети добавлен

en-us	Host prototype deleted
ru	Прототип узлов сети удален

en-us	Host prototype macros
ru	Макросы прототипов узлов сети

en-us	Host prototypes
ru	Прототипы узлов сети

en-us	Host prototypes deleted
ru	Прототипы узлов сети удалены

en-us	Host prototype updated
ru	Прототипы узлов сети обновлен

en-us	Host prototype updated
ru	Прототипы узлов сети обновлен

en-us	Host prototype updated
ru	Прототип узлов сети обновлен

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
ru	Прототип узла сети с именем узла сети "%1$s" уже существует в правиле обнаружения "%2$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
ru	Прототип узла сети с видимым именем "%1$s" уже существует в правиле обнаружения "%2$s".

en-us	Host router
ru	Роутер узла сети

en-us	Hosts
ru	Узлы сети

en-us	Hosts and groups
ru	Узлы сети и группы

en-us	Host screens
ru	Комплексные экраны узла сети

en-us	Hosts location
ru	Расположение узлов сети

en-us	Host subnet mask
ru	Маска подсети узла сети

en-us	Hosts updated
ru	Узлы сети обновлены

en-us	Host time
ru	Время на узле сети

en-us	Host updated
ru	Узел сети обновлен

en-us	Host update failed.
ru	Ошибка при обновлении узла сети.

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
ru	Узел сети с ID "%1$s" недоступен.

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
ru	Узел сети с таким же именем "%1$s" уже существует.

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
ru	Узел сети с таким же видимым именем "%1$s" уже существует.

en-us	Hours
ru	Часы

en-us	Housekeeping
ru	Очистка истории

en-us	HTML
ru	HTML

en-us	HTTP
ru	HTTP

en-us	HTTP agent
ru	HTTP агент

en-us	HTTP authentication
ru	HTTP аутентификация

en-us	HTTP login form
ru	HTTP диалог входа в систему

en-us	HTTP proxy
ru	HTTP прокси

en-us	HTTPS
ru	HTTPS

en-us	HTTP settings
ru	Настройки HTTP

en-us	Hungarian (hu_HU)
ru	Венгерский (hu_HU)

en-us	HW architecture
ru	Архитектура HW

en-us	ICMP ping
ru	ICMP ping

en-us	icon
ru	иконка

en-us	Icon
ru	Иконка

en-us	Icon (default)
ru	Иконка (по умолчанию)

en-us	Icon (disabled)
ru	Иконка (деактивировано)

en-us	I confirm to remove all macros
ru	Я подтверждаю удаление всех макросов

en-us	Icon highlight
ru	Подсветка иконок

en-us	Icon (maintenance)
ru	Иконка (обслуживание)

en-us	Icon map
ru	Соответствие иконок

en-us	Icon map "%1$s" already exists.
ru	Соответствие иконок "%1$s" уже существует.

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
ru	Соответствие иконок "%1$s" не может быть удалено. Используется в карте сети "%2$s".

en-us	Icon map created
ru	Соответствие иконок создано

en-us	Icon map deleted
ru	Соответствие иконок удалено

en-us	Icon mapping
ru	Соответствия иконок

en-us	Icon map updated
ru	Соответствие иконок обновлено

en-us	Icon (problem)
ru	Иконка (проблема)

en-us	Icons
ru	Иконки

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
ru	Иконка с ID "%1$s" недоступна.

en-us	ID
ru	ID

en-us	Identical actions are used by modules located at %1$s.
ru	Одинаковые действия используются модулями размещёнными в %1$s.

en-us	Identical ID (%1$s) is used by modules located at %2$s.
ru	Идентичный ID (%1$s) используется модулями размещёнными в %2$s.

en-us	Identical namespace (%1$s) is used by modules located at %2$s.
ru	Одинаковые пространства имён (%1$s) используются модулями размещёнными в %2$s.

en-us	Identification of the system. Returns string
ru	Идентификация системы. Возвращает строку

en-us	IdP entity ID
ru	IdP entity ID

en-us	If filter matches
ru	При соответствии фильтру

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
ru	Если вы считаете это сообщение ошибкой, пожалуйста, свяжитесь с вашими администраторами для получения прав доступа.

en-us	image
ru	изображение

en-us	Image
ru	Изображение

en-us	Image "%1$s" already exists.
ru	Изображение "%1$s" уже существует.

en-us	Image added
ru	Изображение добавлено

en-us	Image deleted
ru	Изображение удалено

en-us	Image label type
ru	Тип подписи к изображению

en-us	Image load error [%1$s] in [%2$s].
ru	Ошибка при загрузке изображения [%1$s] в [%2$s].

en-us	Images
ru	Изображения

en-us	Images for all maps will be updated!
ru	Изображения для всех карт сетей будут обновлены!

en-us	Image size must be less than %1$s.
ru	Размер изображения должен быть менее %1$s.

en-us	Image updated
ru	Изображение обновлено

en-us	IMAP
ru	IMAP

en-us	Immediately
ru	Незамедлительно

en-us	Import
ru	Импорт

en-us	Imported successfully
ru	Импортировано успешно

en-us	Import failed
ru	Ошибка при импортировании

en-us	Import file
ru	Импортировать файл

en-us	Impossible to filter by inventory field "%1$s", which does not exist.
ru	Невозможно отфильтровать по полю инвентарных данных "%1$s", которого не существует.

en-us	in
ru	в

en-us	Inaccessible discovery rule
ru	Недоступное правило обнаружения

en-us	Inaccessible graph
ru	Недоступный график

en-us	Inaccessible graph prototype
ru	Недоступный прототип графиков

en-us	Inaccessible group
ru	Недоступная группа

en-us	Inaccessible host
ru	Недоступный узел сети

en-us	Inaccessible item
ru	Недоступный элемент данных

en-us	Inaccessible item prototype
ru	Недоступный прототип элементов данных

en-us	Inaccessible maintenance
ru	Недоступное обслуживание

en-us	Inaccessible map
ru	Недоступная карта сети

en-us	Inaccessible template
ru	Недоступный шаблон

en-us	Inaccessible trigger
ru	Недоступный триггер

en-us	Inaccessible user
ru	Недоступный пользователь

en-us	Include
ru	Включено

en-us	Include event menu entry
ru	Включить запись меню события

en-us	Include subgroups
ru	Включая подгруппы

en-us	including subgroups
ru	включая подгруппы

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
ru	Статистика входящего трафика сетевого интерфейса. Возвращает целое число

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
ru	Некорректное значение %1$s типа подписи для карты сети "%2$s".

en-us	Incorrect acceptable SLA for service "%1$s".
ru	Некорректное значение допустимого SLA для услуги "%1$s".

en-us	Incorrect acknowledgement action operationid.
ru	Некорректный operationid операции подтверждения.

en-us	Incorrect action condition discovery check.
ru	Некорректная проверка обнаружения в условии действия.

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректная проверка обнаружения в условии действия. Проверка обнаружения не существует или у вас нет прав доступа к ней.

en-us	Incorrect action condition discovery object.
ru	Некорректный объект обнаружения в условии действия.

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректное правило обнаружения в условии действия. Правило обнаружения не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition discovery status.
ru	Некорректное состояние обнаружения в условии действия.

en-us	Incorrect action condition event type.
ru	Некорректный тип события в условии действия.

en-us	Incorrect action condition host group. Host group does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректная группа узлов сети в условии действия. Группа узлов сети не существует или у вас нет прав доступа к ней.

en-us	Incorrect action condition host. Host does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректный узел сети в условии действия. Узел сети не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
ru	Некорректный порт "%1$s" в условии действия.

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректный прокси в условии действия. Прокси не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition template. Template does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректный шаблон в условии действия. Шаблон не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
ru	Некорректная важность триггера в условии действия.

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректный триггер в условии действия. Триггер не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition type.
ru	Некорректный тип условия действия.

en-us	Incorrect action operation command type.
ru	Некорректный тип команды в операции действия.

en-us	Incorrect action operation condition acknowledge type.
ru	Некорректный тип подтверждения для условия в операции действия.

en-us	Incorrect action operation condition type.
ru	Некорректный тип условия в операции действия.

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
ru	Некорректные значения шага эскалации для операции действия.

en-us	Incorrect action operation host group. Host group does not exist or you have no access to this host group.
ru	Некорректная группа узлов сети в операции действия. Группа узлов сети не существует или у вас нет прав доступа к этой группе узлов сети.

en-us	Incorrect action operation host. Host does not exist or you have no access to this host.
ru	Некорректный узел сети для операции действия. Узел сети не существует или у вас нет к нему доступа.

en-us	Incorrect action operationid.
ru	Некорректный operationid действия.

en-us	Incorrect action operation port "%1$s".
ru	Некорректный порт "%1$s" операции действия.

en-us	Incorrect action operation template. Template does not exist or you have no access to this template.
ru	Некорректный шаблон в операции действия. Шаблон не существует или у вас нет прав доступа к этому шаблону.

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
ru	Некорректный тип операции действия "%1$s" для источника событий "%2$s".

en-us	Incorrect action operation user group. User group does not exist or you have no access to this user group.
ru	Некорректная группа пользователей для операции действия. Группа пользователей не существует или у вас нет к ней доступа.

en-us	Incorrect action operation user. User does not exist or you have no access to this user.
ru	Некорректный пользователь для операции действия. Пользователь не существует или у вас нет к нему доступа.

en-us	Incorrect algorithm for service "%1$s".
ru	Некорректный алгоритм для услуги "%1$s".

en-us	Incorrect API "%1$s".
ru	Некорректный API "%1$s".

en-us	Incorrect arguments passed to function
ru	В функцию переданы некорректные аргументы

en-us	Incorrect arguments passed to function.
ru	В функцию переданы некорректные аргументы.

en-us	Incorrect bulk value for interface.
ru	Некорректное значение массового опроса для интерфейса.

en-us	incorrect calculated item formula
ru	некорректная формула вычисленного элемента данных

en-us	incorrect calculated item formula starting from "%1$s"
ru	некорректная формула вычисленного элемента данных начиная с "%1$s"

en-us	Incorrect calculate SLA value for service "%1$s".
ru	Некорректное вычисляемое значение SLA для услуги "%1$s".

en-us	Incorrect characters used for host name "%1$s".
ru	Использованы некорректные символы в имени узла сети "%1$s".

en-us	Incorrect characters used for proxy name "%1$s".
ru	Использованы некорректные символы в имени прокси "%1$s".

en-us	Incorrect characters used for template name "%1$s".
ru	Использованы некорректные символы в имени шаблона "%1$s".

en-us	Incorrect conditions for action "%1$s".
ru	Некорректные условия в действии "%1$s".

en-us	Incorrect conditions for discovery rule "%1$s".
ru	Некорректные условия в правиле обнаружения "%1$s".

en-us	incorrect condition type
ru	некорректный тип условия

en-us	Incorrect correlation ID.
ru	Некорректный ID корреляции.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for action "%1$s": %3$s.
ru	Некорректное пользовательское выражение "%2$s" для действия "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for correlation "%1$s": %3$s.
ru	Некорректное пользовательское выражение "%2$s" для корреляции "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for discovery rule "%1$s": %3$s.
ru	Некорректное пользовательское выражение "%2$s" для правила обнаружения "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for override "%1$s": %3$s.
ru	Некорректное пользовательское выражение "%2$s" для замещения "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect data.
ru	Некорректные данные.

en-us	Incorrect default charset for Zabbix database: %1$s.
ru	Некорректная кодовая страница по умолчанию для Zabbix базы данных: %1$s.

en-us	incorrect element count
ru	некорректное количество элементов

en-us	Incorrect evaltype value.
ru	Некорректное значение evaltype.

en-us	Incorrect event object "%1$s" (%2$s) for event source "%3$s" (%4$s), only the following objects are supported: %5$s.
ru	Некорректный "%1$s" (%2$s) объект события для "%3$s" (%4$s) источника события, поддерживаются только следующие объекты: %5$s.

en-us	Incorrect eventobject value.
ru	Некорректное значение eventobject.

en-us	Incorrect eventsource value.
ru	Некорректное значение eventsource.

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
ru	Некорректное имя поля "%1$s" или значение в выражении where для таблицы "%2$s".

en-us	Incorrect fields for sysmap.
ru	Некорректные поля для карты сети.

en-us	Incorrect file path for "%1$s": %2$s.
ru	Некорректный путь к файлу для "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect file upload.
ru	Некорректный загружаемый файл.

en-us	Incorrect filter condition formula ID for action "%1$s".
ru	Некорректный ID формулы условия фильтра для действия "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
ru	Некорректный ID формулы условия фильтра для правила обнаружения "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition formula ID given for correlation "%1$s".
ru	Задан некорректный ID формулы условия фильтра для корреляции "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for discovery rule "%1$s".
ru	Некорректный макрос условия фильтра для правила обнаружения "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for override "%1$s".
ru	Некорректный макрос условия фильтра для замещения "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition operator for action "%1$s".
ru	Некорректный оператор условия фильтра для действия "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition operator for discovery rule "%1$s".
ru	Некорректный оператор условия фильтра для правила обнаружения "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition type for action "%1$s".
ru	Некорректный тип условия фильтра для действия "%1$s".

en-us	Incorrect function is used
ru	Использована некорректная функция

en-us	Incorrect graph ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID графика "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect graph prototype ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID прототипа графиков "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
ru	Некорректное значение "высоты" у карты сети "%1$s".

en-us	Incorrect host group.
ru	Некорректная группа узлов сети.

en-us	Incorrect host group ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID группы узлов сети "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect host ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID узла сети "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect image index.
ru	Некорректный индекс изображения.

en-us	Incorrect input parameters.
ru	Некорректные входные параметры.

en-us	Incorrect interface DNS parameter "%1$s" provided.
ru	Указан некорректный параметр DNS "%1$s" интерфейса.

en-us	Incorrect interface port "%1$s" provided.
ru	Указан некорректный порт "%1$s" интерфейса.

en-us	Incorrect inventory field "%1$s".
ru	Некорректное поле инвентарных данных "%1$s".

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
ru	Некорректный режим инвентарных данных в операции действия.

en-us	Incorrect item for axis value.
ru	Некорректный элемент данных для значения оси.

en-us	Incorrect item ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID элемента данных "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
ru	В выражении триггера "%2$s" указан некорректный ключ элемента данных "%1$s".

en-us	Incorrect item prototype ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID прототипа элементов данных "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect item value type
ru	Некорректный тип значений элемента данных

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
ru	Указан некорректный тип элемента данных "%1$s" для функции триггера "%2$s".

en-us	Incorrect list of items.
ru	Некорректный список элементов данных.

en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
ru	Некорректное обслуживание - дата должна быть между 1970.01.01 и 2038.01.18

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
ru	Некорректный период обслуживания (минимум 5 минут)

en-us	Incorrect map ID.
ru	Некорректный ID карты сети.

en-us	Incorrect map ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID карты сети "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect max columns provided for screen element.
ru	Указано некорретное значение максимального количества колонок для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect media type ID.
ru	Некорректный ID типа оповещений.

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
ru	Некорректный метод "%1$s.%2$s".

en-us	Incorrect object value.
ru	Некорректное значение объекта.

en-us	Incorrect parameter "%1$s" value: %2$s.
ru	Некорректное значение "%1$s" параметра: %2$s.

en-us	Incorrect parameter for action "%1$s".
ru	Некорректный параметр для действия "%1$s".

en-us	Incorrect parameter for operations.
ru	Некорректный параметр для операций.

en-us	Incorrect parameters for action update method "%1$s".
ru	Некорректные параметры для метода обновления действия "%1$s".

en-us	Incorrect parameters for condition.
ru	Некорректные параметры для условии.

en-us	Incorrect parameters for maintenance.
ru	Некорректные параметры для обслуживания.

en-us	Incorrect parent for service "%1$s".
ru	Некорректный родитель для услуги "%1$s".

en-us	Incorrect parent service.
ru	Некорректная родительская услуга.

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
ru	Некорректное значение "permission" "%1$s" в группах пользователях у карты сети "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for screen "%2$s".
ru	Некорректное значение "permission" "%1$s" в группах пользователях у комплексного экрана "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
ru	Некорректное значение "permission" "%1$s" в пользователях у карты сети "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for screen "%2$s".
ru	Некорректное значение "permission" "%1$s" в пользователях у комплексного экрана "%2$s".

en-us	Incorrect port range.
ru	Некорректный диапазон портов.

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
ru	Некорректное значение "private" "%1$s" у карты сети "%2$s".

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for screen "%2$s".
ru	Некорректное значение "private" "%1$s" у комплексного экрана "%2$s".

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
ru	Некорректное регулярное выражение "%1$s": "%2$s"

en-us	Incorrect resource type provided for screen item.
ru	Указан некорректный тип ресурса для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
ru	Получен некорректный ответ от Zabbix сервера "%1$s".

en-us	Incorrect screen ID.
ru	Некорректный ID комплексного экрана.

en-us	Incorrect screen ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID комплексного экрана "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect screen provided for slide show.
ru	Для слайд-шоу указан некорректный комплексный экран.

en-us	Incorrect service end time.
ru	Некорректное время завершения услуги.

en-us	Incorrect service start time.
ru	Некорректное время начала услуги.

en-us	Incorrect service time type.
ru	Некорректный тип времени услуги.

en-us	Incorrect SNMP community.
ru	Некорректное SNMP community.

en-us	Incorrect SNMP OID.
ru	Некорректный SNMP OID.

en-us	Incorrect "soft" field value for dependency for service "%1$s".
ru	Некорректное значение поля "нежесткая" для зависимости у услуги "%1$s".

en-us	Incorrect sort order for service "%1$s".
ru	Некорректный порядок сортировки у услуги "%1$s".

en-us	Incorrect source value.
ru	Некорректное значение источника.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
ru	Некорректное состояние для узла сети "%1$s".

en-us	Incorrect status for service "%1$s".
ru	Некорректное состояние для услуги "%1$s".

en-us	Incorrect style provided for screen element.
ru	Указан некорректный стиль для элемента комплексного экрана.

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
ru	некорректный синтаксис около "%1$s"

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
ru	Некорректное количество шагов у шаблонного веб-сценария.

en-us	Incorrect template screen ID.
ru	Некорректный ID шаблонного комплексного экрана.

en-us	incorrect trigger expression
ru	некорректное выражение триггера

en-us	Incorrect trigger expression
ru	Некорректное выражение триггера

en-us	Incorrect trigger expression.
ru	Некорректное выражение триггера.

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
ru	Некорректное выражение триггера. Узел сети "%1$s" не существует или у вас нет прав доступа к этому узлу сети.

en-us	incorrect trigger expression starting from "%1$s"
ru	некорректное выражение триггера начиная с "%1$s"

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
ru	Некорректное выражение у триггера. Элементы выражения триггера не должны принадлежать шаблону и узлу сети одновременно.

en-us	Incorrect trigger function "%1$s" provided in expression.
ru	В выражении указана некорректная функция триггера "%1$s".

en-us	Incorrect trigger ID for service "%1$s".
ru	Некорректный ID триггера для услуги "%1$s".

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
ru	Некорректное выражение прототипа триггеров. Узел сети "%1$s" не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
ru	Некорректное выражение прототипа триггеров. Элементы выражения прототипа триггеров не должны быть от шаблона и узла сети одновременно.

en-us	Incorrect type of calculation for action "%1$s".
ru	Некорректный тип вычисления для действия "%1$s".

en-us	Incorrect type of calculation for correlation "%1$s".
ru	Некорректный тип вычисления для корреляции "%1$s".

en-us	Incorrect type of calculation for discovery rule "%1$s".
ru	Некорректный тип вычисления для правила обнаружения "%1$s".

en-us	Incorrect user group.
ru	Некорректная группа пользователей.

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
ru	Указано некорректное значение ID группы пользователей у карты сети "%1$s".

en-us	Incorrect user group ID specified for screen "%1$s".
ru	Указано некорректное значение ID группы пользователей у комплексного экрана "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
ru	Указано некорректное значение ID пользователя у карты сети "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for screen "%1$s".
ru	Указано некорректное значение ID пользователя у комплексного экрана "%1$s".

en-us	Incorrect user name or password or account is temporarily blocked.
ru	Некорректные имя пользователя или пароль или аккаунт временно заблокирован.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
ru	Некорректное значение "%1$s" для "%2$s" поля.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
ru	Некорректное значение "%1$s" для "%2$s" поля: должно быть между %3$s и %4$s.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s, and have no more than %5$s digits after the decimal point.
ru	Некорректное значение "%1$s" для "%2$s" поля: должно быть между %3$s и %4$s, и должно содержать не более %5$s цифр после десятичной точки.

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
ru	Некорректное значение "%1$s" для поля с плавающей точкой "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
ru	Некорректное значение "%1$s" для поля целого числа "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
ru	Некорректное значение "%1$s" для поля целого положительного числа "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" in field "%2$s" for correlation "%3$s".
ru	Некорректное значение "%1$s" в поле "%2$s" у корреляции "%3$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" in field "%2$s" for media type "%3$s".
ru	Некорректное значение "%1$s" в поле "%2$s" у типа оповещений "%3$s".

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
ru	Некорректное значение для "%1$s" поля.

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
ru	Некорректное значение для поля "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect value used for proxy status "%1$s".
ru	Использовано некорректное значение для состояния прокси "%1$s".

en-us	Incorrect value used for PSK field. It should consist of an even number of hexadecimal characters.
ru	Использовано некорректное значение в поле PSK. Оно должно состоять из четного количества шестнадцатеричных символов.

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
ru	Некорректное значение "width" у карты сети "%1$s".

en-us	Indonesian (id_ID)
ru	Индонезийский (id_ID)

en-us	Infinity
ru	Бесконечно

en-us	Info
ru	Инфо

en-us	Information
ru	Информация

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
ru	Информация о службе. Возвращает число с параметром как состояние, запуска; строка - с параметром как отображаемое имя, пусть, пользователь; текст - с параметром как описание; В частности для состояния: 0 - запущено, 1 - приостановлено, 2 - выполнение запуска, 3 - выполнение приостановки, 4 - выполнение продолжения, 5 - выполнение остановки, 6 - остановлено, 7 - неизвестно, 255 - отсутствие службы; В частности для запуска: 0 - автоматический, 1 - автоматический отложенный, 2 - вручную, 3 - отключен, 4 - неизвестно

en-us	Inherited
ru	Унаследованные

en-us	Inherited and host macros
ru	Макросы узла сети и унаследованные

en-us	Inherited and host prototype macros
ru	Унаследованные и макросы прототипов узлов сети

en-us	Inherited and template macros
ru	Унаследованные и макросы из шаблонов

en-us	Inherited and trigger tags
ru	Унаследованные и собственные теги

en-us	Inherited items
ru	Унаследованные элементы данных

en-us	In maintenance
ru	В обслуживании

en-us	In progress
ru	В работе

en-us	In range
ru	По диапазону

en-us	Insert
ru	Вставить

en-us	Insert expression
ru	Вставить выражение

en-us	Install
ru	Установка

en-us	Installation
ru	Инсталляция

en-us	Installer name
ru	Имя установщика

en-us	Interface
ru	Интерфейс

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
ru	Интерфейс связан с элементом данных "%1$s" в "%2$s".

en-us	Interfaces
ru	Интерфейсы

en-us	Interface type
ru	Типы интерфейсов

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
ru	У интерфейса с DNS именем "%1$s" не может быть пустого IP адреса.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
ru	У интерфейса с IP адресом "%1$s" не может быть пустого DNS имени.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
ru	У интерфейса с IP адресом "%1$s" не может быть пустого DNS имени, при наличии свойства "Использовать DNS" у "%2$s".

en-us	internal
ru	внутренний

en-us	Internal
ru	Внутренняя

en-us	Internal
ru	Внутренний

en-us	Internal actions
ru	Внутренние действия

en-us	Internal data storage period
ru	Период хранения внутренних данных

en-us	Internal error.
ru	Внутренняя ошибка.

en-us	Internal event and alert data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных о внутренних событиях и оповещениях "%1$s".

en-us	Internal JSON-RPC error.
ru	Внутренняя ошибка JSON-RPC.

en-us	Internal problem
ru	Внутренняя проблема

en-us	Internal problem recovery
ru	Восстановление внутренней проблемы

en-us	Internet Explorer
ru	Internet Explorer

en-us	Interval
ru	Интервал

en-us	Invalid action condition: %1$s.
ru	Ошибочное условие действия: %1$s.

en-us	invalid address range "%1$s"
ru	ошибочный диапазон адресов "%1$s"

en-us	Invalid audit data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных аудита: %1$s.

en-us	Invalid autoregistration data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных авторегистрации: %1$s.

en-us	Invalid blinking on trigger status change: %1$s.
ru	Ошибочное мигание триггеров при изменении состояния: %1$s.

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
ru	ошибочная последовательность байт в UTF-8

en-us	Invalid data storage period for services: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных услуг IT: %1$s.

en-us	invalid data type
ru	ошибочный тип данных

en-us	Invalid date.
ru	Ошибочная дата.

en-us	invalid delay
ru	ошибочная задержка

en-us	Invalid displaying of OK triggers: %1$s.
ru	Ошибочное отображение триггеров в состоянии ОК: %1$s.

en-us	Invalid email address "%1$s".
ru	Ошибочный email адрес "%1$s".

