en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
ru	Произошла системная ошибка. Пожалуйста, свяжитесь с администратором Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
ru	Имя узла сети системы. Возвращает строку

en-us	System information
ru	Информация о системе

en-us	System statistics. Returns integer or float
ru	Статистика системы. Возвращает целое число или дробное

en-us	System time. Returns integer with type as utc; string - with type as local
ru	Системное время. Возвращает целое число с типом как utc; строка - с типом как local

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
ru	Системное время в секундах. Возвращает число

en-us	T
ru	Чт

en-us	T
ru	Вт

en-us	Table "%1$s" does not exist.
ru	Таблица "%1$s" не существует.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
ru	У таблицы "%1$s" нет поля с названием "%2$s".

en-us	tag
ru	тег

en-us	Tag
ru	Этикетка

en-us	Tag display priority
ru	Приоритет отображения тегов

en-us	Tag filter
ru	Фильтр тегов

en-us	Tag for matching
ru	Теги для совпадения

en-us	Tag name
ru	Имя тега

en-us	Tags
ru	Теги

en-us	Tag value
ru	Значение тега

en-us	Target
ru	Цель

en-us	Target list
ru	Список целей

en-us	Target type
ru	Тип цели

en-us	TCP
ru	TCP

en-us	Telnet
ru	Telnet

en-us	TELNET agent
ru	TELNET агент

en-us	Template
ru	Шаблон

en-us	Template "%1$s" already exists.
ru	Шаблон "%1$s" уже существует.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
ru	Шаблон "%1$s" не может быть без группы узлов сети.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ru	Шаблон "%1$s" для узла сети "%2$s" не существует.

en-us	Template added
ru	Шаблон добавлен

en-us	Template and host properties that are inherited through template linkage will be unlinked and cleared.
ru	Свойства шаблона и узла сети, которые наследуются через присоединенный шаблон будут отсоединены и очищены.

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
ru	Шаблон не может быть соединен с другим шаблоном несколько раз, даже через другие шаблоны.

en-us	Template deleted
ru	Шаблон удален

en-us	Templated items
ru	Шаблонные элементы данных

en-us	Template group
ru	Группа шаблона

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
ru	шаблон с ID "%1$s" был встречен %2$s раз

en-us	Template linkage
ru	Соединения с шаблонами

en-us	Template macros
ru	Шаблонные макросы

en-us	Template name
ru	Имя шаблона

en-us	Templates
ru	Шаблоны

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
ru	Шаблоны "%1$s" отсоединены от узлов сети "%2$s".

en-us	Template screen "%1$s" already exists.
ru	Шаблонный комплексный экран "%1$s" уже существует.

en-us	Template screens
ru	Шаблоны комплексных экранов

en-us	Template trigger
ru	Шаблонный триггер

en-us	Template updated
ru	Шаблон обновлен

en-us	Template value
ru	Значение шаблона

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
ru	Шаблон с таким же именем "%1$s" уже существует.

en-us	Template with the same name "%s" already exists.
ru	Шаблон с таким же именем "%s" уже существует.

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
ru	Шаблон с таким же видимым именем "%1$s" уже существует.

en-us	Template with the same visible name "%s" already exists.
ru	Шаблон с таким же видимым именем "%s" уже существует.

en-us	Test
ru	Тест

en-us	Test authentication
ru	Тест аутентификации

en-us	Test confirmation
ru	Тест подтверждения

en-us	Test data
ru	Тестовые данные

en-us	Test expressions
ru	Тест выражений

en-us	Test string
ru	Тестовая строка

en-us	Text
ru	Текст

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
ru	Метод "%1$s.%2$s" должен вызываться без "auth" параметра.

en-us	The application is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	Группа элементов данных более не обнаруживается и будет удалена через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The application is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	Группа элементов данных более не обнаруживается и будет удалена при следующем выполнении правила обнаружения.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	Группа узлов сети более не обнаруживается и будет удалена через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	Группа узлов сети более не обнаруживается и будет удалена в процессе следующей обработки правила обнаружения.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	Узел сети более не обнаруживается и будет удален через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	Узел сети более не обнаруживается и будет удален при следующем выполнении правила обнаружения.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
ru	Изображение используется в соответствиях иконок %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
ru	Изображение используется в соответствии иконок %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
ru	Изображение используется в соответствиях иконок %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
ru	Изображение используется на картах сети %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
ru	Изображение используется на картах сети %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
ru	Изображение используется на карте сети %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
ru	Элемент данных более не обнаруживается и будет удален через %1$s (%2$s в %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
ru	Элемент данных более не обнаруживается и будет удален при следующем выполнении правила обнаружения.

en-us	Theme
ru	Тема

en-us	The number of processes. Returns integer
ru	Количество процессов. Возвращает число

en-us	the parameter "%1$s" is missing
ru	параметр "%1$s" отсутствует

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC Request.
ru	Полученный JSON не является правильным запросом JSON-RPC.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
ru	Запрашиваемая удаленная процедура не существует / недоступна

en-us	the table "%1$s" was not found
ru	таблица "%1$s" не найдена

en-us	the tag "%1$s" is missing
ru	тег "%1$s" пропущен

en-us	The web scenario application belongs to a different host than the web scenario host.
ru	Группа элементов данных веб-сценария принадлежит отличному узлу сети от узла сети веб-сценария.

en-us	The X coordinate of screen element located at X - %1$s and Y - %2$s of screen "%3$s" is too big.
ru	X координата элемента комплексного экрана размещенного в X - %1$s и Y - %2$s на комплексном экране "%3$s" слишком большая.

en-us	The Y coordinate of screen element located at X - %1$s and Y - %2$s of screen "%3$s" is too big.
ru	Y координата элемента комплексного экрана размещенного в X - %1$s и Y - %2$s на комплексном экране "%3$s" слишком большая.

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
ru	Версия базы данных Zabbix не соответствует текущим требованиям. Ваша версия базы данных: %1$s. Требуемая версия: %2$s. Пожалуйста, обратитесь к своему системному администратору.

en-us	third
ru	третий

en-us	This day last week
ru	Этот день прошлой недели

en-us	This field is automatically populated by item "%s".
ru	Это поле автоматически заполняется элементом данных "%s".

en-us	This month
ru	Этот месяц

en-us	This month so far
ru	В этом месяце

en-us	This screen column is not empty. Delete it?
ru	Колонка комплексного экрана не пустая. Удалить её?

en-us	This screen row is not empty. Delete it?
ru	Строка комплексного экрана не пустая. Удалить её?

en-us	This week
ru	Эта неделя

en-us	This week so far
ru	На этой неделе

en-us	This year
ru	Этот год

en-us	This year so far
ru	В этом году

en-us	Threshold
ru	Порог

en-us	Thu
ru	Чт

en-us	Thursday
ru	Четверг

en-us	Till
ru	До

en-us	Time
ru	Время

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
ru	Время конкретного процесса Zabbix или группы процессов (задаётся <типом> и <режимом>) проведённое в <состоянии> в процентах.

en-us	Time (ascending)
ru	Время (в порядке возрастания)

en-us	time() - Current time
ru	time() - Текущее время

en-us	Time (descending)
ru	Время (в порядке убывания)

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
ru	timeleft() - Время достижения порога вычисленное на основе периода Т

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Param - lastaccess. Unix timestamp.
ru	Время последнего доступа к прокси. Имя - имя прокси. Параметр - lastaccess. Unix timestamp.

en-us	Timeout
ru	Время ожидания

en-us	Time period
ru	Период времени

en-us	time shift
ru	сдвиг времени

en-us	Time shift
ru	Сдвиг по времени

en-us	Timestamp
ru	Отметка времени

en-us	Time type
ru	Тип времени

en-us	Time zone for PHP is not set (configuration parameter "date.timezone").
ru	Часовой пояс для PHP не задан (параметр конфигурации "date.timezone").

en-us	To
ru	К

en-us	Today
ru	Сегодня

en-us	Today so far
ru	Сегодня до сих пор

en-us	too many decimal places
ru	слишком много десятичных точек

en-us	Top
ru	По верхнему краю

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
ru	Чтобы задать интерфейс узла сети выберите один тип элемента данных из всех элементов данных

en-us	Total
ru	Всего

en-us	TOTAL
ru	ВСЕГО

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
ru	Всего затрачено времени на Elasticsearch: %1$s

en-us	Total SQL time: %1$s
ru	Всего затрачено времени на SQL: %1$s

en-us	Total time: %1$s
ru	Всего затрачено времени: %1$s

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
ru	Транзакция не была закрыта. Откат...

en-us	Transform SQL query result into a JSON object for low-level discovery.
ru	Преобразование результата SQL запроса в объект JSON для низкоуровневого обнаружения.

en-us	Transparency
ru	Прозрачность

en-us	Transport error.
ru	Транспортная ошибка.

en-us	Treat as 0
ru	В виде 0

en-us	Trend data storage period
ru	Период хранения данных динамики изменений

en-us	Trend data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных динамики изменений "%1$s".

en-us	Trends
ru	Динамика изменений

en-us	Trend storage period
ru	Период хранения динамики изменений

en-us	trigger
ru	триггер

en-us	Trigger
ru	Триггер

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Триггер "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
ru	Триггер "%1$s" принадлежит шаблонам с разными связями.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
ru	Триггер "%1$s" зависит от триггера "%2$s", который не существует.

en-us	Trigger added
ru	Триггер добавлен

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
ru	Триггер не может зависеть от триггера, который наследуется от него.

en-us	Trigger copied
ru	Триггера скопированы

en-us	Trigger copied
ru	Триггер скопирован

en-us	Trigger copied
ru	Триггера скопированы

en-us	Trigger data storage period
ru	Период хранения данных триггеров

en-us	Trigger deleted
ru	Триггер удален

en-us	Trigger description
ru	Описание триггера

en-us	Trigger details
ru	Детали триггера

en-us	Trigger disabled
ru	Триггер деактивирован

en-us	Trigger disabled
ru	Триггеры деактивированы

en-us	Trigger disabled
ru	Триггеры деактивированы

en-us	Trigger displaying options
ru	Опции отображения триггеров

en-us	trigger does not allow manual closing
ru	триггер не позволяет ручное закрытие

en-us	Trigger enabled
ru	Триггеры активированы

en-us	Trigger enabled
ru	Триггер активирован

en-us	Trigger enabled
ru	Триггеры активированы

en-us	Trigger event and alert data storage period
ru	Период хранения данных событий о триггерах и оповещениях

en-us	Trigger event and alert data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных событий о триггерах и оповещениях "%1$s".

en-us	trigger expression must contain at least one host:key reference
ru	выражение триггера должно содержать по крайней мере одну ссылку на узел сети:ключ

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
ru	У триггера есть элементы данных из шаблона "%1$s", которые не соединены с узлом сети.

en-us	Trigger info
ru	Информация о триггерах

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
ru	У триггера из шаблона "%1$s" есть зависимость от триггера из шаблона "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
ru	Триггер в "неизвестном" состоянии

en-us	Trigger label type
ru	Тип подписи к триггеру

en-us	Trigger name
ru	Имя триггера

en-us	Trigger overview
ru	Обзор триггеров

en-us	Trigger prototype
ru	Прототип триггеров

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Прототип триггера "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
ru	Прототип триггера "%1$s" принадлежит шаблонам с разными связями.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
ru	Прототип триггеров "%1$s" содержит прототипы элементов данных из нескольких правил обнаружения.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
ru	Прототип триггеров "%1$s" зависит от триггера "%2$s", который не существует.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
ru	Прототип триггеров "%1$s" должен содержать по крайней мере один прототип элементов данных.

en-us	Trigger prototype added
ru	Прототип триггеров добавлен

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
ru	Прототипа триггеров не может зависеть от триггера который унаследован от него.

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
ru	прототип триггера нельзя переместить в другой шаблон или узел сети

en-us	Trigger prototype deleted
ru	Прототип триггеров удален

en-us	Trigger prototypes
ru	Прототипы триггеров

en-us	Trigger prototypes deleted
ru	Прототипы триггеров удалены

en-us	Trigger prototypes updated
ru	Прототипы триггеров обновлены

en-us	Trigger prototype updated
ru	Прототипы триггеров обновлены

en-us	Trigger prototype updated
ru	Прототип триггеров обновлен

en-us	Trigger prototype updated
ru	Прототипы триггеров обновлены

en-us	Triggers
ru	Триггеры

en-us	Triggers deleted
ru	Триггеры удалены

en-us	Trigger severities
ru	Важности триггеров

en-us	Trigger severity
ru	Важность триггеров

en-us	Trigger status "OK"
ru	Состояние триггера "ОК"

en-us	Trigger status "Problem"
ru	Состояние триггера "Проблема"

en-us	Triggers top 100
ru	100 наиболее активных триггеров

en-us	Trigger updated
ru	Триггер обновлен

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
ru	триггер со связями нельзя переместить в другой шаблон или узел сети

en-us	Trim
ru	Обрезать

en-us	TRUE
ru	ИСТИНА

en-us	Try to read inaccessible property "%s".
ru	Попытка чтения недоступного свойства "%s".

en-us	Tue
ru	Вт

en-us	Tuesday
ru	Вторник

en-us	Turkish (tr_TR)
ru	Турецкий (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
ru	Два элемента данных ("%1$s" и "%2$s") не могут заполнять одно поле "%3$s" инвентарных данных узла сети, это может привести к конфликту.

en-us	Two map elements should be selected
ru	Необходимо выбрать два элемента карты

en-us	Type
ru	Тип

en-us	Type (ascending)
ru	Тип (в порядке возрастания)

en-us	Type (descending)
ru	Тип (в порядке убывания)

en-us	Type (Full details)
ru	Тип (полная детализация)

en-us	type here to search
ru	начните печатать для поиска

en-us	Type of calculation
ru	Тип вычисления

en-us	Type of information
ru	Тип информации

en-us	Type of information must be "Numeric (unsigned)" or "Numeric (float)" for aggregate items.
ru	Тип информации должен быть "Числовой (целочисленный)" или "Числовой (дробный)" для агрегативных элементов данных.

en-us	Type (OK)
ru	Тип (ОК)

en-us	Types
ru	Типы

en-us	Ukrainian (uk_UA)
ru	Украинский (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
ru	Не удалось изменить права файла конфигурации на 0600.

en-us	Unable to create the configuration file.
ru	Не удалось создать файл конфигурации.

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
ru	Не удалось определить текущую версию базы данных: %1$s.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
ru	Не удалось перезаписать существующий файл конфигурации.

en-us	Unable to select configuration.
ru	Не удалось выбрать конфигурацию.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
ru	Не удалось загрузить файл, так как "file_uploads" отключено.

en-us	unacceptable URL
ru	недопустимый URL

en-us	Unacknowledged
ru	Неподтверждено

en-us	Unacknowledged only
ru	Только неподтвержденные

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
ru	Неподтвержденные события в состоянии ПРОБЛЕМА

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
ru	Неподтвержденные РЕШЕННЫЕ события

en-us	Unblock
ru	Разблокировать

en-us	Unblock selected users?
ru	Разблокировать выбранных пользователей?

en-us	unexpected end of key
ru	неожиданный конец ключа

en-us	unexpected end of macro
ru	неожиданное завершение макроса

en-us	unexpected parameter "%1$s"
ru	неожиданный параметр "%1$s"

en-us	unexpected tag "%1$s"
ru	неожиданный тег "%1$s"

en-us	unexpected text "%1$s"
ru	неожиданный текст "%1$s"

en-us	unexpected value "%1$s"
ru	неожиданное значение "%1$s"

en-us	Units
ru	Единица измерения

en-us	unknown
ru	неизвестно

en-us	Unknown
ru	Неизвестно

en-us	UNKNOWN
ru	НЕИЗВЕСТНО

en-us	Unknown action
ru	Неизвестное действие

en-us	Unknown error
ru	Неизвестная ошибка

en-us	Unknown function.
ru	Неизвестная функция.

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
ru	Неизвестный элемент данных узла сети, такого элемента данных нет у выбранного узла сети

en-us	Unknown host, no such host present in system
ru	Неизвестный узел сети, такого узла сети нет в системе

en-us	Unknown interface type.
ru	Неизвестный тип интерфейса.

en-us	Unknown resource
ru	Неизвестный ресурс

en-us	Unknown step failed: %1$s
ru	Ошибка в неизвестном шаге: %1$s

en-us	Unknown value type
ru	Неизвестный тип значения

en-us	Unlimited
ru	Неограничено

en-us	Unlink
ru	Отсоединить

en-us	Unlink and clear
ru	Отсоединить и очистить

en-us	Unlinked: Application "%1$s" on "%2$s".
ru	Отсоединено: Группа элементов данных "%1$s" от "%2$s".

en-us	Unlinked: Discovery rule "%1$s" on "%2$s".
ru	Отсоединено: Правило обнаружения "%1$s" от "%2$s".

en-us	Unlinked: Host prototype "%1$s" on "%2$s".
ru	Отсоединено: Прототип узлов сети "%1$s" от "%2$s".

en-us	Unlinked: Item "%1$s" on "%2$s".
ru	Отсоединено: Элемент данных "%1$s" от "%2$s".

en-us	Unlinked: Item prototype "%1$s" on "%2$s".
ru	Отсоединено: Прототип элементов данных "%1$s" от "%2$s".

en-us	Unlinked: Web scenario "%1$s" on "%2$s".
ru	Отсоединено: Веб-сценарий "%1$s" от "%2$s".

en-us	Unlink from template
ru	Отсоединить от шаблона

en-us	Unlink from templates
ru	Отсоединить от шаблонов

en-us	Unmute
ru	Включить звук

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
ru	Неподдерживаемая кодовая страница или тип сравнения для таблиц: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
ru	Неподдерживаемая кодовая страница или тип сравнения для таблиц: %1$s.

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
ru	Неподдерживаемая кодовая страница или тип сравнения для таблицы: %1$s.

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
ru	Неподдерживаемое расширение файла импорта "%1$s".

en-us	Unsupported import format "%1$s".
ru	Неподдерживаемый формат импорта "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of action "%1$s".
ru	Неподдерживаемый параметр "%2$s" для действия условия фильтра "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
ru	Неподдерживаемый параметр "%2$s" для правила обнаружения условия фильтра "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of action "%1$s".
ru	Неподдерживаемый параметр "%2$s" для фильтра в действии "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
ru	Неподдерживаемый параметр "%2$s" для фильтра в правиле обнаружения "%1$s".

en-us	unsupported version number
ru	неподдерживаемый номер версии

en-us	Up
ru	Доступно

en-us	Up
ru	Доступен

en-us	Update
ru	Обновить

en-us	Updated
ru	Обновлено

en-us	Updated: %s
ru	Обновлено: %s

en-us	Updated status of host "%1$s".
ru	Состояние узла сети "%1$s" обновлено.

en-us	Update existing
ru	Обновить существующее

en-us	Update interval
ru	Интервал обновления

en-us	Update operations
ru	Операции обновления

en-us	Update problem
ru	Обновление проблемы

en-us	Upload
ru	Загрузить

en-us	Upper level maps
ru	Карты верхнего уровня

en-us	Uptime
ru	Доступен

en-us	Uptime/Downtime
ru	Доступен/Недоступен

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
ru	Время работы процесса Zabbix сервера в секундах.

en-us	URL
ru	URL

en-us	URL A
ru	URL A

en-us	URL (after login)
ru	URL (после входа в систему)

en-us	URL B
ru	URL B

en-us	URL C
ru	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
ru	URL закодирован некорректно.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
ru	Имя URL должно быть уникальным у карты сети "%1$s".

en-us	URL parameter cannot be array.
ru	Параметр URL не может быть массивом.

en-us	URL parameter name is empty.
ru	Параметр URL не может быть пустым.

en-us	URLs
ru	URLы

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
ru	URL должно быть с обоими полями "name" и "url" у карты сети "%1$s".

en-us	USA (160 characters)
ru	США (160 символов)

en-us	Use bulk requests
ru	Использовать массовые запросы

en-us	Use custom event status colours
ru	Использовать пользовательские цвета состояний событий

en-us	Used in actions
ru	Используется в действиях

en-us	Used in items
ru	Используется в элементах данных

en-us	Use if severity
ru	Использовать, если важность

en-us	User
ru	Пользователь

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
ru	Пользователь "%1$s" не может быть без группы пользователей.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
ru	Пользователь "%1$s" владелец панели "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
ru	Пользователь "%1$s" является владельцем "%2$s" карты сети.

en-us	User "%1$s" is screen "%2$s" owner.
ru	Пользователь "%1$s" является владельцем "%2$s" комплексного экрана.

en-us	User "%1$s" is slide show "%2$s" owner.
ru	Пользователь "%1$s" является владельцем "%2$s" слайд-шоу.

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
ru	Пользователь "%1$s" используется в "%2$s" действии.

en-us	User action
ru	Действие пользователя

en-us	User added
ru	Пользователь добавлен

en-us	User agent string
ru	Строка user agent

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
ru	Пользователь не может добавить себя в отключенную группу или в группу с отключенным доступом к Веб-интерфейсу.

en-us	User cannot change their user type.
ru	Пользователь не может изменить себе тип пользователя.

en-us	User can't change type for himself
ru	Пользователь не может изменить тип самому себе

en-us	User deleted
ru	Пользователь удален

en-us	User group
ru	Группа пользователей

en-us	User group "%1$s" already exists.
ru	Группа пользователей "%1$s" уже существует.

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
ru	Группа пользователей "%1$s" используется в "%2$s" действии.

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
ru	Группа пользователей "%1$s" используется в настройках отправки сообщений о недоступности базы данных.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
ru	Группа пользователей "%1$s" используется в скрипте "%2$s".

en-us	User group disabled
ru	Группы пользователей деактивированы

en-us	User group disabled
ru	Группы пользователей деактивированы

en-us	User group disabled
ru	Группа пользователей деактивирована

en-us	User group enabled
ru	Группа пользователей активирована

en-us	User group enabled
ru	Группы пользователей активированы

en-us	User group enabled
ru	Группы пользователей активированы

en-us	User group for database down message
ru	Группа пользователей для сообщения при недоступности базы данных

en-us	User group for database down message "%1$s".
ru	Группы пользователей для сообщения при недоступности базы данных "%1$s".

en-us	User groups
ru	Группы пользователей

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
ru	Общий доступ группе пользователей имеет отсутствующие параметры: %1$s у карты сети "%2$s".

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for screen "%2$s".
ru	Общий доступ группе пользователей имеет отсутствующие параметры: %1$s у комплексного экрана "%2$s".

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
ru	Группа пользователей с ID "%1$s" недоступна.

en-us	User is not allowed to delete himself.
ru	Пользователю не разрешается удалять самого себя.

en-us	User macro missing parameters: %1$s
ru	У пользовательского макроса пропущены параметры: %1$s

en-us	User menu
ru	Меню пользователя

en-us	Username
ru	Имя пользователя

en-us	User name
ru	Имя пользователя

en-us	Username and password
ru	Имя пользователя и пароль

en-us	User password
ru	Пароль пользователя

en-us	User profile
ru	Профиль пользователя

en-us	User/Recipient
ru	Пользователь/Получатель

en-us	Users
ru	Пользователи

en-us	User session data storage period
ru	Период хранения данных сессий пользователей

en-us	User session data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных сессий пользователей "%1$s".

en-us	User sessions
ru	Сессии пользователей

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
ru	Общий доступ пользователям имеет отсутствующие параметры: %1$s у карты сети "%2$s".