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
ru	Ошибочный email адрес у способа оповещения с ID "%1$s".

en-us	Invalid fifth parameter.
ru	Ошибочный пятый параметр.

en-us	Invalid first parameter.
ru	Ошибочный первый параметр.

en-us	Invalid fourth parameter.
ru	Ошибочный четвертый параметр.

en-us	Invalid history data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных истории: %1$s.

en-us	invalid history storage period
ru	недопустимый период хранения истории

en-us	invalid host group name
ru	ошибочное имя группы узлов сети

en-us	Invalid hostid for macro "%1$s".
ru	Ошибочный hostid для макроса "%1$s".

en-us	invalid host name
ru	ошибочное имя узла сети

en-us	Invalid internal data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения внутренних данных: %1$s.

en-us	Invalid interval "%1$s".
ru	Некорректный интервал "%1$s".

en-us	Invalid IP address "%1$s".
ru	Не верный IP адрес "%1$s".

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
ru	Ошибочный JSON. На сервере произошла ошибка при разборе текста JSON.

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
ru	Ошибочный ключ "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for discovery rule "%2$s" on "%3$s": %4$s.
ru	Ошибочный ключ "%1$s" для правила обнаружения "%2$s" у "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item "%2$s" on "%3$s": %4$s.
ru	Ошибочный ключ "%1$s" для элемента данных "%2$s" у "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item prototype "%2$s" on "%3$s": %4$s.
ru	Ошибочный ключ "%1$s" для прототипа элементов данных "%2$s" у "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid macro "%1$s": %2$s.
ru	Ошибочный макрос "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid method parameters.
ru	Ошибочные параметры метода.

en-us	Invalid network discovery data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных о событиях сетевого обнаружения: %1$s.

en-us	Invalid number of parameters.
ru	Ошибочное количество параметров.

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
ru	Ошибочный параметр "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid params.
ru	Ошибочные параметры.

en-us	invalid Prometheus output
ru	ошибочный вывод Prometheus

en-us	invalid Prometheus pattern
ru	ошибочный шаблон Prometheus

en-us	Invalid refresh of unsupported items: %1$s
ru	Ошибочное обновление неподдерживаемых элементов данных: %1$s

en-us	invalid regular expression
ru	ошибочное регулярное выражение

en-us	Invalid Request.
ru	Ошибочный запрос.

en-us	Invalid response code "%1$s".
ru	Ошибочный код ответа "%1$s".

en-us	Invalid second parameter.
ru	Ошибочный второй параметр.

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
ru	Ошибочный тег "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid third parameter.
ru	Ошибочный третий параметр.

en-us	Invalid time period.
ru	Ошибочный период времени.

en-us	Invalid trends data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных динамики изменений: %1$s.

en-us	invalid trend storage period
ru	недопустимый период хранения динамики изменений

en-us	Invalid trigger data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных триггеров: %1$s.

en-us	Invalid type for macro "%1$s".
ru	Ошибочный тип макроса "%1$s".

en-us	Invalid user sessions data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных сессий пользователей: %1$s.

en-us	Inventory
ru	Инвентаризация

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
ru	Инвентарные данные деактивированы для узла сети "%1$s".

en-us	Inventory field
ru	Поле инвентарных данных

en-us	Inventory mode
ru	Режим инвентарных данных

en-us	IP
ru	IP

en-us	IP address
ru	IP адрес

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
ru	IP и DNS не могут быть пустыми для интерфейса узла сети.

en-us	IPMI
ru	IPMI

en-us	IPMI agent
ru	IPMI агент

en-us	IPMI interfaces
ru	Интерфейсы IPMI

en-us	IPMI scripts can be executed only by server.
ru	IPMI скрипты можно выполнять только на сервере.

en-us	IPMI sensor
ru	IPMI датчик

en-us	IPMI sensor IDs and other sensor-related parameters. Returns JSON.
ru	ID датчиков IPMI и другие связанные с датчиками параметры. Возвращает JSON.

en-us	IP range
ru	Диапазон IP адресов

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
ru	Диапазон IP "%1$s" превышает допустимый лимит адресов в "%2$s"

en-us	iregexp() - Regular expression V matching last value in period T (non case-sensitive; 1 - match, 0 - no match)
ru	iregexp() - Регулярное выражение V соответствует последнему значению за период Т (не зависит от регистра; 1 - соответствует, 0 - не соответствует)

en-us	is greater than or equals
ru	больше чем или равно

en-us	is less than or equals
ru	меньше чем или равно

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
ru	не заключено в {} или ошибочно

en-us	Is online?
ru	В системе?

en-us	Issue
ru	Проблема

en-us	Issuer
ru	Издатель

en-us	Italian (it_IT)
ru	Итальянский (it_IT)

en-us	item
ru	элемент данных

en-us	Item
ru	Элемент данных

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Элемент данных "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
ru	Элемент данных "%1$s" уже существует у "%2$s", унаследован из другого шаблона.

en-us	Item "%1$s" cannot be copied without its master item.
ru	Нельзя скопировать элемент данных "%1$s" без своего мастер элемента данных.

en-us	Item "%1$s" cannot populate a missing host inventory field number "%2$d". Choices are: from 0 (do not populate) to %3$d.
ru	Элемент данных "%1$s" не может заполнять отсутствующее поле под номером "%2$d" инвентарных данных узла сети. Выберите из: от 0 (не заполнять) до %3$d.

en-us	Item "%1$s" does not exist on template "%2$s".
ru	Элемент данных "%1$s" не существует у шаблона "%2$s".

en-us	Item "%1$s" does not exist or you have no access to this item
ru	Элемент данных "%1$s" не существует или у вас нет прав доступа к нему

en-us	Item "%1$s" on "%2$s": application "%3$s" does not exist.
ru	Элемент данных "%1$s" в "%2$s": группа элементов данных "%3$s" не существует.

en-us	item "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
ru	элемент данных "%1$s" на узле сети "%2$s" не проверяется

en-us	Item added
ru	Элемент данных добавлен

en-us	Item contains user defined macros with type "Secret text". Values of these macros should be entered manually.
ru	Элемент данных содержит пользовательский макрос с типом "Скрытый текст". Значения таких макросов необходимо ввести вручную.

en-us	Item copied
ru	Элементы даных скопированы

en-us	Item copied
ru	Элемент даных скопирован

en-us	Item copied
ru	Элементы даных скопированы

en-us	Item count
ru	Количество элементов данных

en-us	Item deleted
ru	Элемент данных удален

en-us	Item disabled
ru	Элементы данных деактивированы

en-us	Item disabled
ru	Элементы данных деактивированы

en-us	Item disabled
ru	Элемент данных деактивирован

en-us	Item enabled
ru	Элементы данных активированы

en-us	Item enabled
ru	Элемент данных активирован

en-us	Item enabled
ru	Элементы данных активированы

en-us	Item in "not supported" state
ru	Элемент данных в "неподдерживаемом" состоянии

en-us	Item not selected
ru	Элемент данных не выбран

en-us	item pattern
ru	шаблон элемента данных

en-us	Item pre-processing is missing parameters: %1$s
ru	Отсутствуют параметры у предобработки элемента данных: %1$s

en-us	Item prototype
ru	Прототип элемента данных

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Прототип элементов данных "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
ru	Прототип элемента данных "%1$s" уже существует у "%2$s", унаследован из другого шаблона.

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", linked to another rule.
ru	Прототип элемента данных "%1$s" уже существует у "%2$s", присоединен к другому правилу.

en-us	Item prototype added
ru	Прототип элементов данных добавлен

en-us	Item prototype deleted
ru	Прототип элементов данных удален

en-us	Item prototypes
ru	Прототипы элементов данных

en-us	Item prototypes deleted
ru	Прототип элементов данных удален

en-us	Item prototypes updated
ru	Прототипы элементов данных обновлены

en-us	Item prototype updated
ru	Прототип элементов данных обновлен

en-us	Item prototype updated
ru	Прототипы элементов данных обновлены

en-us	Item prototype updated
ru	Прототипы элементов данных обновлены

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
ru	Прототип элементов данных с ID "%1$s" недоступен.

en-us	Items
ru	Элементы данных

en-us	Items deleted
ru	Элементы данных удалены

en-us	Items list
ru	Список элементов данных

en-us	Items location
ru	Размещение элементов данных

en-us	Items updated
ru	Элементы данных обновлены

en-us	Item type does not use interface
ru	Тип элемента не использует интерфейс

en-us	Item updated
ru	Элемент данных обновлен

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
ru	Элемент данных использует интерфейс не от родительского узла сети.

en-us	Item uses incorrect interface type.
ru	Элемент данных использует некорректный тип интерфейса.

en-us	Item values
ru	Значения элемента данных

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
ru	Элемент данных не обновлен. Пожалуйста, введите корректный интервал обновления.

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
ru	Элемент данных не будет обновляться. Заданное значение интервала обновления требует по крайней мере одного из интервалов гибкого или по расписанию.

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
ru	Элемент данных не будет обновляться. Интервал обновления должен быть между 1s и 1d. Также можно использовать интервалы по расписанию/гибкие.

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
ru	Элемент данных с ID "%1$s" недоступен.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Элемент данных с ключом "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
ru	Элемент данных с ключем "%1$s" уже существует у "%2$s", как правило обнаружения.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
ru	Элемент данных с ключем "%1$s" уже существует у "%2$s", как элемент данных.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
ru	Элемент данных с ключем "%1$s" уже существует у "%2$s", как элемент данных созданный из прототипа элементов данных.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
ru	Элемент данных с ключем "%1$s" уже существует у "%2$s", как прототип элемента данных.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
ru	Элемент данных с ключем "%1$s" уже существует у "%2$s", как неизвестный элемент данных.

en-us	It is not possible to filter by user password.
ru	Невозможно отфильтровать по паролям пользователей.

en-us	It is not possible to search by user password.
ru	Невозможно выполнить поиск по паролям пользователей.

en-us	Jan
ru	Янв

en-us	January
ru	Январь

en-us	Japanese (ja_JP)
ru	Японский (ja_JP)

en-us	JavaScript
ru	JavaScript

en-us	JMX
ru	JMX

en-us	JMX agent
ru	JMX агент

en-us	JMX endpoint
ru	JMX endpoint

en-us	JMX interfaces
ru	Интерфейсы JMX

en-us	JSON data
ru	JSON данные

en-us	JSON is expected
ru	ожидался JSON

en-us	JSONPath
ru	JSONPath

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
ru	Ошибка при формировании JSON-RPC ошибки. Нет такой ошибки "%1$s".

en-us	JSON string is expected
ru	ожидалась JSON строка

en-us	Jul
ru	Июл

en-us	July
ru	Июль

en-us	Jun
ru	Июн

en-us	June
ru	Июнь

en-us	Keep lost resources period
ru	Период сохранения потерянных ресурсов

en-us	Kerberos
ru	Kerberos

en-us	Key
ru	Ключ

en-us	Key "%1$s" does not match <grpmax|grpmin|grpsum|grpavg>["Host group(s)", "Item key", "<last|min|max|avg|sum|count>", "parameter"].
ru	Ключ "%1$s" не совпадает с <grpmax|grpmin|grpsum|grpavg>["Группа(ы) узлов сети", "Ключ элемента данных", "<last|min|max|avg|sum|count>", "параметр"].

en-us	key is empty
ru	ключ пустой

en-us	Key passphrase
ru	Фраза-пароль ключа

en-us	Keyword
ru	Ключевое слово

en-us	Kiosk mode
ru	Режим киоска

en-us	Korean (ko_KR)
ru	Корейский (ko_KR)

en-us	Label
ru	Подпись

en-us	Label location
ru	Расположение подписи

en-us	<label name>
ru	<имя метки>

en-us	Language
ru	Язык

en-us	Language "%1$s" is not supported.
ru	Язык "%1$s" не поддерживается.

en-us	last
ru	посл

en-us	last
ru	посл

en-us	Last
ru	Последняя

en-us	Last %1$d day
ru	Последние %1$d дня

en-us	Last %1$d day
ru	Последний %1$d день

en-us	Last %1$d day
ru	Последние %1$d дней

en-us	Last %1$d hour
ru	Последние %1$d часа

en-us	Last %1$d hour
ru	Последние %1$d часов

en-us	Last %1$d hour
ru	Последний %1$d час

en-us	Last %1$d minute
ru	Последние %1$d минут

en-us	Last %1$d minute
ru	Последняя %1$d минута

en-us	Last %1$d minute
ru	Последние %1$d минуты

en-us	Last %1$d month
ru	Последние %1$d месяцев

en-us	Last %1$d month
ru	Последние %1$d месяца

en-us	Last %1$d month
ru	Последний %1$d месяц

en-us	Last %1$d second
ru	Последние %1$d секунд

en-us	Last %1$d second
ru	Последняя %1$d секунда

en-us	Last %1$d second
ru	Последние %1$d секунды

en-us	Last %1$d year
ru	Последний %1$d лет

en-us	Last %1$d year
ru	Последние %1$d года

en-us	Last %1$d year
ru	Последний %1$d год

en-us	Last 24 hours
ru	Последние 24 часа

en-us	Last 30 days
ru	Последние 30 дней

en-us	Last 365 days
ru	Последние 365 дней

en-us	Last 7 days
ru	Последние 7 дней

en-us	Last change
ru	Последнее изменение

en-us	Last change (descending)
ru	Последнее изменение (в порядке убывания)

en-us	Last check
ru	Последняя проверка

en-us	Last hour graph
ru	График за последний час

en-us	last() - Last (most recent) T value
ru	last() - Последнее (наиболее новое) значение Т

en-us	Last month graph
ru	График за последний месяц

en-us	Last of
ru	За последние

en-us	Last seen (age)
ru	Последний раз был доступен (возраст)

en-us	Last value
ru	Последнее значение

en-us	Last week graph
ru	График за последнюю неделю

en-us	Latest data
ru	Последние данные

en-us	Latest values
ru	Последние значения

en-us	Latvian (lv_LV)
ru	Латышский (lv_LV)

en-us	Layout
ru	Размещение

en-us	LDAP
ru	LDAP

en-us	LDAP authentication
ru	LDAP аутентификация

en-us	LDAP host
ru	Хост LDAP

en-us	LDAP is not configured
ru	LDAP не настроен

en-us	LDAP login successful
ru	Успешный вход через LDAP

en-us	LDAP settings
ru	Настройки LDAP

en-us	left
ru	слева

en-us	Left
ru	По левой стороне

en-us	Left trim
ru	Обрезать слева

en-us	Left Y
ru	Ось Y слева

en-us	Legend
ru	Легенда

en-us	LF
ru	LF

en-us	Limit for search and filter results
ru	Лимит элементов в результатах поиска и фильтрах

en-us	Line
ru	Линия

en-us	Line colour
ru	Цвет линии

en-us	Line type
ru	Тип линии

en-us	Line width
ru	Толщина линии

en-us	Link
ru	Связь

en-us	Linked map
ru	Связанная карта

en-us	Linked templates
ru	Присоединенные шаблоны

en-us	Linked to templates
ru	Соединения с шаблонам

en-us	Link indicators
ru	Индикаторы связи

en-us	Link new templates
ru	Присоединение новых шаблонов

en-us	Links
ru	Связи

en-us	Link selementid1 field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
ru	Поле связи selementid1 указывает на не существующий selement ID "%1$s" для карты сети "%2$s".

en-us	Link selementid2 field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
ru	Поле связи selementid2 указывает на не существующий selement ID "%1$s" для карты сети "%2$s".

en-us	Link templates
ru	Присоединить шаблоны

en-us	Link to template
ru	Присоединить к шаблону

en-us	Link to templates
ru	Присоединить к шаблонам

en-us	Listing of installed packages. Returns text
ru	Список установленных пакетов. Возвращает текст

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
ru	Список MAC адресов. Возвращает строку

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
ru	Список PCI и USB устройств. Возвращает текст

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
ru	Список служб. Возвращает 0 если список пуст; текст - список служб разделенных переводом строки

en-us	List is empty
ru	Список пустой

en-us	List of block devices and their type. Returns JSON
ru	Список блочных устройств и их типы. Возвращает JSON

en-us	list of characters
ru	список символов

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
ru	Список обнаруженных CPU / ядер CPU. Возвращает JSON

en-us	List of mounted filesystems and their types. Returns JSON
ru	Список примонтированных файловых систем и их типы. Возвращает JSON

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
ru	Список примонтированных файловых систем, их типы, объем дисков и статистика inode. Возвращает JSON

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
ru	Список сетевых интерфейсов. Возвращает JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters, discovered using object names in English. Returns JSON
ru	Список объектов экземпляров счётчиков производительности Windows, обнаруженных с использованием имён объектов на Английском языке. Возвращает JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters. Returns JSON
ru	Список объектов экзепляров счётчиков производительности Windows. Возвращает JSON

en-us	List of user group shares
ru	Список групп пользователей общего доступа

en-us	List of user shares
ru	Список пользователей общего доступа

en-us	Lithuanian (lt_LT)
ru	Литовский (lt_LT)

en-us	LLD macro
ru	LLD макрос

en-us	LLD macros
ru	LLD макросы

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
ru	Полное время загрузки веб страницы (в секундах). Возвращает число с плавающей точкой

en-us	Local
ru	Локальное

en-us	Local time
ru	Местное время

en-us	Location
ru	Местоположение

en-us	Location latitude
ru	Размещение (широта)

en-us	Location longitude
ru	Размещение (долгота)

en-us	Log
ru	Журнал (лог)

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression T (1 - match, 0 - no match)
ru	logeventid() - ID события последней записи журнала соответствует регулярному выражению Т (1 - соответствует, 0 - не соответствует)

en-us	Log file monitoring. Returns log
ru	Мониторинг файлов журналов логов. Возвращает лог

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
ru	Мониторинг файлов журналов с поддержкой ротации. Возвращает лог

en-us	Login
ru	Вход в систему

en-us	Login failed.
ru	Ошибка входа.

en-us	Login name or password is incorrect.
ru	Имя пользователя или пароль некорректные.

en-us	Logout
ru	Выход из системы

en-us	Logout requests
ru	Запросы выхода

en-us	Logout responses
ru	Ответы при выходе

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry
ru	logseverity() - Важность журнала последней записи журнала

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter T (1 - match, 0 - no match)
ru	logsource() - Источник журнала последней записи журнала соответсвует параметру Т (1 - соответствует, 0 - не соответствует)

en-us	Log time format
ru	Формат времени в журнале (логе)

en-us	Log unmatched SNMP traps
ru	Журналировать не совпадающие SNMP трапы

en-us	Lost
ru	Потерян

en-us	low-level discovery rule
ru	правило низкоуровневого обнаружения

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
ru	Правило низкоуровневого обнаружения в "неподдерживаемом" состоянии

en-us	m
ru	м

en-us	m
ru	м

en-us	M
ru	M

en-us	M
ru	M

en-us	M
ru	Пн

en-us	MAC address A
ru	MAC адрес A

en-us	MAC address B
ru	MAC адрес B

en-us	Macro
ru	Макрос

en-us	Macro "%1$s" already exists.
ru	Макрос "%1$s" уже существует.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Макрос "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Macro "%1$s" is not unique.
ru	Макрос "%1$s" не уникален.

en-us	macro is empty
ru	макрос пустой

en-us	macro(s)
ru	макрос(ы)

en-us	Macros
ru	Макросы

en-us	Macros updated
ru	Макросы обновлены

en-us	Macro with hostmacroid "%1$s" does not exist.
ru	Макроса с hostmacroid "%1$s" не существует.

en-us	Main filter
ru	Основной фильтр

en-us	Main navigation
ru	Основная навигация

en-us	Maintenance
ru	Обслуживание

en-us	Maintenance: %1$s
ru	Обслуживание: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
ru	Обслуживание "%1$s" уже существует.

en-us	Maintenance "%1$s" value cannot be bigger than "%2$s".
ru	Значение "%1$s" обслуживания не может быть больше "%2$s".

en-us	Maintenance "Active since" value cannot be bigger than "Active till".
ru	Значение обслуживания "Активно с" не может быть больше чем "Активно до".

en-us	Maintenance added
ru	Обслуживание добавлено

en-us	Maintenance deleted
ru	Обслуживание удалено

en-us	Maintenance period
ru	Период обслуживания

en-us	Maintenance period length
ru	Длительность периода обслуживания

en-us	Maintenance periods
ru	Периоды обслуживания

en-us	Maintenance type
ru	Тип обслуживания

en-us	Maintenance updated
ru	Обслуживание обновлено

en-us	Maintenance with data collection
ru	Обслуживание со сбором данных

en-us	Maintenance without data collection
ru	Обслуживание без сбора данных

en-us	Mandatory parameter is missing.
ru	Пропущен обязательный параметр.

en-us	<manual>
ru	<вручную>

en-us	Manual
ru	Вручную

en-us	Manually closed
ru	Закрыт вручную

en-us	map
ru	карта сети

en-us	Map
ru	Карта сети

en-us	Map "%1$s" already exists.
ru	Карта сети "%1$s" уже существует.

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
ru	Карта сети "%1$s" является публичной и общий доступ только на чтение отключен.

en-us	Map element
ru	Элемент карты сети

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
ru	Отсутствуют параметры у элемента карты сети: %1$s

en-us	Map element label location
ru	Размещение подписи к элементам карты

en-us	Map element label type
ru	Тип подписи к элементам карты

en-us	Map is updated! Return to map list?
ru	Карта обновлена! Вернуться в список карт?

en-us	Map label type
ru	Тип подписи к карте сети

en-us	Map name cannot be empty.
ru	Имя карты сети не может быть пустым.

en-us	Map navigation tree
ru	Дерево навигации карт сетей

en-us	Map owner cannot be empty.
ru	Владелец карты сети не может быть пустым.

en-us	Mapped to
ru	Преобразуется в

en-us	Mappings
ru	Соответствия

en-us	Maps
ru	Карты сетей

en-us	Map shape
ru	Фигура карты сети

en-us	Map update failed.
ru	Ошибка при обновлении карты сети.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
ru	Карта сети с ID "%1$s" недоступна.

en-us	Mar
ru	Мрт.

en-us	March
ru	Март

en-us	Mark elements on trigger status change
ru	Помечать элементы при изменении состояния триггера

en-us	Mark others
ru	Пометить остальное

en-us	Mark selected
ru	Пометить выбранное

en-us	Mask
ru	Маска

en-us	Mass update
ru	Массовое обновление

en-us	Mass update elements
ru	Массовое обновление элементов

en-us	Mass update shapes
ru	Массовое обновление фигур

en-us	Master item
ru	Основной элемент данных

en-us	matches
ru	совпадает

en-us	Matches regular expression
ru	Совпадение регулярному выражению

en-us	max
ru	макс

en-us	Max
ru	Макс

en-us	Max columns
ru	Макс колонок

en-us	Max count of elements to show inside table cell
ru	Макс. количество элементов отображаемое в ячейке таблицы

en-us	Max count of elements to show inside table cell "%1$s".
ru	Макс. количество элементов отображаемое в ячейке таблицы "%1$s".

en-us	maximum dependent items count reached
ru	достигнуто максимальное количество зависимых элементов данных

en-us	maximum number of dependency levels reached
ru	достигнуто максимальное количество уровней зависимостей

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
ru	Максимальное количество открытых файлов поддерживаемое ОС. Возвращает целое число

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
ru	Максимальное количество процессов поддерживаемое ОС. Возвращает целое число

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
ru	Максимальный период времени отображения %1$s дня.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
ru	Максимальный период времени отображения %1$s день.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
ru	Максимальный период времени отображения %1$s дней.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
ru	Превышена максимальная длина email адреса у способа оповещения с ID "%1$s".

en-us	max() - Maximum value for period T
ru	max() - Максимальное значение за период Т

en-us	May
ru	Май

en-us	May
ru	Май

en-us	m-d
ru	m-d

en-us	MD2
ru	MD2

en-us	MD5
ru	MD5

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
ru	Сумма MD5 файла. Возвращает символьную строку (MD5 хеш файла)

en-us	m-d H:i
ru	m-d H:i

en-us	Media
ru	Оповещения

en-us	Media type
ru	Способ оповещений

en-us	Media type "%1$s" already exists.
ru	Тип медиа "%1$s" уже существует.

en-us	Media type added
ru	Способ оповещений добавлен

en-us	Media type deleted
ru	Способ оповещения удален

en-us	Media type deleted
ru	Способ оповещения удален

en-us	Media type deleted
ru	Способ оповещения удален

en-us	Media type disabled
ru	Способы оповещения деактивированы

en-us	Media type disabled
ru	Способы оповещения деактивированы

en-us	Media type disabled
ru	Способ оповещения деактивирован

en-us	Media type enabled
ru	Способы оповещения активированы

en-us	Media type enabled
ru	Способы оповещения активированы

en-us	Media type enabled
ru	Способ оповещения активирован

en-us	Media type is missing parameters: %1$s
ru	В типе оповещений пропущены параметры: %1$s

en-us	Media types
ru	Способы оповещений

en-us	Media types used by action "%1$s".
ru	Способы оповещения используются действием "%1$s".

en-us	Media type test failed.
ru	Ошибка при тестировании способа оповещения.

en-us	Media type test log
ru	Журнал теста способа оповещения

en-us	Media type test successful.
ru	Успешное тестирование способа оповещения.

en-us	Media type updated
ru	Способ оповещений обновлен

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
ru	Способ оповещения с ID "%1$s" недоступен.

en-us	Members
ru	Члены группы

en-us	Memory limit: %1$s
ru	Лимит памяти: %1$s

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ru	Размер памяти в байтах или в процентах от общей. Возвращает целое число в байтах; целое с плавающей точкой для процетнов

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
ru	Память используемая процессом в байтах. Возвращает целое число

en-us	Menu entry name
ru	Имя записи меню

en-us	Menu entry URL
ru	URL записи меню

en-us	Message
ru	Сообщение

en-us	Message/Command
ru	Сообщение/Команда

en-us	Message format
ru	Формат сообщения

en-us	Messages
ru	Сообщения

en-us	Message template
ru	Шаблон сообщений

en-us	Message templates
ru	Шаблоны сообщений

en-us	Message timeout
ru	Таймаут сообщения

en-us	Message type
ru	Тип сообщения

en-us	Messaging
ru	Сообщения

en-us	Method not found.
ru	Метод не найден.