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for screen "%2$s".
ru	Общий доступ пользователям имеет отсутствующие параметры: %1$s у комплексного экрана "%2$s".

en-us	Users unblocked
ru	Разблокированные пользователи

en-us	User type
ru	Тип пользователя

en-us	User updated
ru	Пользователь обновлен

en-us	User with alias "%s" already exists.
ru	Пользователь с псевдонимом "%s" уже существует.

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
ru	Пользователь с ID "%1$s" недоступен.

en-us	value
ru	значение

en-us	Value
ru	Значение

en-us	value %1$s already exists
ru	значение %1$s уже существует

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
ru	Значение "%1$s" является недопустимым для параметра "grid_align". Варианты: "%2$s" и "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
ru	Значение "%1$s" является недопустимым для параметра "grid_show". Варианты: "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
ru	Значение "%1$s" является недопустимым для параметра "grid_show". Варианты: "%2$s" и "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
ru	Значение "%1$s" является слишком длинным для поля "%2$s" - %3$d символов. Допустимая длина %4$d символов.

en-us	value "%1$s" not found
ru	значение "%1$s" не найдено

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" has incorrect decimal format.
ru	Значение "%2$s" "%1$s" имеет некорректный десятичный формат.

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" has too many digits after the decimal point: it cannot have more than %3$s digits.
ru	Значение "%2$s" "%1$s" содержит слишком много цифр после дробного разделителя: оно не может иметь более чем %3$s цифр.

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" has too many digits before the decimal point: it cannot have more than %3$s digits.
ru	Значение "%2$s" "%1$s" содержит слишком много цифр до дробного разделителя: оно не может иметь более чем %3$s цифр.

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" is too long: it cannot have more than %3$s digits before the decimal point and more than %4$s digits after the decimal point.
ru	Значение "%2$s" "%1$s" слишком длинное: оно не может содержать более чем %3$s цифр до дробного разделителя и более чем %4$s цифр после дробного разделителя.

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
ru	Эффективность кэша значений. Допустимые параметры: requests, hits и misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
ru	Статистика кэша значений. Допустимые значения: total, free, pfree, used и pused.

en-us	value is too long
ru	значение слишком длинное

en-us	Value map
ru	Преобразование значений

en-us	Value map "%1$s" already exists.
ru	Преобразование значений "%1$s" уже существует.

en-us	Value map added
ru	Преобразование значений добавлено

en-us	Value map deleted
ru	Преобразование значение удалено

en-us	Value map deleted
ru	Преобразование значение удалено

en-us	Value map deleted
ru	Преобразование значение удалено

en-us	Value mapping
ru	Преобразование значений

en-us	Value mappings
ru	Преобразования значений

en-us	Value mappings for value maps will be updated!
ru	Соответствия значений у преобразований значений будут обновлены!

en-us	Value map updated
ru	Преобразование значений обновлено

en-us	value must be one of %1$s
ru	значение должно быть одним из %1$s

en-us	Value: no data
ru	Значение: нет данных

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ru	Значение любого счетчика производительности Windows на Английском языке. Возвращает целое число, дробное число, строку или текст (в зависимости от запроса)

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ru	Значение любого счетчика производительности Windows. Возвращает целое число, дробное число, строку или текст (в зависимости от запроса)

en-us	value of new event tag
ru	значение тега нового события

en-us	Value of new event tag
ru	Значение тега нового события

en-us	Value of old event tag
ru	Значение тега старого события

en-us	Value of tag
ru	Значение тега

en-us	Values
ru	Значения

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
ru	Значения без имен не разрешены в полях форм.

en-us	Variables
ru	Переменные

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
ru	Различная информация о указанном процессе(ах). Возвращает число с плавающей точкой

en-us	Vendor
ru	Поставщик

en-us	Verbose
ru	Подробно

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
ru	Версия Zabbix агента. Возвращает строку

en-us	Vertical
ru	Вертикальный

en-us	Vertical align
ru	Выравнивание по вертикали

en-us	via
ru	через

en-us	Vietnamese (vi_VN)
ru	Вьетнамский (vi_VN)

en-us	View as
ru	Просмотр как

en-us	View is not rendered.
ru	Вид не отображается.

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ru	Размер виртуального пространства в байтах или в процентах от общего размера. Возвращает целое число для байт; число с плавающей точкой для процентов

en-us	Visible name
ru	Видимое имя

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
ru	Видимое имя не может быть пустым, если имя узла сети не заполнено.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
ru	Статистика VMware кэша. Возможные режимы: total, free, pfree, used и pused.

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
ru	Состояние кластера VMware, <url> - URL службы VMware, <name> - имя кластера VMware

en-us	VMware datacenters and their IDs. Returns JSON
ru	Центры обработки данных VMware и их ID. Возвращает JSON

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ru	Статистика использования места в хранилище данных VMware в байтах или в процентах от общего размера. Возвращает целое число для байт; число с плавающей точкой для процентов

en-us	VMware datastore hypervisors list, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name
ru	Список гипервизоров хранилища VMware, <url> - URL службы VMware, <datastore> - имя хранилища

en-us	VMware datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
ru	Статистика чтения хранилища VMware, <url> - URL службы VMware, <datastore> - имя хранилища, <mode> - latency/maxlatency - среднее или максимальное

en-us	VMware datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <datastore> - datastore name, <mode> - latency/maxlatency - average or maximum
ru	Статистика записи на хранилище VMware, <url> - URL службы VMware, <datastore> - имя хранилища, <mode> - latency/maxlatency - среднее или максимальное

en-us	VMware event log, <url> - VMware service URL, <mode> - all (default), skip - skip processing of older data
ru	Журнал событий VMware, <url> - URL службы VMware, <mode> - all (по умолчанию), skip - пропуск обработки устаревших данных

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Размер ballooned памяти гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor BIOS uuid, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Uuid BIOS гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Имя кластера VMware гипервизора, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста VMware гипервизора

en-us	VMware hypervisor datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns string
ru	Имя датацентра гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста VMware гипервизора. Возвращает строку

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
ru	Статистика чтения из хранилища данных гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware, <datastore> - имя хранилища данных, <mode> - задержка

en-us	VMware hypervisor datastores list, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Список хранилищ гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
ru	Статистика записи в хранилище данных гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware, <datastore> - имя хранилища данных, <mode> - задержка

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
ru	Состояние агрегированного датчика работоспособности VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста VMware гипервизора. Возвращает 0 - серый; 1 - зелёный; 2 - жёлтый; 3 - красный

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Модель гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Имя гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
ru	Статистика входящего трафика сетевого интервейса гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
ru	Статистика исходящего трафика сетевого интерфейса гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
ru	Счетчик производительности гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware, <path> - путь к счетчику производительности, <instance> - экземпляр счетчика производительности

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Частота процессора гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Модель процессора гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Использование процессора гипервизора VMware в Гц, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Состояние гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Общий размер памяти гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Время работы гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Размер памяти используемой гипервизором VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Имя поставщика гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Версия гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
ru	Полное имя сервиса VMware, <url> - URL службы VMware

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
ru	Версия сервиса VMware, <url> - URL службы VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Размер ballooned памяти виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Объем записанных данных на хранилище данных виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Размер сжатой памяти виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine datacenter name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns string
ru	Имя датацентра виртуальной машины VMware,  <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware. Возвращает строку

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
ru	Статистика чтения дискового устройства виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware, <instance> - экземпляр дискового устройства, <mode> - bps/ops - байт/операций в секунду

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
ru	Статистика записи на дисковое устройство виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware, <instance> - экземпляр дискового устройства, <mode> - bps/ops - байт/операций в секунду

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
ru	Статистика файловой системы виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware, <fsname> - имя файловой системы, <mode> - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Использование памяти гостевой виртуальной машиной VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Использование памяти виртуальной машиной VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Имя виртуальной машины гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Имя виртульной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
ru	Статистика входящего трафика сетевого интерфейса витруальной машниы VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware, <instance> - экземпляр сетевого интерфейса, <mode> - bps/pps - байт/пакетов в секунду

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
ru	Статистика исходящего трафика сетевого интерфейса виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware, <instance> - экземпляр сетевого интерфейса, <mode> - bps/pps - байт/пакетов в секунду

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
ru	Счетчик производительности виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware, <path> - путь к счетчику производительности, <instance> - экземпляр счетчика производительности

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Состояние питания витруальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Размер частной памяти витруальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Время готовности процессора виртуальной машины VMware в мс, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Использование процессора виртуальной машины VMware в Гц , <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Размер разделяемой памяти виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Размер памяти выгруженной в файл подкачки витруальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Общий размер памяти виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Объем не записанных данных на хранилище данных виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Размер неразделяемого пространства хранилища виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Время работы виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	W
ru	Ср

en-us	Warning
ru	Предупреждение

en-us	Warning
ru	Предупреждение

en-us	Warning message
ru	Предупреждающее сообщение

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
ru	Приносим свои извинения, достигнуто максимально возможное количество элементов.

en-us	Web
ru	Веб

en-us	Web monitoring
ru	Веб-мониторинг

en-us	Web scenario
ru	Веб-сценарий

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
ru	Веб-сценарий "%1$s" уже существует.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
ru	Веб-сценарий "%1$s" уже существует у узла сети "%2$s".

en-us	Web scenario "%1$s" on "%2$s": application "%3$s" does not exist.
ru	Веб-сценарий "%1$s" на "%2$s": группа элементов данных "%3$s" не существует.

en-us	Web scenario added
ru	Веб-сценарий добавлен

en-us	Web scenario deleted
ru	Веб-сценарий удален

en-us	Web scenario disabled
ru	Веб-сценарий деактивирован

en-us	Web scenario disabled
ru	Веб-сценарии деактивированы

en-us	Web scenario disabled
ru	Веб-сценарии деактивированы

en-us	Web scenario enabled
ru	Веб-сценарии активированы

en-us	Web scenario enabled
ru	Веб-сценарий активирован

en-us	Web scenario enabled
ru	Веб-сценарии активированы

en-us	Web scenarios
ru	Веб-сценарии

en-us	Web scenario updated
ru	Веб-сценарий обновлен

en-us	Wed
ru	Ср

en-us	Wednesday
ru	Среда

en-us	Weekly
ru	Еженедельно

en-us	Welcome
ru	Добро пожаловать

en-us	Welcome to
ru	Добро пожаловать в

en-us	When active
ru	Когда активен

en-us	Width
ru	Ширина

en-us	With data collection
ru	Со cбором данных

en-us	Without problems
ru	Без проблем

en-us	Without triggers
ru	Без триггеров

en-us	With problems
ru	С проблемами

en-us	With triggers
ru	С триггерами

en-us	Wizard
ru	Мастер

en-us	Working time
ru	Рабочее время

en-us	Working time "%1$s".
ru	Рабочее время "%1$s".

en-us	Write
ru	Запись

en-us	wrong discovery rule type
ru	ошибочный тип правила обнаружения

en-us	Wrong fields for dependency for service "%1$s".
ru	Ошибочные поля для зависимости услуги "%1$s".

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
ru	Ошибочные поля для узла сети "%1$s".

en-us	Wrong fields for macro "%1$s".
ru	Ошибочные поля для макроса "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
ru	Ошибочные поля для связи на карте сети.

en-us	Wrong fields for service "%1$s".
ru	Ошибочные поля для услуги "%1$s".

en-us	Wrong fields for time for service "%1$s".
ru	Ошибочные поля для времени услуги "%1$s".

en-us	wrong item type
ru	ошибочный тип элемента данных

en-us	[Wrong value for day: "%s" ]
ru	[Ошибочное значение дня: "%s" ]

en-us	[Wrong value for month: "%s" ]
ru	[Ошибочное значение месяца: "%s" ]

en-us	Wrong value for url field.
ru	Ошибочное значение для поля url.

en-us	X
ru	X

en-us	X1
ru	X1

en-us	X2
ru	X2

en-us	X-Axis
ru	Ось X

en-us	XML data
ru	XML данные

en-us	XML is empty
ru	XML пустой

en-us	XML is expected
ru	Ожидается XML

en-us	XML XPath
ru	XML XPath

en-us	y
ru	г

en-us	Y
ru	Y

en-us	Y1
ru	Y1

en-us	Y2
ru	Y2

en-us	Y-axis
ru	Ось Y

en-us	Y axis MAX value
ru	МАКС значение оси Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
ru	МАКС значение оси Y должно быть больше чем МИН значение оси Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
ru	МАКС значение оси Y должно быть больше чем МИН значение оси Y.

en-us	Y axis MIN value
ru	МИН значение оси Y

en-us	Y axis side
ru	Расположение оси Y

en-us	Year
ru	Год

en-us	Yearly
ru	Ежегодно

en-us	Yes
ru	Да

en-us	Yesterday
ru	Вчера

en-us	Y-m-d
ru	d.m.Y

en-us	Y-m-d H:i
ru	d.m.Y H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
ru	d.m.Y H:i:s

en-us	Y-n-d
ru	d-n-Y

en-us	You are logged in as "%1$s".
ru	Вы вошли под именем "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
ru	Вы не можете выбрать некоторые языки, т.к. локали для них не установлены на вашем веб-сервере.

en-us	You are not logged in
ru	Вы не выполнили вход

en-us	You can not switch hosts for current selection.
ru	Вы не можете переключить узлы сети для текущего выбора.

en-us	You did not specify host for operation.
ru	Вы не указали узел сети для операции.

en-us	You did not specify host group for operation.
ru	Вы не указали группу узлов сети для операции.

en-us	You did not specify targets for action operation command "%s".
ru	Вы не указали цели для команды "%s" в операции действия.

en-us	You did not specify targets for action operation global script "%s".
ru	Вы не указали цели глобального скрипта "%s" в операции действия.

en-us	You do not have permissions to create users.
ru	У вас нет полномочий для создания пользователей.

en-us	You do not have permissions to edit dashboard
ru	У вас нет полномочий на редактирование ПАНЕЛИ

en-us	You do not have permission to perform this operation.
ru	У вас нет полномочий для выполнения этой операции.

en-us	You have no permissions to access this page.
ru	У вас нет полномочий для доступа к этой странице.

en-us	You have unsaved changes.
ru	У вас имеются несохраненные изменения.

en-us	You must login to view this page.
ru	Для просмотра этой страницы вы должны войти в систему.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
ru	Ваша база данных работает некорректно. Пожалуйста, подождите пару минут и попробуйте повторить это действие. Если проблема сохраняется, пожалуйста, обратитесь к системному администратору. Эта проблема может быть вызвана долго выполняющейся транзакцией или блокировкой ну уровне строк в вашей системе управления базой данных.

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
ru	YYYY-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
ru	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
ru	Zabbix

en-us	ZABBIX
ru	ZABBIX

en-us	Zabbix Admin
ru	Zabbix Администратор

en-us	Zabbix agent
ru	Zabbix агент

en-us	Zabbix agent (active)
ru	Zabbix агент (активный)

en-us	Zabbix aggregate
ru	Zabbix агрегированный

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
ru	Zabbix получил некорректный запрос.

en-us	Zabbix internal
ru	Внутренний Zabbix

en-us	Zabbix internal authentication
ru	Внутренняя аутентификация Zabbix

en-us	Zabbix login form
ru	Диалог входа в систему Zabbix

en-us	Zabbix server
ru	Zabbix сервер

en-us	Zabbix server details
ru	Детали Zabbix сервера

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
ru	Zabbix сервер не запущен: отображаемая информация может быть не актуальной.

en-us	Zabbix server is running
ru	Zabbix сервер запущен

en-us	Zabbix server is running check interval "%1$s".
ru	Интервал проверки работы Zabbix сервера составляет "%1$s".

en-us	Zabbix server name
ru	Имя сервера Zabbix

en-us	Zabbix server port
ru	Порт Zabbix сервера

en-us	Zabbix server (proxy)
ru	Zabbix сервер (прокси)

en-us	Zabbix server "%s" can not be reached. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
ru	Не удалось найти Zabbix сервер "%s". Возможные причины: 1. Некорректные IP/DNS сервера в "zabbix.conf.php"; 2. Некорректная настройка сети. 

en-us	Zabbix Share
ru	Zabbix Share

en-us	Zabbix Super Admin
ru	Zabbix Супер Администратор

en-us	Zabbix Technical Support
ru	Техническая Поддержка Zabbix

en-us	Zabbix trapper
ru	Zabbix траппер

en-us	Zabbix User
ru	Zabbix Пользователь

en-us	Zoom out
ru	Расширить

en-us	(0 - infinitely)
ru	(0 - бесконечно)

en-us	0 or 1
ru	0 или 1

en-us	(0 - use action default)
ru	(0 - использовать умолчание действия)

en-us	0 - use default port
ru	0 - использовать порт по умолчанию

en-us	100 busiest triggers
ru	100 наиболее загруженных триггеров

en-us	10 seconds
ru	10 секунд

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
ru	%1$d символов превышают максимальную длину в %2$d символов

en-us	%1$d day
ru	%1$d дня

en-us	%1$d day
ru	%1$d дней

en-us	%1$d day
ru	%1$d день

en-us	%1$d matches for %2$s found
ru	%1$d соответсвует для %2$s найденых

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
ru	отображено %1$d из %3$d%2$s проблемы

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
ru	отображено %1$d из %3$d%2$s проблем

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
ru	отображено %1$d из %3$d%2$s проблем

en-us	%1$d problems selected.
ru	Выбрано %1$d проблем.

en-us	1 minute
ru	1 минута

en-us	(%1$s %2$s)
ru	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s action
ru	%1$s действия

en-us	%1$s action
ru	%1$s действие

en-us	%1$s action
ru	%1$s действий

en-us	%1$s characters
ru	%1$s символов

en-us	%1$s characters remaining
ru	%1$s символов осталось

en-us	%1$s event
ru	%1$s событие

en-us	%1$s event
ru	%1$s события

en-us	%1$s event
ru	%1$s событий

en-us	%1$s host in maintenance
ru	%1$s узлов сети в обслуживании

en-us	%1$s host in maintenance
ru	%1$s узла сети в обслуживании

en-us	%1$s host in maintenance
ru	%1$s узел сети в обслуживании

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
ru	"%1$s" вместо "%2$s"

en-us	"%1$s" is expected
ru	"%1$s" ожидалось

en-us	%1$s item
ru	%1$s элементов данных

en-us	%1$s item
ru	%1$s элемент данных

en-us	%1$s item
ru	%1$s элемента данных

en-us	%1$s Item
ru	%1$s элемента данных

en-us	%1$s Item
ru	%1$s элементов данных

en-us	%1$s Item
ru	%1$s элемент данных

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
ru	%1$s [Строка: %2$s | Колонка: %3$s]

en-us	%1$s message
ru	%1$s сообщений

en-us	%1$s message
ru	%1$s сообщение

en-us	%1$s message
ru	%1$s сообщения

en-us	%1$s minute
ru	%1$s минута

en-us	%1$s minute
ru	%1$s минуты

en-us	%1$s minute
ru	%1$s минут

en-us	"%1$s" must be between 1970.01.01 and 2038.01.18.
ru	"%1$s" должно быть между 1970.01.01 и 2038.01.18.

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
ru	%1$s из %2$s элементов в состоянии проблемы

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
ru	%1$s из %2$s элемента в состоянии проблемы

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
ru	%1$s из %2$s элементов в состоянии проблемы

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
ru	%1$s выбран заранее, используйте кнопки стрелок вверх, вниз и подтвердите выбор

en-us	%1$s problem
ru	%1$s проблем

en-us	%1$s problem
ru	%1$s проблема

en-us	%1$s problem
ru	%1$s проблемы

en-us	%1$s problem in total
ru	всего %1$s проблем

en-us	%1$s problem in total
ru	всего %1$s проблема

en-us	%1$s problem in total
ru	всего %1$s проблемы

en-us	%1$s, read only
ru	%1$s, только чтение

en-us	%1$s retry left
ru	%1$s попыток осталось

en-us	%1$s retry left
ru	%1$s попытки осталось

en-us	%1$s retry left
ru	%1$s попытка осталась

en-us	%1$s second
ru	%1$s секунда

en-us	%1$s second
ru	%1$s секунд

en-us	%1$s second
ru	%1$s секунды

en-us	%1$s, selected
ru	%1$s, выбрано

en-us	%1$s, Severity, %2$s
ru	%1$s, Важность, %2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
ru	%1$s - вызвано модулем, который расположен в %2$s.

en-us	%1$s unacknowledged problem
ru	%1$s неподтвержденная проблема

en-us	%1$s unacknowledged problem
ru	%1$s неподтвержденных проблем

en-us	%1$s unacknowledged problem
ru	%1$s неподтвержденных проблем

en-us	"%1$s" value must be less than or equal to "%2$s" value
ru	Значение "%1$s" должно быть меньше или равно "%2$s" значению

en-us	%1$s widget
ru	%1$s виджет

en-us	%1$s (year %2$s)
ru	%1$s (год %2$s)

en-us	30 seconds
ru	30 секунд

en-us	3D view
ru	3D вид

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
ru	Зафиксировано %4$s неуспешные попытки входа в систему. Последняя неуспешная попытка с %1$s в %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
ru	Зафиксировано %4$s неуспешных попыток входа в систему. Последняя неуспешная попытка с %1$s в %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
ru	Зафиксирована %4$s неуспешная попытка входа в систему. Последняя неуспешная попытка с %1$s в %2$s %3$s.

en-us	500 latest values
ru	500 последних значений

en-us	5 minutes
ru	5 минут

en-us	5 seconds
ru	5 секунд

en-us	a boolean is expected
ru	ожидается логическое

en-us	abschange() - Absolute difference between last and previous value
ru	abschange() - Разница по модулю между последним и предыдущим значениями

en-us	Acceptable SLA
ru	Допустимый уровень SLA

en-us	Access denied
ru	Доступ запрещен

en-us	Access denied!
ru	Доступ запрещен!

en-us	a character string is expected
ru	ожидается строка символов

en-us	Ack
ru	Подтверждено

en-us	Acknowledge
ru	Подтвердить

en-us	Acknowledged
ru	Подтверждено

en-us	Acknowledged PROBLEM events
ru	Подтвержденные события ПРОБЛЕМА

en-us	Acknowledged RESOLVED events
ru	Подтвержденные РЕШЕННЫЕ события

en-us	Action
ru	Действие

en-us	Action "%1$s" already exists.
ru	Действие "%1$s" уже существует.

en-us	Action "%1$s" no operations defined.
ru	В действии "%1$s" нет заданных операций.

en-us	Action added
ru	Действие добавлено

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
ru	Класс действия %1$s должен расширять %2$s класс.