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
ru	<имя метрики>{<имя метки>="<значение метки>", ...} == <значение>

en-us	Microsoft Edge
ru	Microsoft Edge

en-us	Middle
ru	По середине

en-us	min
ru	мин

en-us	Min
ru	Мин

en-us	minimum length is %1$s characters
ru	минимальная длина %1$s символов

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
ru	Минимально требуемый лимит времени выполнения PHP скриптов - %1$s ("max_execution_time" параметр конфигурации).

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
ru	Минимально требуемый лимит времени разбора входных данных в PHP скриптах - %1$s ("max_input_time" параметр конфигурации).

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
ru	Минимально требуемое ограничение памяти в PHP - %1$s ("memory_limit" параметр конфигурации).

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
ru	Минимально требуемый макс. размер загружаемых файлов в PHP - %1$s ("upload_max_filesize" параметр конфигурации).

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
ru	Минимально требуемая версия PHP - %1$s.

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
ru	Минимально требуемый размер PHP post - %1$s ("post_max_size" параметр конфигурации).

en-us	Minimum severity
ru	Минимальная важность

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
ru	Минимально отображаемым периодом является %1$s минут.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
ru	Минимально отображаемым периодом является %1$s минута.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
ru	Минимально отображаемым периодом является %1$s минуты.

en-us	min() - Minimum value for period T
ru	min() - Минимальное значение за период Т

en-us	Minutes
ru	Минут

en-us	Missing data
ru	Отсутствующие данные

en-us	Missing "gitemid" field for item.
ru	Пропущенное поле "gitemid" для элемента данных.

en-us	Missing "itemid" field for item.
ru	Пропущенное поле "itemid" для элемента данных.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
ru	Отсутствуют элементы данных у графика "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
ru	Отсутствуют элементы данных для прототипа графика "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
ru	Отсутствует ключ "%1$s" для узла сети "%2$s".

en-us	Missing "name" field for application prototype in item prototype "%1$s".
ru	Пропущенное поле "имя" у прототипа группы элементов данных в прототипе элементов данных "%1$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
ru	Пропущенное поле "name" для графика.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
ru	Пропущенное "name" поле для прототипа графика.

en-us	mm
ru	мм

en-us	Mode
ru	Режим

en-us	Model
ru	Модель

en-us	Module
ru	Модуль

en-us	Module added: %1$s.
ru	Модулей добавлено: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
ru	Модуля добавлено: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
ru	Модуль добавлен: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
ru	Модулей удалено: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
ru	Модуль удален: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
ru	Модуля удалено: %1$s.

en-us	Module disabled
ru	Модуль деактивирован

en-us	Module disabled
ru	Модули деактивированы

en-us	Module disabled
ru	Модули деактивированы

en-us	Module disabled: %1$s.
ru	Модуль деактивирован: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
ru	Модуля деактивировано: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
ru	Модулей деактивировано: %1$s.

en-us	Module enabled
ru	Модули активированы

en-us	Module enabled
ru	Модуль активирован

en-us	Module enabled
ru	Модули активированы

en-us	Module enabled: %1$s.
ru	Модуль активирован: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
ru	Модулей активировано: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
ru	Модуля активировано: %1$s.

en-us	Module.php class must extend %1$s for module located at %2$s.
ru	Класс module.php должен расширять %1$s для модуля расположенного в %2$s.

en-us	Modules
ru	Модули

en-us	Modules updated
ru	Модули обновлены

en-us	Module updated
ru	Модуль обновлен

en-us	Module updated: %1$s.
ru	Модуль обновлен: %1$s.

en-us	Mon
ru	Пн

en-us	Monday
ru	Понедельник

en-us	Monitored by
ru	Наблюдение через

en-us	Monitored by proxy
ru	Наблюдение через прокси

en-us	Monitored host
ru	Наблюдаемый узел сети

en-us	Monitoring
ru	Мониторинг

en-us	Monospace
ru	Моноширинный

en-us	Month
ru	Месяц

en-us	Monthly
ru	Ежемесячно

en-us	More matches found...
ru	Найдено больше совпадений...

en-us	More than 10 minutes
ru	Более 10 минут

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
ru	Найдено более чем %1$d соответствий с %2$s

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
ru	Более чем один график с именем "%1$s" у узла сети.

en-us	Mozilla Firefox
ru	Mozilla Firefox

en-us	ms
ru	мс

en-us	Multiple
ru	Множественный

en-us	Multiple PROBLEM events
ru	Множественные события ПРОБЛЕМА

en-us	must be a valid LDAP user
ru	должен быть действительным пользователем LDAP

en-us	must be between "%1$s" and "%2$s"
ru	должно быть между "%1$s" и "%2$s"

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
ru	должно содержать по крайней мере один макрос низкоуровневого обнаружения

en-us	Mute
ru	Отключить звук

en-us	name
ru	название

en-us	Name
ru	Имя

en-us	Name
ru	Имя

en-us	Name ID
ru	ID имени

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
ru	Имя поля формы не должно превышать 255 символов.

en-us	Namespace
ru	Пространство имён

en-us	n-d
ru	d-n

en-us	n-d H:i
ru	d-n H:i

en-us	Network discovery data storage period
ru	Период хранения данных о событиях сетевого обнаружения

en-us	Network discovery event and alert data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных о событиях сетевого обнаружения и оповещениях "%1$s".

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
ru	Список сетевых интерфейсов (включая тип, состояние, IPv4 адресс, описание). Возвращает текст

en-us	Network map added
ru	Карта сети добавлена

en-us	Network map deleted
ru	Карта сети удалена

en-us	Network maps
ru	Карты сетей

en-us	Network map updated
ru	Карта сети обновлена

en-us	Never
ru	Никогда

en-us	new
ru	новый

en-us	new
ru	новый

en-us	New application
ru	Новая группа элементов данных

en-us	New application prototype
ru	Новый прототип группы элементов данных

en-us	New condition
ru	Новое условие

en-us	New dashboard
ru	Новая панель

en-us	New element
ru	Новый элемент

en-us	New event host group
ru	Группа узлов нового события

en-us	New event tag name
ru	Имя тега нового события

en-us	New event tag value
ru	Значение тега нового события

en-us	New operation
ru	Новая операция

en-us	New regular expression
ru	Новое регулярное выражение

en-us	New service time
ru	Новый интервал времени услуги

en-us	New tag name
ru	Имя нового тега

en-us	New triggers
ru	Новые триггера

en-us	Next page
ru	Следующая страница

en-us	Next step
ru	Далее

en-us	NNTP
ru	NNTP

en-us	No
ru	Нет

en-us	No "%1$s" given for correlation.
ru	"%1$s" не задан для корреляции.

en-us	No "%1$s" given for correlation "%2$s".
ru	"%1$s" не задан для корреляции "%2$s".

en-us	No "%1$s" given for graph.
ru	Не задано "%1$s" для графика.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
ru	Не задано "%1$s" для прототипа графиков.

en-us	No "%1$s" given for map.
ru	Не указан "%1$s" у карты сети.

en-us	No "%1$s" given for media type.
ru	Не указан "%1$s" у типа оповещений.

en-us	No "%1$s" given for screen.
ru	Не указан "%1$s" для комплексного экрана.

en-us	No "%1$s" given for template screen.
ru	Не указан "%1$s" для шаблона комплексного экрана.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of action "%1$s".
ru	Не указано "%2$s" для условия фильтра действия "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
ru	Не указано "%2$s" для условия фильтра правила обнаружения "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of action "%1$s".
ru	Не указан "%2$s" для фильтра в действии "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
ru	Не указано "%2$s" для фильтра в правиле обнаружения "%1$s".

en-us	No applications found.
ru	Группы элементов данных не найдены.

en-us	No authentication type specified for action operation command "%1$s".
ru	Не указан тип аутентификации для команды "%1$s" операции действия.

en-us	No authentication user name specified.
ru	Для аутентификации не указано имя пользователя.

en-us	No authentication user name specified for action operation command "%1$s".
ru	Не указано имя пользователя аутентификации для команды "%1$s" операции действия.

en-us	No command specified for action operation.
ru	Для операции действия не указана команда.

en-us	No command type specified for action operation.
ru	Для операции действия не указан тип команды.

en-us	No conditions defined.
ru	Условия не заданы.

en-us	No condition type given for correlation "%1$s".
ru	Для корреляции "%1$s" не задан тип условия.

en-us	no data
ru	нет данных

en-us	No data
ru	Нет данных

en-us	No data.
ru	Данные отсутствуют.

en-us	No data collection
ru	Без сбора данных

en-us	No data found.
ru	Данные не найдены.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
ru	nodata() - Отсутствие данных полученных за период времени T (1 - правда, 0 - ложь), Режим (строгий - игнорировать задержку прокси при отправке данных)

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
ru	Нет интерфейса по умолчанию для "%1$s" типа у "%2$s".

en-us	No details
ru	Без деталей

en-us	No discovery rule IDs given.
ru	ID правил обнаружения не указаны.

en-us	No encryption
ru	Без шифрования

en-us	No execution target specified for action operation command "%1$s".
ru	Не указана цель выполнения для команды "%1$s" операции действия.

en-us	No file was uploaded.
ru	Файл не был загружен.

en-us	No graph ID provided for screen element.
ru	Для элемента комплексного экрана не указан ID графика.

en-us	No graph item with graphid "%1$s".
ru	Отсутствует элемента графика с graphid "%1$s".

en-us	No graph prototype ID provided for screen element.
ru	Не найден прототип графика с таким ID для элемента комплексного экрана.

en-us	No graphs added.
ru	Графики не добавлены.

en-us	No host given for macro "%1$s".
ru	Узел сети не задан для макроса "%1$s".

en-us	No host group ID provided for screen element.
ru	Не указан ID группы узлов сети для элемента комплексного экрана.

en-us	No host groups with groupid "%1$s".
ru	Отсутствуют группы узлов сети с groupid "%1$s".

en-us	No host IDs given.
ru	Не указаны ID узлов сети.

en-us	No host selected.
ru	Узел сети не выбран.

en-us	No host with hostid "%1$s".
ru	Отсутствует узел сети с hostid "%1$s".

en-us	No icon for map element ""%1$s".
ru	Отсутствует иконка для элемента "%1$s" карты сети.

en-us	No image
ru	Нет изображения

en-us	No interface found
ru	Интерфейс не найден

en-us	No interface found.
ru	Интерфейс не найден.

en-us	No interface provided for proxy "%1$s".
ru	Не указан интерфейс для прокси "%1$s".

en-us	No interfaces for host "%1$s".
ru	Отсутствуют интерфейсы для узла сети "%1$s".

en-us	No inventory mode specified for action operation.
ru	Не указан режим инвентарных данных для операции действия.

en-us	No item ID provided for screen element.
ru	Не указан ID элемента данных для элемента комплексного экрана.

en-us	No item prototype ID provided for screen element.
ru	ID прототипа элементов данных не указан для элемента комплексного экрана.

en-us	No items defined.
ru	Элементы данных не заданы.

en-us	No item with itemid="%1$s".
ru	Нет элемента данных с itemid="%1$s".

en-us	No macros found.
ru	Макросы не найдены.

en-us	No map ID provided for screen element.
ru	Не указан ID карты сети для элемента комплексного экрана.

en-us	No maps added.
ru	Карты сети не добавлены.

en-us	No matches found
ru	Совпадения не найдены

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
ru	Не-логические флаги устарели.

en-us	none
ru	нет

en-us	None
ru	Нет

en-us	nonempty key and value pair expected
ru	ожидался не пустая пара ключа и значения

en-us	No new modules discovered
ru	Новые модули не обнаружены

en-us	No operation type given for correlation "%1$s".
ru	Тип операции не задан для корреляции "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
ru	Нет прав доступа в систему.

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
ru	Нет прав доступа к запрашиваемому объекту или он не существует!

en-us	No private key file specified.
ru	Файл приватного ключа не указан.

en-us	No private key file specified for action operation command "%1$s".
ru	Не указан файл приватного ключа для команды "%1$s" операции действия.

en-us	(no proxy)
ru	(без прокси)

en-us	No proxy
ru	Без прокси

en-us	No public key file specified.
ru	Файл публичного ключа не указан.

en-us	No public key file specified for action operation command "%1$s".
ru	Не указан файл публичного ключа для команды "%1$s" операции действия.

en-us	No recipients for action operation message.
ru	Нет получателей сообщения в операции действия.

en-us	No refresh
ru	Не обновлять

en-us	Normal
ru	Нормальный

en-us	Normal view
ru	Нормальный вид

en-us	Norwegian (nb_NO)
ru	Норвежский (nb_NO)

en-us	No screens added.
ru	Комплексные экраны не добавлены.

en-us	No script specified for action operation command.
ru	Не указан скрипт для команды в операции действия.

en-us	No SNMP OID specified.
ru	SNMP OID не указан.

en-us	Not Ack
ru	Не подтверждено

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
ru	Не разрешено устанавливать пароль для пользователя "guest".

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
ru	Отображены не все результаты. Пожалуйста, задайте более конкретные критерии поиска.

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
ru	Не все шаблоны присоединены к "%1$s".

en-us	No target selected
ru	Цель не выбрана

en-us	No target selected.
ru	Цель не выбрана.

en-us	Not authorised.
ru	Не авторизован.

en-us	Not available
ru	Недоступен

en-us	Not classified
ru	Не классифицировано

en-us	Note
ru	Заметка

en-us	Notes
ru	Примечания

en-us	Nothing
ru	Ничего

en-us	Nothing to do.
ru	Нечего делать.

en-us	Notification report
ru	Отчет об оповещениях

en-us	Notifications
ru	Оповещения

en-us	Notify all involved
ru	Оповещение всех вовлеченных

en-us	not in
ru	не в

en-us	Not inherited items
ru	Без унаследованных элементов данных

en-us	No triggers defined.
ru	Триггеры не заданы.

en-us	No trigger with triggerid "%1$s".
ru	Нет триггера с triggerid "%1$s".

en-us	not selected
ru	не выбрано

en-us	Not supported
ru	Не поддерживается

en-us	No URL provided for screen element.
ru	Для элемента комплексного экрана не указан URL.

en-us	Nov
ru	Нбр.

en-us	No value
ru	Значение отсутствует

en-us	November
ru	Ноябрь

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
ru	now() - Количество секунд начиная с Epoch

en-us	NTLM
ru	NTLM

en-us	number
ru	число

en-us	Number of CPUs. Returns integer
ru	Количество CPU. Возвращает целое число

en-us	Number of enabled items on the host.
ru	Количество активированных элементов данных у узла сети.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
ru	Количество узлов сети (активировано/деактивировано)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
ru	Количество элементов данных (активированных/деактивированных/неподдерживаемых)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
ru	Количество элементов данных в истории прокси, которые еще не были отправлены на сервер

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
ru	Количество элементов данных в очереди, которые задерживаются от и до секунд, включительно.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
ru	Количество элементов данных в очереди, которые задерживаются на Zabbix сервере или прокси "от" и "до" секунд, включительно.

en-us	Number of items in Zabbix database.
ru	Количество элементов данных в базе данных Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
ru	Количество наблюдаемых узлов сети

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
ru	Количество коллизий out-of-window. Возвращает целое число

en-us	Number of problems
ru	Количество проблем

en-us	Number of problems and expand most critical one
ru	Количество проблем и раскрывать наиболее критичную

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifiere
ru	Количество ядер процессора на гипервизоре VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Количество ядер процессора гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Количество процессоров виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Количество процессоров виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Количество потоков процессора на гипервизоре VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Количество потоков процессора гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	Number of rows
ru	Количество строк

en-us	Number of slides
ru	Количество слайдов

en-us	Number of status changes
ru	Количество изменений состояния

en-us	Number of steps
ru	Количество шагов

en-us	Number of templates
ru	Количество шаблонов

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
ru	Количество триггеров (активированных/деактивированных [проблема/ок])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
ru	Количество триггеров в базе данных Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
ru	Количество неподдерживаемых элементов данных в базе данных Zabbix.

en-us	Number of unsupported items on the host.
ru	Количество неподдерживаемых элементов данных у узла сети.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
ru	Количество пользователей в системе. Возвращает число

en-us	Number of users (online)
ru	Количество пользователей (в сети)

en-us	Number of values stored in table HISTORY.
ru	Количество значений записанных в таблице HISTORY.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_LOG.
ru	Количество значений записанных в таблице HISTORY_LOG.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_STR.
ru	Количество значений записанных в таблице HISTORY_STR.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_TEXT.
ru	Количество значений записанных в таблице HISTORY_TEXT.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_UINT.
ru	Количество значений записанных в таблице HISTORY_UINT.

en-us	Number of values stored in table TRENDS.
ru	Количество значений записанных в таблице TRENDS.

en-us	Number of values stored in table TRENDS_UINT.
ru	Количество значений записанных в таблице TRENDS_UINT.

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Количество виртуальных машин на VMware гипервизоре, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Количество виртуальных машин на VMware гипервизоре, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста VMware гипервизора

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
ru	Количество inode в процентах. Возвращает целое число для количества; дробное - для процентов

en-us	Numeral systems
ru	Системы счисления

en-us	Numeric (float)
ru	Числовой (с плавающей точкой)

en-us	Numeric (integer)
ru	Числовой (целочисленный)

en-us	Numeric (unsigned)
ru	Числовой (целое положительное)

en-us	Object
ru	Объект

en-us	Oct
ru	Окт

en-us	Octal to decimal
ru	Восьмеричное в десятичное

en-us	October
ru	Октябрь

en-us	OEM
ru	OEM

en-us	of
ru	из

en-us	off
ru	выкл

en-us	Off
ru	Выкл

en-us	Ok
ru	Ok

en-us	OK
ru	OK

en-us	OK event closes
ru	ОК событие закрывает

en-us	OK event generation
ru	Генерация ОК событий

en-us	Old event tag name
ru	Имя тега старого события

en-us	Old event tag value
ru	Значение тега старого события

en-us	Old tag name
ru	Имя старого тега

en-us	on
ru	в

en-us	On
ru	Вкл

en-us	Once
ru	Один раз

en-us	One
ru	Одна

en-us	One of the objects is left without a host group.
ru	Один из объектов остался без группы узлов сети.

en-us	One-time downtime
ru	Однократная недоступность

en-us	One time only
ru	Единовременно

en-us	Only administrators can set map owner.
ru	Только администраторы могут указывать владельца карты сети.

en-us	Only administrators can set screen owner.
ru	Только администраторы могут указывать владельца комплексного экрана.

en-us	Only administrators can set slide show owner.
ru	Только администраторы могут указывать владельца слайд-шоу.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
ru	Подсчитываются только элементы данных у активированных узлов сети

en-us	Only one change step is allowed.
ru	Разрешен только один шаг изменения.

en-us	Only one check can be unique.
ru	Только одна проверка может быть уникальной.

en-us	Only one Prometheus step is allowed.
ru	Только один шаг Prometheus разрешен.

en-us	Only one throttling step is allowed.
ru	Только один шаг троттлинга разрешен.

en-us	only one time unit is allowed
ru	разрешено только одно преобразование времени

en-us	Only selected problem
ru	Только выбранная проблема

en-us	Only selected problem
ru	Только выбранные проблемы

en-us	Only selected problem
ru	Только выбранные проблемы

en-us	Only super admins can create correlations.
ru	Только супер администраторы могут создавать корреляции.

en-us	(Only super admins can create groups)
ru	(Только супер администраторы могут создавать группы)

en-us	Only Super Admins can create host groups.
ru	Только Супер Администраторы могут создавать группы узлов сети.

en-us	Only Super Admins can create media types.
ru	Только Супер Администраторы могут создавать способы оповещения.

en-us	Only Super Admins can create user groups.
ru	Только Супер Администраторы могут создавать группы пользователей.

en-us	Only super admins can create value maps.
ru	Только супер администраторы могут создавать преобразования значений.

en-us	Only Super Admins can delete media types.
ru	Только Супер Администраторы могут удалять способы оповещения.

en-us	Only Super Admins can delete user groups.
ru	Только Супер Администраторы могут удалять группы пользователей.

en-us	Only super admins can delete value maps.
ru	Только супер администраторы могут удалять преобразования значений.

en-us	Only Super Admins can edit media types.
ru	Только Супер Администраторы могут менять способы оповещения.

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
ru	Только супер администраторы могут задавать владельца ПАНЕЛИ.

en-us	Only super admins can update correlations.
ru	Только супер администраторы могут обновлять корреляции.

en-us	Only Super Admins can update user groups.
ru	Только Супер Администраторы могут обновлять группы пользователей.

en-us	Only super admins can update value maps.
ru	Только супер администраторы могут обновлять преобразования значений.

en-us	Only the last 20%% of the indicator is displayed.
ru	Индикатор отображает только последние 20%%.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
ru	Подсчитываются только триггеры у активированных узлов сети и которые зависят от активных элементов данных

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
ru	Только Zabbix агент, SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 проверки могут быть сделаны уникальными.

en-us	On status change triggers blink for
ru	Мигание триггеров при изменении состояния

en-us	OOB IP address
ru	OOB IP адрес

en-us	OOB router
ru	OOB роутер

en-us	OOB subnet mask
ru	OOB маска подсети

en-us	Open log
ru	Открыть журнал

en-us	Opera
ru	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
ru	Информация об операционной системе. Возвращает строку

en-us	Operation "%1$s" already exists.
ru	Операция "%1$s" уже существует.

en-us	Operational data
ru	Оперативные данные

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
ru	Операция не может быть выполнена из-за несанкционированного запроса.

en-us	Operation details
ru	Детали операции

en-us	Operation has no group to operate.
ru	Операция не имеет группу для функционирования.

en-us	Operation has no template to operate.
ru	Операция не имеет шаблон для функционирования.

en-us	Operations
ru	Операции

en-us	Operation type
ru	Тип операции

en-us	Operator
ru	Оператор

en-us	Options
ru	Опции

en-us	Or
ru	Или

en-us	OR
ru	ИЛИ

en-us	Original
ru	Оригинальное

en-us	OS
ru	ОС

en-us	OS (Full details)
ru	ОС (полная детализация)

en-us	OS (Short)
ru	ОС (Короткое описание)

en-us	other
ru	другое

en-us	Other
ru	Прочие

en-us	Other configuration parameters
ru	Другие параметры настроек

en-us	Other parameters
ru	Прочие параметры

en-us	Others
ru	Другие

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
ru	Статистика исходящего трафика на сетевом интерфейсе. Возвращает число

en-us	output
ru	вывод

en-us	Overridden by
ru	Переопределено

en-us	Override
ru	Замещение

en-us	Override item history period
ru	Переопределить период хранения истории элементов данных

en-us	Override item trend period
ru	Переопределить период хранения динамики изменения элементов данных

en-us	Overrides
ru	Замещения

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
ru	Замещение с "%1$s" именем уже существует.

en-us	Overview
ru	Обзор

en-us	Owner
ru	Владелец

en-us	Pager
ru	Навигатор

en-us	Page received incorrect data
ru	Страница получила некорректные данные

en-us	Parameter
ru	Параметр

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
ru	Параметр "%1$s" устарел.

en-us	Parameters
ru	Параметры

en-us	Parent discovery rules
ru	Родительские правила обнаружения

en-us	Parent graphs
ru	Родительские графики

en-us	Parent host value
ru	Значение родительского узла сети

en-us	Parent items
ru	Родительские элементы данных

en-us	Parent service
ru	Родительская услуга IT

en-us	Parent templates
ru	Родительские шаблоны

en-us	Parent triggers
ru	Родительские триггеры

en-us	Parent web scenarios
ru	Родительские веб-сценарии

en-us	Parse
ru	Анализ

en-us	Parse error
ru	Ошибка разбора

en-us	Parse SQL error [%1$s] in [%2$s].
ru	Ошибка разбора SQL [%1$s] в [%2$s].

en-us	Passive
ru	Пассивный

en-us	Password
ru	Пароль

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
ru	Пароль не обязателен при не внутреннем типе аутентификации.

en-us	Password (once again)
ru	Пароль (подтверждение)

en-us	Paste
ru	Вставить

en-us	Paste widget
ru	Вставить виджет

en-us	Paste without external links
ru	Вставить без внешних связей

en-us	$.path.to.node
ru	$.путь.к.ноде

en-us	pattern
ru	шаблон

en-us	Pattern
ru	Шаблон

en-us	Pause operations for suppressed problems
ru	Приостановить операции для подавленных проблем

en-us	Peak memory usage: %1$s
ru	Пиковое использование памяти: %1$s

en-us	Percentage
ru	Проценты

en-us	Percentile line (left)
ru	Линия процентиля (слева)

en-us	Percentile line (right)
ru	Линия процентиля (справа)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
ru	percentile() - Процентиль P за период Т

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
ru	Выполнение DNS запроса. Возвращает строку символов с требуемым типом информации

en-us	Period
ru	Период

en-us	Periods
ru	Периоды

en-us	Period type
ru	Тип периода

en-us	Permissions
ru	Права доступа

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
ru	Права доступа могут быть назначены только группам пользователей.

en-us	Persian (fa_IR)
ru	Персидский (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
ru	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
ru	Расширение PHP bcmath отсутствует (параметр конфигурации PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
ru	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
ru	Расширение PHP ctype отсутствует (параметр конфигурации PHP --enable-ctype).

en-us	PHP databases support
ru	Поддержка баз данных PHP

en-us	PHP gd
ru	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
ru	Отсутствует расширение PHP gd (параметр конфигурации PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
ru	Поддержка PHP gd FreeType

en-us	PHP gd FreeType support missing.
ru	Поддержка PHP gd FreeType отсутствует.

en-us	PHP gd GIF image support missing.
ru	Поддержка PHP gd GIF изображений отсутствует.

en-us	PHP gd GIF support
ru	Поддержка PHP gd GIF

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
ru	Поддержка PHP gd JPEG изображений отсутствует.

en-us	PHP gd JPEG support
ru	Поддержка PHP gd JPEG

en-us	PHP gd PNG image support missing.
ru	Поддержка PHP gd PNG изображений отсутствует.

en-us	PHP gd PNG support
ru	Поддержка PHP gd PNG

en-us	PHP gettext
ru	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
ru	Отсутствует расширение PHP gettext (параметр конфигурации PHP --with-gettext). Переводы недоступны.

en-us	PHP LDAP
ru	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
ru	Отсутствует расширение PHP LDAP.

en-us	PHP libxml
ru	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
ru	Расширение PHP libxml отсутствует.

en-us	PHP mbstring
ru	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
ru	Расширение PHP mbstring отсутствует (параметр конфигурации PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP OpenSSL
ru	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
ru	Отсутствует расширение PHP OpenSSL.

en-us	PHP option "%1$s"
ru	PHP опция "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
ru	PHP опция "%1$s" должна быть задана равной "%2$s"

en-us	PHP session
ru	PHP session

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
ru	Автоматический старт сессий в PHP должен быть отключен (PHP директива "session.auto_start").