en-us	Action deleted
ru	Действие удалено

en-us	Action disabled
ru	Действия деактивированы

en-us	Action disabled
ru	Действий деактивировано

en-us	Action disabled
ru	Действие деактивировано

en-us	Action enabled
ru	Действия активированы

en-us	Action enabled
ru	Действие активировано

en-us	Action enabled
ru	Действий активировано

en-us	Action log
ru	Журнал действий

en-us	Actions
ru	Действия

en-us	Action updated
ru	Действие обновлено

en-us	Active
ru	Активный

en-us	Active
ru	Активно

en-us	Active since
ru	Активно с

en-us	Active till
ru	Активно до

en-us	Add
ru	Добавить

en-us	Add a new widget
ru	Добавить новый виджет

en-us	Add child
ru	Добавить потомка

en-us	Add child element
ru	Добавить элемент потомка

en-us	Added, %1$s
ru	Добавлено, %1$s

en-us	Add host
ru	Добавить узел сети

en-us	Add (message type limit reached)
ru	Добавить (достигнуто максимальное количество типов сообщений)

en-us	Add missing
ru	Добавить отсутствующее

en-us	Add multiple maps
ru	Добавить несколько карт

en-us	Add new data set
ru	Новый набор данных

en-us	Add new interface
ru	Добавить новый интерфейс

en-us	Add new override
ru	Добавить новое замещение

en-us	ADD OVERRIDE
ru	ДОБАВЛЕНИЕ ЗАМЕЩЕНИЯ

en-us	Add prototype
ru	Добавить прототип

en-us	Add submaps
ru	Добавить подкарты

en-us	Add to favourites
ru	Добавить в избранное

en-us	Add to host group
ru	Добавить в группу узлов сети

en-us	Add to host groups
ru	Добавить в группы узлов сети

en-us	Add widget
ru	Добавить виджет

en-us	Admin
ru	Администратор

en-us	Administration
ru	Администрирование

en-us	Advanced labels
ru	Расширенные подписи

en-us	AES
ru	AES

en-us	affects only filtered data
ru	влияет только на отфильтрованные данные

en-us	a floating point value is expected
ru	ожидается значение с плавающей точкой

en-us	Age
ru	Возраст

en-us	Age less than
ru	Возраст менее чем

en-us	Age less than %1$s
ru	Возраст меньше чем %1$s

en-us	agent
ru	агент

en-us	Agent
ru	Агент

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
ru	Проверка доступности агента. Ничего не возвращает - недоступен; 1 - доступен

en-us	Agent encryption
ru	Шифрование агента

en-us	Agent host name. Returns string
ru	Имя хоста агента. Возвращает строку

en-us	Agent interfaces
ru	Интерфейсы агента

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
ru	Проверка разновидности агента. Возвращается 1 - для Zabbix агента; 2 - для Zabbix агента 2

en-us	Aggregate
ru	Агрегация

en-us	Aggregation function
ru	Функция агрегации

en-us	Aggregation interval
ru	Интервал агрегации

en-us	a hexadecimal colour code (6 symbols) is expected
ru	ожидается код цвета в шестнадцатеричном формате (6 символов)

en-us	Alert message
ru	Сообщение оповещения

en-us	Alias
ru	Псевдоним

en-us	Align map elements
ru	Выровнять элементы карты

en-us	all
ru	все

en-us	All
ru	Все

en-us	All dashboards
ru	Все панели

en-us	All groups
ru	Все группы

en-us	All hosts
ru	Все узлы сети

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
ru	У всех ссылок должны быть указаны "Имя" и "URL"

en-us	All maps
ru	Все карты сети

en-us	all media
ru	все способы оповещения

en-us	Allowed hosts
ru	Разрешенные хосты

en-us	Allow manual close
ru	Разрешить закрывать вручную

en-us	All problems
ru	Все проблемы

en-us	All problems if tag values match
ru	Все проблемы если значения тегов совпадают

en-us	All screens
ru	Все комплексные экраны

en-us	All slide shows
ru	Все слайд-шоу

en-us	All tags
ru	Все теги

en-us	All templates
ru	Все шаблоны

en-us	a low-level discovery macro is expected
ru	ожидается макрос низкоуровневого обнаружения

en-us	Alternatively, you can install it manually:
ru	В качестве альтернативы, вы можете установить его вручную:

en-us	an array is expected
ru	ожидается массив

en-us	an array or a character string is expected
ru	ожидается массив или строка символов

en-us	an array or object is expected
ru	ожидается массив или объект

en-us	And
ru	И

en-us	AND
ru	И

en-us	And/Or
ru	И/ИЛИ

en-us	an empty string is expected
ru	ожидается пустая строка

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
ru	ожидается четное количество шестнадцатеричных символов

en-us	an explicit time is expected
ru	ожидается время указанное явно

en-us	an integer is expected
ru	ожидается целое число

en-us	a number has too many fractional digits
ru	у числа слишком много десятичных точек

en-us	a number is expected
ru	ожидается число

en-us	a number is too large
ru	число слишком большое

en-us	a numeric value is expected
ru	ожидается цифровое значение

en-us	an unsigned integer is expected
ru	ожидается целое положительное число

en-us	Any
ru	Любое

en-us	Any character string included
ru	Любая строка символов включена

en-us	Application
ru	Группа элементов данных

en-us	Application "%1$s" already exists.
ru	Группа элементов данных "%1$s" уже существует.

en-us	Application added
ru	Группа элементов данных добавлена

en-us	Application deleted
ru	Группы элементов данных удалены

en-us	Application deleted
ru	Группа элементов данных удалены

en-us	Application deleted
ru	Группа элементов данных удалена

en-us	Application error.
ru	Ошибка приложения.

en-us	Application prototypes
ru	Прототипы групп элементов данных

en-us	Applications
ru	Группы элементов данных

en-us	Application updated
ru	Группа элементов данных обновлена

en-us	Application with applicationid "%1$s" does not exist.
ru	Группа элементов данных с applicationid "%1$s" не существует.

en-us	Application with ID "%1$s" is not available on "%2$s".
ru	Группа элементов данных с ID "%1$s" недоступна для "%2$s".

en-us	Apply
ru	Применить

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
ru	Применить права доступа и фильтры тегов ко всем подгруппам

en-us	Approaching
ru	Близится

en-us	Apr
ru	Апр.

en-us	April
ru	Апрель

en-us	Area size
ru	Размер области

en-us	Area type
ru	Тип области

en-us	a relative time is expected
ru	ожидается относительное время

en-us	Are you sure you want perform this action?
ru	Вы уверены, что хотите выполнить это действие?

en-us	Are you sure you want to delete
ru	Вы уверены, что хотите удалить

en-us	Are you sure, you want to leave this page?
ru	Вы уверены, что хотите покинуть эту страницу?

en-us	Arithmetic
ru	Арифметические

en-us	as Blue
ru	синим

en-us	ascending
ru	по возрастанию

en-us	as Green
ru	зеленым

en-us	As is
ru	Как есть

en-us	As plain text
ru	Как простой текст

en-us	as Red
ru	красным

en-us	Assertions
ru	Утверждения

en-us	Asset tag
ru	Этикетка владельца

en-us	a string, number or null value is expected
ru	ожидается строка, число или отсутствие значения

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
ru	В %1$s:%2$s %3$s каждые %4$s недели

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
ru	В %1$s:%2$s %3$s каждые %4$s недель

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
ru	В %1$s:%2$s %3$s каждую %4$s неделю

en-us	At %1$s:%2$s every day
ru	В %1$s:%2$s каждые %3$s дня

en-us	At %1$s:%2$s every day
ru	В %1$s:%2$s каждый %3$s день

en-us	At %1$s:%2$s every day
ru	В %1$s:%2$s каждые %3$s дней

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
ru	В %1$s:%2$s %3$s %4$s каждый %5$s

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
ru	В %1$s:%2$s на %3$s день каждый %4$s

en-us	At (hour:minute)
ru	В (час:минута)

en-us	a time is expected
ru	ожидается время

en-us	a time period is expected
ru	ожидается период времени

en-us	a time range is expected
ru	ожидался период времени

en-us	a time unit is expected
ru	ожидается единица времени

en-us	At least one action is mandatory.
ru	Как минимум одно действие является обязательным.

en-us	At least one host group or host must be selected.
ru	Должна быть выбрана по крайней мере одна группа узлов сети или узел сети.

en-us	At least one maintenance period must be created.
ru	Должен быть создан по крайней мере один период обслуживания.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
ru	Должна поддерживаться по крайней мере одна база данных из MySQL, PostgreSQL или Oracle.

en-us	At least one operation must be selected.
ru	Должна быть выбрана по крайней мере одна операция.

en-us	At least one operation must exist.
ru	Должна существовать по крайней мере одна операция.

en-us	at least one override option must be specified
ru	должна быть указана по крайней мере одна опция перезаписи

en-us	At least one update operation or message is mandatory
ru	По крайней мере одна операция обновления или сообщение обязательно

en-us	At least one update operation or message must exist.
ru	Должна существовать по крайней мере одна операция обновления или сообщение.

en-us	At least one user or user group must be selected.
ru	Должен быть выбран по крайней мере один пользователь или группа пользователей.

en-us	Attempt interval
ru	Интервал попыток

en-us	Attempts
ru	Попыток

en-us	Audit
ru	Аудит

en-us	Audit data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных аудита "%1$s".

en-us	Audit log
ru	Журнал аудита

en-us	Aug
ru	Авг

en-us	August
ru	Август

en-us	a user macro is expected
ru	ожидается пользовательский макрос

en-us	Authentication
ru	Аутентификация

en-us	Authentication algorithm
ru	Алгоритм аутентификации

en-us	Authentication failed: %1$s.
ru	Ошибка при аутентификации: %1$s.

en-us	Authentication method
ru	Метод аутентификации

en-us	Authentication method changed
ru	Метод аутентификации изменён

en-us	Authentication passphrase
ru	Пароль аутентификации

en-us	Authentication protocol
ru	Протокол аутентификации

en-us	Authentication settings updated
ru	Настройки аутентификации обновлены

en-us	AuthN requests
ru	Запросы AuthN

en-us	Author
ru	Автор

en-us	Auto
ru	Авто

en-us	Auto-login
ru	Авто-вход

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
ru	Опции авто-вход и авто-выход нельзя активировать вместе.

en-us	Auto-logout
ru	Авто-выход

en-us	Automatic
ru	Автоматически

en-us	Automatic icon mapping
ru	Автоматическое соответствие иконок

en-us	Automatic icon selection
ru	Автоматический выбор иконки

en-us	autoregistered host
ru	автоматически зарегистрированный узел сети

en-us	autoregistration
ru	авторегистрация

en-us	Autoregistration
ru	Авторегистрация

en-us	Autoregistration actions
ru	Действия авторегистрации

en-us	Autoregistration data storage period
ru	Период хранения данных авторегистрации

en-us	Autoregistration event and alert data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных о событиях авторегистрации и оповещениях "%1$s".

en-us	Availability
ru	Доступность

en-us	Availability report
ru	Отчет о доступности

en-us	Available
ru	Доступен

en-us	Average
ru	Средняя

en-us	avg
ru	сред

en-us	avg() - Average value of a period T
ru	avg() - Среднее значение за период Т

en-us	Axes
ru	Оси

en-us	Back
ru	Назад

en-us	Background
ru	Фон

en-us	Background colour
ru	Цвет фона

en-us	Background image
ru	Фоновое изображение

en-us	band() - Bitwise AND of last (most recent) T value and mask
ru	band() - Побитовое И последнего (наиболее нового) значения Т и маска

en-us	Bar
ru	Столбцы

en-us	Base colour
ru	Основной цвет

en-us	Base DN
ru	База для поиска (Base DN)

en-us	Basic
ru	Простая

en-us	Bind DN
ru	Имя для подключения (Bind DN)

en-us	Bind password
ru	Пароль подключения (Bind password)

en-us	blinking
ru	мигание

en-us	Blocked
ru	Заблокирован

en-us	Blue
ru	Голубая

en-us	Body
ru	Тело

en-us	Body and headers
ru	Тело и заголовки

en-us	Bold line
ru	Жирная линия

en-us	Boolean to decimal
ru	Логический в десятичный

en-us	Border
ru	Рамка

en-us	Border colour
ru	Цвет рамки

en-us	Border type
ru	Тип рамки

en-us	Border width
ru	Ширина рамки

en-us	Both passwords must be equal.
ru	Оба пароля должны совпадать.

en-us	both username and password should be either present or empty
ru	как имя пользователя, так и пароль должны присутствовать или быть пустыми

en-us	Bottom
ru	По нижнему краю

en-us	Bring forward
ru	Переместить вперёд

en-us	Bring to front
ru	На передний план

en-us	Bulgarian (bg_BG)
ru	Болгарский (bg_BG)

en-us	By host
ru	По узлу сети

en-us	By trigger template
ru	По шаблону триггера

en-us	calculated
ru	вычисляемое

en-us	Calculated
ru	Вычисляемое

en-us	Calculate SLA, acceptable SLA (in %)
ru	Вычислять SLA, допустимый уровень SLA (в %)

en-us	Calculates the average value, based on the various parameters supplied. Zabbix server collects aggregate information by doing direct database queries.
ru	Вычисление среднего значения на основе различных заданных параметров. Zabbix сервер собирает агрегированную информацию выполняя прямые запросы в базу данных.

en-us	Calculates the maximum value, based on the various parameters supplied. Zabbix server collects aggregate information by doing direct database queries.
ru	Вычисление максимального значения на основе различных заданных параметров. Zabbix сервер собирает агрегированную информацию выполняя прямые запросы в базу данных.

en-us	Calculates the minimum value, based on the various parameters supplied. Zabbix server collects aggregate information by doing direct database queries.
ru	Вычисление минимального значения на основе различных заданных параметров. Zabbix сервер собирает агрегированную информацию выполняя прямые запросы в базу данных.

en-us	Calculates the sum of values, based on the various parameters supplied. Zabbix server collects aggregate information by doing direct database queries.
ru	Вычисление суммы значений на основе различных заданных параметров. Zabbix сервер собирает агрегированную информацию выполняя прямые запросы в базу данных.

en-us	Calendar
ru	Календарь

en-us	Callback
ru	Callback

en-us	Cancel
ru	Отмена

en-us	Cannot add action
ru	Не удалось добавить действие

en-us	Cannot add a discovered application "%1$s" to a web scenario.
ru	Не удалось добавить обнаруженную группу элементов данных "%1$s" к веб-сценарию.

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
ru	Не удалось добавить не числовой элемент данных "%1$s" на график "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
ru	Не удалось добавить не числовой элемент данных "%1$s" к прототипу графика "%2$s".

en-us	Cannot add application
ru	Не удалось добавить группу элементов данных

en-us	Cannot add correlation
ru	Не удалось добавить корреляцию

en-us	Cannot add correlation condition
ru	Не удалось добавить условие корреляции

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
ru	Не удалось добавить зависимость от узла сети к шаблону.

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
ru	Не удалось добавить зависимость от триггера "%1$s:%2$s" к несуществующему триггеру "%3$s:%4$s".

en-us	Cannot add discovery rule
ru	Не удалось добавить правило обнаружения

en-us	Cannot add graph
ru	Не удалось добавить график

en-us	Cannot add graph prototype
ru	Не удалось добавить прототип графика

en-us	Cannot add group
ru	Не удалось добавить группу

en-us	Cannot add host
ru	Не удалось добавить узел сети

en-us	Cannot add host prototype
ru	Не удалось добавить прототип узлов сети

en-us	Cannot add image
ru	Не удалось добавить изображение

en-us	Cannot add item
ru	Не удалось добавить элемент данных

en-us	Cannot add item "%1$s" from "%2$s" to application "%3$s" from "%4$s".
ru	Не удалось добавить элемент данных "%1$s" из "%2$s" в группу элементов данных "%3$s" из "%4$s".

en-us	Cannot add item prototype
ru	Не удалось добавить прототип элементов данных

en-us	Cannot add items.
ru	Не удалось добавить элементы данных.

en-us	Cannot add maintenance
ru	Не удалось добавить обслуживание

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
ru	Не удалось добавить элемент карты на карту "%1$s" по причине цикличности.

en-us	Cannot add media type
ru	Не удалось добавить способ оповещения

en-us	Cannot add module: %1$s.
ru	Не удалось добавить модули: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
ru	Не удалось добавить модули: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
ru	Не удалось добавить модуль: %1$s.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
ru	Невозможно добавить более одного элемента данных с типом "Суммарный график" в график "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
ru	Невозможно добавить более одного элемента данных с типом "Суммарный график" к прототипу графика "%1$s".

en-us	Cannot add network map
ru	Не удалось добавить карту сети

en-us	Cannot add new application "%1$s".
ru	Не удалось добавить новую группу элементов данных "%1$s".

en-us	Cannot add proxy
ru	Не удалось добавить прокси

en-us	Cannot add regular expression
ru	Не удалось добавить регулярное выражение

en-us	Cannot add screen
ru	Не удалось добавить комплексный экран

en-us	Cannot add script
ru	Не удалось добавить скрипт

en-us	Cannot add service
ru	Невозможно добавить услугу

en-us	Cannot add slide show
ru	Не удалось добавить слайд-шоу

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
ru	Не удалось добавить подкарты. Достигнута максимальная глубина.

en-us	Cannot add template
ru	Не удалось добавить шаблон

en-us	Cannot add trigger
ru	Не удалось добавить триггер

en-us	Cannot add trigger prototype
ru	Не удалось добавить прототипа триггеров

en-us	Cannot add user
ru	Не удалось добавить пользователя

en-us	Cannot add user group
ru	Не удалось добавить группу пользователей

en-us	Cannot add value map
ru	Не удалось добавить преобразование значения

en-us	Cannot add web scenario
ru	Не удалось добавить веб-сценарий

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
ru	Не удалось добавить виджет: не хватает свободного места на ПАНЕЛИ.

en-us	Cannot add widgets in kiosk mode
ru	Не удалось добавить виджеты в режиме киоска

en-us	cannot be changed
ru	нельзя изменить

en-us	cannot be empty
ru	не может быть пустым

en-us	Can not be removed
ru	Нельзя удалить

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
ru	Не удалось привязать анонимно к LDAP серверу.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
ru	Не удалось привязать к LDAP серверу.

en-us	Cannot clear history
ru	Не удалось очистить историю

en-us	Cannot clear history: at least one of the selected items doesn't belong to any monitored host
ru	Не удалось очистить историю: по крайней мере один из выбранных элементов данных не принадлежит к какому-либо узлу сети под наблюдением

en-us	Cannot clone graph prototypes.
ru	Не удалось клонировать прототипы графиков.

en-us	Cannot clone host prototypes.
ru	Не удалось клонировать прототипы узлов сети.

en-us	Cannot clone item prototypes.
ru	Не удалось клонировать прототипы элементов данных.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
ru	Не удалось клонировать прототипы триггеров.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
ru	Не удалось закрыть проблему: %1$s.

en-us	Cannot connect to LDAP server.
ru	Не удалось подключиться к LDAP серверу.

en-us	Cannot connect to the database.
ru	Не возможно подключиться к базе данных.

en-us	Cannot convert POST data:
ru	Не удалось выполнить конвертацию POST данных:

en-us	cannot convert to JSON, result value too long
ru	не удалось сконвертировать в JSON, значение результата слишком длинное

en-us	Cannot copy graph
ru	Не удалось скопировать график

en-us	Cannot copy graph
ru	Не удалось скопировать графики

en-us	Cannot copy graph
ru	Не удалось скопировать графики

en-us	Cannot copy item
ru	Не удалось скопировать элемент даных

en-us	Cannot copy item
ru	Не удалось скопировать элементы даных

en-us	Cannot copy item
ru	Не удалось скопировать элементы даных

en-us	Cannot copy trigger
ru	Не удалось скопировать триггеры

en-us	Cannot copy trigger
ru	Не удалось скопировать триггер

en-us	Cannot copy trigger
ru	Не удалось скопировать триггеры

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
ru	Не удалось скопировать триггер "%1$s:%2$s", потому что он содержит несколько узлов сети в выражении.

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
ru	Не удалось создать прототип узлов сети у обнаруженного узла сети "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
ru	Не удалось создать другое подключение к базе данных.

en-us	Cannot create circular dependencies.
ru	Невозможно создать закольцованные зависимости.

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
ru	Невозможно создать зависимость триггера от самого себя.

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
ru	Не возможно создать зависимость прототипа триггеров к самому себе.

en-us	Cannot create discovery rule
ru	Не удалось создать правило обнаружения

en-us	Cannot create icon map
ru	Не удалось создать соответствие иконок

en-us	Cannot create new application, web scenario is already assigned to application.
ru	Не удалось создать новую группу элементов данных, веб-сценарий уже присоединен к группе элементов данных.

en-us	Cannot create the configuration file.
ru	Не возможно создать конфигурационный файл.

en-us	Cannot create widget: %1$s.
ru	Не удалось создать виджет: %1$s.

en-us	Cannot delete action
ru	Не удалось удалить действие

en-us	Cannot delete application
ru	Не удалось удалить группу элементов данных

en-us	Cannot delete application
ru	Не удалось удалить группы элементов данных

en-us	Cannot delete application
ru	Не удалось удалить группы элементов данных

en-us	Cannot delete correlation
ru	Не удалось удалить корреляцию

en-us	Cannot delete dashboard
ru	Не удалось удалить панель

en-us	Cannot delete dashboard
ru	Не удалось удалить панели

en-us	Cannot delete dashboard
ru	Не удалось удалить панели

en-us	Cannot delete dependency
ru	Не удалось удалить зависимость

en-us	Cannot delete discovered application "%1$s".
ru	Не удалось удалить обнаруженную группу элементов данных "%1$s".

en-us	Cannot delete discovery rule
ru	Не удалось удалить правило обнаружения

en-us	Cannot delete discovery rules
ru	Не удалось удалить правила обнаружения

en-us	Cannot delete graph
ru	Не удалось удалить график

en-us	Cannot delete graph prototype
ru	Не удалось удалить прототип графика

en-us	Cannot delete graph prototypes
ru	Не удалось удалить прототипы графиков

en-us	Cannot delete graphs
ru	Не удалось удалить график

en-us	Cannot delete group
ru	Не удалось удалить группы

en-us	Cannot delete group
ru	Не удалось удалить группы

en-us	Cannot delete group
ru	Не удалось удалить группу

en-us	Cannot delete host
ru	Не удалось удалить узел сети

en-us	Cannot delete host because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить узел сети так как обслуживание "%1$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить выбранные узлы сети так как обслуживание "%1$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить выбранные узлы сети так как обслуживание "%1$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host group because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить группы узлов сети так как обслуживание "%1$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host group because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить группу узлов сети так как обслуживание "%1$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host group because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
ru	Не удалось удалить групп узлов сети так как обслуживание "%1$s" должно содержать по крайней мере один узел сети или группу узлов сети.

en-us	Cannot delete host prototypes
ru	Не удалось удалить прототипы узлов сети

en-us	Cannot delete icon map
ru	Не удалось удалить соответствие иконок

en-us	Cannot delete image
ru	Не удалось удалить изображение

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
ru	Невозможно удалить интерфейс у обнаруженного узла сети "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
ru	Не удалось удалить инвентарные данные.

en-us	Cannot delete item
ru	Не удалось удалить элемент данных

en-us	Cannot delete item prototype
ru	Не удалось удалить прототип элементов данных

en-us	Cannot delete item prototypes
ru	Не удалось удалить прототипы элементов данных

en-us	Cannot delete items
ru	Не удалось удалить элементы данных

en-us	Cannot delete maintenance
ru	Не удалось удалить обслуживание

en-us	Cannot delete media type
ru	Не удалось удалить способ оповещения

en-us	Cannot delete media type
ru	Не удалось удалить способ оповещения

en-us	Cannot delete media type
ru	Не удалось удалить способ оповещения

en-us	Cannot delete module: %1$s.
ru	Не удалось удалить модули: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
ru	Не удалось удалить модули: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
ru	Не удалось удалить модуль: %1$s.

en-us	Cannot delete network map
ru	Не удалось удалить карту сети

en-us	Cannot delete proxy
ru	Не удалось удалить прокси

en-us	Cannot delete proxy
ru	Не удалось удалить прокси

en-us	Cannot delete proxy
ru	Не удалось удалить прокси

en-us	Cannot delete regular expression
ru	Не удалось удалить регулярное выражение

en-us	Cannot delete regular expression
ru	Не удалось удалить регулярные выражения

en-us	Cannot delete regular expression
ru	Не удалось удалить регулярные выражения

en-us	Cannot delete screen
ru	Не удалось удалить комплексный экран

en-us	Cannot delete script
ru	Не удалось удалить скрипт

en-us	Cannot delete script
ru	Не удалось удалить скрипт

en-us	Cannot delete script
ru	Не удалось удалить скрипт

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
ru	Не удалось удалить скрипты. Скрипт "%1$s" используется в операции действия "%2$s".

en-us	Cannot delete selected actions
ru	Не удалось удалить выбранные действия

en-us	Cannot delete selected correlations
ru	Не удалось удалить выбранные корреляции

en-us	Cannot delete service
ru	Не удалось удалить услугу

en-us	Cannot delete slide show
ru	Не удалось удалить слайд-шоу

en-us	Cannot delete template
ru	Не удалось удалить шаблон

en-us	Cannot delete templated application.
ru	Не удалось удалить группу элементов данных унаследованную из шаблона.

en-us	Cannot delete templated graph.
ru	Не удалось удалить график унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
ru	Не удалось удалить прототип графиков унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated host prototype.
ru	Невозможно удалить прототип узлов сети унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated item.
ru	Невозможно удалить элемент данных унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated item prototype.
ru	Не удалось удалить прототип элементов данных унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated items.
ru	Невозможно удалить элементы данных унаследованные из шаблонов.