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
ru	Расширение PHP session отсутствует (параметр конфигурации PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
ru	PHP sockets

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
ru	Расширение PHP sockets отсутствует (параметр конфигурации PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
ru	Перегрузка функции PHP string должна быть отключена.

en-us	PHP version
ru	Версия PHP

en-us	PHP xmlreader
ru	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
ru	Расширение PHP xmlreader отсутствует.

en-us	PHP xmlwriter
ru	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
ru	Расширение PHP xmlwriter отсутствует.

en-us	Pie
ru	Круговой

en-us	Placing algorithm
ru	Алгоритм размещения

en-us	Plain text
ru	Простой текст

en-us	Play
ru	Воспроизвести

en-us	Play sound
ru	Воспроизведение звукового сигнала

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
ru	Пожалуйста, проверьте параметры конфигурации. Если все верно, нажмите кнопку "%1$s" или кнопку "%2$s" для изменения параметров конфигурации.

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
ru	Пожалуйста, подтвердите, что вы хотите удалить все макросы.

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
ru	Пожалуйста, создайте базу данных вручную и укажите параметры конфигурации для соединения с этой базой. Нажмите кнопку "%1$s" при завершении.

en-us	Please enter the host name or host IP address and port number of the Zabbix server, as well as the name of the installation (optional).
ru	Пожалуйста, укажите имя хоста или IP адрес хоста и номер порта Zabbix сервера, а так же имя инсталляции (опционально).

en-us	Please select two elements
ru	Пожалуйста, выберите два элемента

en-us	Points
ru	Точки

en-us	Point size
ru	Размер точек

en-us	Polish (pl_PL)
ru	Польский (pl_PL)

en-us	POP
ru	POP

en-us	Populates host inventory field
ru	Заполнение поля инвентаря узла сети

en-us	Port
ru	Порт

en-us	Port cannot be empty for host interface.
ru	Порт не может быть пустым у интерфейса узла сети.

en-us	Port range
ru	Диапазон портов

en-us	Portuguese (pt_BR)
ru	Португальский (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
ru	Португальский (pt_PT)

en-us	Post fields
ru	Post поля

en-us	Post type
ru	Тип Post

en-us	Pre-installation summary
ru	Предварительный обзор инсталляции

en-us	Preprocessing
ru	Предобработка

en-us	Preprocessing steps
ru	Шаги предобработки

en-us	Preview
ru	Предпросмотр

en-us	Previous month
ru	Предыдущий месяц

en-us	Previous page
ru	Предыдущая страница

en-us	Previous value
ru	Предыдущее значение

en-us	Previous week
ru	Предыдущая неделя

en-us	Previous year
ru	Предыдущий год

en-us	prev() - Previous value
ru	prev() - Предыдущее значение

en-us	Prev. time
ru	Пред. время

en-us	Primary POC cell
ru	Первичный мобильный для контакта

en-us	Primary POC email
ru	Первичный email для контакта

en-us	Primary POC name
ru	Первичное имя для контакта

en-us	Primary POC notes
ru	Первичные примечания для контакта

en-us	Primary POC phone A
ru	Первичный телефон A для контакта

en-us	Primary POC phone B
ru	Первичный телефон B для контакта

en-us	Primary POC screen name
ru	Первичное ник-имя для контакта

en-us	Privacy passphrase
ru	Ключевая фраза безопасности

en-us	Privacy protocol
ru	Протокол безопасности

en-us	Private
ru	Приватный

en-us	Private key file
ru	Файл приватного ключа

en-us	Privilege level
ru	Уровень привилегий

en-us	Problem
ru	Проблема

en-us	PROBLEM
ru	ПРОБЛЕМА

en-us	Problem created
ru	Проблема создана

en-us	Problem display
ru	Отображение проблем

en-us	PROBLEM event generation mode
ru	Режим генерации событий ПРОБЛЕМА

en-us	Problem expression
ru	Выражение проблемы

en-us	Problem hosts
ru	Узлы сети с проблемами

en-us	Problem, if all children have problems
ru	Проблема, если все подчиненные имеют проблемы

en-us	Problem, if at least one child has a problem
ru	Проблема, если хотя бы у одного из подчиненных имеется проблема

en-us	Problem is not suppressed
ru	Проблема не подавлена

en-us	Problem is suppressed
ru	Проблема подавлена

en-us	Problem on
ru	Проблема с

en-us	problem pattern
ru	шаблон проблем

en-us	Problem recovery
ru	Восстановление проблемы

en-us	Problem resolved
ru	Проблема решена

en-us	Problems
ru	Проблемы

en-us	Problems by severity
ru	Проблемы по важности

en-us	Problem time
ru	Продолжительность проблем

en-us	Problem update
ru	Обновление проблемы

en-us	Process CPU utilisation percentage. Returns float
ru	Утилизация CPU процесса в процентах. Возвращает число с плавающей точкой

en-us	Process tags
ru	Обработка тегов

en-us	Prometheus
ru	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
ru	Шаблон Prometheus

en-us	Prometheus to JSON
ru	Prometheus в JSON

en-us	Properties
ru	Свойства

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
ru	Указанный URL "%1$s" ошибочен.

en-us	Proxies
ru	Прокси

en-us	Proxy
ru	Прокси

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
ru	Прокси "%1$s" уже существует.

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ru	Прокси "%1$s" для узла сети "%2$s" не существует.

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
ru	Прокси "%1$s" используется действием "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
ru	Прокси "%1$s" используется правилом обнаружения "%2$s".

en-us	Proxy added
ru	Прокси добавлен

en-us	Proxy address
ru	Адрес прокси

en-us	Proxy deleted
ru	Прокси удален

en-us	Proxy deleted
ru	Прокси удален

en-us	Proxy deleted
ru	Прокси удален

en-us	Proxy interface creation failed.
ru	Ошибка при создании интерфейса прокси.

en-us	Proxy interface update failed.
ru	Ошибка при обновлении интерфейса прокси.

en-us	Proxy mode
ru	Режим прокси

en-us	Proxy name
ru	Имя прокси

en-us	Proxy updated
ru	Прокси обновлен

en-us	PSK
ru	PSK

en-us	PSK identity
ru	Идентификатор PSK

en-us	PSK is too short. Minimum is %1$s hex-digits.
ru	PSK слишком короткий. Минимально %1$s шестнадцатеричных цифр.

en-us	Public
ru	Публичный

en-us	Public key
ru	Публичный ключ

en-us	Public key file
ru	Файл публичного ключа

en-us	Query fields
ru	Поля запроса

en-us	Queue
ru	Очередь

en-us	Queue details
ru	Детали очереди

en-us	Queue overview
ru	Обзор очереди

en-us	Queue overview by proxy
ru	Обзор очереди по прокси

en-us	Raw data
ru	Сырые данные

en-us	Raw post
ru	Сырой post

en-us	Read
ru	Чтение

en-us	Read only
ru	Только чтение

en-us	Read-only
ru	Только чтение

en-us	Read-write
ru	Чтение-запись

en-us	Reason
ru	Причина

en-us	Received value
ru	Полученное значение

en-us	Recent problems
ru	Недавние проблемы

en-us	Recipient
ru	Получатель

en-us	Recipient (ascending)
ru	Получатель (в порядке возрастания)

en-us	Recipient (descending)
ru	Получатель (в порядке убывания)

en-us	Recipients
ru	Получатели

en-us	Recovery
ru	Восстановление

en-us	Recovery expression
ru	Выражение восстановления

en-us	Recovery expression syntax error.
ru	Синтаксическая ошибка в выражении восстановления.

en-us	Recovery operations
ru	Операции восстановления

en-us	Recovery time
ru	Время восстановления

en-us	Rectangle
ru	Прямоугольник

en-us	reference to a non-existent tree element
ru	ссылка на несуществующий элемент дерева

en-us	Refresh
ru	Обновить

en-us	refreshed every %1$s sec.
ru	обновление каждые %1$s сек.

en-us	Refresh interval
ru	Интервал обновления

en-us	Refresh interval multiplier
ru	Множитель интервала обновления

en-us	Refresh unsupported items
ru	Обновление неподдерживаемых элементов данных

en-us	Refresh unsupported items "%1$s".
ru	Обновление неподдерживаемых элементов данных "%1$s".

en-us	regexp() - Regular expression V matching last value in period T (1 - match, 0 - no match)
ru	regexp() - Регулярное выражение V соответствует последнему значению за период Т (1 - соответствует, 0 - не соответствует)

en-us	Regular
ru	Обычные

en-us	regular expression
ru	регулярное выражение

en-us	Regular expression
ru	Регулярное выражение

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
ru	Регулярное выражение "%1$s" уже существует.

en-us	Regular expression added
ru	Регулярное выражение добавлено

en-us	Regular expression deleted
ru	Регулярные выражения удалены

en-us	Regular expression deleted
ru	Регулярные выражения удалены

en-us	Regular expression deleted
ru	Регулярное выражение удалено

en-us	Regular expression does not exist.
ru	Регулярное выражение не существует.

en-us	Regular expression must be a string
ru	Регулярное выражение должно быть строкой

en-us	Regular expressions
ru	Регулярные выражения

en-us	Regular expression updated
ru	Регулярное выражение обновлено

en-us	Regular items
ru	Обычные элементы данных

en-us	Release to create a widget.
ru	Отпустите, чтобы создать виджет.

en-us	Remember me for 30 days
ru	Запомнить меня на 30 дней

en-us	Remote command
ru	Удаленная команда

en-us	Remove
ru	Удалить

en-us	Remove, %1$s
ru	Удаление, %1$s

en-us	Remove all
ru	Удалить все

en-us	Removed, %1$s
ru	Удалено, %1$s

en-us	Remove domain name
ru	Удаление имени домена

en-us	Remove from favourites
ru	Удалить из избранного

en-us	Remove from host group
ru	Удалить из группы узлов сети

en-us	Remove from host groups
ru	Удалить из групп узлов сети

en-us	Remove host
ru	Удалить узел сети

en-us	Replace
ru	Замена

en-us	Replace dependencies
ru	Заменить зависимости

en-us	replacement
ru	замена

en-us	Reports
ru	Отчеты

en-us	Request body
ru	Тело запроса

en-us	Request body type
ru	Тип тела запроса

en-us	Request sent successfully
ru	Запрос успешно отправлен

en-us	Request type
ru	Тип запроса

en-us	Required
ru	Требуется

en-us	Required host permissions
ru	Требуемые права доступа к узлам сети

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
ru	Требуемая производительность Zabbix сервера, в ожидаемом количестве новых значений в секунду.

en-us	Required performance (vps)
ru	Требуемое быстродействие (знч/сек)

en-us	Required server performance, new values per second
ru	Требуемое быстродействие сервера, новые значения в секунду

en-us	Required status codes
ru	Требуемые коды состояния

en-us	Required string
ru	Требуемая строка

en-us	Reset
ru	Сбросить

en-us	Reset all fields to default values?
ru	Сбросить все поля на значения по умолчанию?

en-us	Reset confirmation
ru	Сбросить подтверждение

en-us	Reset defaults
ru	Сбросить по умолчанию

en-us	Resolved
ru	Решено

en-us	RESOLVED
ru	РЕШЕНО

en-us	Resolved by
ru	Решено

en-us	Resolved by correlation rule.
ru	Решено правилом корреляции.

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
ru	Решено правилом корреляции "%1$s".

en-us	Resolved by inaccessible user.
ru	Решено недоступным пользователем.

en-us	Resolved by user "%1$s".
ru	Решено пользователем "%1$s".

en-us	Resource
ru	Ресурс

en-us	Resource ID
ru	ID ресурса

en-us	Response
ru	Ответ

en-us	Response code
ru	Код ответа

en-us	Response time
ru	Время ответа

en-us	Response type: JSON
ru	Тип ответа: JSON

en-us	Response type: String
ru	Тип ответа: Строка

en-us	Result
ru	Результат

en-us	Result converted to %1$s
ru	Результат сконвертирован в %1$s

en-us	Result is FALSE
ru	Результат ЛОЖЬ

en-us	Result is TRUE
ru	Результат ИСТИНА

en-us	Result type
ru	Тип результата

en-us	Result with value map applied
ru	Применён результат с преобразованием значений

en-us	Retrieve mode
ru	Режим получения

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
ru	Получение содержимого файла. Возвращает текст

en-us	Retry
ru	Повтор

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
ru	Возвращает JSON массив с LLD макросами, которые описывают MBean объекты и их атрибуты. Можно использовать для LLD.

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
ru	Возвращает JSON массив с MBean объектами и их атрибутами. В сравнении с jmx.discovery этот ключ не задает LLD макросы. Можно использовать для LLD.

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
ru	Возвращает первую колонку первой строки результата SQL запрос.

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
ru	Возвращает JSON массив, который описывает сетевые интерфейсы узла сети в Zabbix. Можно использовать в LLD.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
ru	Получение JSON объекта, который содержит внутренние метрики Zabbix сервера или прокси.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
ru	Получение доступности определенного типа проверок на узле сети. Значение этого элемента данных соответствует иконкам доступности в списке узлов сети. Допустимые типы: agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
ru	Получение текущего состояния обслуживания узла сети.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
ru	Получение времени ответа на ICMP ping в секундах. Например: 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
ru	Получение информации относящейся к Zabbix Java gateway. Допустимые параметры: ping, version.

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
ru	Получение процента потерянных ICMP ping пакетов.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
ru	Возвращает значение атрибута MBean объекта.

en-us	Revert changes
ru	Отменить изменения

en-us	right
ru	справа

en-us	Right
ru	По правой стороне

en-us	Right trim
ru	Обрезать справа

en-us	Right Y
ru	Ось Y справа

en-us	RMCP+
ru	RMCP+

en-us	Romanian (ro_RO)
ru	Румынский (ro_RO)

en-us	root
ru	root

en-us	Row added
ru	Строка добавлена

en-us	Row deleted
ru	Строка удалена

en-us	Rows
ru	Строк

en-us	Row span
ru	Объединение строк

en-us	Rows per page
ru	Строк на странице

en-us	ruleid of dependent item and master item should match
ru	ruleid зависимого элемента данных и основного элемента данных должны совпадать

en-us	Rules
ru	Правила

en-us	Run commands
ru	Выполнить команды

en-us	Run custom commands on %1$s
ru	Выполнить пользовательские команды на %1$s

en-us	Run global script
ru	Выполнить глобальный скрипт

en-us	Run IPMI command
ru	Выполнить IPMI команду

en-us	Run remote commands on current host
ru	Выполнить удаленные команды на текущем узле сети

en-us	Run remote commands on host groups
ru	Выполнить удаленные команды в группах узлов сети

en-us	Run remote commands on hosts
ru	Выполнить удаленные команды на узлах сети

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
ru	Выполнение заданной команды на узле сети. Возвращает текстовый результат команды; 1 - при наличии режима nowait (вне зависимости от результата команды)

en-us	Run SSH commands
ru	Выполнить SSH команды

en-us	Run TELNET commands
ru	Выполнить TELNET команды

en-us	Russian (ru_RU)
ru	Русский (ru_RU)

en-us	s
ru	с

en-us	S
ru	Вс

en-us	S
ru	Сб

en-us	Safari
ru	Safari

en-us	SAML settings
ru	Настройка SAML

en-us	Sans-Serif
ru	Sans-Serif

en-us	Sat
ru	Сб

en-us	Saturday
ru	Суббота

en-us	Save changes
ru	Сохранить изменения

en-us	Save it as "%1$s"
ru	Сохранить как "%1$s"

en-us	Scan directory
ru	Сканировать директорию

en-us	Scenario
ru	Сценарий

en-us	Schedule
ru	Запланировано

en-us	Scheduled check
ru	Запланированная проверка

en-us	Scheduling
ru	По расписанию

en-us	Scope
ru	Границы

en-us	Screen
ru	Комплексный экран

en-us	Screen "%1$s" already exists.
ru	Комплексный экран "%1$s" уже существует.

en-us	Screen "%1$s" already exists on template "%2$s".
ru	Комплексный экран "%1$s" уже существует у шаблона "%2$s".

en-us	Screen "%1$s" cell X - %2$s Y - %3$s is already taken.
ru	Ячейка X - %2$s Y - %3$s комплексного экрана "%1$s" уже занята.

en-us	Screen "%1$s" column span in cell X - %2$s Y - %3$s is incorrect.
ru	Объединение колонок в ячейке X - %2$s Y - %3$s комплексного экрана "%1$s" некорректно.

en-us	Screen "%1$s" column span in cell X - %2$s Y - %3$s is too big.
ru	Объединение колонок в ячейке X - %2$s Y - %3$s комплексного экрана "%1$s" слишком большое.

en-us	Screen "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
ru	Комплексный экран "%1$s" является публичным и общий доступ на только чтение запрещен.

en-us	Screen "%1$s" row span in cell X - %2$s Y - %3$s is incorrect.
ru	Объединение строк в ячейке X - %2$s Y - %3$s комплексного экрана "%1$s" некорректное.

en-us	Screen "%1$s" row span in cell X - %2$s Y - %3$s is too big.
ru	Объединение строк в ячейке X - %2$s Y - %3$s комплексного экрана "%1$s" слишком большое.

en-us	Screen added
ru	Комплексный экран добавлен

en-us	Screen deleted
ru	Комплексный экран удален

en-us	Screen name cannot be empty.
ru	Имя комплексного экрана не может быть пустым.

en-us	Screen owner cannot be empty.
ru	Владелец комплексного экрана не может быть пустым.

en-us	Screens
ru	Комплексные экраны

en-us	Screen updated
ru	Комплексный экран обновлен

en-us	script
ru	скрипт

en-us	Script
ru	Скрипт

en-us	Script "%1$s" already exists.
ru	Скрипт "%1$s" уже существует.

en-us	Script added
ru	Скрипт добавлен

en-us	Script deleted
ru	Скрипт удален

en-us	Script deleted
ru	Скрипт удален

en-us	Script deleted
ru	Скрипт удален

en-us	Script menu path "%1$s" already used in script name "%2$s".
ru	Путь "%1$s" меню скрипта уже используется в имени скрипта "%2$s".

en-us	Script name
ru	Имя скрипта

en-us	Script name "%1$s" already used in menu path for script "%2$s".
ru	Имя скрипта "%1$s" уже используется в пути меню у скрипта "%2$s".

en-us	Script parameters
ru	Параметры скрипта

en-us	Script parameters "%1$s" are missing the last new line feed for media type "%2$s".
ru	Пропущен символ новой строки в параметрах скрипта "%1$s" для типа оповещений "%2$s".

en-us	Script profiler
ru	Профилировщик сценария

en-us	Scripts
ru	Скрипты

en-us	Script updated
ru	Скрипт обновлен

en-us	Search
ru	Поиск

en-us	Search attribute
ru	Атрибут поиска

en-us	Search pattern is empty
ru	Шаблон поиска пустой

en-us	search string
ru	строка поиска

en-us	Search type
ru	Тип поиска

en-us	second
ru	второй

en-us	Secondary POC cell
ru	Вторичный мобильный для контакта

en-us	Secondary POC email
ru	Вторичный email для контакта

en-us	Secondary POC name
ru	Вторичное имя для контакта

en-us	Secondary POC notes
ru	Вторичные примечания для контакта

en-us	Secondary POC phone A
ru	Вторичный телефон A для контакта

en-us	Secondary POC phone B
ru	Вторичный телефон B для контакта

en-us	Secondary POC screen name
ru	Вторичное ник-имя для контакта

en-us	second parameter is expected
ru	ожидается второй параметр

en-us	seconds
ru	секунды

en-us	Secret text
ru	Скрытый текст

en-us	Security level
ru	Уровень безопасности

en-us	Security name
ru	Имя безопасности

en-us	Select
ru	Выбрать

en-us	selected
ru	выбрано

en-us	Selected
ru	Выбранные

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
ru	Выбран, %1$s в позиции %2$d из %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
ru	Выбран, %1$s, только чтение, в позиции %2$d из %3$d

en-us	Selected actions deleted
ru	Выбранные действия удалены

en-us	Selected and all other problems of related triggers
ru	Выбранные и все другие проблемы связанные с триггерами

en-us	Selected correlations deleted
ru	Выбранные корреляции удалены

en-us	Selected elements
ru	Выбранные элементы

en-us	Selected items only
ru	Только выбранные элементы данных

en-us	Select prototype
ru	Выбрать прототип

en-us	Select widget
ru	Выберите виджет

en-us	Send backward
ru	Переместить назад

en-us	Send message
ru	Отправка сообщения

en-us	Send message to user groups
ru	Отправить сообщение группам пользователей

en-us	Send message to users
ru	Отправить сообщение пользователям

en-us	Send only to
ru	Отправлять только через

en-us	Send to
ru	Отправлять на

en-us	Send to back
ru	На задний план

en-us	Send to user groups
ru	Отправлять группам пользователей

en-us	Send to users
ru	Отправлять пользователям

en-us	Sent
ru	Отправлено

en-us	Sep
ru	Сен.

en-us	Separated
ru	Раздельно

en-us	Separately
ru	Раздельно

en-us	September
ru	Сентябрь

en-us	Serial number A
ru	Серийный номер A

en-us	Serial number B
ru	Серийный номер B

en-us	Serif
ru	Serif

en-us	Server
ru	Сервер

en-us	Server (proxy)
ru	Сервер (прокси)

en-us	Server time
ru	Время на сервере

en-us	Service
ru	Услуга

en-us	Service "%1$s" cannot be deleted, because it is dependent on another service.
ru	Услуга "%1$s" не может быть удалена, потому что другая услуга зависит от неё.

en-us	Service "%1$s" cannot be dependent on itself.
ru	Услуга "%1$s" не может зависеть сама от себя.

en-us	Service "%1$s" cannot be linked to a trigger and have children at the same time.
ru	Услуга "%1$s" не может быть связана с триггером и быть подчиненной одновременно.

en-us	Service "%1$s" is already hardlinked to a different service.
ru	Услуга "%1$s" уже жестко связана с другой услугой.

en-us	Service availability report
ru	Отчет доступности услуг

en-us	Service cannot be parent and child at the same time.
ru	Услуга не может быть родительской и подчиненной одновременно.

en-us	Service created
ru	Услуга создана

en-us	Service data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных услуг "%1$s".

en-us	Service deleted
ru	Услуга удалена

en-us	Service dependencies
ru	Зависимости услуги

en-us	Service parent
ru	Родительская услуга

en-us	Service port
ru	Порт сервиса

en-us	Services
ru	Услуги

en-us	Services form a circular dependency.
ru	Услуги образуют круговую зависимость.

en-us	Service start time must be less than end time.
ru	Время начала должно быть меньше чем время окончания.

en-us	Service times
ru	Интервалы времени услуги

en-us	Service type
ru	Тип сервиса

en-us	Service updated
ru	Услуга обновлена

en-us	Session terminated, re-login, please.
ru	Сессия завершена, пожалуйста, зайдите повторно в систему.

en-us	Set custom time period
ru	Пользовательский период времени

en-us	Set error to
ru	Задать ошибку в

en-us	Set host inventory mode
ru	Установить режим инвентарных данных узлов сети

en-us	Set new value
ru	Задать новое значение

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
ru	Не удалось задать режим разыменовывания LDAP.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
ru	Не удалось задать LDAP протокол.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
ru	Не удалось задать LDAP referral значением "Off".

en-us	Set value to
ru	Задать значением

en-us	Severity
ru	Важность

en-us	Severity changed
ru	Важность изменена

en-us	Severity changes
ru	Изменения важности

en-us	Severity decreased
ru	Важность уменьшена

en-us	Severity (descending)
ru	Важность (в порядке убывания)

en-us	Severity increased
ru	Важность увеличена

en-us	SHA
ru	SHA

en-us	Shape
ru	Фигура

en-us	Share
ru	Share

en-us	Sharing
ru	Общий доступ

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
ru	Отсутствует значение опции общего доступа "%1$s" у карты сети "%2$s".