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
ru	Невозможно удалить триггер "%1$s:%2$s" унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
ru	Не удалось удалить прототип графиков "%1$s:%2$s" унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
ru	Невозможно удалить веб-сценарий "%1$s" унаследованный из шаблона.

en-us	Cannot delete trigger
ru	Не удалось удалить триггер

en-us	Cannot delete trigger prototype
ru	Не удалось удалить прототип триггеров

en-us	Cannot delete trigger prototypes
ru	Не удалось удалить прототипы триггеров

en-us	Cannot delete triggers
ru	Не удалось удалить триггеры

en-us	Cannot delete user
ru	Не удалось удалить пользователей

en-us	Cannot delete user
ru	Не удалось удалить пользователя

en-us	Cannot delete user
ru	Не удалось удалить пользователей

en-us	Cannot delete user group
ru	Не удалось удалить группы пользователей

en-us	Cannot delete user group
ru	Не удалось удалить группу пользователей

en-us	Cannot delete user group
ru	Не удалось удалить группы пользователей

en-us	Cannot delete value map
ru	Не удалось удалить преобразование значений

en-us	Cannot delete value map
ru	Не удалось удалить преобразование значений

en-us	Cannot delete value map
ru	Не удалось удалить преобразование значений

en-us	Cannot delete web scenario
ru	Не удалось удалить веб-сценарий

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
ru	Невозможно удалить внутреннего пользователя Zabbix "%1$s", попробуйте отключить его.

en-us	Cannot disable action
ru	Не удалось деактивировать действия

en-us	Cannot disable action
ru	Не удалось деактивировать действия

en-us	Cannot disable action
ru	Не удалось деактивировать действие

en-us	Cannot disable correlation
ru	Не удалось деактивировать корреляции

en-us	Cannot disable correlation
ru	Не удалось деактивировать корреляцию

en-us	Cannot disable correlation
ru	Не удалось деактивировать корреляции

en-us	Cannot disable discovery rule
ru	Не удалось деактивировать правила обнаружения

en-us	Cannot disable discovery rule
ru	Не удалось деактивировать правило обнаружения

en-us	Cannot disable discovery rule
ru	Не удалось деактивировать правила обнаружения

en-us	Cannot disable host
ru	Не удалось деактивировать узлы сети

en-us	Cannot disable host
ru	Не удалось деактивировать узлы сети

en-us	Cannot disable host
ru	Не удалось деактивировать узел сети

en-us	Cannot disable item
ru	Не удалось деактивировать элементы данных

en-us	Cannot disable item
ru	Не удалось деактивировать элемент данных

en-us	Cannot disable item
ru	Не удалось деактивировать элементы данных

en-us	Cannot disable media type
ru	Не удалось деактивировать способ оповещения

en-us	Cannot disable media type
ru	Не удалось деактивировать способы оповещения

en-us	Cannot disable media type
ru	Не удалось деактивировать способы оповещения

en-us	Cannot disable module: %1$s.
ru	Не удалось деактивировать модули: %1$s.

en-us	Cannot disable module: %1$s.
ru	Не удалось деактивировать модули: %1$s.

en-us	Cannot disable module: %1$s.
ru	Не удалось деактивировать модуль: %1$s.

en-us	Cannot disable trigger
ru	Не удалось деактивировать триггеры

en-us	Cannot disable trigger
ru	Не удалось деактивировать триггер

en-us	Cannot disable trigger
ru	Не удалось деактивировать триггеры

en-us	Cannot disable web scenario
ru	Не удалось деактивировать веб-сценарии

en-us	Cannot disable web scenario
ru	Не удалось деактивировать веб-сценарий

en-us	Cannot disable web scenario
ru	Не удалось деактивировать веб-сценарии

en-us	Cannot display item queue.
ru	Не удалось отобразить очередь элементов данных.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
ru	Невозможно отобразить более одного элемента данных с типом "Суммарный график".

en-us	Cannot enable action
ru	Не удалось активировать действие

en-us	Cannot enable action
ru	Не удалось активировать действия

en-us	Cannot enable action
ru	Не удалось активировать действия

en-us	Cannot enable correlation
ru	Не удалось активировать корреляции

en-us	Cannot enable correlation
ru	Не удалось активировать корреляции

en-us	Cannot enable correlation
ru	Не удалось активировать корреляцию

en-us	Cannot enable discovery rule
ru	Не удалось активировать правила обнаружения

en-us	Cannot enable discovery rule
ru	Не удалось активировать правило обнаружения

en-us	Cannot enable discovery rule
ru	Не удалось активировать правила обнаружения

en-us	Cannot enable host
ru	Не удалось активировать узел сети

en-us	Cannot enable host
ru	Не удалось активировать узлы сети

en-us	Cannot enable host
ru	Не удалось активировать узлы сети

en-us	Cannot enable item
ru	Не удалось активировать элементы данных

en-us	Cannot enable item
ru	Не удалось активировать элементы данных

en-us	Cannot enable item
ru	Не удалось активировать элемент данных

en-us	Cannot enable media type
ru	Не удалось активировать способ оповещения

en-us	Cannot enable media type
ru	Не удалось активировать способы оповещения

en-us	Cannot enable media type
ru	Не удалось активировать способы оповещения

en-us	Cannot enable module: %1$s.
ru	Не удалось активировать модули: %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
ru	Не удалось активировать модули: %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
ru	Не удалось активировать модуль: %1$s.

en-us	Cannot enable trigger
ru	Не удалось активировать триггеры

en-us	Cannot enable trigger
ru	Не удалось активировать триггер

en-us	Cannot enable trigger
ru	Не удалось активировать триггеры

en-us	Cannot enable web scenario
ru	Не удалось активировать веб-сценарии

en-us	Cannot enable web scenario
ru	Не удалось активировать веб-сценарии

en-us	Cannot enable web scenario
ru	Не удалось активировать веб-сценарий

en-us	Cannot evaluate expression
ru	Не удалось раскрыть выражение

en-us	Cannot execute script
ru	Не удалось выполнить скрипт

en-us	Cannot expand macros.
ru	Не удалось раскрыть макросы.

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
ru	Не удалось найти фоновое изображение "%1$s" используемое на карте сети "%2$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in screen "%2$s".
ru	Не удалось найти график "%1$s" используемый в комплексном экране "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
ru	Не удалось найти группу "%1$s" используемую на карте сети "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in screen "%2$s".
ru	Не удалось найти группу "%1$s" используемую в комплексном экране "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
ru	Не удалось найти узел сети "%1$s" используемый на карте сети "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in screen "%2$s".
ru	Не удалось найти узел сети "%1$s" используемый в комплексном экране "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ru	Не удалось найти группу узлов сети "%1$s" для прототипа узлов сети "%2$s" правила обнаружения "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
ru	Не удалось найти интерфейс у узла сети "%1$s" для ключа элемента данных "%2$s".

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
ru	Не удалось найти иконку "%1$s" используемую на карте сети "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
ru	Не удалось найти иконку "%1$s" используемую на карте сети "%2$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
ru	Не удалось найти интерфейс "%1$s", используемый правилом обнаружения "%2$s" на "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
ru	Не удалось найти интерфейс "%1$s", используемый элементом данных "%2$s" на "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ru	Не удалось найти интерфейс "%1$s", используемый "%2$s" прототипом элементов данных "%3$s" правила обнаружения на "%4$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
ru	Не удалось найти элемент данных "%1$s" у "%2$s", используемый как MAX значение оси Y в графике "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
ru	Не удалось найти элемент данных "%1$s" у "%2$s", используемый как MAX значение оси Y в прототипе графиков "%3$s" правила обнаружения "%4$s" у "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
ru	Не удалось найти элемент данных "%1$s" у "%2$s", используемый как MIN значение оси Y в графике "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
ru	Не удалось найти элемент данных "%1$s" у "%2$s", используемый как MIN значение оси Y в прототипе графиков "%3$s" правила обнаружения "%4$s" у "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
ru	Не удалось найти элемент данных "%1$s" у "%2$s", используемый в графике "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
ru	Не удалось найти элемент данных "%1$s" у "%2$s", используемый в прототипе графиков "%3$s" правила обнаружения "%4$s" у "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in screen "%2$s".
ru	Не удалось найти элемент данных "%1$s" используемый в комплексном экране "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
ru	Не удалось найти карту сети "%1$s" используемую на карте сети "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in screen "%2$s".
ru	Не удалось найти карту сети "%1$s" используемую в комплексном экране "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ru	Не удалось найти шаблон "%1$s" для прототипа узлов сети "%2$s" правила обнаружения "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for override "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ru	Не удалось найти шаблон "%1$s" для "%2$s" замещения правила обнаружения "%3$s" в "%4$s".

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
ru	Не удалось найти триггер "%1$s" используемый на карте сети "%2$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
ru	Не удалось найти преобразование значений "%1$s" используемое в элементе данных "%2$s" на "%3$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
ru	Не удалось найти преобразование значений "%1$s" используемое в прототипу элементов данных "%2$s" в правиле обнаружения "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot format tree.
ru	Не удалось построить дерево.

en-us	Cannot format Tree. Check logic structure in service links.
ru	Не удалось построить дерево. Проверьте логическую структуру в соединениях между услугами.

en-us	Cannot have empty visible template name.
ru	Видимое имя шаблона не может быть пустым.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
ru	Не удалось импортировать шаблон "%1$s", соединенные шаблоны "%2$s" не существуют.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
ru	Не удалось импортировать шаблон "%1$s", соединенные шаблоны "%2$s" не существуют.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
ru	Не удалось импортировать шаблон "%1$s", соединенный шаблон "%2$s" не существует.

en-us	Cannot insert trigger expression
ru	Не удалось вставить выражение триггера

en-us	Cannot link template
ru	Не удалось присоединить шаблон

en-us	Cannot link template.
ru	Не удалось присоединить шаблон.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
ru	Не удалось загрузить модули с: %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
ru	Не удалось загрузить модуль с: %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
ru	Не удалось загрузить модули с: %1$s.

en-us	Cannot logout.
ru	Не удалось выполнить выход.

en-us	Cannot mass update host name.
ru	Невозможно массово обновить имя узла сети.

en-us	Cannot mass update template name.
ru	Невозможно массово обновить имя шаблона.

en-us	Cannot mass update visible host name.
ru	Невозможно массово обновить видимое имя узла сети.

en-us	Cannot mass update visible template name.
ru	Невозможно обновить массово видимое имя шаблона.

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %1$s.
ru	Невозможно передать дубликаты ID шаблонов для соединения: %1$s.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
ru	Невозможно выполнить запрос удаления из таблицы "%1$s" без выражения where.

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
ru	не удалось выполнить Scroll API запрос, данные могут быть обрезаны

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
ru	Невозможно выполнить запрос обновления таблицы "%1$s" без значений.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
ru	Невозможно выполнить запрос обновления таблицы "%1$s" без выражения where.

en-us	Cannot process applications from different hosts or templates.
ru	Не удалось обработать группы элементов данных из разных узлов сети или шаблонов.

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
ru	Не удалось прочитать JSON: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
ru	Не удалось прочитать ответ, проверьте соединение с Zabbix сервером "%1$s".

en-us	Cannot read XML: %1$s.
ru	Не удалось прочитать XML: %1$s.

en-us	Cannot rename guest user.
ru	Невозможно переименовать гостевого пользователя.

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
ru	Невозможно сохранить правило обнаружения без проверок.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
ru	Не удалось сохранить виджет "%1$s".

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
ru	Не удалось отправить команду, проверьте соединение с Zabbix сервером "%1$s".

en-us	Cannot send request
ru	Не удалось отправить запрос

en-us	Cannot send request: %1$s.
ru	Не удалось отправить запрос: %1$s.

en-us	Cannot set "%1$s" for action "%2$s".
ru	Не удалось установить "%1$s" для действия "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
ru	Не удалось установить "%1$s" для графика "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
ru	Не удалось установить "%1$s" для прототипа графика "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for item "%2$s".
ru	Не удалось установить "%1$s" для элемента данных "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for template screen "%2$s".
ru	Не удалось установить "%1$s" шаблонному комплексному экрану "%2$s".

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
ru	Невозможно задать поля инвентарных данных при отключенной инвентаризации.

en-us	Cannot set resource ID for screen element.
ru	Не удалось установить ID ресурса для элемента комплексного экрана.

en-us	Cannot set "templateid" field for application prototype in item prototype "%1$s".
ru	Не удалось установить поле "templateid" для прототипа группы элементов данных в прототипе элементов данных "%1$s".

en-us	Cannot set "templateid" for screen "%1$s".
ru	Не удалось установить "templateid" для комплексного экрана "%1$s".

en-us	Cannot support notification audio for this device.
ru	Поддержка аудио оповещений отсутствует для этого устройства.

en-us	Cannot switch host for interface.
ru	Не удалось переключить узел сети на интерфейс.

en-us	Cannot test disabled media type.
ru	Не удалось протестировать деактивированный способ оповещения.

en-us	Cannot unblock user
ru	Не удалось разблокировать пользователей

en-us	Cannot unblock user
ru	Не удалось разблокировать пользователя

en-us	Cannot unblock user
ru	Не удалось разблокировать пользователей

en-us	Cannot unlink and clear applications.
ru	Не удалось отсоединить и очистить группы элементов данных.

en-us	Cannot unlink and clear Web scenarios.
ru	Не удалось отсоединить и очистить Веб-сценарии.

en-us	Cannot unlink template
ru	Не удалось отсоединить шаблон

en-us	Cannot unlink template.
ru	Не удалось отсоединить шаблон.

en-us	Cannot unlink trigger "%1$s", it has items from template that is left linked to host.
ru	Не удалось отсоединить триггер "%1$s", у него имеются элементы данных с шаблона, который остается присоединённым к узлу сети.

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" для действия "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" для графика "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" для прототипа графика "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for item "%2$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" для элемента данных "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" для шаблонного графика "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" для шаблонного прототипа графика "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" у обнаруженного узла сети "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered item "%1$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" у обнаруженного элемента данных "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
ru	Не удалось обновить "%2$s" у обнаруженного триггера "%1$s".

en-us	Cannot update action
ru	Не удалось обновить действие

en-us	Cannot update a discovered graph.
ru	Невозможно обновить обнаруженный график.

en-us	Cannot update a discovered host group.
ru	Невозможно обновить обнаруженную группу узлов сети.

en-us	Cannot update application
ru	Не удалось обновить группу элементов данных

en-us	Cannot update a templated graph "%1$s".
ru	Не удалось обновить "%1$s" график из шаблона.

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
ru	Не удалось обновить унаследованный из шаблона веб-сценарий "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update authentication
ru	Не удалось обновить аутентификацию

en-us	Cannot update configuration
ru	Не удалось обновить настройки

en-us	Cannot update correlation
ru	Не удалось обновить корреляцию

en-us	Cannot update discovered application "%1$s".
ru	Не удалось обновить обнаруженную группу элементов данных "%1$s".

en-us	Cannot update discovery rule
ru	Не удалось обновить правило обнаружения

en-us	Cannot update event
ru	Не удалось обновить события

en-us	Cannot update event
ru	Не удалось обновить событие

en-us	Cannot update event
ru	Не удалось обновить события

en-us	Cannot update graph
ru	Не удалось обновить график

en-us	Cannot update graph prototype
ru	Не удалось обновить прототип графиков

en-us	Cannot update group
ru	Не удалось обновить группу

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
ru	Не удалось обновить группы для обнаруженного узла сети "%1$s".

en-us	Cannot update host
ru	Не удалось обновить узел сети

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
ru	Не удалось обновить настройки шифрования узла сети. Необходимо указать настройки соединения в обе стороны.

en-us	Cannot update host prototype
ru	Не удалось обновить прототипы узлов сети

en-us	Cannot update host prototype
ru	Не удалось обновить прототипы узлов сети

en-us	Cannot update host prototype
ru	Не удалось обновить прототип узлов сети

en-us	Cannot update hosts
ru	Не удалось обновить узлы сети

en-us	Cannot update icon map
ru	Не удалось обновить соответствие иконок

en-us	Cannot update image
ru	Не удалось обновить изображение

en-us	Cannot update "imagetype" for image "%1$s".
ru	Не удалось обновить "imagetype" для изображения "%1$s".

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
ru	Не удалось обновить интерфейс для обнаруженного узла сети "%1$s".

en-us	Cannot update item
ru	Не удалось обновить элемент данных

en-us	Cannot update item prototype
ru	Не удалось обновить прототип элементов данных

en-us	Cannot update item prototype
ru	Не удалось обновить прототипы элементов данных

en-us	Cannot update item prototype
ru	Не удалось обновить прототипы элементов данных

en-us	Cannot update item prototypes
ru	Не удалось обновить прототипы элементов данных

en-us	Cannot update items
ru	Не удалось обновить элементы данных

en-us	Cannot update macros
ru	Не удалось обновить макросы

en-us	Cannot update maintenance
ru	Не удалось обновить обслуживание

en-us	Cannot update media type
ru	Не удалось обновить способ оповещений

en-us	Cannot update module: %1$s.
ru	Не удалось обновить модуль: %1$s.

en-us	Cannot update network map
ru	Не удалось обновить карту сети

en-us	cannot update property for templated discovery rule
ru	не удалось обновить свойство у правила обнаружения из шаблона

en-us	Cannot update proxy
ru	Не удалось обновить прокси

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
ru	Не удалось обновить прокси для обнаруженного узла сети "%1$s".

en-us	Cannot update regular expression
ru	Не удалось обновить регулярное выражение

en-us	Cannot update screen
ru	Не удалось обновить комплексный экран

en-us	Cannot update script
ru	Не удалось обновить скрипт

en-us	Cannot update service
ru	Невозможно обновить услугу

en-us	Cannot update slide show
ru	Не удалось обновить слайд-шоу

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
ru	Не удалось обновить шаг унаследованного из шаблона веб-сценария "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update template
ru	Не удалось обновить шаблон

en-us	Cannot update templated applications.
ru	Не удалось обновить шаблонные группы элементов данных.

en-us	Cannot update "templateid" for screen "%1$s".
ru	Не удалось обновить "templateid" для комплексного экрана "%1$s".

en-us	Cannot update "templateid" for template screen "%1$s".
ru	Не удалось обновить "templateid" для шаблонного комплексного экрана "%1$s".

en-us	Cannot update templates
ru	Не удалось обновить шаблоны

en-us	Cannot update templates on discovered host "%1$s".
ru	Не удалось обновить шаблоны для обнаруженного узла сети "%1$s".

en-us	Cannot update trigger
ru	Не удалось обновить триггер

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
ru	Не удалось обновить триггер "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
ru	Не удалось обновить прототип триггеров

en-us	Cannot update trigger prototype
ru	Не удалось обновить прототипы триггеров

en-us	Cannot update trigger prototype
ru	Не удалось обновить прототипы триггеров

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
ru	Не удалось обновить прототип триггера "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototypes
ru	Не удалось обновить прототипы триггеров

en-us	Cannot update user
ru	Не удалось обновить данные пользователя

en-us	Cannot update user group
ru	Не удалось обновить группы пользователей

en-us	Cannot update user group
ru	Не удалось обновить группу пользователей

en-us	Cannot update user group
ru	Не удалось обновить группы пользователей

en-us	Cannot update value map
ru	Не удалось обновить преобразование значений

en-us	Cannot update web scenario
ru	Не удалось обновить веб-сценарий

en-us	Case sensitive
ru	Регистрозависимое

en-us	Case sensitive login
ru	Регистрозависимое имя входа

en-us	Catalan (ca_ES)
ru	Каталонский (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
ru	Отлов всех SNMP трапов, которые совпадают с регулярным выражением. Если регулярное выражение не задано, под условие попадают все трапы.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
ru	Отлов всех SNMP трапов, которые не были пойманы ни одним snmptrap[] элементом данных.

en-us	Centre
ru	По центру

en-us	CERT
ru	CERT

en-us	Certificate
ru	Сертификат

en-us	Change
ru	Изменить

en-us	Change
ru	Изменение

en-us	change() - Difference between last and previous value
ru	change() - Разница между последним и предыдущим значениями

en-us	Change password
ru	Изменить пароль

en-us	Change per second
ru	Изменение в секунду

en-us	Change PSK
ru	Изменить PSK

en-us	Change severity
ru	Изменение важности

en-us	Change type
ru	Изменить тип

en-us	Character
ru	Символ

en-us	Character string included
ru	Строка символов включена

en-us	Character string not included
ru	Строка символов не включена

en-us	Chassis
ru	Шасси

en-us	Chassis information. Returns string
ru	Информация о шасси. Возвращает строку

en-us	Check already exists.
ru	Проверка уже существует.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
ru	Проверьте часть выражения начиная с "%1$s".

en-us	check expression starting from "%1$s"
ru	проверьте выражение начиная с "%1$s"

en-us	Check for error in JSON
ru	Проверка на ошибку в JSON

en-us	Check for error in XML
ru	Проверка на ошибку в XML

en-us	Check for error using regular expression
ru	Проверьте на ошибку при использовании регулярного выражения

en-us	Check of pre-requisites
ru	Проверка предварительных условий

en-us	Checks
ru	Проверки

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
ru	Проверка доступности DNS сервиса. Возвращает 0 - DNS недоступен (сервер не отвечает или DNS запрос не выполнен); 1 - DNS доступен

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - file of the specified type exists
ru	Проверяется существование файла. Возвращает 0 - не найден; 1 - файл указанного типа существует

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
ru	Проверяется доступен ли узел сети по ICMP. 0 - ICMP ping неудачный. 1 - ICMP ping успешный.