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for screen "%2$s".
ru	Отсутствует значение опции общего доступа "%1$s" у комплексного экрана "%2$s".

en-us	short description
ru	краткое описание

en-us	Shortened
ru	Сокращённое

en-us	should be empty
ru	должно быть пустым

en-us	should be less than current time
ru	должно быть меньше чем текущее время

en-us	Show
ru	Показать

en-us	Show details
ru	Показывать детали

en-us	Show header
ru	Отображение заголовка

en-us	Show hosts in maintenance
ru	Узлы сети в обслуживании

en-us	show icon mappings
ru	показать соответствия иконок

en-us	Show items without data
ru	Показывать элементы данных без истории

en-us	Show legend
ru	Легенда

en-us	Show lines
ru	Количество строк

en-us	Shown
ru	Отображено

en-us	Show operational data
ru	Оперативные данные

en-us	Show problems
ru	Проблемы

en-us	Show selected
ru	Показать выбранное

en-us	Show sidebar
ru	Отображать боковую панель

en-us	Show suppressed problems
ru	Подавленные проблемы

en-us	Show tags
ru	Отображать теги

en-us	Show text as HTML
ru	Показать текст в виде HTML

en-us	Show timeline
ru	Отображать выбор времени

en-us	Show triggers
ru	Отображать триггеры

en-us	Show unacknowledged only
ru	Только неподтвержденные

en-us	Show unavailable maps
ru	Отображать недоступные карты

en-us	Show value
ru	Отображение значения

en-us	show value mappings
ru	показать преобразования значений

en-us	Show warning if Zabbix server is down
ru	Показывать предупреждение, если Zabbix сервер недоступен

en-us	Show working time
ru	Отображать рабочее время

en-us	Sidebar control
ru	Управление боковой панелью

en-us	Sign
ru	Подписывать

en-us	Sign in
ru	Войти

en-us	Sign in with HTTP
ru	Вход с HTTP

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
ru	Войти через систему единого входа (SAML)

en-us	Sign out
ru	Выход

en-us	Simple
ru	Простой

en-us	Simple change
ru	Простое изменение

en-us	Simple check
ru	Простая проверка

en-us	Simple graph
ru	Простой график

en-us	Simple graph prototype
ru	Прототип простого графика

en-us	Single
ru	Одиночная

en-us	Site address A
ru	Адрес A

en-us	Site address B
ru	Адрес B

en-us	Site address C
ru	Адрес C

en-us	Site city
ru	Город

en-us	Site country
ru	Страна

en-us	Site notes
ru	Заметки

en-us	Site rack location
ru	Размещение стойки

en-us	Site state / province
ru	Область / район

en-us	Site ZIP / postal
ru	Почтовый индекс

en-us	Size
ru	Размер

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
ru	Размер полученного ответа от Zabbix сервера "%1$s" превышает допустимый размер в %2$s байт. Это значение можно увеличить с помощью ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT константы в include/defines.inc.php.

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
ru	Пропущено копирование графика "%1$s" в узел сети "%2$s".

en-us	SLA
ru	SLA

en-us	Slide
ru	Слайд

en-us	Slides
ru	Слайды

en-us	Slide show
ru	Слайд-шоу

en-us	Slide show "%1$s" already exists.
ru	Слайд-шоу "%1$s" уже существует.

en-us	Slide show "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
ru	Слайд-шоу "%1$s" является публичным и общий доступ только на чтение запрещен.

en-us	Slide show added
ru	Слайд-шоу добавлено

en-us	Slide show deleted
ru	Слайд-шоу удалено

en-us	Slide show must contain slides.
ru	Слайд-шоу должно содержать слайды.

en-us	Slide show owner cannot be empty.
ru	Владелец слайд-шоу не может быть пустым.

en-us	Slide shows
ru	Слайд-шоу

en-us	Slide show updated
ru	Слайд-шоу обновлено

en-us	SLO service URL
ru	URL единого выхода

en-us	Slovak (sk_SK)
ru	Slovak (sk_SK)

en-us	SMS
ru	SMS

en-us	SMTP
ru	SMTP

en-us	SMTP email
ru	SMTP email

en-us	SMTP helo
ru	SMTP helo

en-us	SMTP server
ru	SMTP сервер

en-us	SMTP server port
ru	Порт SMTP сервера

en-us	SNMP
ru	SNMP

en-us	SNMP agent
ru	SNMP агент

en-us	SNMP community
ru	SNMP community

en-us	SNMP interfaces
ru	Интерфейсы SNMP

en-us	SNMP OID
ru	SNMP OID

en-us	SNMP trap
ru	SNMP trap

en-us	SNMP trap key is invalid.
ru	Ключ SNMP trap ошибочный.

en-us	SNMPv1
ru	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
ru	SNMPv1 агент

en-us	SNMPv2
ru	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
ru	SNMPv2 агент

en-us	SNMPv3
ru	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
ru	SNMPv3 агент

en-us	SNMP version
ru	Версия SNMP

en-us	Snooze
ru	Заснуть

en-us	Soft
ru	Нежесткая

en-us	Software
ru	Программное обеспечение

en-us	Software application A
ru	Программное обеспечение A

en-us	Software application B
ru	Программное обеспечение B

en-us	Software application C
ru	Программное обеспечение C

en-us	Software application D
ru	Программное обеспечение D

en-us	Software application E
ru	Программное обеспечение E

en-us	Software architecture information. Returns string
ru	Информация об архитектуре программного обеспечения. Возвращает строку

en-us	Software (Full details)
ru	Программное обеспечение (полная детализация)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
ru	Некоторые данные истории этого элемента данных могут быть сжаты, удаление недоступно.

en-us	Sort entries by
ru	Сортировка записей по

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
ru	Сортировка по полю "%1$s" не разрешена.

en-us	Sort order (0->999)
ru	Порядок сортировки (0->999)

en-us	Sort triggers by
ru	Сортировать триггеры по

en-us	Source
ru	Источник

en-us	Source type
ru	Тип источника

en-us	Spanish (es_ES)
ru	Испанский (es_ES)

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
ru	Указанный скрипт не существует или вы не имеете к нему прав доступа в команде операции действия.

en-us	Specify host to see the graphs.
ru	Укажите узел сети, чтобы увидеть графики.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
ru	Укажите какое-нибудь условие в фильтре для просмотра значений.

en-us	Speed
ru	Скорость

en-us	SP entity ID
ru	ID объекта SP

en-us	SP name ID format
ru	Формат ID объекта SP

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
ru	SQL запросов: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)

en-us	SQL query
ru	SQL запрос

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
ru	Ошибка при выполнении SQL запроса "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
ru	Ошибка при выполнении SQL запроса "%1$s".

en-us	SSH
ru	SSH

en-us	SSH agent
ru	SSH агент

en-us	SSL certificate file
ru	Файл SSL сертификата

en-us	SSL key file
ru	Файл SSL ключа

en-us	SSL key password
ru	Пароль к SSL ключу

en-us	SSL/TLS
ru	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
ru	Проверка SSL хоста

en-us	SSL verify peer
ru	Проверка SSL узла

en-us	SSO service URL
ru	URL единого входа

en-us	Stacked
ru	Стэкируемый

en-us	Staircase
ru	Лестница

en-us	Standard items
ru	Стандартные элементы данных

en-us	Start in
ru	Начинать в

en-us	Starting TLS failed.
ru	Инициализация TLS не удалась.

en-us	STARTTLS
ru	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
ru	Время запуска Zabbix сервера, Unix timestamp.

en-us	State
ru	Статус

en-us	Static
ru	Статическое

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
ru	Статистика и доступность кэша записи в Zabbix. Кэш - одно из значений (режимы: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (режимы: pfree, free, total, used, pused), index (режимы: pfree, free, total, used, pused), trend (режимы: pfree, free, total, used, pused).

en-us	Status
ru	Состояние

en-us	Status (ascending)
ru	Состояние (в порядке возрастания)

en-us	Status calculation
ru	Вычисление состояния

en-us	Status calculation algorithm
ru	Алгоритм вычисления состояния

en-us	Status codes
ru	Коды состояний

en-us	Status (descending)
ru	Состояние (в порядке убывания)

en-us	Status disabled
ru	Состояние деактивировано

en-us	Status maintenance
ru	Состояние в обслуживании

en-us	Status of discovery
ru	Состояние обнаружения

en-us	Status ok
ru	Состояние ок

en-us	Status only
ru	Только состояние

en-us	Status problem
ru	Состояние проблемы

en-us	Step
ru	Шаг

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
ru	Шаг "%1$s" [%2$s из %3$s] завершен с ошибкой: %4$s

en-us	Step duration
ru	Длительность шага

en-us	Step of web scenario
ru	Шаг веб-сценария

en-us	Steps
ru	Шаги

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
ru	Шаг с именем "%1$s" уже существует.

en-us	Stop
ru	Остановить

en-us	Stop processing
ru	Остановка обработки

en-us	Storage period
ru	Период хранения

en-us	Straight
ru	Straight

en-us	str() - Find string V in last (most recent) value (1 - found, 0 - not found)
ru	str() - Поиск строки V в последнем (наиболее новом) значении (1 - найдено, 0 - не найдено)

en-us	Strict
ru	Строгий

en-us	String
ru	Строка

en-us	strlen() - Length of last (most recent) T value in characters
ru	strlen() - Длина последнего (наиболее нового) значения Т в символах

en-us	Structured data
ru	Составные данные

en-us	Style
ru	Стиль

en-us	Subfilter
ru	Подфильтр

en-us	Subject
ru	Субъект

en-us	Subject
ru	Тема

en-us	Submap
ru	Подкарта

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>script
ru	<подменю/подменю/...>скрипт

en-us	Success Audit
ru	Аудит успеха

en-us	Success message
ru	Сообщение об успехе

en-us	sum
ru	сумма

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
ru	Суммарная статистика входящего и исходящего трафика на сетевом интерфейсе. Целочисленное значение.

en-us	sum() - Sum of values of a period T
ru	sum() - Сумма значений за период Т

en-us	Sun
ru	Вс

en-us	Sunday
ru	Воскресенье

en-us	supplied credentials are not unique
ru	заданная учётная запись не уникальна

en-us	Support
ru	Поддержка

en-us	Suppressed till: %1$s
ru	Подавлено до: %1$s

en-us	Surname
ru	Фамилия

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
ru	Статистика swap in (с устройства в память). Возвращает число

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
ru	Статистика swap out (из памяти на устройство). Возвращает число

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ru	Размер файла подкачки в байтах или в процентах от всего размера. Возвращает целое число для байт; дробное для процентов

en-us	Swedish (sv_SE)
ru	Шведский (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
ru	Переключение метода аутентификации сбросит все сессии исключая эту! Продолжить?

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
ru	Время загрузки системы. Возвращает целое число (Unix timestamp)

en-us	System default
ru	Системная по умолчанию

en-us	System error.
ru	Системная ошибка.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
ru	Произошла системная ошибка. Пожалуйста, свяжитесь с администратором Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
ru	Имя узла сети системы. Возвращает строку

en-us	System information
ru	Информация о системе

en-us	System statistics. Returns integer or float
ru	Статистика системы. Возвращает целое число или дробное

en-us	System time. Returns integer with type as utc; string - with type as local
ru	Системное время. Возвращает целое число с типом как utc; строка - с типом как local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
ru	Системное время в секундах. Возвращает число

en-us	T
ru	Чт

en-us	T
ru	Вт

en-us	Table "%1$s" does not exist.
ru	Таблица "%1$s" не существует.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
ru	У таблицы "%1$s" нет поля с названием "%2$s".

en-us	tag
ru	тег

en-us	Tag
ru	Этикетка

en-us	Tag display priority
ru	Приоритет отображения тегов

en-us	Tag filter
ru	Фильтр тегов

en-us	Tag for matching
ru	Теги для совпадения

en-us	Tag name
ru	Имя тега

en-us	Tags
ru	Теги

en-us	Tag value
ru	Значение тега

en-us	Target
ru	Цель

en-us	Target list
ru	Список целей

en-us	Target type
ru	Тип цели

en-us	TCP
ru	TCP

en-us	Telnet
ru	Telnet

en-us	TELNET agent
ru	TELNET агент

en-us	Template
ru	Шаблон

en-us	Template "%1$s" already exists.
ru	Шаблон "%1$s" уже существует.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
ru	Шаблон "%1$s" не может быть без группы узлов сети.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ru	Шаблон "%1$s" для узла сети "%2$s" не существует.

en-us	Template added
ru	Шаблон добавлен

en-us	Template and host properties that are inherited through template linkage will be unlinked and cleared.
ru	Свойства шаблона и узла сети, которые наследуются через присоединенный шаблон будут отсоединены и очищены.

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
ru	Шаблон не может быть соединен с другим шаблоном несколько раз, даже через другие шаблоны.

en-us	Template deleted
ru	Шаблон удален

en-us	Template group
ru	Группа шаблона

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
ru	шаблон с ID "%1$s" был встречен %2$s раз

en-us	Template linkage
ru	Соединения с шаблонами

en-us	Template macros
ru	Шаблонные макросы

en-us	Template name
ru	Имя шаблона

en-us	Templates
ru	Шаблоны

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
ru	Шаблоны "%1$s" отсоединены от узлов сети "%2$s".

en-us	Template screen "%1$s" already exists.
ru	Шаблонный комплексный экран "%1$s" уже существует.

en-us	Template screens
ru	Шаблоны комплексных экранов

en-us	Templates updated
ru	Шаблоны обновлены

en-us	Template trigger
ru	Шаблонный триггер

en-us	Template updated
ru	Шаблон обновлен

en-us	Template value
ru	Значение шаблона

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
ru	Шаблон с таким же именем "%1$s" уже существует.

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
ru	Шаблон с таким же видимым именем "%1$s" уже существует.

en-us	Test
ru	Тест

en-us	Test all steps
ru	Тест всех шагов

en-us	Test authentication
ru	Тест аутентификации

en-us	Test confirmation
ru	Тест подтверждения

en-us	Test data
ru	Тестовые данные

en-us	Test expressions
ru	Тест выражений

en-us	Test item
ru	Тест элемента данных

en-us	Test media type "%1$s"
ru	Тест способа оповещения "%1$s"

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
ru	Тестирование "%1$s" элементов данных не поддерживается.

en-us	Test string
ru	Тестовая строка

en-us	Test subject
ru	Тестовая тема

en-us	Text
ru	Текст

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
ru	Метод "%1$s.%2$s" должен вызываться без "auth" параметра.

en-us	The application is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	Группа элементов данных более не обнаруживается и будет удалена через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The application is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	Группа элементов данных более не обнаруживается и будет удалена при следующем выполнении правила обнаружения.

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
ru	Склонированный узел сети содержит пользовательские макросы с типом "Скрытый текст". Значения и тип этих макросов сброшены.

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
ru	Склонированный прототип узлов сети содержит пользовательские макросы с типом "Скрытый текст". Значения и тип этих макросов сброшены.

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
ru	Склонированный шаблон содержит пользовательские макросы с типом "Скрытый текст". Значения и тип этих макросов сброшены.

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	График более не обнаруживается и будет удален через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	График более не обнаруживается и будет удален при следующей обработке правила обнаружения.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	Группа узлов сети более не обнаруживается и будет удалена через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	Группа узлов сети более не обнаруживается и будет удалена в процессе следующей обработки правила обнаружения.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	Узел сети более не обнаруживается и будет удален через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	Узел сети более не обнаруживается и будет удален при следующем выполнении правила обнаружения.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
ru	Изображение используется в соответствиях иконок %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
ru	Изображение используется в соответствиях иконок %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
ru	Изображение используется в соответствии иконок %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
ru	Изображение используется на картах сети %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
ru	Изображение используется на карте сети %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
ru	Изображение используется на картах сети %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	Элемент данных более не обнаруживается и будет удален через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	Элемент данных более не обнаруживается и будет удален при следующем выполнении правила обнаружения.

en-us	Theme
ru	Тема

en-us	The number of processes. Returns integer
ru	Количество процессов. Возвращает число

en-us	the parameter "%1$s" is missing
ru	параметр "%1$s" отсутствует

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
ru	Параметр "%1$s" отсутствует в атрибутах пользователя.

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC Request.
ru	Полученный JSON не является правильным запросом JSON-RPC.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
ru	Запрашиваемая удаленная процедура не существует / недоступна

en-us	the table "%1$s" was not found
ru	таблица "%1$s" не найдена

en-us	the tag "%1$s" is missing
ru	тег "%1$s" пропущен

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	Триггер более не обнаруживается и будет удален через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	Триггер более не обнаруживается и будет удален при следующей обработке правила обнаружения.

en-us	The web scenario application belongs to a different host than the web scenario host.
ru	Группа элементов данных веб-сценария принадлежит отличному узлу сети от узла сети веб-сценария.

en-us	The X coordinate of screen element located at X - %1$s and Y - %2$s of screen "%3$s" is too big.
ru	X координата элемента комплексного экрана размещенного в X - %1$s и Y - %2$s на комплексном экране "%3$s" слишком большая.

en-us	The Y coordinate of screen element located at X - %1$s and Y - %2$s of screen "%3$s" is too big.
ru	Y координата элемента комплексного экрана размещенного в X - %1$s и Y - %2$s на комплексном экране "%3$s" слишком большая.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
ru	Версия базы данных Zabbix не соответствует текущим требованиям. Ваша версия базы данных: %1$s. Требуемая версия: %2$s. Пожалуйста, обратитесь к своему системному администратору.

en-us	third
ru	третий

en-us	third parameter is expected
ru	ожидается третий параметр

en-us	This day last week
ru	Этот день прошлой недели

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
ru	Это поле автоматически заполняется "%1$s" элементом данных.

en-us	This is the test message from Zabbix
ru	Это тестовое сообщение от Zabbix

en-us	This month
ru	Этот месяц

en-us	This month so far
ru	В этом месяце

en-us	This screen column is not empty. Delete it?
ru	Колонка комплексного экрана не пустая. Удалить её?

en-us	This screen row is not empty. Delete it?
ru	Строка комплексного экрана не пустая. Удалить её?

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
ru	Эта настройка должна быть активирована, поскольку таблицы истории содержат сжатые порции.

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
ru	Эта настройка должна быть активирована, поскольку таблицы динамики изменений содержат сжатые порции.

en-us	This week
ru	Эта неделя

en-us	This week so far
ru	На этой неделе

en-us	This year
ru	Этот год

en-us	This year so far
ru	В этом году

en-us	Threshold
ru	Порог

en-us	Throttling
ru	Троттлинг

en-us	Thu
ru	Чт

en-us	Thursday
ru	Четверг

en-us	Till
ru	До

en-us	Time
ru	Время

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
ru	Время конкретного процесса Zabbix или группы процессов (задаётся <типом> и <режимом>) проведённое в <состоянии> в процентах.

en-us	Time (ascending)
ru	Время (в порядке возрастания)

en-us	time() - Current time
ru	time() - Текущее время

en-us	Time (descending)
ru	Время (в порядке убывания)

en-us	Time elapsed:
ru	Затрачено времени:

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
ru	timeleft() - Время достижения порога вычисленное на основе периода Т

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
ru	Время последнего обращения прокси. Имя - имя прокси. Допустимые параметры: lastaccess - штамп времени в Unix формате, задержка - секунды.

en-us	Timeout
ru	Время ожидания

en-us	Time period
ru	Период времени

en-us	time shift
ru	сдвиг времени

en-us	Time shift
ru	Сдвиг по времени

en-us	Timestamp
ru	Отметка времени

en-us	Time type
ru	Тип времени

en-us	Time zone for PHP is not set (configuration parameter "date.timezone").
ru	Часовой пояс для PHP не задан (параметр конфигурации "date.timezone").

en-us	To
ru	К

en-us	Today
ru	Сегодня

en-us	Today so far
ru	Сегодня до сих пор

en-us	Top
ru	По верхнему краю

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
ru	Чтобы задать интерфейс узла сети выберите один тип элемента данных из всех элементов данных

en-us	Total
ru	Всего

en-us	TOTAL
ru	ВСЕГО

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
ru	Всего затрачено времени на Elasticsearch: %1$s

en-us	Totals
ru	Общее количество

en-us	Total SQL time: %1$s
ru	Всего затрачено времени на SQL: %1$s

en-us	Total time: %1$s
ru	Всего затрачено времени: %1$s

en-us	Trace
ru	Трассировка

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
ru	Транзакция не была закрыта. Откат...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
ru	Преобразование результата SQL запроса в JSON массив.

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
ru	Преобразование результата SQL запроса в JSON массив для низкоуровневого обнаружения.

en-us	Transparency
ru	Прозрачность

en-us	Transport error.
ru	Транспортная ошибка.

en-us	Treat as 0
ru	В виде 0

en-us	Trend data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных динамики изменений "%1$s".

en-us	Trends
ru	Динамика изменений

en-us	Trend storage period
ru	Период хранения динамики изменений

en-us	trigger
ru	триггер

en-us	Trigger
ru	Триггер

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Триггер "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
ru	Триггер "%1$s" принадлежит шаблонам с разными связями.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
ru	Триггер "%1$s" зависит от триггера "%2$s", который не существует.

en-us	Trigger actions
ru	Действия триггеров

en-us	Trigger added
ru	Триггер добавлен

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
ru	Триггер не может зависеть от триггера, который наследуется от него.

en-us	Trigger copied
ru	Триггера скопированы

en-us	Trigger copied
ru	Триггер скопирован

en-us	Trigger copied
ru	Триггера скопированы

en-us	Trigger data storage period
ru	Период хранения данных триггеров

en-us	Trigger deleted
ru	Триггер удален

en-us	Trigger details
ru	Детали триггера

en-us	Trigger disabled
ru	Триггер деактивирован

en-us	Trigger disabled
ru	Триггеры деактивированы

en-us	Trigger disabled
ru	Триггеры деактивированы

en-us	Trigger displaying options
ru	Опции отображения триггеров

en-us	trigger does not allow manual closing
ru	триггер не позволяет ручное закрытие

en-us	Trigger enabled
ru	Триггер активирован

en-us	Trigger enabled
ru	Триггеры активированы

en-us	Trigger enabled
ru	Триггеры активированы

en-us	Trigger event and alert data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных событий о триггерах и оповещениях "%1$s".

en-us	trigger expression must contain at least one host:key reference
ru	выражение триггера должно содержать по крайней мере одну ссылку на узел сети:ключ

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
ru	У триггера есть элементы данных из шаблона "%1$s", которые не соединены с узлом сети.

en-us	Trigger info
ru	Информация о триггерах

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
ru	У триггера из шаблона "%1$s" есть зависимость от триггера из шаблона "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
ru	Триггер в "неизвестном" состоянии

en-us	Trigger label type
ru	Тип подписи к триггеру

en-us	Trigger name
ru	Имя триггера

en-us	Trigger overview
ru	Обзор триггеров

en-us	Trigger prototype
ru	Прототип триггеров

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Прототип триггера "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
ru	Прототип триггера "%1$s" принадлежит шаблонам с разными связями.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
ru	Прототип триггеров "%1$s" содержит прототипы элементов данных из нескольких правил обнаружения.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
ru	Прототип триггеров "%1$s" зависит от триггера "%2$s", который не существует.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
ru	Прототип триггеров "%1$s" должен содержать по крайней мере один прототип элементов данных.

en-us	Trigger prototype added
ru	Прототип триггеров добавлен

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
ru	Прототипа триггеров не может зависеть от триггера который унаследован от него.