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
ru	Проверка имеется ли возможность создать TCP соединение к определенному порту. Возвращается 0 - не возможно подключиться; 1 - можно подключиться

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
ru	Проверка запущен ли сервис и принимает ли TCP соединения. Возвращает 0 - если сервис недоступен; 1 - сервис запущен

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
ru	Проверка запущен ли сервис и принимает ли он UDP запросы. Возвращает 0 - сервис недоступен; 1 - сервис запущен

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
ru	Проверка находится ли требуемый TCP порт в состоянии LISTEN. Возвращает 0 - если он не в состоянии LISTEN; 1 - он в состоянии LISTEN

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
ru	Проверка находится ли требуемый UDP порт в состоянии LISTEN. Возвращает 0 - если он не в состоянии LISTEN; 1 - он в состоянии LISTEN

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
ru	Проверка производительности TCP сервиса. Возвращает 0 - сервис недоступен; секунды - количество секунд потраченных в процессе подключения к сервису

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
ru	Проверка производительности UDP сервиса. Возвращает 0 - сервис недоступен; секунды - количество секунд потраченных в процессе подключения к сервису

en-us	Checks should be unique.
ru	Проверки должны быть уникальными.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
ru	Пожалуйста, проверьте ключ. Пример по умолчанию был показан.

en-us	Check type
ru	Тип проверки

en-us	Chinese (zh_CN)
ru	Китайский (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
ru	Китайский (zh_TW)

en-us	circular dependency is not allowed
ru	закольцованная зависимость не разрешена

en-us	circular item dependency is not allowed
ru	закольцованная зависимость элементов данных не разрешена

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
ru	Закольцованная ссылка в шаблонах: %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
ru	Закольцованное соединение шаблонов не допускается.

en-us	Class %1$s not found for action %2$s.
ru	Класс %1$s не найден для действия %2$s.

en-us	Clear history
ru	Очистить историю

en-us	Clear history and trends
ru	Очистить историю и динамику изменений

en-us	Clear when unlinking
ru	Очистить при отсоединении

en-us	Click and drag to desired size.
ru	Нажмите и переместите до желаемого размера.

en-us	Click to view or edit
ru	Нажмите для просмотра или изменения

en-us	Clock
ru	Часы

en-us	Clone
ru	Клонировать

en-us	Close
ru	Закрыть

en-us	Close expression constructor
ru	Закрыть конструктор выражения

en-us	Close new event
ru	Закрыть новое событие

en-us	Close old events
ru	Закрыть старые события

en-us	Close problem
ru	Закрыть проблему

en-us	CLOSING
ru	ЗАКРЫТИЕ

en-us	Collapse
ru	Свернуть

en-us	Collapse sidebar
ru	Свернуть боковую панель

en-us	colour
ru	цвет

en-us	Colour
ru	Цвет

en-us	Colour "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal colour code (6 symbols).
ru	Цвет "%1$s" не корректный: ожидается шестнадцатеричный код цвета (6 символов).

en-us	Colour (OK)
ru	Цвет (ОК)

en-us	Column added
ru	Колонка добавлена

en-us	Column deleted
ru	Колонка удалена

en-us	Columns
ru	Столбцов

en-us	Column span
ru	Объединение столбцов

en-us	Combined result
ru	Комбинированный результат

en-us	Command
ru	Команда

en-us	Commands
ru	Команды

en-us	comma-separated list
ru	список, разделенный запятыми

en-us	Community
ru	Community

en-us	Compact view
ru	Компактный вид

en-us	Comparing several triggers with "and" is not allowed.
ru	Сравнение нескольких триггеров с условием "и" запрещено.

en-us	Component %1$s already registered.
ru	Компонент %1$s уже зарегистрирован.

en-us	Component %1$s is not registered.
ru	Компонент %1$s не зарегистрирован.

en-us	Compression
ru	Сжатие

en-us	Compression is not available due to incompatible DB version
ru	Сжатие недоступно по причине несовместимой версии БД

en-us	Compress records older than
ru	Сжатие записей старше чем

en-us	Concurrent sessions
ru	Одновременные сессии

en-us	Condition
ru	Условие

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for action "%1$s".
ru	Условие "%2$s" не используется в формуле "%3$s" действия "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for correlation "%1$s".
ru	Условие "%2$s" не используется в формуле "%3$s" для корреляции "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s".
ru	Условие "%2$s" не используется в формуле "%3$s" правила обнаружения "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for override "%1$s".
ru	Условие "%2$s" не используется в "%3$s" формуле для замещения "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for action "%1$s" is not defined.
ru	Условие "%2$s" используемое в формуле "%3$s" действия "%1$s" не определено.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for correlation "%1$s" is not defined.
ru	Условие "%2$s" используемое в формуле "%3$s" для корреляции "%1$s" не определено.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s" is not defined.
ru	Условие "%2$s" используемое в формуле "%3$s" правила обнаружения "%1$s" не определено.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for override "%1$s" is not defined.
ru	Условие "%2$s" используемое в формуле "%3$s" для замещения "%1$s" не задано.

en-us	Conditions
ru	Условия

en-us	Conditions duplicates for correlation "%1$s".
ru	Дубликаты условий для корреляции "%1$s".

en-us	Configuration
ru	Настройка

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
ru	Статистика кэша конфигурации. Кэш - буфер (режимы: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
ru	Файл конфигурации "%1$s" создан.

en-us	Configuration import
ru	Импорт конфигурации

en-us	Configuration of actions
ru	Настройка действий

en-us	Configuration of applications
ru	Настройка групп элементов данных

en-us	Configuration of authentication
ru	Настройка аутентификации

en-us	Configuration of discovery rules
ru	Настройка правил обнаружения

en-us	Configuration of graph prototypes
ru	Настройка прототипов графиков

en-us	Configuration of graphs
ru	Настройка графиков

en-us	Configuration of GUI
ru	Настройка веб-интерфейса

en-us	Configuration of host groups
ru	Настройка групп узлов сети

en-us	Configuration of host prototypes
ru	Настройка прототипов узлов сети

en-us	Configuration of hosts
ru	Настройка узлов сети

en-us	Configuration of housekeeping
ru	Настройка очистки истории

en-us	Configuration of icon mapping
ru	Настройка соответствий иконок

en-us	Configuration of images
ru	Настройка изображений

en-us	Configuration of item prototypes
ru	Настройка прототипов элементов данных

en-us	Configuration of items
ru	Настройка элементов данных

en-us	Configuration of macros
ru	Настройка макросов

en-us	Configuration of maintenance periods
ru	Настройка периодов обслуживания

en-us	Configuration of media types
ru	Настройка способов оповещения

en-us	Configuration of network maps
ru	Настройка карт сетей

en-us	Configuration of proxies
ru	Настройка прокси

en-us	Configuration of regular expressions
ru	Настройка регулярных выражений

en-us	Configuration of screens
ru	Настройка комплексных экранов

en-us	Configuration of scripts
ru	Настройка скриптов

en-us	Configuration of services
ru	Настройка сервисов

en-us	Configuration of slide shows
ru	Настройка слайд-шоу

en-us	Configuration of templates
ru	Настройка шаблонов

en-us	Configuration of trigger displaying options
ru	Настройка опций отображения триггеров

en-us	Configuration of trigger prototypes
ru	Настройка прототипов триггеров

en-us	Configuration of triggers
ru	Настройка триггеров

en-us	Configuration of trigger severities
ru	Настройка важностей триггеров

en-us	Configuration of user groups
ru	Настройка групп пользователей

en-us	Configuration of users
ru	Настройка пользователей

en-us	Configuration of value mapping
ru	Настройка преобразований значений

en-us	Configuration of web monitoring
ru	Настройка веб-мониторинга

en-us	Configuration of working time
ru	Настройка рабочего времени

en-us	Configuration of Zabbix
ru	Настройка Zabbix

en-us	Configuration updated
ru	Настройки обновлены

en-us	configure
ru	настройка

en-us	Configure DB connection
ru	Настройка подключения к БД

en-us	Confirmation text
ru	Текст подтверждения

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
ru	Поздравляем! Вы успешно установили Zabbix веб-интерфейс.

en-us	Connected
ru	Соединение

en-us	Connections
ru	Соединения

en-us	Connection security
ru	Безопасность подключения

en-us	Connections from host
ru	Соединения с узла сети

en-us	Connections from proxy
ru	Соединения с прокси

en-us	Connections to host
ru	Подключения к узлу сети

en-us	Connections to proxy
ru	Подключения к прокси

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
ru	Превышено время ожидания %1$s секунд при подключении к Zabbix серверу "%2$s".

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
ru	Ошибка при подключении к Zabbix серверу "%1$s". Возможные причины: 1. Некорректный IP/DNS сервера в "zabbix.conf.php"; 2. Некорректная настройка DNS сервера. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
ru	Отказ в подключении к Zabbix серверу "%1$s". Возможные причины: 1. Некорректный IP/DNS сервера в "zabbix.conf.php"; 2. Настройки безопасности (например, SELinux) блокируют подключение; 3. Демон Zabbix сервера не запущен; 4. Брандмауэр блокирует TCP соединение. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
ru	Превышено время ожидания при подключении к Zabbix серверу "%1$s". Возможные причины: 1. Некорректный IP/DNS сервера в "zabbix.conf.php"; 2. Брандмауэр блокирует TCP соединение. 

en-us	Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).
ru	Подключение не будет шифрованным, так как используется файл сокета (на Unix) или разделяемая память (Windows).

en-us	Connect to
ru	Подключаться через

en-us	Constructor
ru	Конструктор

en-us	Contact
ru	Контактная информация

en-us	contains
ru	содержит

en-us	Contains
ru	Содержит

en-us	Content controls
ru	Управление содержимым

en-us	Content controls: header
ru	Управление содержимым: заголовок

en-us	Content menu
ru	Меню содержимого

en-us	Context name
ru	Имя контекста

en-us	Continue overrides
ru	Продолжить замещения

en-us	Contract number
ru	Номер контракта

en-us	Convert to JSON
ru	Конвертация в JSON

en-us	Coordinates
ru	Координаты

en-us	Copy
ru	Копировать

en-us	Correlation
ru	Корреляция

en-us	Correlation "%1$s" already exists.
ru	Корреляция "%1$s" уже существует.

en-us	Correlation added
ru	Корреляция добавлена

en-us	Correlation deleted
ru	Корреляция удалена

en-us	Correlation disabled
ru	Корреляция деактивирована

en-us	Correlation disabled
ru	Корреляций деактивированы

en-us	Correlation disabled
ru	Корреляции деактивированы

en-us	Correlation enabled
ru	Корреляций активированы

en-us	Correlation enabled
ru	Корреляции активированы

en-us	Correlation enabled
ru	Корреляция активирована

en-us	Correlation is missing parameters: %1$s
ru	У корреляции отсутствуют параметры: %1$s

en-us	Correlation name cannot be empty.
ru	Имя корреляции не может быть пустым.

en-us	Correlation rule
ru	Правило корреляции

en-us	Correlation updated
ru	Корреляция обновлена

en-us	Could not save image!
ru	Не удалось сохранить изображение!

en-us	count
ru	кол-во

en-us	Count
ru	Количество

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
ru	count() - Количество успешно полученных значений V (которым удовлетворяет оператор О) за период Т

en-us	Count of context switches. Returns integer
ru	Количество переключений контекста. Возвращается целое число

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
ru	Количество записей в директории, рекурсивно. Возвращает целое число

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
ru	Количество совпадающих строк в мониторинге файлов журналов. Возвращает целое число

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
ru	Количество совпадающих строк в мониторинге файлов журналов с поддержкой ротации журналов. Возвращает целое число

en-us	Count of values enqueued in the low-level discovery processing queue.
ru	Количество значений в очереди низкоуровневого обнаружения на обработку.

en-us	Count of values enqueued in the preprocessing queue.
ru	Количество значений в очереди на предварительную обработку.

en-us	CPU information. Returns string or integer
ru	Информация о CPU. Возвращает строку или число

en-us	CPU load. Returns float
ru	Загрузка ЦПУ. Возвращает дробное значение

en-us	CPU utilisation percentage. Returns float
ru	Утилизация CPU в процентах. Возвращает число с плавающей точкой

en-us	Create action
ru	Создать действие

en-us	Create application
ru	Создать группу элементов данных

en-us	Create application (select host first)
ru	Создать группу элементов данных (сначала выберите узел сети)

en-us	Create background
ru	Создать фон

en-us	Create correlation
ru	Создать корреляцию

en-us	Create dashboard
ru	Создать панель

en-us	Create dependent discovery rule
ru	Создать зависимое правило обнаружения

en-us	Create dependent item
ru	Создать зависимый элемент данных

en-us	Create disabled
ru	Создать деактивированным

en-us	Create discovery rule
ru	Создать правило обнаружения

en-us	Create discovery rule (select host first)
ru	Создать правило обнаружения (выберите узел сети)

en-us	Create enabled
ru	Создать активированным

en-us	Create graph
ru	Создать график

en-us	Create graph prototype
ru	Создать прототип графика

en-us	Create graph (select host first)
ru	Создать график (сначала выберите узел сети)

en-us	Create host
ru	Создать узел сети

en-us	Create host group
ru	Создать группу узлов сети

en-us	Create host prototype
ru	Создать прототип узлов сети

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
ru	Создать узлы сети из выбранных прототипов деактивированными?

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
ru	Создать узлы сети из выбранных прототипов активированными?

en-us	Create icon
ru	Создать иконку

en-us	Create icon map
ru	Создать соответствие иконок

en-us	Create item
ru	Создать элемент данных

en-us	Create item prototype
ru	Создать прототип элементов данных

en-us	Create item (select host first)
ru	Создать элемент данных (сначала выберите узел сети)

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
ru	Создать элементы данных из выбранных прототипов деактивированными?

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
ru	Создать элементы данных из выбранных прототипов активированными?

en-us	Create maintenance period
ru	Создать период обслуживания

en-us	Create map
ru	Создать карту сети

en-us	Create media type
ru	Создать способ оповещения

en-us	Create new
ru	Создать новый

en-us	Create proxy
ru	Создать прокси

en-us	Create screen
ru	Создать комплексный экран

en-us	Create script
ru	Создать скрипт

en-us	Create slide show
ru	Создать слайд-шоу

en-us	Create template
ru	Создать шаблон

en-us	Create trigger
ru	Создать триггер

en-us	Create trigger prototype
ru	Создать прототип триггеров

en-us	Create trigger (select host first)
ru	Создать триггер (сначала выберите узел сети)

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
ru	Создать триггеры из выбранных прототипов деактивированными?

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
ru	Создать триггеры из выбранных прототипов активированными?

en-us	Create user
ru	Создать пользователя

en-us	Create user group
ru	Создать группу пользователей

en-us	Create value map
ru	Создать преобразование значений

en-us	Create web scenario
ru	Создать веб сценарий

en-us	Create web scenario (select host first)
ru	Создать веб сценарий (сначала выберите узел сети)

en-us	Critical
ru	Критичная

en-us	CRLF
ru	CRLF

en-us	CSV to JSON
ru	CSV в JSON

en-us	Current host
ru	Текущий узел сети

en-us	Current value
ru	Текущее значение

en-us	Custom
ru	Пользовательское

en-us	Custom expression
ru	Пользовательское выражение

en-us	Custom graphs
ru	Пользовательские графики

en-us	Custom intervals
ru	Пользовательские интервалы

en-us	Custom label
ru	Пользовательская подпись

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
ru	Пользовательская подпись для карты сети "%2$s" у элементов с типом "%1$s" не может быть пустой.

en-us	Custom message
ru	Пользовательское сообщение

en-us	Custom multiplier
ru	Пользовательский множитель

en-us	Custom on fail
ru	Другое при ошибке

en-us	Custom screens
ru	Пользовательские комплексные экраны

en-us	Custom script
ru	Пользовательский скрипт

en-us	Custom scripts
ru	Пользовательские скрипты

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
ru	Имена пользовательских важностей влияют на все языки и требуют ручного перевода!

en-us	Custom size
ru	Пользовательский размер

en-us	Custom slides
ru	Пользовательские слайды

en-us	Czech (cs_CZ)
ru	Чешский (cs_CZ)

en-us	d
ru	д

en-us	Daily
ru	Ежедневно

en-us	Dark
ru	Темная

en-us	Dashboard
ru	Панель

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
ru	Панель "%1$s" уже существует.

en-us	Dashboard "%1$s" cell X - %2$s Y - %3$s is already taken.
ru	Панель "%1$s" ячейка X - %2$s Y - %3$s уже занята.

en-us	Dashboard "%1$s" widget in cell X - %2$s Y - %3$s is out of bounds.
ru	Виджет панели "%1$s" в ячейке X - %2$s Y - %3$s выходит за границы.

en-us	Dashboard created
ru	Панель создана

en-us	Dashboard deleted
ru	Панель удалена

en-us	Dashboard deleted
ru	Панели удалены

en-us	Dashboard deleted
ru	Панели удалены

en-us	Dashboard properties
ru	Свойства панели

en-us	Dashboards
ru	Панели

en-us	Dashboard sharing
ru	Общий доступ к панели

en-us	Dashboard updated
ru	Панель обновлена

en-us	Dashed line
ru	Пунктирная линия

en-us	Database history tables upgraded
ru	Таблицы истории в базе данных обновлены

en-us	Database host
ru	Хост базы данных

en-us	Database host verification
ru	Сверка хоста базы данных

en-us	Database monitor
ru	Монитор баз данных

en-us	Database name
ru	Имя базы данных

en-us	Database password
ru	Пароль от базы данных

en-us	Database port
ru	Порт базы данных

en-us	Database schema
ru	Схема базы данных

en-us	Database server
ru	Сервер базы данных

en-us	Database TLS CA file
ru	Файл TLS CA базы данных

en-us	Database TLS certificate file
ru	Файл TLS сертификата базы данных

en-us	Database TLS certificate files must be read-only
ru	Файлы TLS сертификатов базы данных должны быть только на чтение

en-us	Database TLS cipher list
ru	Список TLS шифров базы данных

en-us	Database TLS encryption
ru	TLS шифрование базы данных

en-us	Database TLS key file
ru	Файл TLS ключа базы данных

en-us	Database type
ru	Тип базы данных

en-us	Database user
ru	Имя пользователя от базы данных

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
ru	Данные из %1$s. Сгенерировано за %2$s сек.

en-us	Data is not properly encoded.
ru	Данные закодированы неправильно.

en-us	Data overview
ru	Обзор данных

en-us	Data set
ru	Набор данных

en-us	Data storage period
ru	Период хранения данных

en-us	Date
ru	Дата

en-us	date() - Current date
ru	date() - Текущая дата

en-us	Date HW decommissioned
ru	Дата списания HW

en-us	Date HW installed
ru	Дата установки HW

en-us	Date HW maintenance expires
ru	Дата окончания обслуживания HW

en-us	Date HW purchased
ru	Дата покупки HW

en-us	Day
ru	День

en-us	Day before yesterday
ru	За день до вчера

en-us	Day of month
ru	День месяца

en-us	dayofmonth() - Day of month
ru	dayofmonth() - День месяца

en-us	Day of week
ru	День недели

en-us	dayofweek() - Day of week
ru	dayofweek() - День недели

en-us	days
ru	дней

en-us	Days
ru	Дни

en-us	%d device
ru	%d устройства

en-us	%d device
ru	%d устройство

en-us	%d device
ru	%d устройств

en-us	DD.MM.YY
ru	DD.MM.YY

en-us	Debug
ru	Отладка

en-us	Debug mode
ru	Режим отладки

en-us	Dec
ru	Дек.

en-us	December
ru	Декабрь

en-us	default
ru	по умолчанию

en-us	Default
ru	По умолчанию

en-us	Default authentication
ru	Аутентификация по умолчанию

en-us	Default delay
ru	Задержка по умолчанию

en-us	Default host inventory mode
ru	Режим инвентаризации узлов сети по умолчанию

en-us	Default login form
ru	Диалог входа в систему по умолчанию

en-us	Default media type
ru	Тип способа оповещения по умолчанию

en-us	Default operation step duration
ru	Длительность шага операции по умолчанию

en-us	Default theme
ru	Тема по умолчанию

en-us	Default theme "%1$s".
ru	Тема по умолчанию "%1$s".

en-us	Delay
ru	Задержка

en-us	Delayed by
ru	Задерживается на

en-us	Delete
ru	Удалить

en-us	Delete all elements that are not present in the XML file?
ru	Удалить все элементы, которых нет в XML файле?

en-us	Delete and clear
ru	Удалить и очистить

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
ru	Удалить и очистить выбранные шаблоны? (Внимание: все присоединенные к ним узлы сети будут очищены!)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
ru	Удалить и очистить шаблон? (Внимание: все присоединенные к нему узлы сети будут очищены!)

en-us	Delete application?
ru	Удалить группу элементов данных?

en-us	Delete current action?
ru	Удалить текущее действие?

en-us	Delete current correlation?
ru	Удалить текущую корреляцию?

en-us	Delete dashboard?
ru	Удалить панель?

en-us	Deleted: Host "%1$s".
ru	Удалено: Узел сети "%1$s".

en-us	Deleted: Host prototype "%1$s" on "%2$s".
ru	Удалено: Прототип узлов сети "%1$s" из "%2$s".

en-us	Delete discovery rule?
ru	Удалить правило обнаружения?

en-us	Deleted: Template "%1$s".
ru	Удалено: Шаблон "%1$s".

en-us	Delete expression?
ru	Удалить выражение?

en-us	Delete graph?
ru	Удалить график?

en-us	Delete graph prototype?
ru	Удалить прототип графиков?

en-us	Delete history of selected items?
ru	Удалить историю выбранных элементов данных?

en-us	Delete history of selected web scenarios?
ru	Очистить историю выбранных веб-сценариев?

en-us	Delete icon map?
ru	Удалить соответствие иконок?

en-us	Delete item?
ru	Удалить элемент данных?

en-us	Delete item prototype?
ru	Удалить прототип элементов данных?

en-us	Delete links between selected elements?
ru	Удалить связи между выбранными элементами?

en-us	Delete maintenance period?
ru	Удалить период обслуживания?

en-us	Delete media type?
ru	Удалить тип оповещения?

en-us	Delete missing
ru	Удалить отсутствующее

en-us	Delete proxy?
ru	Удалить прокси?

en-us	Delete regular expression?
ru	Удалить регулярное выражение?

en-us	Delete screen?
ru	Удалить комплексный экран?

en-us	Delete script?
ru	Удалить скрипт?

en-us	Delete selected actions?
ru	Удалить выбранные действия?

en-us	Delete selected applications?
ru	Удалить выбранные группы элементов данных?

en-us	Delete selected correlations?
ru	Удалить выбранные корреляции?

en-us	Delete selected dashboards?
ru	Удалить выбранные панели?

en-us	Delete selected discovery rules?
ru	Удалить выбранные правила обнаружения?