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
ru	прототип триггера нельзя переместить в другой шаблон или узел сети

en-us	Trigger prototype deleted
ru	Прототип триггеров удален

en-us	Trigger prototypes
ru	Прототипы триггеров

en-us	Trigger prototypes deleted
ru	Прототипы триггеров удалены

en-us	Trigger prototypes updated
ru	Прототипы триггеров обновлены

en-us	Trigger prototype updated
ru	Прототипы триггеров обновлены

en-us	Trigger prototype updated
ru	Прототипы триггеров обновлены

en-us	Trigger prototype updated
ru	Прототип триггеров обновлен

en-us	Triggers
ru	Триггеры

en-us	Triggers deleted
ru	Триггеры удалены

en-us	Trigger severities
ru	Важности триггеров

en-us	Trigger severity
ru	Важность триггеров

en-us	Trigger status "OK"
ru	Состояние триггера "ОК"

en-us	Trigger status "Problem"
ru	Состояние триггера "Проблема"

en-us	Triggers top 100
ru	100 наиболее активных триггеров

en-us	Trigger tags
ru	Теги триггера

en-us	Trigger updated
ru	Триггер обновлен

en-us	Trigger URL
ru	URL триггера

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
ru	триггер со связями нельзя переместить в другой шаблон или узел сети

en-us	Trim
ru	Обрезать

en-us	TRUE
ru	ИСТИНА

en-us	Tue
ru	Вт

en-us	Tuesday
ru	Вторник

en-us	Turkish (tr_TR)
ru	Турецкий (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
ru	Два элемента данных ("%1$s" и "%2$s") не могут заполнять одно поле "%3$s" инвентарных данных узла сети, это может привести к конфликту.

en-us	Two map elements should be selected
ru	Необходимо выбрать два элемента карты

en-us	Type
ru	Тип

en-us	Type (ascending)
ru	Тип (в порядке возрастания)

en-us	Type (descending)
ru	Тип (в порядке убывания)

en-us	Type (Full details)
ru	Тип (полная детализация)

en-us	type here to search
ru	начните печатать для поиска

en-us	Type of calculation
ru	Тип вычисления

en-us	Type of information
ru	Тип информации

en-us	Type of information must be "Numeric (unsigned)" or "Numeric (float)" for aggregate items.
ru	Тип информации должен быть "Числовой (целочисленный)" или "Числовой (дробный)" для агрегативных элементов данных.

en-us	Type (OK)
ru	Тип (ОК)

en-us	Types
ru	Типы

en-us	Ukrainian (uk_UA)
ru	Украинский (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
ru	Не удалось изменить права файла конфигурации на 0600.

en-us	Unable to create the configuration file.
ru	Не удалось создать файл конфигурации.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
ru	Не удалось определить текущую версию базы данных: %1$s.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
ru	Не удалось перезаписать существующий файл конфигурации.

en-us	Unable to select configuration.
ru	Не удалось выбрать конфигурацию.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
ru	Не удалось загрузить файл, так как "file_uploads" отключено.

en-us	unacceptable URL
ru	неприемлемый URL

en-us	Unacknowledge
ru	Отменить подтверждение

en-us	Unacknowledged
ru	Подтверждение отменено

en-us	Unacknowledged only
ru	Только неподтвержденные

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
ru	Неподтвержденные события в состоянии ПРОБЛЕМА

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
ru	Неподтвержденные РЕШЕННЫЕ события

en-us	Unblock
ru	Разблокировать

en-us	Unblock selected users?
ru	Разблокировать выбранных пользователей?

en-us	unexpected constant "%1$s"
ru	неожиданная константа "%1$s"

en-us	unexpected constant value "%1$s"
ru	неожиданное значение константы "%1$s"

en-us	unexpected end of key
ru	неожиданный конец ключа

en-us	unexpected end of macro
ru	неожиданное завершение макроса

en-us	unexpected parameter "%1$s"
ru	неожиданный параметр "%1$s"

en-us	Unexpected response for action %1$s.
ru	Неожиданный ответ для действия %1$s.

en-us	unexpected tag "%1$s"
ru	неожиданный тег "%1$s"

en-us	unexpected text "%1$s"
ru	неожиданный текст "%1$s"

en-us	unexpected value "%1$s"
ru	неожиданное значение "%1$s"

en-us	Units
ru	Ед. измерения

en-us	unknown
ru	неизвестно

en-us	Unknown
ru	Неизвестно

en-us	UNKNOWN
ru	НЕИЗВЕСТНО

en-us	Unknown action
ru	Неизвестное действие

en-us	Unknown error
ru	Неизвестная ошибка

en-us	Unknown function.
ru	Неизвестная функция.

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
ru	Неизвестный элемент данных узла сети, такого элемента данных нет у выбранного узла сети

en-us	Unknown host, no such host present in system
ru	Неизвестный узел сети, такого узла сети нет в системе

en-us	Unknown interface type.
ru	Неизвестный тип интерфейса.

en-us	Unknown resource
ru	Неизвестный ресурс

en-us	Unknown step failed: %1$s
ru	Ошибка в неизвестном шаге: %1$s

en-us	Unknown value type
ru	Неизвестный тип значения

en-us	Unlimited
ru	Неограничено

en-us	Unlink
ru	Отсоединить

en-us	Unlink and clear
ru	Отсоединить и очистить

en-us	Unlinked: Application "%1$s" on "%2$s".
ru	Отсоединено: Группа элементов данных "%1$s" от "%2$s".

en-us	Unlinked: Discovery rule "%1$s" on "%2$s".
ru	Отсоединено: Правило обнаружения "%1$s" от "%2$s".

en-us	Unlinked: Host prototype "%1$s" on "%2$s".
ru	Отсоединено: Прототип узлов сети "%1$s" от "%2$s".

en-us	Unlinked: Item "%1$s" on "%2$s".
ru	Отсоединено: Элемент данных "%1$s" от "%2$s".

en-us	Unlinked: Item prototype "%1$s" on "%2$s".
ru	Отсоединено: Прототип элементов данных "%1$s" от "%2$s".

en-us	Unlinked: Web scenario "%1$s" on "%2$s".
ru	Отсоединено: Веб-сценарий "%1$s" от "%2$s".

en-us	Unlink from template
ru	Отсоединить от шаблона

en-us	Unlink from templates
ru	Отсоединить от шаблонов

en-us	Unmute
ru	Включить звук

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
ru	Неподдерживаемая кодовая страница или тип сравнения для таблиц: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
ru	Неподдерживаемая кодовая страница или тип сравнения для таблиц: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
ru	Неподдерживаемая кодовая страница или тип сравнения для таблицы: %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
ru	Неподдерживаемое расширение файла импорта "%1$s".

en-us	Unsupported import format "%1$s".
ru	Неподдерживаемый формат импорта "%1$s".

en-us	Unsupported operation.
ru	Неподдерживаемая операция.

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of action "%1$s".
ru	Неподдерживаемый параметр "%2$s" для действия условия фильтра "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
ru	Неподдерживаемый параметр "%2$s" для правила обнаружения условия фильтра "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of action "%1$s".
ru	Неподдерживаемый параметр "%2$s" для фильтра в действии "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
ru	Неподдерживаемый параметр "%2$s" для фильтра в правиле обнаружения "%1$s".

en-us	unsupported time suffix
ru	неподдерживаемый суффикс времени

en-us	unsupported version number
ru	неподдерживаемый номер версии

en-us	Up
ru	Доступно

en-us	Up
ru	Доступен

en-us	Update
ru	Обновить

en-us	Updated: %1$s
ru	Обновлено: %1$s

en-us	Updated status of host "%1$s".
ru	Состояние узла сети "%1$s" обновлено.

en-us	Update existing
ru	Обновить существующее

en-us	Update interval
ru	Интервал обновления

en-us	Update operations
ru	Операции обновления

en-us	Update problem
ru	Обновление проблемы

en-us	Upload
ru	Загрузить

en-us	Upper level maps
ru	Карты верхнего уровня

en-us	Uptime
ru	Доступен

en-us	Uptime/Downtime
ru	Доступен/Недоступен

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
ru	Время работы процесса Zabbix сервера в секундах.

en-us	URL
ru	URL

en-us	URL A
ru	URL A

en-us	URL (after login)
ru	URL (после входа в систему)

en-us	URL B
ru	URL B

en-us	URL C
ru	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
ru	URL закодирован некорректно.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
ru	Имя URL должно быть уникальным у карты сети "%1$s".

en-us	URL parameter cannot be array.
ru	Параметр URL не может быть массивом.

en-us	URL parameter name is empty.
ru	Параметр URL не может быть пустым.

en-us	URLs
ru	URLы

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
ru	URL должно быть с обоими полями "name" и "url" у карты сети "%1$s".

en-us	Use bulk requests
ru	Использовать массовые запросы

en-us	Use custom event status colours
ru	Использование пользовательских цветов событий

en-us	Used in actions
ru	Используется в действиях

en-us	Used in items
ru	Используется в элементах данных

en-us	Use if severity
ru	Использовать, если важность

en-us	User
ru	Пользователь

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
ru	Пользователь "%1$s" не может быть без группы пользователей.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
ru	Пользователь "%1$s" владелец панели "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
ru	Пользователь "%1$s" является владельцем "%2$s" карты сети.

en-us	User "%1$s" is screen "%2$s" owner.
ru	Пользователь "%1$s" является владельцем "%2$s" комплексного экрана.

en-us	User "%1$s" is slide show "%2$s" owner.
ru	Пользователь "%1$s" является владельцем "%2$s" слайд-шоу.

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
ru	Пользователь "%1$s" используется в "%2$s" действии.

en-us	User action
ru	Действие пользователя

en-us	User added
ru	Пользователь добавлен

en-us	User agent string
ru	Строка user agent

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
ru	Пользователь не может добавить себя в отключенную группу или в группу с отключенным доступом к Веб-интерфейсу.

en-us	User cannot change their user type.
ru	Пользователь не может изменить себе тип пользователя.

en-us	User can't change type for himself
ru	Пользователь не может изменить тип самому себе

en-us	User deleted
ru	Пользователь удален

en-us	User deleted
ru	Пользователи удалены

en-us	User deleted
ru	Пользователи удалены

en-us	User group
ru	Группа пользователей

en-us	User group "%1$s" already exists.
ru	Группа пользователей "%1$s" уже существует.

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
ru	Группа пользователей "%1$s" используется в "%2$s" действии.

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
ru	Группа пользователей "%1$s" используется в настройках отправки сообщений о недоступности базы данных.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
ru	Группа пользователей "%1$s" используется в скрипте "%2$s".

en-us	User group added
ru	Группа пользователей добавлена

en-us	User group deleted
ru	Группа пользователей удалена

en-us	User group deleted
ru	Группы пользователей удалены

en-us	User group deleted
ru	Группы пользователей удалены

en-us	User group for database down message
ru	Группа пользователей для сообщения при недоступности базы данных

en-us	User group for database down message "%1$s".
ru	Группы пользователей для сообщения при недоступности базы данных "%1$s".

en-us	User groups
ru	Группы пользователей

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
ru	Общий доступ группе пользователей имеет отсутствующие параметры: %1$s у карты сети "%2$s".

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for screen "%2$s".
ru	Общий доступ группе пользователей имеет отсутствующие параметры: %1$s у комплексного экрана "%2$s".

en-us	User group updated
ru	Группа пользователей обновлена

en-us	User group updated
ru	Группы пользователей обновлены

en-us	User group updated
ru	Группы пользователей обновлены

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
ru	Группа пользователей с ID "%1$s" недоступна.

en-us	User is not allowed to delete himself.
ru	Пользователю не разрешается удалять самого себя.

en-us	User macro missing parameters: %1$s
ru	У пользовательского макроса пропущены параметры: %1$s

en-us	User menu
ru	Меню пользователя

en-us	Username
ru	Имя пользователя

en-us	User name
ru	Имя пользователя

en-us	Username and password
ru	Имя пользователя и пароль

en-us	Username attribute
ru	Атрибут имени

en-us	User password
ru	Пароль пользователя

en-us	User profile
ru	Профиль пользователя

en-us	User/Recipient
ru	Пользователь/Получатель

en-us	Users
ru	Пользователи

en-us	User session data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных сессий пользователей "%1$s".

en-us	User sessions
ru	Сессии пользователей

en-us	User settings
ru	Настройки пользователя

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
ru	Общий доступ пользователям имеет отсутствующие параметры: %1$s у карты сети "%2$s".

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for screen "%2$s".
ru	Общий доступ пользователям имеет отсутствующие параметры: %1$s у комплексного экрана "%2$s".

en-us	User type
ru	Тип пользователя

en-us	User unblocked
ru	Пользователь разблокирован

en-us	User unblocked
ru	Пользователи разблокированы

en-us	User unblocked
ru	Пользователи разблокированы

en-us	User updated
ru	Пользователь обновлен

en-us	User with alias "%1$s" already exists.
ru	Пользователь с "%1$s" псевдонимом уже существует.

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
ru	Пользователь с ID "%1$s" недоступен.

en-us	Validation
ru	Валидация

en-us	value
ru	значение

en-us	Value
ru	Значение

en-us	value "%1$s" already exists
ru	значение "%1$s" уже существует

en-us	value %1$s already exists
ru	значение %1$s уже существует

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
ru	Значение "%1$s" является недопустимым для параметра "grid_align". Варианты: "%2$s" и "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
ru	Значение "%1$s" является недопустимым для параметра "grid_show". Варианты: "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
ru	Значение "%1$s" является недопустимым для параметра "grid_show". Варианты: "%2$s" и "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
ru	Значение "%1$s" является слишком длинным для поля "%2$s" - %3$d символов. Допустимая длина %4$d символов.

en-us	value "%1$s" not found
ru	значение "%1$s" не найдено

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
ru	Эффективность кэша значений. Допустимые параметры: requests, hits и misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
ru	Статистика кэша значений. Допустимые значения: total, free, pfree, used и pused.

en-us	value is too long
ru	значение слишком длинное

en-us	Value map
ru	Преобразование значений

en-us	Value map "%1$s" already exists.
ru	Преобразование значений "%1$s" уже существует.

en-us	Value map added
ru	Преобразование значений добавлено

en-us	Value map deleted
ru	Преобразование значение удалено

en-us	Value map deleted
ru	Преобразование значение удалено

en-us	Value map deleted
ru	Преобразование значение удалено

en-us	Value mapping
ru	Преобразование значений

en-us	Value mappings
ru	Преобразования значений

en-us	Value mappings for value maps will be updated!
ru	Соответствия значений у преобразований значений будут обновлены!

en-us	Value map updated
ru	Преобразование значений обновлено

en-us	value must be one of %1$s
ru	значение должно быть одно из %1$s

en-us	Value: no data
ru	Значение: нет данных

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ru	Значение любого счетчика производительности Windows на Английском языке. Возвращает целое число, дробное число, строку или текст (в зависимости от запроса)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ru	Значение любого счетчика производительности Windows. Возвращает целое число, дробное число, строку или текст (в зависимости от запроса)

en-us	value of first parameter is too long
ru	значение первого параметра слишком длинное

en-us	value of new event tag
ru	значение тега нового события

en-us	Value of new event tag
ru	Значение тега нового события

en-us	Value of old event tag
ru	Значение тега старого события

en-us	value of second parameter is too long
ru	значение второго параметра слишком длинное

en-us	Value of tag
ru	Значение тега

en-us	value of third parameter must be one of %1$s
ru	значением третьего параметра должно быть %1$s

en-us	Values
ru	Значения

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
ru	Значения без имен не разрешены в полях форм.

en-us	Variables
ru	Переменные

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
ru	Различная информация о указанном процессе(ах). Возвращает число с плавающей точкой

en-us	Vendor
ru	Поставщик

en-us	Verbose
ru	Подробно

en-us	Verify database certificate
ru	Удостоверять сертификат базы данных

en-us	Version
ru	Версия

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
ru	Версия Zabbix агента. Возвращает строку

en-us	Version of Zabbix server or proxy
ru	Версия Zabbix сервера или прокси

en-us	Vertical
ru	Вертикальный

en-us	Vertical align
ru	Выравнивание по вертикали

en-us	via
ru	через

en-us	Vietnamese (vi_VN)
ru	Вьетнамский (vi_VN)

en-us	View
ru	Просмотр

en-us	View as
ru	Просмотр как

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ru	Размер виртуального пространства в байтах или в процентах от общего размера. Возвращает целое число для байт; число с плавающей точкой для процентов

en-us	Visible name
ru	Видимое имя

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
ru	Видимое имя не может быть пустым, если имя узла сети не заполнено.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
ru	Статистика VMware кэша. Возможные режимы: total, free, pfree, used и pused.

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
ru	Состояние кластера VMware, <url> - URL службы VMware, <name> - имя кластера VMware

en-us	VMware cluster status, "url" - VMware service URL, "name" - VMware cluster name
ru	Состояние кластера VMware, "url" - URL службы VMware, "имя" - имя кластера VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs. Returns JSON
ru	Центры обработки данных VMware и их ID. Возвращает JSON

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ru	Статистика использования места в хранилище данных VMware в байтах или в процентах от общего размера. Возвращает целое число для байт; число с плавающей точкой для процентов

en-us	VMware datastore hypervisors list, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name
ru	Список гипервизоров хранилища VMware, <url> - URL службы VMware, <datastore> - имя хранилища

en-us	VMware datastore hypervisors list, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name
ru	Список гипервизоров хранилища данных VMware, "url" - URL службы VMware, "datastore" - имя хранилища данных

en-us	VMware datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
ru	Статистика чтения хранилища VMware, <url> - URL службы VMware, <datastore> - имя хранилища, <mode> - latency/maxlatency - среднее или максимальное

en-us	VMware datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode" - latency/maxlatency - average or maximum
ru	Статистика чтения хранилища данных VMware, "url" - URL службы VMware, "datastore" - имя хранилища данных, "режим" - latency/maxlatency - среднее или максимальное

en-us	VMware datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
ru	Статистика записи на хранилище VMware, <url> - URL службы VMware, <datastore> - имя хранилища, <mode> - latency/maxlatency - среднее или максимальное

en-us	VMware datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode" - latency/maxlatency - average or maximum
ru	Статистика записи на хранилище данных VMware, "url" - URL службы VMware, "datastore" - имя хранилища данных, "режим" - latency/maxlatency - среднее или максимальное

en-us	VMware event log, <url> - VMware service URL, <mode> - all (default), skip - skip processing of older data
ru	Журнал событий VMware, <url> - URL службы VMware, <mode> - all (по умолчанию), skip - пропуск обработки устаревших данных

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode" - all (default), skip - skip processing of older data
ru	Журнал событий VMware, "url" - URL службы VMware, "режим" - all (по умолчанию), skip - пропуск обработки устаревших данных

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Размер ballooned памяти гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Размер ballooned памяти гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS uuid, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Uuid BIOS гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS uuid, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Uuid BIOS гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Имя кластера VMware гипервизора, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Имя кластера VMware гипервизора, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста VMware гипервизора

en-us	VMware hypervisor datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns string
ru	Имя центра обработки данных гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware. Возвращает строку

en-us	VMware hypervisor datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns string
ru	Имя датацентра гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста VMware гипервизора. Возвращает строку

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - latency
ru	Статистика чтения из хранилища данных гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, "datastore" - имя хранилища данных, "режим" - задержка

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
ru	Статистика чтения из хранилища данных гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware, <datastore> - имя хранилища данных, <mode> - задержка

en-us	VMware hypervisor datastores list, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Список хранилищ гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor datastores list, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Список хранилищ гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <datastore> - имя хранилища

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - latency
ru	Статистика записи в хранилище данных гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, "datastore" - имя хранилища данных, "режим" - задержка

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
ru	Статистика записи в хранилище данных гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware, <datastore> - имя хранилища данных, <mode> - задержка

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
ru	Состояние обобщенного датчика работоспособности гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware. Возвращает 0 - серый; 1 - зелёный; 2 - жёлтый; 3 - красный

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
ru	Состояние агрегированного датчика работоспособности VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста VMware гипервизора. Возвращает 0 - серый; 1 - зелёный; 2 - жёлтый; 3 - красный

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
ru	Датчики состояния производителя HW гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware. Возвращается JSON

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
ru	Датчики состояния производителя HW гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware. Возвращается JSON

en-us	VMware hypervisor maintenance status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Состояние обслуживания гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor maintenance status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Состояние обслуживания гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Модель VMware гипервизора, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Модель гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Имя VMware гипервизора, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Имя гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode" - bps
ru	Статистика входящего трафика на сетевом интерфейсе гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, "режим" - bps

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
ru	Статистика входящего трафика сетевого интервейса гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode" - bps
ru	Статистика исходящего трафика на сетевом интерфейсе гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, "режим" - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
ru	Статистика исходящего трафика сетевого интерфейса гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
ru	Счетчик производительности гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware, "путь" - путь к счетчику производительности, "instance" - экземпляр счетчика производительности

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
ru	Счетчик производительности гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware, <path> - путь к счетчику производительности, <instance> - экземпляр счетчика производительности

en-us	VMware hypervisor processor frequency, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Частота процессора VMware гипервизора, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Частота процессора гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Модель процессора VMware гипервизора, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Модель процессора гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Использование процессора гипервизором VMware в Гц, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Использование процессора гипервизора VMware в Гц, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Состояние VMware гипервизора, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Состояние гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Общий размер памяти гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Общий размер памяти гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Время работы гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Время работы гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Размер используемой памяти гипервизором VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Размер памяти используемой гипервизором VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Имя производителя гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Имя поставщика гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor version, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Версия гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Версия гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
ru	Полное имя сервиса VMware, <url> - URL службы VMware

en-us	VMware service full name, "url" - VMware service URL
ru	Полное имя сервиса VMware, "url" - URL службы VMware

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
ru	Версия сервиса VMware, <url> - URL службы VMware

en-us	VMware service version, "url" - VMware service URL
ru	Версия сервиса VMware, "url" - URL службы VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер ballooned памяти виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Размер ballooned памяти виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Объем записанных данных виртуальной машиной VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Объем записанных данных на хранилище данных виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер сжатой памяти виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Размер сжатой памяти виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Имя центра обработки данных виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns string
ru	Имя датацентра виртуальной машины VMware,  <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware. Возвращает строку

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode" - bps/ops - bytes/operations per second
ru	Статистика чтения дискового устройства виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "instance" - экземпляр дискового устройства, "режим" - bps/ops - байт/операций в секунду

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
ru	Статистика чтения дискового устройства виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware, <instance> - экземпляр дискового устройства, <mode> - bps/ops - байт/операций в секунду

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode" - bps/ops - bytes/operations per second
ru	Статистика записи на дисковое устройство виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "instance" - экземпляр дискового устройства, "режим" - bps/ops - байт/операций в секунду

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
ru	Статистика записи на дисковое устройство виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware, <instance> - экземпляр дискового устройства, <mode> - bps/ops - байт/операций в секунду

en-us	VMware virtual machine file system statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "fsname" - file system name, "mode" - total/free/used/pfree/pused
ru	Статистика файловой системы виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "fsname" - имя файловой системы, "режим" - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
ru	Статистика файловой системы виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware, <fsname> - имя файловой системы, <mode> - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер используемой гостевой памяти виртуальной машиной VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Использование памяти гостевой виртуальной машиной VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер используемой памяти хоста виртуальной машиной VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Использование памяти виртуальной машиной VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Имя гипервизора виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Имя виртуальной машины гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Имя виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Имя виртульной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode" - bps/pps - bytes/packets per second
ru	Статистика входящего трафика на сетевом интерфейсе виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "экземпляр" - экземпляр сетевого интерфейса, "режим" - bps/pps - байт/пакетов в секунду

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
ru	Статистика входящего трафика сетевого интерфейса витруальной машниы VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware, <instance> - экземпляр сетевого интерфейса, <mode> - bps/pps - байт/пакетов в секунду

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode" - bps/pps - bytes/packets per second
ru	Статистика исходящего трафика на сетевом интерфейсе виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "экземпляр" - экземпляр сетевого интерфейса, "режим" - bps/pps - байт/пакетов в секунду

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
ru	Статистика исходящего трафика сетевого интерфейса виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware, <instance> - экземпляр сетевого интерфейса, <mode> - bps/pps - байт/пакетов в секунду

en-us	VMware virtual machine performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
ru	Счетчик производительности виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "путь" - путь к счетчику производительности, "экземпляр" - экземпляр счетчика производительности

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
ru	Счетчик производительности виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware, <path> - путь к счетчику производительности, <instance> - экземпляр счетчика производительности

en-us	VMware virtual machine power state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Состояние питания виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Состояние питания витруальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер собственной памяти виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Размер частной памяти витруальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Время готовности процессора виртуальной машиной VMware в мс, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Время готовности процессора виртуальной машины VMware в мс, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Использование процессора виртуальной машиной VMware в Гц, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Использование процессора виртуальной машины VMware в Гц , <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine shared memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер разделяемой памяти виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Размер разделяемой памяти виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер памяти выгруженной в файл подкачки виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Размер памяти выгруженной в файл подкачки витруальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Общий размер памяти виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Общий размер памяти виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Объем не записанных данных на хранилище данных виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Объем не записанных данных на хранилище данных виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Размер неразделяемого пространства хранилища виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Размер неразделяемого пространства хранилища виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Время работы виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Время работы виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	W
ru	Ср

en-us	Warning
ru	Предупреждение

en-us	Warning
ru	Предупреждение

en-us	Warning message
ru	Предупреждающее сообщение

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
ru	Приносим свои извинения, достигнуто максимально возможное количество элементов.

en-us	Web
ru	Веб

en-us	Webhook
ru	Webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
ru	Webhook не содержит параметров.

en-us	Web monitoring
ru	Веб-мониторинг

en-us	Web scenario
ru	Веб-сценарий

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
ru	Веб-сценарий "%1$s" уже существует.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
ru	Веб-сценарий "%1$s" уже существует у узла сети "%2$s".

en-us	Web scenario "%1$s" on "%2$s": application "%3$s" does not exist.
ru	Веб-сценарий "%1$s" на "%2$s": группа элементов данных "%3$s" не существует.

en-us	Web scenario added
ru	Веб-сценарий добавлен

en-us	Web scenario deleted
ru	Веб-сценарий удален

en-us	Web scenario disabled
ru	Веб-сценарий деактивирован

en-us	Web scenario disabled
ru	Веб-сценарии деактивированы

en-us	Web scenario disabled
ru	Веб-сценарии деактивированы

en-us	Web scenario enabled
ru	Веб-сценарии активированы

en-us	Web scenario enabled
ru	Веб-сценарий активирован

en-us	Web scenario enabled
ru	Веб-сценарии активированы

en-us	Web scenarios
ru	Веб-сценарии

en-us	Web scenario updated
ru	Веб-сценарий обновлен

en-us	Wed
ru	Ср

en-us	Wednesday
ru	Среда

en-us	Weekly
ru	Еженедельно

en-us	Welcome
ru	Добро пожаловать

en-us	Welcome to
ru	Добро пожаловать в

en-us	When active
ru	Когда активен

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
ru	Виджет слишком маленький для указанного количества колонок и строк.

en-us	Width
ru	Ширина

en-us	With data collection
ru	Со cбором данных

en-us	With dependencies
ru	С зависимостями

en-us	With header row
ru	Со строкой заголовка

en-us	Without problems
ru	Без проблем

en-us	Without triggers
ru	Без триггеров

en-us	With problem name
ru	С именем проблемы

en-us	With problems
ru	С проблемами

en-us	With triggers
ru	С триггерами

en-us	Wizard
ru	Мастер

en-us	Working time
ru	Рабочее время

en-us	Working time "%1$s".
ru	Рабочее время "%1$s".

en-us	Write
ru	Запись

en-us	wrong discovery rule type
ru	ошибочный тип правила обнаружения

en-us	Wrong fields for dependency for service "%1$s".
ru	Ошибочные поля для зависимости услуги "%1$s".