en-us	Delete selected elements?
ru	Удалить выбранные элементы?

en-us	Delete selected graph prototypes?
ru	Удалить выбранные прототипы графиков?

en-us	Delete selected graphs?
ru	Удалить выбранные графики?

en-us	Delete selected group?
ru	Удалить выбранную группу?

en-us	Delete selected groups?
ru	Удалить выбранные группы?

en-us	Delete selected host?
ru	Удалить выбранный узел сети?

en-us	Delete selected host groups?
ru	Удалить выбранные группы узлов сети?

en-us	Delete selected host prototype?
ru	Удалить выбранный прототип узлов сети?

en-us	Delete selected host prototypes?
ru	Удалить выбранные прототипы узлов сети?

en-us	Delete selected hosts?
ru	Удалить выбранные узлы сети?

en-us	Delete selected image?
ru	Удалить выбранное изображение?

en-us	Delete selected item prototypes?
ru	Удалить выбранные прототипы элементов данных?

en-us	Delete selected items?
ru	Удалить выбранные элементы данных?

en-us	Delete selected maintenance periods?
ru	Удалить выбранные периоды обслуживания?

en-us	Delete selected map?
ru	Удалить выбранную карту сети?

en-us	Delete selected maps?
ru	Удалить выбранные карты сети?

en-us	Delete selected media types?
ru	Удалить выбранные способы оповещений?

en-us	Delete selected proxies?
ru	Удалить выбранные прокси?

en-us	Delete selected regular expressions?
ru	Удалить выбранные регулярные выражения?

en-us	Delete selected screens?
ru	Удалить выбранные комплексные экраны?

en-us	Delete selected scripts?
ru	Удалить выбранные скрипты?

en-us	Delete selected shapes?
ru	Удалить выбранные фигуры?

en-us	Delete selected slide shows?
ru	Удалить выбранные слайд-шоу?

en-us	Delete selected templates?
ru	Удалить выбранные шаблоны?

en-us	Delete selected trigger prototypes?
ru	Удалить выбранные прототипы триггеров?

en-us	Delete selected triggers?
ru	Удалить выбранные триггеры?

en-us	Delete selected user?
ru	Удалить выбранного пользователя?

en-us	Delete selected users?
ru	Удалить выбранных пользователей?

en-us	Delete selected value mapping?
ru	Удалить выбранное преобразование значений?

en-us	Delete selected value mapping? It is used for %d item!
ru	Удалить выбранное преобразование значений? Оно используется для %d элементов данных!

en-us	Delete selected value mapping? It is used for %d item!
ru	Удалить выбранное преобразование значений? Оно используется для %d элементов данных!

en-us	Delete selected value mapping? It is used for %d item!
ru	Удалить выбранное преобразование значений? Оно используется для %d элемента данных!

en-us	Delete selected value maps?
ru	Удалить выбранные преобразования значений?

en-us	Delete selected web scenarios?
ru	Удалить выбранные веб-сценарии?

en-us	Delete service "%1$s"?
ru	Удалить услугу "%1$s"?

en-us	Delete slide show?
ru	Удалить слайд-шоу?

en-us	Delete template?
ru	Удалить шаблон?

en-us	Delete trigger?
ru	Удалить триггер?

en-us	Delete trigger prototype?
ru	Удалить прототип триггеров?

en-us	Delete web scenario?
ru	Удалить веб-сценарий?

en-us	Delimiter
ru	Разделитель

en-us	delta() - Difference between MAX and MIN value of a period T
ru	delta() - Разница между МАКС и МИН значениями за период Т

en-us	Deny
ru	Запрещено

en-us	Dependencies
ru	Зависимости

en-us	Dependent
ru	Зависимость

en-us	Dependent item
ru	Зависимый элемент данных

en-us	Depends on
ru	Зависит от

en-us	Deployment status
ru	Состояние развертывания

en-us	DES
ru	DES

en-us	descending
ru	по убыванию

en-us	description
ru	описание

en-us	Description
ru	Описание

en-us	Details
ru	Детали

en-us	Details of web scenario
ru	Подробности о веб-сценарии

en-us	Device
ru	Устройство

en-us	Device interrupts. Returns integer
ru	Прерывания устройства. Возвращает целое число

en-us	Device uniqueness criteria
ru	Критерий уникальности устройства

en-us	diff() - Difference between last and preceding values (1 - true, 0 - false)
ru	diff() - Разница между последним и предыдущим значениями (1 - правда, 0 - ложь)

en-us	Dimension (cols x rows)
ru	Размер (столбцов x строк)

en-us	Directory
ru	Директория

en-us	directory or script name cannot be empty
ru	директория или имя скрипта не могут быть пустыми

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
ru	Размер директории (в байтах). Возвращается целое число

en-us	Disable
ru	Отключить

en-us	Disabled
ru	Деактивировано

en-us	Disable debug mode
ru	Деактивировать режим отладки

en-us	Disable debug mode in selected groups?
ru	Деактивировать режим отладки у выбранных групп?

en-us	Disable host
ru	Деактивировать узел сети

en-us	Disable host?
ru	Деактивировать узел сети?

en-us	Disable hosts
ru	Деактивировать узлы сети

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
ru	Деактивировать узлы сети в выбранных группах узлов сети?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
ru	Деактивировать узлы сети наблюдаемые выбранными прокси?

en-us	Disable selected actions?
ru	Деактивировать выбранные действия?

en-us	Disable selected applications?
ru	Деактивировать выбранные группы элементов данных?

en-us	Disable selected correlations?
ru	Деактивировать выбранные корреляции?

en-us	Disable selected discovery rules?
ru	Деактивировать выбранные правила обнаружения?

en-us	Disable selected groups?
ru	Деактивировать выбранные группы?

en-us	Disable selected hosts?
ru	Деактивировать выбранные узлы сети?

en-us	Disable selected items?
ru	Деактивировать выбранные элементы данных?

en-us	Disable selected media types?
ru	Деактивировать выбранные способы оповещения?

en-us	Disable selected modules?
ru	Деактивировать выбранные модули?

en-us	Disable selected triggers?
ru	Деактивировать выбранные триггеры?

en-us	Disable selected web scenarios?
ru	Деактивировать выбранные веб-сценарии?

en-us	Disaster
ru	Чрезвычайная

en-us	Discard unchanged
ru	Отбрасывать не изменившееся

en-us	Discard unchanged with heartbeat
ru	Отбрасывать не изменившееся с периодическим контролем

en-us	Discard value
ru	Отбросить значение

en-us	Discover
ru	Обнаруживать

en-us	Discovered
ru	Обнаружен

en-us	Discovered by
ru	Обнаружено

en-us	Discovered device
ru	Обнаруженное устройство

en-us	discovered host
ru	обнаруженный узел сети

en-us	Discovered items
ru	Обнаруженные элементы данных

en-us	discovered service
ru	обнаруженный сервис

en-us	discovery
ru	обнаружение

en-us	Discovery
ru	Обнаружение

en-us	Discovery actions
ru	Действия обнаружения

en-us	Discovery by proxy
ru	Обнаружение через прокси

en-us	Discovery check
ru	Проверка обнаружения

en-us	Discovery checks
ru	Проверки обнаружения

en-us	Discovery list
ru	Список обнаружений

en-us	Discovery object
ru	Объект обнаружения

en-us	Discovery of VMware clusters, <url> - VMware service URL. Returns JSON
ru	Обнаружение VMware кластеров, <url> - URL службы VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware clusters, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ru	Обнаружение VMware кластеров, "url" - URL службы VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, <url> - VMware service URL. Returns JSON
ru	Обнаружение VMware хранилищ данных, <url> - URL службы VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ru	Обнаружение VMware хранилищ данных, "url" - URL службы VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
ru	Обнаружение хранилищ данных гипервизора VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
ru	Обнаружение хранилищ данных гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, <url> - VMware service URL. Returns JSON
ru	Обнаружение гипервизоров VMware, <url> - URL службы VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ru	Обнаружение гипервизоров VMware, "url" - URL службы VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
ru	Обнаружение устройств дисков виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
ru	Обнаружение устройств дисков виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
ru	Обнаружение файловых систем виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
ru	Обнаружение файловых систем виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, <url> - VMware service URL. Returns JSON
ru	Обнаружение виртуальных машин VMware,  <url> - URL службы VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, "url" - VMware service URL. Returns JSON
ru	Обнаружение виртуальных машин VMware, "url" - URL службы VMware. Возвращает JSON

en-us	Discovery rule
ru	Правило обнаружения

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
ru	Правило обнаружения "%1$s" уже существует.

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Правило обнаружения "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
ru	Правило обнаружения "%1$s" уже существует у "%2$s", наследуется из другого шаблона.

en-us	Discovery rule "%1$s" cannot be copied without its master item.
ru	Правило обнаружения "%1$s" нельзя скопировать без его мастер элемента данных.

en-us	Discovery rule "%1$s" is used in "%2$s" action.
ru	Правило обнаружения "%1$s" используется в "%2$s" действии.

en-us	discovery rule "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
ru	правило обнаружения "%1$s" на узле сети "%2$s" не проверяется

en-us	Discovery rule created
ru	Правило обнаружения создано

en-us	Discovery rule deleted
ru	Правило обнаружения удалено

en-us	Discovery rule disabled
ru	Правило обнаружения деактивировано

en-us	Discovery rule disabled
ru	Правила обнаружения деактивированы

en-us	Discovery rule disabled
ru	Правила обнаружения деактивированы

en-us	Discovery rule enabled
ru	Правила обнаружения активированы

en-us	Discovery rule enabled
ru	Правила обнаружения активированы

en-us	Discovery rule enabled
ru	Правило обнаружения активировано

en-us	Discovery rules
ru	Правила обнаружения

en-us	Discovery rules deleted
ru	Правила обнаружения удалены

en-us	Discovery rule updated
ru	Правило обнаружения обновлено

en-us	Discovery status
ru	Состояние обнаружения

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
ru	Статистика чтения диска. Возвращает целое число в режиме секторов, операций, байт; число с плавающей точкой в режиме sps, ops, bps

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ru	Размер дискового пространства в байтах или процентах от общего. Возвращает целое число в байтах; число с плавающей точкой в процентах

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
ru	Статистика записи на диск. Возвращает целое число в режиме секторов, операции, байт; число с плавающей точкой в sps, ops, bps

en-us	Display graph
ru	Показать график

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
ru	Отображено %1$s из %2$s найденных

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
ru	Отображено с %1$s до %2$s из %3$s найденных

en-us	displaying %1$s to %2$s of %3$s Items
ru	отображено c %1$s до %2$s из %3$s элементов данных

en-us	Displaying options
ru	Опции отображения

en-us	Display OK triggers for
ru	Отображать триггеры в состоянии ОК в течении

en-us	Display problems
ru	Отображение проблем

en-us	Display stacked graph
ru	Показать стэкируемый график

en-us	d.M
ru	d.M

en-us	DNS
ru	DNS

en-us	DNS name
ru	DNS имя

en-us	does not contain
ru	не содержит

en-us	does not equal
ru	не равно

en-us	does not match
ru	не соответствует

en-us	Does not match regular expression
ru	Не совпадает с регулярным выражением

en-us	Do not calculate
ru	Без вычисления

en-us	Do not keep history
ru	Не хранить историю

en-us	Do not keep trends
ru	Не хранить динамику изменений

en-us	Dot
ru	Точечная линия

en-us	Down
ru	Недоступно

en-us	Down
ru	Недоступен

en-us	Download image
ru	Загрузить изображение

en-us	Download the configuration file
ru	Загрузить конфигурационный файл

en-us	Downtime
ru	Недоступен

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
ru	Вы хотите заменить условие выражения?

en-us	Draw
ru	Отрисовка

en-us	Draw style
ru	Стиль отрисовки

en-us	Duplicate "%1$s" value "%2$s" for correlation.
ru	Дубликат "%1$s" значения "%2$s" у корреляции.

en-us	Duplicate "%1$s" value "%2$s" for correlation "%3$s".
ru	Дубликат "%1$s" значения "%2$s" у корреляции "%3$s".

en-us	Duplicate dependencies in trigger "%1$s".
ru	Дублирующиеся зависимости в триггере "%1$s".

en-us	Duplicate dependencies in trigger prototype "%1$s".
ru	Дубликат зависимостей в прототипе триггеров "%1$s".

en-us	Duplicate host. Host with the same host name "%1$s" already exists in data.
ru	Дубликат узла сети. Узел сети с таким же именем узла сети "%1$s" уже существует в данных.

en-us	Duplicate host. Host with the same visible name "%1$s" already exists in data.
ru	Дубликат узла сети. Узел сети с таким же видимым именем узла сети "%1$s" уже существует в данных.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for application prototype in item prototype "%2$s".
ru	Дубликат значения "имя" "%1$s" у прототипа группы элементов данных в прототипе элементов данных "%2$s".

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
ru	Дубликат значения "имя" "%1$s" у карты сети.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for screen.
ru	Дубликат значения "имя" "%1$s" у комплексного экрана.

en-us	Duplicate severity name "%1$s".
ru	Дубликат имени важности "%1$s".

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
ru	Дубликат userid "%1$s" в пользователях у карты сети "%2$s".

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for screen "%2$s".
ru	Дубликат userid "%1$s" в пользователях у комплексного экрана "%2$s".

en-us	Duplicate usrgrpid "%1$s" in user groups for map "%2$s".
ru	Дубликат usrgrpid "%1$s" в группах пользователей у карты сети "%2$s".

en-us	Duplicate usrgrpid "%1$s" in user groups for screen "%2$s".
ru	Дубликат usrgrpid "%1$s" в группах пользователей у комплексного экрана "%2$s".

en-us	Duration
ru	Длительность

en-us	Dutch (nl_NL)
ru	Голландский (nl_NL)

en-us	Dynamic item
ru	Динамический элемент

en-us	Dynamic items
ru	Динамические элементы данных

en-us	Each item
ru	Каждый элемент данных

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
ru	У каждого URL должно быть уникальное имя. Пожалуйста, удостоверьтесь, что есть только один URL с этим именем

en-us	Edit
ru	Изменить

en-us	Edit dashboard
ru	Изменить панель

en-us	Edit map
ru	Изменить карту сети

en-us	Edit operation
ru	Изменить операцию

en-us	Edit screen
ru	Изменить комплексный экран

en-us	Edit slide show
ru	Изменить слайд-шоу

en-us	Edit tree element
ru	Изменит элемент дерева

en-us	Edit trigger
ru	Изменить триггер

en-us	Edit widget
ru	Изменить виджет

en-us	Effective value
ru	Эффективное значение

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
ru	Ошибка Elasticsearch: %1$s.

en-us	Elasticsearch url is not set for type: %1$s.
ru	Elasticsearch url не указан для типа: %1$s.

en-us	Element
ru	Элемент

en-us	Element name
ru	Название элемента

en-us	Ellipse
ru	Эллипс

en-us	Email
ru	Email

en-us	Empty
ru	Пусто

en-us	Empty application prototype name in item prototype "%1$s".
ru	Пустое имя прототипа группы элементов данных в прототипе элементов данных "%1$s".

en-us	Empty colour.
ru	Пустой цвет.

en-us	Empty correlation ID.
ru	Пустой ID корреляции.

en-us	Empty filter condition formula ID for action "%1$s".
ru	Пустой ID формулы условия фильтра для действия "%1$s".

en-us	Empty filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
ru	Пустой ID формулы условия фильтра для правила обнаружения "%1$s".

en-us	Empty filter condition macro for discovery rule "%1$s".
ru	Пустой макрос условия фильтра для правила обнаружения "%1$s".

en-us	Empty filter condition operator for action "%1$s".
ru	Пустой оператор условия фильтрации для действия "%1$s".

en-us	Empty filter condition type for action "%1$s".
ru	Пустой тип условия фильтрации для действия "%1$s".

en-us	Empty input parameter.
ru	Пустой входной параметр.

en-us	Empty input parameters.
ru	Пустые входные параметры.

en-us	Empty map ID.
ru	Пустой ID карты сети.

en-us	Empty media type ID.
ru	Пустой ID типа оповещений.

en-us	Empty name.
ru	Пустое имя.

en-us	Empty parameters
ru	Пустые параметры

en-us	Empty screen ID.
ru	Пустой ID комплексного экрана.

en-us	Empty screen ID for screen.
ru	Пустой screen ID для комплексного экрана.

en-us	Empty screen ID for template screen.
ru	Пустой screen ID для шаблонного комплексного экрана.

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
ru	Пустой файл SSL сертификата у веб-сценария "%1$s".

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
ru	Пустой файл SSL ключа у веб-сценария "%1$s".

en-us	<empty string>
ru	<пустая строка>

en-us	Enable
ru	Активировать

en-us	Enable compression
ru	Включить сжатие

en-us	Enable confirmation
ru	Включить подтверждение

en-us	Enabled
ru	Активировано

en-us	Enable debug mode
ru	Активировать режим отладки

en-us	Enable debug mode in selected groups?
ru	Активировать режим отладки для выбранных групп?

en-us	Enable host
ru	Активировать узел сети

en-us	Enable host?
ru	Активировать узел сети?

en-us	Enable hosts
ru	Активировать узлы сети

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
ru	Активировать узлы сети наблюдаемые выбранными прокси?

en-us	Enable HTTP authentication
ru	Активация HTTP аутентификации

en-us	Enable internal housekeeping
ru	Активировать внутреннюю очистку истории

en-us	Enable LDAP authentication
ru	Активация LDAP аутентификации

en-us	Enable SAML authentication
ru	Включить SAML аутентификацию

en-us	Enable selected actions?
ru	Активировать выбранные действия?

en-us	Enable selected applications?
ru	Активировать выбранные группы элементов данных?

en-us	Enable selected correlations?
ru	Активировать выбранные корреляции?

en-us	Enable selected discovery rules?
ru	Активировать выбранные правила обнаружения?

en-us	Enable selected groups?
ru	Активировать выбранные группы?

en-us	Enable selected hosts?
ru	Активировать выбранные узлы сети?

en-us	Enable selected items?
ru	Активировать выбранные элементы данных?

en-us	Enable selected media types?
ru	Активировать выбранные способы оповещения?

en-us	Enable selected modules?
ru	Активировать выбранные модули?

en-us	Enable selected triggers?
ru	Активировать выбранные триггеры?

en-us	Enable selected web scenarios?
ru	Активировать выбранные веб-сценарии?

en-us	Enable trapping
ru	Активировать трапы

en-us	Encrypt
ru	Шифрование

en-us	Encryption
ru	Шифрование

en-us	Encryption level
ru	Уровень шифрования

en-us	End of line sequence
ru	Конец строки

en-us	English (en_GB)
ru	Английский (en_GB)

en-us	English (en_US)
ru	Английский (en_US)

en-us	equals
ru	равно

en-us	Equals
ru	Равно

en-us	Error
ru	Ошибка

en-us	Error: %1$s
ru	Ошибка: %1$s

en-us	Error in search request for table "%1$s".
ru	Ошибка в запросе поиска в таблицу "%1$s".

en-us	error message
ru	сообщение об ошибке

en-us	Error message
ru	Сообщение об ошибке

en-us	esc_step_from and esc_step_to must be set together.
ru	esc_step_from и esc_step_to должны устанавливаться одновременно.

en-us	Event
ru	Событие

en-us	Event acknowledged
ru	Событие подтверждено

en-us	Event correlation
ru	Корреляция событий

en-us	Event correlation rules
ru	Правила корреляции событий

en-us	Event details
ru	Детали события

en-us	Event generation
ru	Генерация события

en-us	Event ID
ru	ID события

en-us	Event is acknowledged
ru	Событие подтверждено

en-us	Event is not acknowledged
ru	Событие не подтверждено

en-us	Event list [previous 20]
ru	Список событий [20 предыдущих]

en-us	Event log monitoring. Returns log
ru	Мониторинг журнала событий. Возвращает журнал

en-us	Events and alerts
ru	События и оповещения

en-us	Event tag pair
ru	Пара тегов событий

en-us	Event type
ru	Тип события

en-us	Event updated
ru	События обновлено

en-us	Event updated
ru	Событий обновлено

en-us	Event updated
ru	Событие обновлено

en-us	Every day(s)
ru	Каждый день(и)

en-us	Every week(s)
ru	Каждую неделю(и)

en-us	Except selected
ru	Исключая выбранные

en-us	Exclude
ru	Исключено

en-us	Exclude host groups
ru	Исключить группы узлов сети

en-us	Execute
ru	Выполнить

en-us	Executed
ru	Выполнено

en-us	Executed script
ru	Выполняемый скрипт

en-us	Execute now
ru	Выполнить сейчас

en-us	Execute on
ru	Выполнять на

en-us	Execute SQL error [%1$s] in [%2$s].
ru	Ошибка выполнения SQL [%1$s] в [%2$s].

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
ru	Выполнение запроса WMI и получение первого выбранного объекта. Возвращает целое число, число с плавающей точкой или текст (в зависимости от запроса)

en-us	Execute WMI query and return the JSON document with all selected objects
ru	Выполнение запроса WMI и получение JSON документа со всеми выбранными объектами

en-us	Execution confirmation
ru	Подтверждение выполнения

en-us	Expand
ru	Раскрыть

en-us	Expand macros
ru	Раскрывать макросы

en-us	Expand sidebar
ru	Расширить боковую панель

en-us	Expand single problem
ru	Развертывание одиночной проблемы

en-us	Expired
ru	Завершено

en-us	Exploded
ru	Расширенный круговой

en-us	Export
ru	Экспорт

en-us	Export to CSV
ru	Экспорт в CSV

en-us	Expression
ru	Выражение

en-us	Expression cannot be empty
ru	Выражение не может быть пустым

en-us	Expression constructor
ru	Конструктор выражения

en-us	expression is empty
ru	пустое выражение

en-us	Expressions
ru	Выражения

en-us	Expression syntax error.
ru	Синтаксическая ошибка в выражении.

en-us	Expression type
ru	Тип выражения

en-us	Expression Variable Elements
ru	Переменные элементов выражения

en-us	External check
ru	Внешняя проверка

en-us	F
ru	Пт

en-us	Fail
ru	Ошибка

en-us	Failed
ru	Неудачно

en-us	Failed to create dashboard
ru	Ошибка при создании панели

en-us	failed to parse JSON
ru	ошибка при разборе JSON

en-us	Failed to parse URL.
ru	Ошибка при разборе URL.

en-us	Failed to update dashboard
ru	Ошибка при обновлении панели

en-us	Failed to update template.
ru	Ошибка при обновлении шаблона.

en-us	Failure Audit
ru	Аудит отказа

en-us	FALSE
ru	ЛОЖЬ

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
ru	Критическая ошибка, пожалуйста сообщите о ней команде Zabbix

en-us	Favourite graphs
ru	Избранные графики

en-us	Favourite maps
ru	Избранные карты сетей

en-us	Favourite screens
ru	Избранные комплексные экраны

en-us	Feb
ru	Фев.

en-us	February
ru	Февраль

en-us	Field
ru	Поле

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
ru	Поле "%1$s" не может быть NULL.

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
ru	Поле "%1$s" обязательно.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
ru	В поле "%1$s" пропущено значение у карты сети "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is missing a value for media type "%2$s".
ru	В поле "%1$s" пропущено значение типа оповещений "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is missing a value for screen "%2$s".
ru	В поле "%1$s" пропущено значение у комплексного экрана "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
ru	Поле "%1$s" не корректно: %2$s

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s.
ru	Поле "%1$s" задано некорректным значением: %2$s.

en-us	Field "%1$s" is not integer.
ru	Поле "%1$s" не целое число.

en-us	Field "%1$s" is not string.
ru	Поле "%1$s" не строка.

en-us	Field "%1$s" is required for media type "%2$s".
ru	Поле "%1$s" обязательно у типа оповещений "%2$s".

en-us	Field "%1$s" must be missing.
ru	Поле "%1$s" должно быть пропущено.

en-us	Field "host" is mandatory.
ru	Поле "host" является обязательным.

en-us	File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Returns integer
ru	Контрольная сумма файла, вычисляется алгоритмом UNIX cksum. Возвращает целое число

en-us	File format is unsupported.
ru	Формат файла не поддерживается.

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
ru	Файл слишком большой, максимальный размер загружаемого файла %1$s байт.

en-us	File size (in bytes). Returns integer
ru	Размер файла (в байтах). Возвращает целое число

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
ru	Информация времени файла. Возвращает целое число (Unix timestamp)

en-us	Fill
ru	Заполнение

en-us	Filled region
ru	Заполнение

en-us	Filter
ru	Фильтр

en-us	Filters
ru	Фильтры

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
ru	Поиск строки в файле. Возвращает 0 - совпадений не найдено; 1 - найдено

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
ru	Поиск строки в файле. Возвращается строка содержащая совпадающую строку, или как определено в дополнительном параметре output

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
ru	Поиск строки на веб странице. Возвращает подходящую строку, или как определено в дополнительном параметре output

en-us	Finish
ru	Финиш

en-us	Finnish (fi_FI)
ru	Финский (fi_FI)

en-us	first
ru	первый

en-us	First
ru	Первая

en-us	first parameter is expected
ru	ожидается первый параметр

en-us	Fit
ru	Аппроксимация

en-us	Fit to map
ru	Вписать в карту сети

en-us	Fixed
ru	Фиксированное

en-us	Flexible
ru	Переменный

en-us	Follow redirects
ru	Следовать перенаправлениям

en-us	Font
ru	Шрифт

en-us	Font colour
ru	Цвет шрифта

en-us	Font size
ru	Размер шрифта

en-us	forecast() - Forecast for next t seconds based on period T
ru	forecast() - Прогноз значения через t секунд на основе периода Т

en-us	Form data
ru	Данные формы

en-us	Formula
ru	Формула

en-us	Formula missing for action "%1$s".
ru	Отсутствует формула для "%1$s" действия.

en-us	Formula missing for discovery rule "%1$s".
ru	Отсутствует формула для "%1$s" правила обнаружения.

en-us	Formula missing for override "%1$s".
ru	Отсутствует формула для "%1$s" замещения.

en-us	fourth
ru	четвёртый

en-us	French (fr_FR)
ru	Французский (fr_FR)

en-us	Fri
ru	Пт

en-us	Friday
ru	Пятница

en-us	From
ru	От

en-us	Frontend access
ru	Доступ к веб-интерфейсу

en-us	Frontend messaging
ru	Сообщения в веб-интерфейсе

en-us	FTP
ru	FTP

en-us	Full
ru	Полное

en-us	Full clone
ru	Полное клонирование

en-us	Function
ru	Функция

en-us	fuzzytime() - Difference between item value (as timestamp) and Zabbix server timestamp is less than or equal to T seconds (1 - true, 0 - false)
ru	fuzzytime() - Разница между значением элемента данных (в виде отметки времени) и отметкой времени Zabbix сервера меньше чем или равна T секундам (1 - правда, 0 - ложь)

en-us	General
ru	Общие

en-us	Generated in %1$s sec
ru	Сгенерировано за %1$s сек

en-us	Georgian (ka_GE)
ru	Грузинский (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
ru	Немецкий (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
ru	Получение содержимого веб страницы. Возвращает исходный код веб страницы в виде текста

en-us	Get value
ru	Получить значение

en-us	Get value and test
ru	Получить значение и протестировать

en-us	Get value from host
ru	Получить значение с узла сети

en-us	Given expression is not a macro
ru	Заданное выражение не является макросом

en-us	global housekeeping settings
ru	глобальные настройки очистки истории

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
ru	Глобальное регулярное выражение "%1$s" не существует.

en-us	Global script
ru	Глобальный скрипт

en-us	Global scripts
ru	Глобальные скрипты

en-us	Global value
ru	Глобальное значение

en-us	GMT%1$s
ru	GMT%1$s

en-us	Go back to %1$s
ru	Вернуться к %1$s

en-us	Google Chrome
ru	Google Chrome

en-us	Go to
ru	Перейти к

en-us	Go to dashboard
ru	Перейти на ПАНЕЛЬ

en-us	Go to first page
ru	Перейти на первую страницу

en-us	Go to last page, %1$s
ru	Перейти на посл. страницу, %1$s

en-us	Go to next page, %1$s
ru	Перейти на след. страницу, %1$s

en-us	Go to page %1$s
ru	Перейти на страницу %1$s

en-us	Go to page %1$s, current page
ru	Перейти на страницу %1$s, текущую страницу

en-us	Go to previous page, %1$s
ru	Перейти на пред. страницу, %1$s

en-us	Gradient line
ru	Градиентная линия

en-us	Graph
ru	График

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	График "%1$s" уже существует в "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
ru	График "%1$s" уже существует в "%2$s" (унаследован из другого шаблона).

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
ru	График "%1$s" уже существует в "%2$s" (элементы данных не идентичны).

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s".
ru	График "%1$s" не может быть унаследован. Не хватает обязательных элементов данных у "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s" (Ymax value item).
ru	График "%1$s" не может быть унаследован. Не хватает обязательных элементов данных у "%2$s" (элемента данных для макс значения оси Y).

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s" (Ymin value item).
ru	График "%1$s" не может быть унаследован. Не хватает обязательных элементов данных у "%2$s" (элемента данных для мин значения оси Y).

en-us	Graph "%1$s" does not exist on template "%2$s".
ru	График "%1$s" не существует у шаблона "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
ru	График "%1$s" с элементами данных из шаблона не может содержать элементы данных из других узлов сети.

en-us	Graph added
ru	График добавлен

en-us	Graph (classic)
ru	График (классический)

en-us	Graph copied
ru	Графики скопированы

en-us	Graph copied
ru	Графики скопированы

en-us	Graph copied
ru	График скопирован

en-us	Graph deleted
ru	График удален

en-us	Graph element
ru	Элемент графика

en-us	graph pattern
ru	шаблон графиков

en-us	Graph prototype
ru	Прототип графиков

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
ru	Прототип графиков "%1$s" содержит прототипы элементов данных от нескольких правил обнаружения.

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
ru	Прототип графиков "%1$s" должен содержать по крайней мере один прототип элементов данных.

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
ru	Прототип графика "%1$s" с элементами данных из шаблона не может содержать элементы данных из других узлов сети.

en-us	Graph prototype added
ru	Прототип графиков добавлен

en-us	Graph prototype deleted
ru	Прототип графиков удален

en-us	Graph prototype not found.
ru	Прототип графиков не найден.

en-us	Graph prototypes
ru	Прототипы графиков

en-us	Graph prototypes deleted
ru	Прототипы графиков удалены

en-us	Graph prototype updated
ru	Прототип графиков обновлен

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
ru	Прототип графиков с ID "%1$s" недоступен.

en-us	Graphs
ru	Графики

en-us	Graphs deleted
ru	График удален

en-us	Graph sum
ru	Суммарный график

en-us	Graph type
ru	Тип графика

en-us	Graph updated
ru	График обновлен

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
ru	График с ID "%1$s" недоступен.

en-us	Graph with name "%1$s" already exists in graphs or graph prototypes.
ru	График с именем "%1$s" уже существует в графиках или в прототипах графиков.

en-us	Graph with same name but other type exist.
ru	График с таким же именем, но другого типа, уже существует.

en-us	Greek (el_GR)
ru	Греческий (el_GR)

en-us	Grid
ru	Сетка

en-us	Group
ru	Группа

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
ru	Группа "%1$s" не может быть удалена, так как используется прототипом узлов сети.

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
ru	Группа узлов сети "%1$s" не может быть удалена, так как она используется в условии корреляции.

en-us	Group "%1$s" does not exist.
ru	Группа "%1$s" не существует.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
ru	Группа "%1$s" для узла сети "%2$s" не существует.

en-us	Group added
ru	Группа добавлена

en-us	Group deleted
ru	Группа удалена

en-us	Group deleted
ru	Группы удалены

en-us	Group deleted
ru	Группы удалены

en-us	Group for discovered hosts
ru	Группа для обнаруженных узлов сети

en-us	Group for discovered hosts "%1$s".
ru	Группа для обнаруженных узлов сети "%1$s".

en-us	Grouping by
ru	Сгруппировать по

en-us	Group name
ru	Имя группы

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
ru	Прототип группы не может основываться на обнаруженной группе узлов сети "%1$s".

en-us	Group prototypes
ru	Прототипы групп

en-us	Groups
ru	Группы

en-us	Group updated
ru	Прототипы групп

en-us	GSM modem
ru	GSM модем

en-us	Guest user
ru	Гостевой пользователь

en-us	GUI
ru	Веб-интерфейс

en-us	GUI access disabled.
ru	Доступ к веб-интерфейсу деактивирован.

en-us	h
ru	ч

en-us	Hardware
ru	Аппаратные средства

en-us	Hardware (Full details)
ru	Аппаратные средства (полная детализация)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
ru	Значение аппаратного сенсора. Возвращает число с плавающей точкой

en-us	Headers
ru	Заголовки

en-us	Hebrew (he_IL)
ru	Иврит (he_IL)

en-us	Height
ru	Высота

en-us	Help
ru	Помощь

en-us	Hexadecimal to decimal
ru	Шестнадцатеричное в десятичное

en-us	hh
ru	чч

en-us	hh.mm
ru	hh.mm

en-us	H:i
ru	H:i

en-us	Hidden
ru	Скрыта

en-us	Hide debug
ru	Скрыть отладку

en-us	Hide groups without problems
ru	Скрыть группы без проблем

en-us	Hide selected
ru	Скрыть выбранное

en-us	Hide sidebar
ru	Скрыть боковую панель

en-us	Hierarchy
ru	Иерархия

en-us	High
ru	Высокая

en-us	High-contrast dark
ru	Высококонтрастная тёмная

en-us	High-contrast light
ru	Высококонтрастная светлая

en-us	Highlight whole row
ru	Подсвечивать всю строку

en-us	H:i:s
ru	H:i:s

en-us	History
ru	История

en-us	History and trends compression
ru	Сжатие истории и динамики изменений

en-us	History cleanup is not supported if compression is enabled
ru	При включенном сжатии очистка истории не поддерживается

en-us	History cleared
ru	История очищена

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
ru	Очистка истории может занять продолжительное время. Продолжить?

en-us	History data selection
ru	Выбор данных истории

en-us	History data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных истории "%1$s".

en-us	History of events
ru	История событий

en-us	History storage period
ru	Период хранения истории

en-us	Homepage
ru	Домашняя страница

en-us	Horizontal
ru	Горизонтальный

en-us	Horizontal align
ru	Выравнивание по горизонтали

en-us	host
ru	узел сети

en-us	Host
ru	Узел сети

en-us	Host
ru	Узлы сети

en-us	Host
ru	Узлы сети

en-us	Host "%1$s" already exists.
ru	Узел сети "%1$s" уже существует.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
ru	Узел сети "%1$s" не может быть без группы узлов сети.

en-us	Host "%1$s" is monitored with proxy "%2$s".
ru	Узел сети "%1$s" наблюдается через прокси "%2$s".

en-us	Host access
ru	Доступ к узлам сети

en-us	Host added
ru	Узел сети добавлен

en-us	Host address
ru	Адрес хоста

en-us	Host (ascending)
ru	Узел сети (в порядке возрастания)

en-us	Host availability
ru	Доступность узла сети

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
ru	У узла сети не может быть более одного интерфейса по умолчанию с одинаковым типом.

en-us	Host count
ru	Количество узлов сети

en-us	Host deleted
ru	Узел сети удален

en-us	Host disabled
ru	Узлы сети деактивированы

en-us	Host disabled
ru	Узлы сети деактивированы

en-us	Host disabled
ru	Узел сети деактивирован

en-us	Host enabled
ru	Узлы сети активированы

en-us	Host enabled
ru	Узел сети активирован

en-us	Host enabled
ru	Узлы сети активированы

en-us	host group
ru	группа узла сети

en-us	Host group
ru	Группа узлов сети

en-us	Host group "%1$s" already exists.
ru	Группа узлов сети "%1$s" уже существует.

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
ru	Группа узлов сети "%1$s" не может быть удалена, так как используется в глобальном скрипте.

en-us	Host group "%1$s" is internal and can not be deleted.
ru	Группа узлов сети "%1$s" является внутренней и не может быть удалена.

en-us	Host group elements
ru	Элементы группы узлов сети

en-us	Host group issues
ru	События в группах узлов сети

en-us	Host group label type
ru	Тип подписи к группе узлов сети

en-us	Host groups
ru	Группы узлов сети

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
ru	Группа узлов сети с ID "%1$s" недоступна.

en-us	hostid of dependent item and master item should match
ru	hostid зависимого элемента данных и мастер элемента данных должны совпадать

en-us	Host info
ru	Информация об узлах сети

en-us	Host interface
ru	Интерфейс узла сети

en-us	Host inventory
ru	Инвентарные данные узла сети

en-us	Host inventory overview
ru	Обзор инвентарных данных узла сети

en-us	Host IP
ru	IP адрес узла сети

en-us	Host issues
ru	События у узла сети

en-us	"host:key" pair is expected
ru	ожидается пара "узел сети:ключ"

en-us	Host label type
ru	Тип подписи к узлу сети

en-us	Host macros
ru	Макросы узла сети

en-us	Host metadata
ru	Метаданные узлов сети

en-us	Host name
ru	Имя узла сети

en-us	Host networks
ru	Сети узла сети

en-us	host pattern
ru	шаблон узла сети

en-us	Host prototype
ru	Прототип узлов сети

en-us	Host prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Прототип узлов сети "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Host prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
ru	Прототип узлов сети "%1$s" уже существует у "%2$s", унаследованный из другого шаблона.

en-us	Host prototype added
ru	Прототип узлов сети добавлен

en-us	Host prototype deleted
ru	Прототип узлов сети удален

en-us	Host prototype macros
ru	Макросы прототипов узлов сети

en-us	Host prototypes
ru	Прототипы узлов сети

en-us	Host prototypes deleted
ru	Прототипы узлов сети удалены

en-us	Host prototype updated
ru	Прототипы узлов сети обновлен

en-us	Host prototype updated
ru	Прототип узлов сети обновлен

en-us	Host prototype updated
ru	Прототипы узлов сети обновлен

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
ru	Прототип узла сети с именем узла сети "%1$s" уже существует в правиле обнаружения "%2$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
ru	Прототип узла сети с видимым именем "%1$s" уже существует в правиле обнаружения "%2$s".

en-us	Host router
ru	Роутер узла сети

en-us	Hosts
ru	Узлы сети

en-us	Hosts and groups
ru	Узлы сети и группы

en-us	Host screens
ru	Комплексные экраны узла сети

en-us	Hosts location
ru	Расположение узлов сети

en-us	Host subnet mask
ru	Маска подсети узла сети

en-us	Hosts updated
ru	Узлы сети обновлены

en-us	Host time
ru	Время на узле сети

en-us	Host updated
ru	Узел сети обновлен

en-us	Host update failed.
ru	Ошибка при обновлении узла сети.

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
ru	Узел сети с ID "%1$s" недоступен.

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
ru	Узел сети с таким же именем "%1$s" уже существует.

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
ru	Узел сети с таким же видимым именем "%1$s" уже существует.

en-us	Hours
ru	Часы

en-us	Housekeeping
ru	Очистка истории

en-us	HTML
ru	HTML

en-us	HTTP
ru	HTTP

en-us	HTTP agent
ru	HTTP агент

en-us	HTTP authentication
ru	HTTP аутентификация

en-us	HTTP login form
ru	HTTP диалог входа в систему

en-us	HTTP proxy
ru	HTTP прокси

en-us	HTTPS
ru	HTTPS

en-us	HTTP settings
ru	Настройки HTTP

en-us	Hungarian (hu_HU)
ru	Венгерский (hu_HU)

en-us	HW architecture
ru	Архитектура HW

en-us	ICMP ping
ru	ICMP ping

en-us	icon
ru	иконка

en-us	Icon
ru	Иконка

en-us	Icon (default)
ru	Иконка (по умолчанию)

en-us	Icon (disabled)
ru	Иконка (деактивировано)

en-us	I confirm to remove all macros
ru	Я подтверждаю удаление всех макросов

en-us	Icon highlight
ru	Подсветка иконок

en-us	Icon (maintenance)
ru	Иконка (обслуживание)

en-us	Icon map
ru	Соответствие иконок

en-us	Icon map "%1$s" already exists.
ru	Соответствие иконок "%1$s" уже существует.

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
ru	Соответствие иконок "%1$s" не может быть удалено. Используется в карте сети "%2$s".

en-us	Icon map created
ru	Соответствие иконок создано

en-us	Icon map deleted
ru	Соответствие иконок удалено

en-us	Icon mapping
ru	Соответствия иконок

en-us	Icon map updated
ru	Соответствие иконок обновлено

en-us	Icon (problem)
ru	Иконка (проблема)

en-us	Icons
ru	Иконки

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
ru	Иконка с ID "%1$s" недоступна.

en-us	ID
ru	ID

en-us	Identical actions are used by modules located at %1$s.
ru	Одинаковые действия используются модулями размещёнными в %1$s.

en-us	Identical ID (%1$s) is used by modules located at %2$s.
ru	Идентичный ID (%1$s) используется модулями размещёнными в %2$s.

en-us	Identical namespace (%1$s) is used by modules located at %2$s.
ru	Одинаковые пространства имён (%1$s) используются модулями размещёнными в %2$s.

en-us	Identification of the system. Returns string
ru	Идентификация системы. Возвращает строку

en-us	IdP entity ID
ru	IdP entity ID

en-us	If filter matches
ru	При соответствии фильтру

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
ru	Если вы считаете это сообщение ошибкой, пожалуйста, свяжитесь с вашими администраторами для получения прав доступа.

en-us	image
ru	изображение

en-us	Image
ru	Изображение

en-us	Image "%1$s" already exists.
ru	Изображение "%1$s" уже существует.

en-us	Image added
ru	Изображение добавлено

en-us	Image deleted
ru	Изображение удалено

en-us	Image label type
ru	Тип подписи к изображению

en-us	Image load error [%1$s] in [%2$s].
ru	Ошибка при загрузке изображения [%1$s] в [%2$s].

en-us	Images
ru	Изображения

en-us	Images for all maps will be updated!
ru	Изображения для всех карт сетей будут обновлены!

en-us	Image size must be less than %1$s.
ru	Размер изображения должен быть менее %1$s.

en-us	Image updated
ru	Изображение обновлено

en-us	IMAP
ru	IMAP

en-us	Immediately
ru	Незамедлительно

en-us	Import
ru	Импорт

en-us	Imported successfully
ru	Импортировано успешно

en-us	Import failed
ru	Ошибка при импортировании

en-us	Import file
ru	Импортировать файл

en-us	Impossible to filter by inventory field "%1$s", which does not exist.
ru	Невозможно отфильтровать по полю инвентарных данных "%1$s", которого не существует.

en-us	in
ru	в

en-us	Inaccessible discovery rule
ru	Недоступное правило обнаружения

en-us	Inaccessible graph
ru	Недоступный график

en-us	Inaccessible graph prototype
ru	Недоступный прототип графиков

en-us	Inaccessible group
ru	Недоступная группа

en-us	Inaccessible host
ru	Недоступный узел сети

en-us	Inaccessible item
ru	Недоступный элемент данных

en-us	Inaccessible item prototype
ru	Недоступный прототип элементов данных

en-us	Inaccessible maintenance
ru	Недоступное обслуживание

en-us	Inaccessible map
ru	Недоступная карта сети

en-us	Inaccessible template
ru	Недоступный шаблон

en-us	Inaccessible trigger
ru	Недоступный триггер

en-us	Inaccessible user
ru	Недоступный пользователь

en-us	Include
ru	Включено

en-us	Include event menu entry
ru	Включить запись меню события

en-us	Include subgroups
ru	Включая подгруппы

en-us	including subgroups
ru	включая подгруппы

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
ru	Статистика входящего трафика сетевого интерфейса. Возвращает целое число

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
ru	Некорректное значение %1$s типа подписи для карты сети "%2$s".

en-us	Incorrect acceptable SLA for service "%1$s".
ru	Некорректное значение допустимого SLA для услуги "%1$s".

en-us	Incorrect acknowledgement action operationid.
ru	Некорректный operationid операции подтверждения.

en-us	Incorrect action condition discovery check.
ru	Некорректная проверка обнаружения в условии действия.

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректная проверка обнаружения в условии действия. Проверка обнаружения не существует или у вас нет прав доступа к ней.

en-us	Incorrect action condition discovery object.
ru	Некорректный объект обнаружения в условии действия.

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректное правило обнаружения в условии действия. Правило обнаружения не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition discovery status.
ru	Некорректное состояние обнаружения в условии действия.

en-us	Incorrect action condition event type.
ru	Некорректный тип события в условии действия.

en-us	Incorrect action condition host group. Host group does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректная группа узлов сети в условии действия. Группа узлов сети не существует или у вас нет прав доступа к ней.

en-us	Incorrect action condition host. Host does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректный узел сети в условии действия. Узел сети не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
ru	Некорректный порт "%1$s" в условии действия.

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректный прокси в условии действия. Прокси не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition template. Template does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректный шаблон в условии действия. Шаблон не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
ru	Некорректная важность триггера в условии действия.

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
ru	Некорректный триггер в условии действия. Триггер не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect action condition type.
ru	Некорректный тип условия действия.

en-us	Incorrect action operation command type.
ru	Некорректный тип команды в операции действия.

en-us	Incorrect action operation condition acknowledge type.
ru	Некорректный тип подтверждения для условия в операции действия.

en-us	Incorrect action operation condition type.
ru	Некорректный тип условия в операции действия.

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
ru	Некорректные значения шага эскалации для операции действия.

en-us	Incorrect action operation host group. Host group does not exist or you have no access to this host group.
ru	Некорректная группа узлов сети в операции действия. Группа узлов сети не существует или у вас нет прав доступа к этой группе узлов сети.

en-us	Incorrect action operation host. Host does not exist or you have no access to this host.
ru	Некорректный узел сети для операции действия. Узел сети не существует или у вас нет к нему доступа.

en-us	Incorrect action operationid.
ru	Некорректный operationid действия.

en-us	Incorrect action operation port "%1$s".
ru	Некорректный порт "%1$s" операции действия.

en-us	Incorrect action operation template. Template does not exist or you have no access to this template.
ru	Некорректный шаблон в операции действия. Шаблон не существует или у вас нет прав доступа к этому шаблону.