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
ru	Ошибочные поля для узла сети "%1$s".

en-us	Wrong fields for macro "%1$s".
ru	Ошибочные поля для макроса "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
ru	Ошибочные поля для связи на карте сети.

en-us	Wrong fields for service "%1$s".
ru	Ошибочные поля для услуги "%1$s".

en-us	Wrong fields for time for service "%1$s".
ru	Ошибочные поля для времени услуги "%1$s".

en-us	wrong item type
ru	ошибочный тип элемента данных

en-us	Wrong Module.php class name for module located at %1$s.
ru	Ошибочное имя класса Module.php для модуля расположенного в %1$s.

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
ru	[Ошибочное значение для дня: "%1$s" ]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
ru	[Ошибочное значение для месяца: "%1$s" ]

en-us	Wrong value for url field.
ru	Ошибочное значение для поля url.

en-us	X
ru	X

en-us	X1
ru	X1

en-us	X2
ru	X2

en-us	X-Axis
ru	Ось X

en-us	XML data
ru	XML данные

en-us	XML is empty
ru	XML пустой

en-us	XML is expected
ru	Ожидается XML

en-us	XML XPath
ru	XML XPath

en-us	XPath
ru	XPath

en-us	y
ru	г

en-us	Y
ru	Y

en-us	Y1
ru	Y1

en-us	Y2
ru	Y2

en-us	Y-axis
ru	Ось Y

en-us	Y axis MAX value
ru	МАКС значение оси Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
ru	МАКС значение оси Y должно быть больше чем МИН значение оси Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
ru	МАКС значение оси Y должно быть больше чем МИН значение оси Y.

en-us	Y axis MIN value
ru	МИН значение оси Y

en-us	Y axis side
ru	Расположение оси Y

en-us	Year
ru	Год

en-us	Yearly
ru	Ежегодно

en-us	Yes
ru	Да

en-us	Yesterday
ru	Вчера

en-us	Y-m-d
ru	d.m.Y

en-us	Y-m-d H:i
ru	d.m.Y H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
ru	d.m.Y H:i:s

en-us	Y-n-d
ru	d-n-Y

en-us	You are logged in as "%1$s".
ru	Вы вошли под именем "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
ru	Вы не можете выбрать некоторые языки, т.к. локали для них не установлены на вашем веб-сервере.

en-us	You are not logged in
ru	Вы не выполнили вход

en-us	You can not switch hosts for current selection.
ru	Вы не можете переключить узлы сети для текущего выбора.

en-us	You did not specify targets for action operation command "%1$s".
ru	Вы не указали цели для команды "%1$s" операции действия.

en-us	You did not specify targets for action operation global script "%1$s".
ru	Вы не указали цели для глобального скрипта "%1$s" операции действия.

en-us	You do not have permissions to create users.
ru	У вас нет полномочий для создания пользователей.

en-us	You do not have permissions to edit dashboard
ru	У вас нет полномочий на редактирование ПАНЕЛИ

en-us	You do not have permission to perform this operation.
ru	У вас нет полномочий для выполнения этой операции.

en-us	You have no permissions to access this page.
ru	У вас нет полномочий для доступа к этой странице.

en-us	You have unsaved changes.
ru	У вас имеются несохраненные изменения.

en-us	You must login to view this page.
ru	Для просмотра этой страницы вы должны войти в систему.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
ru	Ваша база данных работает некорректно. Пожалуйста, подождите пару минут и попробуйте повторить это действие. Если проблема сохраняется, пожалуйста, обратитесь к системному администратору. Эта проблема может быть вызвана долго выполняющейся транзакцией или блокировкой ну уровне строк в вашей системе управления базой данных.

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
ru	YYYY-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
ru	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
ru	Zabbix

en-us	ZABBIX
ru	ZABBIX

en-us	Zabbix Admin
ru	Zabbix Администратор

en-us	Zabbix agent
ru	Zabbix агент

en-us	Zabbix agent (active)
ru	Zabbix агент (активный)

en-us	Zabbix aggregate
ru	Zabbix агрегированный

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
ru	Zabbix получил некорректный запрос.

en-us	Zabbix internal
ru	Внутренний Zabbix

en-us	Zabbix internal authentication
ru	Внутренняя аутентификация Zabbix

en-us	Zabbix login form
ru	Диалог входа в систему Zabbix

en-us	Zabbix server
ru	Zabbix сервер

en-us	Zabbix server "%1$s" can not be reached. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
ru	Не удалось подключиться к Zabbix серверу "%1$s". Возможные причины: 1. Некорректные IP/DNS сервера в "zabbix.conf.php"; 2. Некорректная настройка сети. 

en-us	Zabbix server details
ru	Детали Zabbix сервера

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
ru	Zabbix сервер не запущен: отображаемая информация может быть не актуальной.

en-us	Zabbix server is running
ru	Zabbix сервер запущен

en-us	Zabbix server is running check interval "%1$s".
ru	Интервал проверки работы Zabbix сервера составляет "%1$s".

en-us	Zabbix server name
ru	Имя сервера Zabbix

en-us	Zabbix server port
ru	Порт Zabbix сервера

en-us	Zabbix server (proxy)
ru	Zabbix сервер (прокси)

en-us	Zabbix Share
ru	Zabbix Share

en-us	Zabbix Super Admin
ru	Zabbix Супер Администратор

en-us	Zabbix Technical Support
ru	Техническая Поддержка Zabbix

en-us	Zabbix trapper
ru	Zabbix траппер

en-us	Zabbix User
ru	Zabbix Пользователь

en-us	Zoom out
ru	Расширить

en-us	(0 - infinitely)
ru	(0 - бесконечно)

en-us	0 or 1
ru	0 или 1

en-us	(0 - use action default)
ru	(0 - использовать умолчание действия)

en-us	0 - use default port
ru	0 - использовать порт по умолчанию

en-us	100 busiest triggers
ru	100 наиболее загруженных триггеров

en-us	10 seconds
ru	10 секунд

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
ru	%1$d символов превышают максимальную длину в %2$d символов

en-us	%1$d day
ru	%1$d день

en-us	%1$d day
ru	%1$d дней

en-us	%1$d day
ru	%1$d дня

en-us	%1$d matches for %2$s found
ru	%1$d соответсвует для %2$s найденых

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
ru	отображено %1$d из %3$d%2$s проблемы

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
ru	отображено %1$d из %3$d%2$s проблем

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
ru	отображено %1$d из %3$d%2$s проблем

en-us	%1$d problems selected.
ru	%1$d выбрано проблем.

en-us	1 minute
ru	1 минута

en-us	(%1$s %2$s)
ru	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s action
ru	%1$s действия

en-us	%1$s action
ru	%1$s действие

en-us	%1$s action
ru	%1$s действий

en-us	%1$s characters
ru	%1$s символов

en-us	%1$s characters remaining
ru	%1$s символов осталось

en-us	"%1$s" date must be less than "%2$s" date.
ru	Дата "%1$s" должна быть меньше "%2$s" даты.

en-us	%1$s event
ru	%1$s события

en-us	%1$s event
ru	%1$s событие

en-us	%1$s event
ru	%1$s событий

en-us	%1$s host in maintenance
ru	%1$s узел сети в обслуживании

en-us	%1$s host in maintenance
ru	%1$s узлов сети в обслуживании

en-us	%1$s host in maintenance
ru	%1$s узла сети в обслуживании

en-us	%1$s hour
ru	%1$s час

en-us	%1$s hour
ru	%1$s часов

en-us	%1$s hour
ru	%1$s часа

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
ru	"%1$s" вместо "%2$s"

en-us	"%1$s" is expected
ru	"%1$s" ожидается

en-us	%1$s item
ru	%1$s элемент данных

en-us	%1$s item
ru	%1$s элементов данных

en-us	%1$s item
ru	%1$s элемента данных

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
ru	%1$s [Строка: %2$s | Колонка: %3$s]

en-us	%1$s message
ru	%1$s сообщение

en-us	%1$s message
ru	%1$s сообщений

en-us	%1$s message
ru	%1$s сообщения

en-us	%1$s minute
ru	%1$s минута

en-us	%1$s minute
ru	%1$s минут

en-us	%1$s minute
ru	%1$s минуты

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
ru	"%1$s" должно быть пустой строкой или больше чем "%2$s".

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
ru	%1$s из %2$s элементов в состоянии проблемы

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
ru	%1$s из %2$s элементов в состоянии проблемы

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
ru	%1$s из %2$s элемента в состоянии проблемы

en-us	%1$s or %2$s - allows the page to be displayed only in a frame on the same origin as the page itself
ru	%1$s или %2$s - позволяет странице отображаться только во фрейме того же источника, что и сама страница

en-us	%1$s or %2$s - prevents the page from being displayed in a frame, regardless of the site attempting to do so
ru	%1$s или %2$s - запрещает отображение страницы во фрейме, независимо от того какой сайт пытается это сделать

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
ru	%1$s выбран заранее, используйте кнопки стрелок вверх, вниз и подтвердите выбор

en-us	%1$s problem
ru	%1$s проблем

en-us	%1$s problem
ru	%1$s проблема

en-us	%1$s problem
ru	%1$s проблемы

en-us	%1$s problem in total
ru	всего %1$s проблема

en-us	%1$s problem in total
ru	всего %1$s проблемы

en-us	%1$s problem in total
ru	всего %1$s проблем

en-us	%1$s, read only
ru	%1$s, только чтение

en-us	%1$s retry left
ru	%1$s попыток осталось

en-us	%1$s retry left
ru	%1$s попытки осталось

en-us	%1$s retry left
ru	%1$s попытка осталась

en-us	%1$s second
ru	%1$s секунд

en-us	%1$s second
ru	%1$s секунда

en-us	%1$s second
ru	%1$s секунды

en-us	%1$s, selected
ru	%1$s, выбрано

en-us	%1$s, Severity, %2$s
ru	%1$s, Важность, %2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
ru	%1$s - вызвано модулем, который расположен в %2$s.

en-us	%1$s unacknowledged problem
ru	%1$s неподтвержденных проблем

en-us	%1$s unacknowledged problem
ru	%1$s неподтвержденных проблем

en-us	%1$s unacknowledged problem
ru	%1$s неподтвержденная проблема

en-us	"%1$s" value must be less than or equal to "%2$s" value
ru	Значение "%1$s" должно быть меньше или равно "%2$s" значению

en-us	%1$s (year %2$s)
ru	%1$s (год %2$s)

en-us	24x7
ru	24x7

en-us	30 seconds
ru	30 секунд

en-us	3D view
ru	3D вид

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
ru	Зафиксирована %4$s неуспешная попытка входа в систему. Последняя неуспешная попытка с %1$s в %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
ru	Зафиксировано %4$s неуспешных попыток входа в систему. Последняя неуспешная попытка с %1$s в %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
ru	Зафиксировано %4$s неуспешные попытки входа в систему. Последняя неуспешная попытка с %1$s в %2$s %3$s.

en-us	500 latest values
ru	500 последних значений

en-us	5 minutes
ru	5 минут

en-us	5 seconds
ru	5 секунд

en-us	A
ru	Ср

en-us	a boolean is expected
ru	ожидается логическое

en-us	a boolean value is expected
ru	ожидается логическое значение

en-us	Above value
ru	Выше значения

en-us	abs() - Absolute value
ru	abs() - Абсолютное значение

en-us	Abscissa
ru	Ось абсцисс

en-us	Access denied
ru	Доступ запрещен

en-us	Access denied!
ru	Доступ запрещен!

en-us	Access to actions
ru	Доступ к действиям

en-us	Access to API
ru	Доступ к API

en-us	Access to modules
ru	Доступ к модулям

en-us	Access to services
ru	Доступ к услугам

en-us	Access to UI elements
ru	Доступ к элементам веб-интерфейса

en-us	a character string, integer or floating point value is expected
ru	ожидается строка символов, целое число или число с плавающей точкой

en-us	a character string is expected
ru	ожидается строка символов

en-us	Ack
ru	Подтверждено

en-us	Acknowledge
ru	Подтвердить

en-us	Acknowledged
ru	Подтверждено

en-us	Acknowledged PROBLEM events
ru	Подтвержденные события ПРОБЛЕМА

en-us	Acknowledged RESOLVED events
ru	Подтвержденные РЕШЕННЫЕ события

en-us	Acknowledge problems
ru	Подтверждение проблем

en-us	acos() - The arccosine of a value as an angle, expressed in radians
ru	acos() - Арккосинус значения в виде угла, в радианах.

en-us	Action
ru	Действие

en-us	Action "%1$s" already exists.
ru	Действие "%1$s" уже существует.

en-us	Action "%2$s" is not available for user role "%1$s".
ru	Действие "%2$s" недоступно для "%1$s" роли пользователей.

en-us	Action added
ru	Действие добавлено

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
ru	Класс действия %1$s должен расширять %2$s класс.

en-us	Action deleted
ru	Действие удалено

en-us	Action disabled
ru	Действия деактивированы

en-us	Action disabled
ru	Действий деактивировано

en-us	Action disabled
ru	Действие деактивировано

en-us	Action enabled
ru	Действий активировано

en-us	Action enabled
ru	Действия активированы

en-us	Action enabled
ru	Действие активировано

en-us	Action log
ru	Журнал действий

en-us	Action operation
ru	Операция действия

en-us	Actions
ru	Действия

en-us	Action updated
ru	Действие обновлено

en-us	Active
ru	Активно

en-us	Active
ru	Активный

en-us	Active since
ru	Активно с

en-us	Active till
ru	Активно до

en-us	a date in YYYY-MM-DD format is expected
ru	ожидается дата в ГГГГ-ММ-ДД формате

en-us	a date is expected
ru	ожидается дата

en-us	a date not later than %1$s is expected
ru	ожидается дата не позднее %1$s

en-us	Add
ru	Добавить

en-us	Add a new widget
ru	Добавить новый виджет

en-us	Add child element
ru	Добавить элемент потомка

en-us	Add child service
ru	Добавить дочернюю услугу

en-us	Add child services
ru	Добавление дочерних услуг

en-us	Added
ru	Добавлено

en-us	Added, %1$s
ru	Добавлено, %1$s

en-us	Add from
ru	Добавить с

en-us	Add host
ru	Добавить узел сети

en-us	Add item column
ru	Добавьте колонку элементов данных

en-us	Additional rule
ru	Дополнительное правило

en-us	Additional rules
ru	Дополнительные правила

en-us	Add (message type limit reached)
ru	Добавить (достигнуто максимальное количество типов сообщений)

en-us	Add missing
ru	Добавить отсутствующее

en-us	Add multiple maps
ru	Добавить несколько карт

en-us	Add new data set
ru	Новый набор данных

en-us	Add new interface
ru	Добавить новый интерфейс

en-us	Add new override
ru	Добавить новое замещение

en-us	ADD OVERRIDE
ru	ДОБАВЛЕНИЕ ЗАМЕЩЕНИЯ

en-us	Add page
ru	Добавить страницу

en-us	Add parent services
ru	Добавление родительских услуг

en-us	Add problem comments
ru	Добавление комментариев к проблемам

en-us	Add prototype
ru	Добавить прототип

en-us	Address
ru	Адрес

en-us	Add scheduled report
ru	Добавить регулярный отчет

en-us	Add services
ru	Добавить услуги

en-us	Add submaps
ru	Добавить подкарты

en-us	Add to favorites
ru	Добавить в избранное

en-us	Add to host group
ru	Добавить в группу узлов сети

en-us	Add to host groups
ru	Добавить в группы узлов сети

en-us	Add user
ru	Добавить пользователя

en-us	Add user group
ru	Добавить группу пользователей

en-us	Add widget
ru	Добавить виджет

en-us	a digit
ru	цифру

en-us	Admin
ru	Администратор

en-us	Administration
ru	Администрирование

en-us	a DNS name is expected
ru	ожидается DNS имя

en-us	Advanced configuration
ru	Расширенная настройка

en-us	Advanced labels
ru	Расширенные подписи

en-us	affects only filtered data
ru	влияет только на отфильтрованные данные

en-us	a floating point value is expected
ru	ожидается значение с плавающей точкой

en-us	After value
ru	После значения

en-us	Age
ru	Возраст

en-us	Age less than
ru	Давность менее

en-us	agent
ru	агент

en-us	Agent
ru	Агент

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
ru	Проверка доступности агента. Ничего не возвращает - недоступен; 1 - доступен

en-us	Agent encryption
ru	Шифрование агента

en-us	Agent host metadata. Returns string
ru	Метаданные узла сети агента. Возвращает строку

en-us	Agent host name. Returns string
ru	Имя хоста агента. Возвращает строку

en-us	Agent interfaces
ru	Интерфейсы агента

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
ru	Проверка разновидности агента. Возвращается 1 - для Zabbix агента; 2 - для Zabbix агента 2

en-us	Aggregate
ru	Агрегация

en-us	Aggregate functions
ru	Функции агрегации

en-us	Aggregation function
ru	Функция агрегации

en-us	Aggregation interval
ru	Интервал агрегации

en-us	a hexadecimal color code (6 symbols) is expected
ru	ожидается шестнадцатеричный код цвета (6 символов)

en-us	Alert message
ru	Сообщение оповещения

en-us	Algorithm
ru	Алгоритм

en-us	Alias
ru	Псевдоним

en-us	Align map elements
ru	Выровнять элементы карты

en-us	all
ru	все

en-us	All
ru	Все

en-us	All dashboards
ru	Все панели

en-us	All graphs
ru	Все графики

en-us	All groups
ru	Все группы

en-us	All hosts
ru	Все узлы сети

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
ru	У всех ссылок должны быть указаны "Имя" и "URL"

en-us	All maps
ru	Все карты сети

en-us	all media
ru	все способы оповещения

en-us	Allowed hosts
ru	Разрешенные хосты

en-us	Allowed methods
ru	Разрешенные методы

en-us	Allow list
ru	Список разрешений

en-us	Allow manual close
ru	Разрешить закрывать вручную

en-us	All problems
ru	Все проблемы

en-us	All problems if tag values match
ru	Все проблемы если значения тегов совпадают

en-us	All services
ru	Все услуги

en-us	All tags
ru	Все теги

en-us	All templates
ru	Все шаблоны

en-us	a low-level discovery macro is expected
ru	ожидается макрос низкоуровневого обнаружения

en-us	Alternatively, you can install it manually:
ru	В качестве альтернативы, вы можете установить его вручную:

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Объем гостевой физической памяти выгруженной в файл подкачки, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Количество физической памяти гостя, которое выгружено в файл подкачки, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Объем используемой физической памяти хоста на резервное копирование страниц физической памяти гостя, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Общее количество потребляемой физической памяти хоста на резервное копирование страниц физической памяти гостя,  <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	an array is expected
ru	ожидается массив

en-us	an array or a character string is expected
ru	ожидается массив или строка символов

en-us	an array or object is expected
ru	ожидается массив или объект

en-us	and
ru	и

en-us	And
ru	И

en-us	And/Or
ru	И/ИЛИ

en-us	an empty string is expected
ru	ожидается пустая строка

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
ru	ожидается четное количество шестнадцатеричных символов

en-us	an explicit time is expected
ru	ожидается время указанное явно

en-us	an identifier is not defined in the formula
ru	идентификатор не задан в формуле

en-us	an integer is expected
ru	ожидается целое число

en-us	an IP address is expected
ru	ожидается IP адрес

en-us	Annually
ru	Ежегодно

en-us	a number has too many fractional digits
ru	у числа слишком много десятичных точек

en-us	a number is expected
ru	ожидается число

en-us	a number is too large
ru	число слишком большое

en-us	a numeric value is expected
ru	ожидается цифровое значение

en-us	an unsigned integer is expected
ru	ожидается целое положительное число

en-us	an uppercase and a lowercase Latin letter
ru	латинскую букву в нижнем и верхнем регистрах

en-us	Any
ru	Любое

en-us	Any character string included
ru	Любая строка символов включена

en-us	API access
ru	Доступ к API

en-us	API methods
ru	API методы

en-us	API token
ru	API токен

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
ru	API токен "%1$s" уже существует у userid "%2$s".

en-us	API token added
ru	API токен добавлен

en-us	API token deleted
ru	API токен удален

en-us	API token deleted
ru	API токенов удалено

en-us	API token deleted
ru	API токены удалены

en-us	API token disabled
ru	API токен деактивирован

en-us	API token disabled
ru	API токенов деактивировано

en-us	API token disabled
ru	API токена деактивированы

en-us	API token enabled
ru	API токена активированы

en-us	API token enabled
ru	API токенов активировано

en-us	API token enabled
ru	API токен активирован

en-us	API token expired.
ru	Срок API токена истёк.

en-us	API tokens
ru	API токены

en-us	API token updated
ru	API токен обновлен

en-us	Application error.
ru	Ошибка приложения.

en-us	Apply
ru	Применить

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
ru	Применить права доступа и фильтры тегов ко всем подгруппам

en-us	Approaching
ru	Близится

en-us	Apr
ru	Апр.

en-us	April
ru	Апрель

en-us	Area size
ru	Размер области

en-us	Area type
ru	Тип области

en-us	a relative time is expected
ru	ожидается относительное время

en-us	Are you sure you want to delete?
ru	Вы уверены, что хотите удалить?

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
ru	Вы уверены, что хотите удалить этот фильтр?

en-us	Are you sure you want to perform this action?
ru	Вы уверены, что хотите выполнить это действие?

en-us	Arithmetic
ru	Арифметические

en-us	as Blue
ru	синим

en-us	ascending
ru	по возрастанию

en-us	ascii() - Returns the ASCII code of the leftmost character of the value
ru	ascii() - Возвращает ASCII самого левого символа значения

en-us	as Green
ru	зеленым

en-us	asin() - The arcsine of a value as an angle, expressed in radians
ru	asin() - Арксинус значения в виде угла, в радианах.

en-us	As is
ru	Как есть

en-us	a special character
ru	спецсимвол

en-us	As plain text
ru	Как простой текст

en-us	as Red
ru	красным

en-us	Assertions
ru	Декларации

en-us	Asset tag
ru	Этикетка владельца

en-us	a string, number or null value is expected
ru	ожидается строка, число или отсутствие значения

en-us	a string of space-separated hostnames; adding %1$s to the list allows the page to be displayed in a frame on the same origin as the page itself
ru	строка имен хостов, разделенных пробелами; добавление %1$s в список разрешит отображение страницы во фрейме того же источника, что и сама страница

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
ru	В %1$s:%2$s %3$s каждую %4$s неделю

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
ru	В %1$s:%2$s %3$s каждые %4$s недель

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
ru	В %1$s:%2$s %3$s каждые %4$s недели

en-us	At %1$s:%2$s every day
ru	В %1$s:%2$s каждый %3$s день

en-us	At %1$s:%2$s every day
ru	В %1$s:%2$s каждые %3$s дня

en-us	At %1$s:%2$s every day
ru	В %1$s:%2$s каждые %3$s дней

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
ru	В %1$s:%2$s %3$s %4$s каждый %5$s

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
ru	В %1$s:%2$s на %3$s день каждый %4$s

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (exprue) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
ru	atan2() - Арктангенс координат ординаты (exprue) и абсциссы, заданный углом, в радианах.

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (value) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
ru	atan2() - Арктангенс координат ординаты (значение) и абсциссы, заданный углом, в радианах

en-us	atan() - The arctangent of a value as an angle, expressed in radians
ru	atan() - Арктангенс значения в виде угла, в радианах

en-us	At (hour:minute)
ru	В (час:минута)

en-us	a time is expected
ru	ожидается время

en-us	a time not later than %1$s is expected
ru	ожидается время не позднее %1$s

en-us	a time period is expected
ru	ожидается период времени

en-us	a time range is expected
ru	ожидался период времени

en-us	a timestamp is too large
ru	таймстемп слишком старый

en-us	a time unit is expected
ru	ожидается единица времени

en-us	At least one action is mandatory.
ru	По крайней мере одно действие обязательно.

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
ru	Должен существовать, по крайней мере, один активный пользователь с ролью "%1$s".

en-us	at least one day of the week must be selected
ru	необходимо выбрать по крайней мере один день недели

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
ru	Как минимум один день недели или один день месяца должен быть указан.

en-us	At least one host group or host must be selected.
ru	Должна быть выбрана по крайней мере одна группа узлов сети или узел сети.

en-us	At least one host or template must be specified.
ru	Должен быть указан по крайней мере один узел сети или шаблон.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
ru	Должна поддерживаться по крайней мере одна база данных из MySQL, PostgreSQL или Oracle.

en-us	At least one operation must be selected.
ru	Должна быть выбрана по крайней мере одна операция.

en-us	At least one operation must exist.
ru	Должна существовать по крайней мере одна операция.

en-us	at least one override option must be specified
ru	должна быть указана по крайней мере одна опция перезаписи

en-us	At least one UI element must be checked.
ru	Необходимо выбрать по крайней мере один элемент интерфейса пользователей.

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
ru	По крайней мере один UI элемент должен быть включен для роли пользователей "%1$s".

en-us	At least one update operation or message is mandatory
ru	По крайней мере одна операция обновления или сообщение обязательно

en-us	At least one update operation or message must exist.
ru	Должна существовать по крайней мере одна операция обновления или сообщение.

en-us	At least one user or user group must be selected.
ru	Должен быть выбран по крайней мере один пользователь или группа пользователей.

en-us	At least one user or user group must be specified.
ru	Необходимо указать по крайней мере одного пользователя или группу пользователей.

en-us	Attempt interval
ru	Интервал попыток

en-us	Attempts
ru	Попыток

en-us	Attribution
ru	Атрибуция

en-us	Attribution HTML
ru	HTML код авторства

en-us	Attribution text
ru	Текст авторства

en-us	Audit
ru	Аудит

en-us	Audit log
ru	Журнал аудита

en-us	Audit settings
ru	Настройки аудита

en-us	Aug
ru	Авг

en-us	August
ru	Август

en-us	Authentication
ru	Аутентификация

en-us	Authentication algorithm
ru	Алгоритм аутентификации

en-us	Authentication failed: %1$s.
ru	Ошибка при аутентификации: %1$s.

en-us	Authentication method
ru	Метод аутентификации

en-us	Authentication passphrase
ru	Пароль аутентификации

en-us	Authentication protocol
ru	Протокол аутентификации

en-us	Authentication settings updated
ru	Настройки аутентификации обновлены

en-us	AuthN requests
ru	Запросы AuthN

en-us	Author
ru	Автор

en-us	Authorization
ru	Авторизация

en-us	Auth token
ru	Токен аутентификации

en-us	Auto
ru	Авто

en-us	Auto
ru	Автоматически

en-us	Auto-login
ru	Авто-вход

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
ru	Опции авто-вход и авто-выход нельзя активировать вместе.

en-us	Auto-logout
ru	Авто-выход

en-us	Automatic
ru	Автоматически

en-us	Automatic icon mapping
ru	Автоматическое соответствие иконок

en-us	Automatic icon selection
ru	Автоматический выбор иконки

en-us	autoregistered host
ru	автоматически зарегистрированный узел сети

en-us	autoregistration
ru	авторегистрация

en-us	Autoregistration
ru	Авторегистрация

en-us	Autoregistration actions
ru	Действия авторегистрации

en-us	Autoregistration data storage period
ru	Период хранения данных авторегистрации

en-us	Availability
ru	Доступность

en-us	Availability report
ru	Отчет о доступности

en-us	Available
ru	Доступен

en-us	Average
ru	Средняя

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
ru	Среднее количество ожидающих запросов чтения к виртуальному диску в течении интервала опроса, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "экземпляр" - экземпляр дискового устройства

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
ru	Среднее количество ожидающих запросов чтения к виртуальному диску в течении интервала опроса, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware, <экземпляр> - экземпляр дискового устройства

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
ru	Среднее количество ожидающих запросов записи на виртуальный диск в течении интервала опроса, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware, "экземпляр" - экземпляр дискового устройства

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
ru	Среднее количество ожидающих запросов записи к виртуальному диску в течении интервала опроса, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware, <экземпляр> - экземпляр дискового устройства

en-us	avg
ru	сред

en-us	avg() - Average value of a period T
ru	avg() - Среднее значение за период Т

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
ru	Избегать легко угадываемых паролей

en-us	Axes
ru	Оси

en-us	Back
ru	Назад

en-us	Background
ru	Фон

en-us	Background color
ru	Цвет фона

en-us	Background image
ru	Фоновое изображение

en-us	Bar
ru	Столбцы

en-us	Base color
ru	Основной цвет

en-us	Base DN
ru	База для поиска (Base DN)

en-us	baselinedev() - Returns the number of deviations between data periods in seasons and the last data period
ru	baselinedev() - Возвращает количество отклонения между периодами времени в сезонах и последним периодом данных

en-us	baselinewma() - Calculates baseline by averaging data periods in seasons
ru	baselinewma() - Вычисление базиса путем усреднения данных периодов в сезонах

en-us	Basic
ru	Простая

en-us	Before value
ru	До значения

en-us	Below value
ru	Ниже значения

en-us	between() - Checks if a value belongs to the given range (1 - in range, 0 - otherwise)
ru	between() - Проверка, входит ли значение в заданный диапазон (1 - в диапазоне, 0 - в противном случае)

en-us	Bind DN
ru	Имя для подключения (Bind DN)

en-us	Bind password
ru	Пароль подключения (Bind password)

en-us	bitand() - Bitwise AND
ru	band() - Побитовое И

en-us	bitlength() - Returns the length in bits
ru	bitlength() - Возвращает длину в битах

en-us	bitlshift() - Bitwise shift left
ru	bitlshift() - Битовый сдвиг слева

en-us	bitnot() - Bitwise NOT
ru	bitnot() - Побитовое НЕ

en-us	bitor() - Bitwise OR
ru	bitor() - Побитовое ИЛИ

en-us	bitrshift() - Bitwise shift right
ru	bitrshift() - Битовый сдвиг справа

en-us	Bits to shift
ru	Битов для сдвига

en-us	Bitwise functions
ru	Битовые функции

en-us	bitxor() - Bitwise exclusive OR
ru	bitxor() - Битовое исключающее ИЛИ

en-us	blinking
ru	мигание

en-us	Blocked
ru	Заблокирован

en-us	Blue
ru	Голубая

en-us	Body
ru	Тело

en-us	Body and headers
ru	Тело и заголовки

en-us	Bold
ru	Жирный

en-us	Bold line
ru	Жирная линия

en-us	Boolean to decimal
ru	Логический в десятичный

en-us	Border
ru	Рамка

en-us	Border color
ru	Цвет рамки

en-us	Border type
ru	Тип рамки

en-us	Border width
ru	Ширина рамки

en-us	Both passwords must be equal.
ru	Оба пароля должны совпадать.

en-us	both username and password should be either present or empty
ru	как имя пользователя, так и пароль должны присутствовать или быть пустыми

en-us	Bottom
ru	По нижнему краю

en-us	Bottom N
ru	Последние N

en-us	Bring forward
ru	Переместить вперёд

en-us	Bring to front
ru	На передний план

en-us	Bulgarian (bg_BG)
ru	Болгарский (bg_BG)

en-us	By host
ru	По узлу сети

en-us	bytelength() - Returns the length in bytes
ru	bytelength() - Возвращает длину в байтах

en-us	By trigger template
ru	По шаблону триггера

en-us	calculated
ru	вычисляемое

en-us	Calculated
ru	Вычисляемое

en-us	Calendar
ru	Календарь

en-us	Callback
ru	Callback

en-us	can be used to add "@2x" to the URL to load retina tiles.
ru	можно использовать для добавления "@2x" в URL для загрузки retina плитки.

en-us	Cancel
ru	Отмена

en-us	Cannot add action
ru	Не удалось добавить действие

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
ru	Не удалось добавить не числовой элемент данных "%1$s" на график "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
ru	Не удалось добавить не числовой элемент данных "%1$s" к прототипу графика "%2$s".

en-us	Cannot add API token
ru	Не удалось добавить API токен

en-us	Cannot add correlation
ru	Не удалось добавить корреляцию

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
ru	Не удалось добавить страницу панели: уже добавлено максимальное количество %1$d страниц панелей

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
ru	Не удалось добавить зависимость от узла сети к шаблону.

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
ru	Не удалось добавить зависимость от триггера "%1$s:%2$s" к несуществующему триггеру "%3$s:%4$s".

en-us	Cannot add discovery rule
ru	Не удалось добавить правило обнаружения

en-us	Cannot add graph
ru	Не удалось добавить график

en-us	Cannot add graph prototype
ru	Не удалось добавить прототип графика

en-us	Cannot add group
ru	Не удалось добавить группу

en-us	Cannot add host
ru	Не удалось добавить узел сети

en-us	Cannot add host prototype
ru	Не удалось добавить прототип узлов сети

en-us	Cannot add image
ru	Не удалось добавить изображение

en-us	Cannot add item
ru	Не удалось добавить элемент данных

en-us	Cannot add item prototype
ru	Не удалось добавить прототип элементов данных

en-us	Cannot add maintenance
ru	Не удалось добавить обслуживание

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
ru	Не удалось добавить элемент карты на карту "%1$s" по причине цикличности.

en-us	Cannot add media type
ru	Не удалось добавить способ оповещения

en-us	Cannot add module: %1$s.
ru	Не удалось добавить модули: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
ru	Не удалось добавить модуль: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
ru	Не удалось добавить модули: %1$s.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
ru	Невозможно добавить более одного элемента данных с типом "Суммарный график" в график "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
ru	Невозможно добавить более одного элемента данных с типом "Суммарный график" к прототипу графика "%1$s".

en-us	Cannot add network map
ru	Не удалось добавить карту сети

en-us	Cannot add proxy
ru	Не удалось добавить прокси

en-us	Cannot add regular expression
ru	Не удалось добавить регулярное выражение

en-us	Cannot add scheduled report
ru	Не удалось добавить регулярный отчет

en-us	Cannot add script
ru	Не удалось добавить скрипт

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
ru	Не удалось добавить подкарты. Достигнута максимальная глубина.

en-us	Cannot add template
ru	Не удалось добавить шаблон

en-us	Cannot add trigger
ru	Не удалось добавить триггер

en-us	Cannot add trigger prototype
ru	Не удалось добавить прототипа триггеров

en-us	Cannot add user
ru	Не удалось добавить пользователя

en-us	Cannot add user group
ru	Не удалось добавить группу пользователей

en-us	Cannot add web scenario
ru	Не удалось добавить веб-сценарий

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
ru	Не удалось добавить виджет: не хватает свободного места на ПАНЕЛИ.

en-us	cannot be changed
ru	нельзя изменить

en-us	cannot be empty
ru	не может быть пустым

en-us	cannot be less than or equal to the value of parameter "%1$s"
ru	не может быть меньше или равно значению параметра "%1$s"

en-us	Cannot be removed
ru	Не удалось удалить

en-us	cannot be specified the value of parameter "%1$s"
ru	невозможно указать значение параметра "%1$s"

en-us	cannot be unlinked
ru	не удалось отсоединить

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
ru	Не удалось привязать анонимно к LDAP серверу.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
ru	Не удалось привязать к LDAP серверу.

en-us	Cannot build expression tree: %1$s.
ru	Не удалось построить дерево выражения: %1$s.

en-us	Cannot change the user type of own role.
ru	Не удалось изменить тип пользователя своей роли.

en-us	Cannot clear history
ru	Не удалось очистить историю

en-us	Cannot clear history and trends
ru	Не удалось очистить историю и динамику изменений

en-us	Cannot clone graph prototypes.
ru	Не удалось клонировать прототипы графиков.

en-us	Cannot clone item prototypes.
ru	Не удалось клонировать прототипы элементов данных.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
ru	Не удалось клонировать прототипы триггеров.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
ru	Не удалось закрыть проблему: %1$s.

en-us	Cannot connect to LDAP server.
ru	Не удалось подключиться к LDAP серверу.

en-us	Cannot connect to the database.
ru	Не возможно подключиться к базе данных.

en-us	Cannot convert POST data:
ru	Не удалось выполнить конвертацию POST данных:

en-us	cannot convert to JSON, result value too long
ru	не удалось сконвертировать в JSON, значение результата слишком длинное

en-us	Cannot copy graph
ru	Не удалось скопировать графики

en-us	Cannot copy graph
ru	Не удалось скопировать график

en-us	Cannot copy graph
ru	Не удалось скопировать графики

en-us	Cannot copy item
ru	Не удалось скопировать элементы даных

en-us	Cannot copy item
ru	Не удалось скопировать элементы даных

en-us	Cannot copy item
ru	Не удалось скопировать элемент даных

en-us	Cannot copy trigger
ru	Не удалось скопировать триггер

en-us	Cannot copy trigger
ru	Не удалось скопировать триггеры

en-us	Cannot copy trigger
ru	Не удалось скопировать триггеры

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
ru	Не удалось скопировать триггер "%1$s:%2$s", потому что он содержит несколько узлов сети в выражении.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple hosts in the expression.
ru	Не удалось скопировать триггер "%1$s", так как в его выражении имеется несколько узлов сети.

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
ru	Не удалось создать прототип узлов сети у обнаруженного узла сети "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
ru	Не удалось создать другое подключение к базе данных.

en-us	Cannot create circular dependencies.
ru	Невозможно создать закольцованные зависимости.

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
ru	Невозможно создать зависимость триггера от самого себя.

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
ru	Не возможно создать зависимость прототипа триггеров к самому себе.

en-us	Cannot create discovery rule
ru	Не удалось создать правило обнаружения

en-us	Cannot create icon map
ru	Не удалось создать соответствие иконок

en-us	Cannot create scheduled report
ru	Не удалось создать регулярный отчет

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
ru	Не удалось создать услугу "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot create the configuration file.
ru	Не возможно создать конфигурационный файл.

en-us	Cannot create user role
ru	Не удалось создать роль пользователя

en-us	Cannot delete action
ru	Не удалось удалить действие

en-us	Cannot delete API token
ru	Не удалось удалить API токены

en-us	Cannot delete API token
ru	Не удалось удалить API токены

en-us	Cannot delete API token
ru	Не удалось удалить API токен

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
ru	Не удалось удалить назначенную роль пользователей "%1$s".

en-us	Cannot delete correlation
ru	Не удалось удалить корреляцию

en-us	Cannot delete correlation
ru	Не удалось удалить корреляции

en-us	Cannot delete correlation
ru	Не удалось удалить корреляции

en-us	Cannot delete dashboard
ru	Не удалось удалить панель

en-us	Cannot delete dashboard
ru	Не удалось удалить панели

en-us	Cannot delete dashboard
ru	Не удалось удалить панели

en-us	Cannot delete dependency
ru	Не удалось удалить зависимость

en-us	Cannot delete discovery rule
ru	Не удалось удалить правило обнаружения

en-us	Cannot delete discovery rule
ru	Не удалось удалить правила обнаружения

en-us	Cannot delete discovery rule
ru	Не удалось удалить правила обнаружения

en-us	Cannot delete discovery rules
ru	Не удалось удалить правила обнаружения

en-us	Cannot delete graph
ru	Не удалось удалить график

en-us	Cannot delete graph prototype
ru	Не удалось удалить прототип графика

en-us	Cannot delete graph prototypes
ru	Не удалось удалить прототипы графиков

en-us	Cannot delete graphs
ru	Не удалось удалить график

en-us	Cannot delete group
ru	Не удалось удалить группы

en-us	Cannot delete group
ru	Не удалось удалить группу

en-us	Cannot delete group
ru	Не удалось удалить группы

en-us	Cannot delete host
ru	Не удалось удалить узел сети

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить узлы сети %1$s, так как обслуживание "%2$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить узлы сети %1$s, так как обслуживание "%2$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить узел сети %1$s, так как обслуживание "%2$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить группы узлов сети %1$s, так как обслуживание "%2$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить группу узлов сети %1$s, так как обслуживание "%2$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить группы узлов сети %1$s, так как обслуживание "%2$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host prototypes
ru	Не удалось удалить прототипы узлов сети

en-us	Cannot delete icon map
ru	Не удалось удалить соответствие иконок

en-us	Cannot delete image
ru	Не удалось удалить изображение

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
ru	Не удалось удалить интерфейс у обнаруженного узла сети "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
ru	Не удалось удалить инвентарные данные.

en-us	Cannot delete item
ru	Не удалось удалить элемент данных

en-us	Cannot delete item prototype
ru	Не удалось удалить прототип элементов данных

en-us	Cannot delete item prototypes
ru	Не удалось удалить прототипы элементов данных

en-us	Cannot delete items
ru	Не удалось удалить элементы данных

en-us	Cannot delete maintenance
ru	Не удалось удалить обслуживание

en-us	Cannot delete media type
ru	Не удалось удалить способ оповещения

en-us	Cannot delete media type
ru	Не удалось удалить способ оповещения

en-us	Cannot delete media type
ru	Не удалось удалить способ оповещения

en-us	Cannot delete module: %1$s.
ru	Не удалось удалить модули: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
ru	Не удалось удалить модули: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
ru	Не удалось удалить модуль: %1$s.

en-us	Cannot delete network map
ru	Не удалось удалить карту сети

en-us	Cannot delete proxy
ru	Не удалось удалить прокси

en-us	Cannot delete proxy
ru	Не удалось удалить прокси

en-us	Cannot delete proxy
ru	Не удалось удалить прокси

en-us	Cannot delete readonly user role "%1$s".
ru	Не удалось удалить роль пользователя "%1$s" только для чтения.

en-us	Cannot delete regular expression
ru	Не удалось удалить регулярное выражение

en-us	Cannot delete regular expression
ru	Не удалось удалить регулярные выражения

en-us	Cannot delete regular expression
ru	Не удалось удалить регулярные выражения

en-us	Cannot delete scheduled report
ru	Не удалось удалить регулярный отчет

en-us	Cannot delete scheduled report
ru	Не удалось удалить регулярные отчеты

en-us	Cannot delete scheduled report
ru	Не удалось удалить регулярные отчеты

en-us	Cannot delete script
ru	Не удалось удалить скрипты

en-us	Cannot delete script
ru	Не удалось удалить скрипты

en-us	Cannot delete script
ru	Не удалось удалить скрипт

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
ru	Не удалось удалить скрипты. Скрипт "%1$s" используется в операции действия "%2$s".

en-us	Cannot delete selected actions
ru	Не удалось удалить выбранные действия

en-us	Cannot delete service
ru	Не удалось удалить услугу

en-us	Cannot delete service
ru	Не удалось удалить услуг

en-us	Cannot delete service
ru	Не удалось удалить услуги

en-us	Cannot delete service "%1$s": %2$s.
ru	Не удалось удалить услугу "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot delete SLA
ru	Не удалось удалить SLA

en-us	Cannot delete SLA
ru	Не удалось удалить SLA

en-us	Cannot delete SLA
ru	Не удалось удалить SLA

en-us	Cannot delete template
ru	Не удалось удалить шаблон

en-us	Cannot delete templated graph.
ru	Не удалось удалить график унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
ru	Не удалось удалить прототип графиков унаследованный из шаблона.

en-us	cannot delete templated host prototype
ru	не удалось удалить прототип узлов сети унаследованный из шаблона

en-us	Cannot delete templated item.
ru	Невозможно удалить элемент данных унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated item prototype.
ru	Не удалось удалить прототип элементов данных унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated items.
ru	Невозможно удалить элементы данных унаследованные из шаблонов.

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
ru	Невозможно удалить триггер "%1$s:%2$s" унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
ru	Не удалось удалить прототип графиков "%1$s:%2$s" унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
ru	Невозможно удалить веб-сценарий "%1$s" унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete trigger
ru	Не удалось удалить триггер

en-us	Cannot delete trigger prototype
ru	Не удалось удалить прототип триггеров

en-us	Cannot delete trigger prototypes
ru	Не удалось удалить прототипы триггеров

en-us	Cannot delete triggers
ru	Не удалось удалить триггеры

en-us	Cannot delete user
ru	Не удалось удалить пользователей

en-us	Cannot delete user
ru	Не удалось удалить пользователя

en-us	Cannot delete user
ru	Не удалось удалить пользователей

en-us	Cannot delete user group
ru	Не удалось удалить группы пользователей

en-us	Cannot delete user group
ru	Не удалось удалить группу пользователей

en-us	Cannot delete user group
ru	Не удалось удалить группы пользователей

en-us	Cannot delete user role
ru	Не удалось удалить ролей пользователей

en-us	Cannot delete user role
ru	Не удалось удалить роль пользователя

en-us	Cannot delete user role
ru	Не удалось удалить роли пользователей

en-us	Cannot delete web scenario
ru	Не удалось удалить веб-сценарий

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
ru	Невозможно удалить внутреннего пользователя Zabbix "%1$s", попробуйте отключить его.

en-us	Cannot disable action
ru	Не удалось деактивировать действия

en-us	Cannot disable action
ru	Не удалось деактивировать действие

en-us	Cannot disable action
ru	Не удалось деактивировать действия

en-us	Cannot disable API token
ru	Не удалось деактивировать API токены

en-us	Cannot disable API token
ru	Не удалось деактивировать API токены

en-us	Cannot disable API token
ru	Не удалось деактивировать API токен

en-us	Cannot disable correlation
ru	Не удалось деактивировать корреляции

en-us	Cannot disable correlation
ru	Не удалось деактивировать корреляцию

en-us	Cannot disable correlation
ru	Не удалось деактивировать корреляции

en-us	Cannot disable discovery rule
ru	Не удалось деактивировать правила обнаружения

en-us	Cannot disable discovery rule
ru	Не удалось деактивировать правила обнаружения

en-us	Cannot disable discovery rule
ru	Не удалось деактивировать правило обнаружения

en-us	Cannot disable host
ru	Не удалось деактивировать узлы сети

en-us	Cannot disable host
ru	Не удалось деактивировать узлы сети

en-us	Cannot disable host
ru	Не удалось деактивировать узел сети

en-us	Cannot disable item
ru	Не удалось деактивировать элементы данных

en-us	Cannot disable item
ru	Не удалось деактивировать элементы данных

en-us	Cannot disable item
ru	Не удалось деактивировать элемент данных

en-us	Cannot disable media type
ru	Не удалось деактивировать способ оповещения

en-us	Cannot disable media type
ru	Не удалось деактивировать способы оповещения

en-us	Cannot disable media type
ru	Не удалось деактивировать способы оповещения

en-us	Cannot disable module
ru	Не удалось деактивировать модули

en-us	Cannot disable module
ru	Не удалось деактивировать модуль

en-us	Cannot disable module
ru	Не удалось деактивировать модули

en-us	Cannot disable module: %1$s.
ru	Не удалось деактивировать модули: %1$s.

en-us	Cannot disable module: %1$s.
ru	Не удалось деактивировать модули: %1$s.

en-us	Cannot disable module: %1$s.
ru	Не удалось деактивировать модуль: %1$s.

en-us	Cannot disable scheduled report
ru	Не удалось деактивировать регулярные отчеты

en-us	Cannot disable scheduled report
ru	Не удалось деактивировать регулярные отчеты

en-us	Cannot disable scheduled report
ru	Не удалось деактивировать регулярный отчет

en-us	Cannot disable SLA
ru	Не удалось деактивировать SLA

en-us	Cannot disable SLA
ru	Не удалось деактивировать SLA

en-us	Cannot disable SLA
ru	Не удалось деактивировать SLA

en-us	Cannot disable trigger
ru	Не удалось деактивировать триггеры

en-us	Cannot disable trigger
ru	Не удалось деактивировать триггеры

en-us	Cannot disable trigger
ru	Не удалось деактивировать триггер

en-us	Cannot disable web scenario
ru	Не удалось деактивировать веб-сценарии

en-us	Cannot disable web scenario
ru	Не удалось деактивировать веб-сценарий

en-us	Cannot disable web scenario
ru	Не удалось деактивировать веб-сценарии

en-us	Cannot display item queue.
ru	Не удалось отобразить очередь элементов данных.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
ru	Невозможно отобразить более одного элемента данных с типом "Суммарный график".

en-us	Cannot enable action
ru	Не удалось активировать действие

en-us	Cannot enable action
ru	Не удалось активировать действия

en-us	Cannot enable action
ru	Не удалось активировать действия

en-us	Cannot enable API token
ru	Не удалось активировать API токены

en-us	Cannot enable API token
ru	Не удалось активировать API токен

en-us	Cannot enable API token
ru	Не удалось активировать API токены

en-us	Cannot enable correlation
ru	Не удалось активировать корреляцию

en-us	Cannot enable correlation
ru	Не удалось активировать корреляции

en-us	Cannot enable correlation
ru	Не удалось активировать корреляции

en-us	Cannot enable discovery rule
ru	Не удалось активировать правила обнаружения

en-us	Cannot enable discovery rule
ru	Не удалось активировать правила обнаружения

en-us	Cannot enable discovery rule
ru	Не удалось активировать правило обнаружения

en-us	Cannot enable host
ru	Не удалось активировать узел сети

en-us	Cannot enable host
ru	Не удалось активировать узлы сети

en-us	Cannot enable host
ru	Не удалось активировать узлы сети

en-us	Cannot enable item
ru	Не удалось активировать элементы данных

en-us	Cannot enable item
ru	Не удалось активировать элемент данных

en-us	Cannot enable item
ru	Не удалось активировать элементы данных

en-us	Cannot enable media type
ru	Не удалось активировать способы оповещения

en-us	Cannot enable media type
ru	Не удалось активировать способы оповещения

en-us	Cannot enable media type
ru	Не удалось активировать способ оповещения

en-us	Cannot enable module
ru	Не удалось активировать модуль

en-us	Cannot enable module
ru	Не удалось активировать модули

en-us	Cannot enable module
ru	Не удалось активировать модули

en-us	Cannot enable module: %1$s.
ru	Не удалось активировать модули: %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
ru	Не удалось активировать модули: %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
ru	Не удалось активировать модуль: %1$s.

en-us	Cannot enable scheduled report
ru	Не удалось активировать регулярные отчеты

en-us	Cannot enable scheduled report
ru	Не удалось активировать регулярные отчеты

en-us	Cannot enable scheduled report
ru	Не удалось активировать регулярный отчет

en-us	Cannot enable SLA
ru	Не удалось активировать SLA

en-us	Cannot enable SLA
ru	Не удалось активировать SLA