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
ru	Некорректный тип операции действия "%1$s" для источника событий "%2$s".

en-us	Incorrect action operation user group. User group does not exist or you have no access to this user group.
ru	Некорректная группа пользователей для операции действия. Группа пользователей не существует или у вас нет к ней доступа.

en-us	Incorrect action operation user. User does not exist or you have no access to this user.
ru	Некорректный пользователь для операции действия. Пользователь не существует или у вас нет к нему доступа.

en-us	Incorrect algorithm for service "%1$s".
ru	Некорректный алгоритм для услуги "%1$s".

en-us	Incorrect API "%1$s".
ru	Некорректный API "%1$s".

en-us	Incorrect arguments passed to function
ru	В функцию переданы некорректные аргументы

en-us	Incorrect arguments passed to function.
ru	В функцию переданы некорректные аргументы.

en-us	Incorrect bulk value for interface.
ru	Некорректное значение массового опроса для интерфейса.

en-us	incorrect calculated item formula
ru	некорректная формула вычисленного элемента данных

en-us	incorrect calculated item formula starting from "%1$s"
ru	некорректная формула вычисленного элемента данных начиная с "%1$s"

en-us	Incorrect calculate SLA value for service "%1$s".
ru	Некорректное вычисляемое значение SLA для услуги "%1$s".

en-us	Incorrect characters used for host name "%1$s".
ru	Использованы некорректные символы в имени узла сети "%1$s".

en-us	Incorrect characters used for proxy name "%1$s".
ru	Использованы некорректные символы в имени прокси "%1$s".

en-us	Incorrect characters used for template name "%1$s".
ru	Использованы некорректные символы в имени шаблона "%1$s".

en-us	Incorrect conditions for action "%1$s".
ru	Некорректные условия в действии "%1$s".

en-us	Incorrect conditions for discovery rule "%1$s".
ru	Некорректные условия в правиле обнаружения "%1$s".

en-us	incorrect condition type
ru	некорректный тип условия

en-us	Incorrect correlation ID.
ru	Некорректный ID корреляции.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for action "%1$s": %3$s.
ru	Некорректное пользовательское выражение "%2$s" для действия "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for correlation "%1$s": %3$s.
ru	Некорректное пользовательское выражение "%2$s" для корреляции "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for discovery rule "%1$s": %3$s.
ru	Некорректное пользовательское выражение "%2$s" для правила обнаружения "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for override "%1$s": %3$s.
ru	Некорректное пользовательское выражение "%2$s" для замещения "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect data.
ru	Некорректные данные.

en-us	Incorrect default charset for Zabbix database: %1$s.
ru	Некорректная кодовая страница по умолчанию для Zabbix базы данных: %1$s.

en-us	incorrect element count
ru	некорректное количество элементов

en-us	Incorrect evaltype value.
ru	Некорректное значение evaltype.

en-us	Incorrect event object "%1$s" (%2$s) for event source "%3$s" (%4$s), only the following objects are supported: %5$s.
ru	Некорректный "%1$s" (%2$s) объект события для "%3$s" (%4$s) источника события, поддерживаются только следующие объекты: %5$s.

en-us	Incorrect eventobject value.
ru	Некорректное значение eventobject.

en-us	Incorrect eventsource value.
ru	Некорректное значение eventsource.

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
ru	Некорректное имя поля "%1$s" или значение в выражении where для таблицы "%2$s".

en-us	Incorrect fields for sysmap.
ru	Некорректные поля для карты сети.

en-us	Incorrect file path for "%1$s": %2$s.
ru	Некорректный путь к файлу для "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect file upload.
ru	Некорректный загружаемый файл.

en-us	Incorrect filter condition formula ID for action "%1$s".
ru	Некорректный ID формулы условия фильтра для действия "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
ru	Некорректный ID формулы условия фильтра для правила обнаружения "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition formula ID given for correlation "%1$s".
ru	Задан некорректный ID формулы условия фильтра для корреляции "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for discovery rule "%1$s".
ru	Некорректный макрос условия фильтра для правила обнаружения "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for override "%1$s".
ru	Некорректный макрос условия фильтра для замещения "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition operator for action "%1$s".
ru	Некорректный оператор условия фильтра для действия "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition operator for discovery rule "%1$s".
ru	Некорректный оператор условия фильтра для правила обнаружения "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition type for action "%1$s".
ru	Некорректный тип условия фильтра для действия "%1$s".

en-us	Incorrect function is used
ru	Использована некорректная функция

en-us	Incorrect graph ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID графика "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect graph prototype ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID прототипа графиков "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
ru	Некорректное значение "высоты" у карты сети "%1$s".

en-us	Incorrect host group.
ru	Некорректная группа узлов сети.

en-us	Incorrect host group ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID группы узлов сети "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect host ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID узла сети "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect image index.
ru	Некорректный индекс изображения.

en-us	Incorrect input parameters.
ru	Некорректные входные параметры.

en-us	Incorrect interface DNS parameter "%1$s" provided.
ru	Указан некорректный параметр DNS "%1$s" интерфейса.

en-us	Incorrect interface port "%1$s" provided.
ru	Указан некорректный порт "%1$s" интерфейса.

en-us	Incorrect inventory field "%1$s".
ru	Некорректное поле инвентарных данных "%1$s".

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
ru	Некорректный режим инвентарных данных в операции действия.

en-us	Incorrect item for axis value.
ru	Некорректный элемент данных для значения оси.

en-us	Incorrect item ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID элемента данных "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
ru	В выражении триггера "%2$s" указан некорректный ключ элемента данных "%1$s".

en-us	Incorrect item prototype ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID прототипа элементов данных "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect item value type
ru	Некорректный тип значений элемента данных

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
ru	Указан некорректный тип элемента данных "%1$s" для функции триггера "%2$s".

en-us	Incorrect list of items.
ru	Некорректный список элементов данных.

en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
ru	Некорректное обслуживание - дата должна быть между 1970.01.01 и 2038.01.18

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
ru	Некорректный период обслуживания (минимум 5 минут)

en-us	Incorrect map ID.
ru	Некорректный ID карты сети.

en-us	Incorrect map ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID карты сети "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect max columns provided for screen element.
ru	Указано некорретное значение максимального количества колонок для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect media type ID.
ru	Некорректный ID типа оповещений.

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
ru	Некорректный метод "%1$s.%2$s".

en-us	Incorrect object value.
ru	Некорректное значение объекта.

en-us	Incorrect parameter "%1$s" value: %2$s.
ru	Некорректное значение "%1$s" параметра: %2$s.

en-us	Incorrect parameter for action "%1$s".
ru	Некорректный параметр для действия "%1$s".

en-us	Incorrect parameter for operations.
ru	Некорректный параметр для операций.

en-us	Incorrect parameters for action update method "%1$s".
ru	Некорректные параметры для метода обновления действия "%1$s".

en-us	Incorrect parameters for condition.
ru	Некорректные параметры для условии.

en-us	Incorrect parameters for maintenance.
ru	Некорректные параметры для обслуживания.

en-us	Incorrect parent for service "%1$s".
ru	Некорректный родитель для услуги "%1$s".

en-us	Incorrect parent service.
ru	Некорректная родительская услуга.

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
ru	Некорректное значение "permission" "%1$s" в группах пользователях у карты сети "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for screen "%2$s".
ru	Некорректное значение "permission" "%1$s" в группах пользователях у комплексного экрана "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
ru	Некорректное значение "permission" "%1$s" в пользователях у карты сети "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for screen "%2$s".
ru	Некорректное значение "permission" "%1$s" в пользователях у комплексного экрана "%2$s".

en-us	Incorrect port range.
ru	Некорректный диапазон портов.

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
ru	Некорректное значение "private" "%1$s" у карты сети "%2$s".

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for screen "%2$s".
ru	Некорректное значение "private" "%1$s" у комплексного экрана "%2$s".

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
ru	Некорректное регулярное выражение "%1$s": "%2$s"

en-us	Incorrect resource type provided for screen item.
ru	Указан некорректный тип ресурса для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
ru	Получен некорректный ответ от Zabbix сервера "%1$s".

en-us	Incorrect screen ID.
ru	Некорректный ID комплексного экрана.

en-us	Incorrect screen ID "%1$s" provided for screen element.
ru	Указан некорректный ID комплексного экрана "%1$s" для элемента комплексного экрана.

en-us	Incorrect screen provided for slide show.
ru	Для слайд-шоу указан некорректный комплексный экран.

en-us	Incorrect service end time.
ru	Некорректное время завершения услуги.

en-us	Incorrect service start time.
ru	Некорректное время начала услуги.

en-us	Incorrect service time type.
ru	Некорректный тип времени услуги.

en-us	Incorrect SNMP community.
ru	Некорректное SNMP community.

en-us	Incorrect SNMP OID.
ru	Некорректный SNMP OID.

en-us	Incorrect "soft" field value for dependency for service "%1$s".
ru	Некорректное значение поля "нежесткая" для зависимости у услуги "%1$s".

en-us	Incorrect sort order for service "%1$s".
ru	Некорректный порядок сортировки у услуги "%1$s".

en-us	Incorrect source value.
ru	Некорректное значение источника.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
ru	Некорректное состояние для узла сети "%1$s".

en-us	Incorrect status for service "%1$s".
ru	Некорректное состояние для услуги "%1$s".

en-us	Incorrect style provided for screen element.
ru	Указан некорректный стиль для элемента комплексного экрана.

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
ru	некорректный синтаксис около "%1$s"

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
ru	Некорректное количество шагов у шаблонного веб-сценария.

en-us	Incorrect template screen ID.
ru	Некорректный ID шаблонного комплексного экрана.

en-us	incorrect trigger expression
ru	некорректное выражение триггера

en-us	Incorrect trigger expression
ru	Некорректное выражение триггера

en-us	Incorrect trigger expression.
ru	Некорректное выражение триггера.

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
ru	Некорректное выражение триггера. Узел сети "%1$s" не существует или у вас нет прав доступа к этому узлу сети.

en-us	incorrect trigger expression starting from "%1$s"
ru	некорректное выражение триггера начиная с "%1$s"

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
ru	Некорректное выражение у триггера. Элементы выражения триггера не должны принадлежать шаблону и узлу сети одновременно.

en-us	Incorrect trigger function "%1$s" provided in expression.
ru	В выражении указана некорректная функция триггера "%1$s".

en-us	Incorrect trigger ID for service "%1$s".
ru	Некорректный ID триггера для услуги "%1$s".

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
ru	Некорректное выражение прототипа триггеров. Узел сети "%1$s" не существует или у вас нет прав доступа к нему.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
ru	Некорректное выражение прототипа триггеров. Элементы выражения прототипа триггеров не должны быть от шаблона и узла сети одновременно.

en-us	Incorrect type of calculation for action "%1$s".
ru	Некорректный тип вычисления для действия "%1$s".

en-us	Incorrect type of calculation for correlation "%1$s".
ru	Некорректный тип вычисления для корреляции "%1$s".

en-us	Incorrect type of calculation for discovery rule "%1$s".
ru	Некорректный тип вычисления для правила обнаружения "%1$s".

en-us	Incorrect user group.
ru	Некорректная группа пользователей.

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
ru	Указано некорректное значение ID группы пользователей у карты сети "%1$s".

en-us	Incorrect user group ID specified for screen "%1$s".
ru	Указано некорректное значение ID группы пользователей у комплексного экрана "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
ru	Указано некорректное значение ID пользователя у карты сети "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for screen "%1$s".
ru	Указано некорректное значение ID пользователя у комплексного экрана "%1$s".

en-us	Incorrect user name or password or account is temporarily blocked.
ru	Некорректные имя пользователя или пароль или аккаунт временно заблокирован.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
ru	Некорректное значение "%1$s" для "%2$s" поля.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
ru	Некорректное значение "%1$s" для "%2$s" поля: должно быть между %3$s и %4$s.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s, and have no more than %5$s digits after the decimal point.
ru	Некорректное значение "%1$s" для "%2$s" поля: должно быть между %3$s и %4$s, и должно содержать не более %5$s цифр после десятичной точки.

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
ru	Некорректное значение "%1$s" для поля с плавающей точкой "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
ru	Некорректное значение "%1$s" для поля целого числа "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
ru	Некорректное значение "%1$s" для поля целого положительного числа "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" in field "%2$s" for correlation "%3$s".
ru	Некорректное значение "%1$s" в поле "%2$s" у корреляции "%3$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" in field "%2$s" for media type "%3$s".
ru	Некорректное значение "%1$s" в поле "%2$s" у типа оповещений "%3$s".

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
ru	Некорректное значение для "%1$s" поля.

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
ru	Некорректное значение для поля "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect value used for proxy status "%1$s".
ru	Использовано некорректное значение для состояния прокси "%1$s".

en-us	Incorrect value used for PSK field. It should consist of an even number of hexadecimal characters.
ru	Использовано некорректное значение в поле PSK. Оно должно состоять из четного количества шестнадцатеричных символов.

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
ru	Некорректное значение "width" у карты сети "%1$s".

en-us	Indonesian (id_ID)
ru	Индонезийский (id_ID)

en-us	Infinity
ru	Бесконечно

en-us	Info
ru	Инфо

en-us	Information
ru	Информация

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
ru	Информация о службе. Возвращает число с параметром как состояние, запуска; строка - с параметром как отображаемое имя, пусть, пользователь; текст - с параметром как описание; В частности для состояния: 0 - запущено, 1 - приостановлено, 2 - выполнение запуска, 3 - выполнение приостановки, 4 - выполнение продолжения, 5 - выполнение остановки, 6 - остановлено, 7 - неизвестно, 255 - отсутствие службы; В частности для запуска: 0 - автоматический, 1 - автоматический отложенный, 2 - вручную, 3 - отключен, 4 - неизвестно

en-us	Inherited
ru	Унаследованные

en-us	Inherited and host macros
ru	Макросы узла сети и унаследованные

en-us	Inherited and host prototype macros
ru	Унаследованные и макросы прототипов узлов сети

en-us	Inherited and template macros
ru	Унаследованные и макросы из шаблонов

en-us	Inherited and trigger tags
ru	Унаследованные и собственные теги

en-us	Inherited items
ru	Унаследованные элементы данных

en-us	In maintenance
ru	В обслуживании

en-us	In progress
ru	В работе

en-us	In range
ru	По диапазону

en-us	Insert
ru	Вставить

en-us	Insert expression
ru	Вставить выражение

en-us	Install
ru	Установка

en-us	Installation
ru	Инсталляция

en-us	Installer name
ru	Имя установщика

en-us	Interface
ru	Интерфейс

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
ru	Интерфейс связан с элементом данных "%1$s" в "%2$s".

en-us	Interfaces
ru	Интерфейсы

en-us	Interface type
ru	Типы интерфейсов

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
ru	У интерфейса с DNS именем "%1$s" не может быть пустого IP адреса.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
ru	У интерфейса с IP адресом "%1$s" не может быть пустого DNS имени.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
ru	У интерфейса с IP адресом "%1$s" не может быть пустого DNS имени, при наличии свойства "Использовать DNS" у "%2$s".

en-us	internal
ru	внутренний

en-us	Internal
ru	Внутренний

en-us	Internal
ru	Внутренняя

en-us	Internal actions
ru	Внутренние действия

en-us	Internal data storage period
ru	Период хранения внутренних данных

en-us	Internal error.
ru	Внутренняя ошибка.

en-us	Internal event and alert data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных о внутренних событиях и оповещениях "%1$s".

en-us	Internal JSON-RPC error.
ru	Внутренняя ошибка JSON-RPC.

en-us	Internal problem
ru	Внутренняя проблема

en-us	Internal problem recovery
ru	Восстановление внутренней проблемы

en-us	Internet Explorer
ru	Internet Explorer

en-us	Interval
ru	Интервал

en-us	Invalid action condition: %1$s.
ru	Ошибочное условие действия: %1$s.

en-us	invalid address range "%1$s"
ru	ошибочный диапазон адресов "%1$s"

en-us	Invalid audit data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных аудита: %1$s.

en-us	Invalid autoregistration data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных авторегистрации: %1$s.

en-us	Invalid blinking on trigger status change: %1$s.
ru	Ошибочное мигание триггеров при изменении состояния: %1$s.

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
ru	ошибочная последовательность байт в UTF-8

en-us	Invalid data storage period for services: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных услуг IT: %1$s.

en-us	invalid data type
ru	ошибочный тип данных

en-us	Invalid date.
ru	Ошибочная дата.

en-us	invalid delay
ru	ошибочная задержка

en-us	Invalid displaying of OK triggers: %1$s.
ru	Ошибочное отображение триггеров в состоянии ОК: %1$s.

en-us	Invalid email address "%1$s".
ru	Ошибочный email адрес "%1$s".

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
ru	Ошибочный email адрес у способа оповещения с ID "%1$s".

en-us	Invalid fifth parameter.
ru	Ошибочный пятый параметр.

en-us	Invalid first parameter.
ru	Ошибочный первый параметр.

en-us	Invalid fourth parameter.
ru	Ошибочный четвертый параметр.

en-us	Invalid history data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных истории: %1$s.

en-us	invalid history storage period
ru	недопустимый период хранения истории

en-us	invalid host group name
ru	ошибочное имя группы узлов сети

en-us	Invalid hostid for macro "%1$s".
ru	Ошибочный hostid для макроса "%1$s".

en-us	invalid host name
ru	ошибочное имя узла сети

en-us	Invalid internal data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения внутренних данных: %1$s.

en-us	Invalid interval "%1$s".
ru	Некорректный интервал "%1$s".

en-us	Invalid IP address "%1$s".
ru	Не верный IP адрес "%1$s".

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
ru	Ошибочный JSON. На сервере произошла ошибка при разборе текста JSON.

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
ru	Ошибочный ключ "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for discovery rule "%2$s" on "%3$s": %4$s.
ru	Ошибочный ключ "%1$s" для правила обнаружения "%2$s" у "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item "%2$s" on "%3$s": %4$s.
ru	Ошибочный ключ "%1$s" для элемента данных "%2$s" у "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item prototype "%2$s" on "%3$s": %4$s.
ru	Ошибочный ключ "%1$s" для прототипа элементов данных "%2$s" у "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid macro "%1$s": %2$s.
ru	Ошибочный макрос "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid method parameters.
ru	Ошибочные параметры метода.

en-us	Invalid network discovery data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных о событиях сетевого обнаружения: %1$s.

en-us	Invalid number of parameters.
ru	Ошибочное количество параметров.

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
ru	Ошибочный параметр "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid params.
ru	Ошибочные параметры.

en-us	invalid Prometheus output
ru	ошибочный вывод Prometheus

en-us	invalid Prometheus pattern
ru	ошибочный шаблон Prometheus

en-us	Invalid refresh of unsupported items: %1$s
ru	Ошибочное обновление неподдерживаемых элементов данных: %1$s

en-us	invalid regular expression
ru	ошибочное регулярное выражение

en-us	Invalid Request.
ru	Ошибочный запрос.

en-us	Invalid response code "%1$s".
ru	Ошибочный код ответа "%1$s".

en-us	Invalid second parameter.
ru	Ошибочный второй параметр.

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
ru	Ошибочный тег "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid third parameter.
ru	Ошибочный третий параметр.

en-us	Invalid time period.
ru	Ошибочный период времени.

en-us	Invalid trends data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных динамики изменений: %1$s.

en-us	invalid trend storage period
ru	недопустимый период хранения динамики изменений

en-us	Invalid trigger data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных триггеров: %1$s.

en-us	Invalid type for macro "%1$s".
ru	Ошибочный тип макроса "%1$s".

en-us	Invalid user sessions data storage period: %1$s.
ru	Ошибочный период хранения данных сессий пользователей: %1$s.

en-us	Inventory
ru	Инвентаризация

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
ru	Инвентарные данные деактивированы для узла сети "%1$s".

en-us	Inventory field
ru	Поле инвентарных данных

en-us	Inventory mode
ru	Режим инвентарных данных

en-us	IP
ru	IP

en-us	IP address
ru	IP адрес

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
ru	IP и DNS не могут быть пустыми для интерфейса узла сети.

en-us	IPMI
ru	IPMI

en-us	IPMI agent
ru	IPMI агент

en-us	IPMI interfaces
ru	Интерфейсы IPMI

en-us	IPMI scripts can be executed only by server.
ru	IPMI скрипты можно выполнять только на сервере.

en-us	IPMI sensor
ru	IPMI датчик

en-us	IPMI sensor IDs and other sensor-related parameters. Returns JSON.
ru	ID датчиков IPMI и другие связанные с датчиками параметры. Возвращает JSON.

en-us	IP range
ru	Диапазон IP адресов

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
ru	Диапазон IP "%1$s" превышает допустимый лимит адресов в "%2$s"

en-us	iregexp() - Regular expression V matching last value in period T (non case-sensitive; 1 - match, 0 - no match)
ru	iregexp() - Регулярное выражение V соответствует последнему значению за период Т (не зависит от регистра; 1 - соответствует, 0 - не соответствует)

en-us	is greater than or equals
ru	больше чем или равно

en-us	is less than or equals
ru	меньше чем или равно

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
ru	не заключено в {} или ошибочно

en-us	Is online?
ru	В системе?

en-us	Issue
ru	Проблема

en-us	Issuer
ru	Издатель

en-us	Italian (it_IT)
ru	Итальянский (it_IT)

en-us	item
ru	элемент данных

en-us	Item
ru	Элемент данных

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Элемент данных "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
ru	Элемент данных "%1$s" уже существует у "%2$s", унаследован из другого шаблона.

en-us	Item "%1$s" cannot be copied without its master item.
ru	Нельзя скопировать элемент данных "%1$s" без своего мастер элемента данных.

en-us	Item "%1$s" cannot populate a missing host inventory field number "%2$d". Choices are: from 0 (do not populate) to %3$d.
ru	Элемент данных "%1$s" не может заполнять отсутствующее поле под номером "%2$d" инвентарных данных узла сети. Выберите из: от 0 (не заполнять) до %3$d.

en-us	Item "%1$s" does not exist on template "%2$s".
ru	Элемент данных "%1$s" не существует у шаблона "%2$s".

en-us	Item "%1$s" does not exist or you have no access to this item
ru	Элемент данных "%1$s" не существует или у вас нет прав доступа к нему

en-us	Item "%1$s" on "%2$s": application "%3$s" does not exist.
ru	Элемент данных "%1$s" в "%2$s": группа элементов данных "%3$s" не существует.

en-us	item "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
ru	элемент данных "%1$s" на узле сети "%2$s" не проверяется

en-us	Item added
ru	Элемент данных добавлен

en-us	Item contains user defined macros with type "Secret text". Values of these macros should be entered manually.
ru	Элемент данных содержит пользовательский макрос с типом "Скрытый текст". Значения таких макросов необходимо ввести вручную.

en-us	Item copied
ru	Элементы даных скопированы

en-us	Item copied
ru	Элементы даных скопированы

en-us	Item copied
ru	Элемент даных скопирован

en-us	Item count
ru	Количество элементов данных

en-us	Item deleted
ru	Элемент данных удален

en-us	Item disabled
ru	Элементы данных деактивированы

en-us	Item disabled
ru	Элементы данных деактивированы

en-us	Item disabled
ru	Элемент данных деактивирован

en-us	Item enabled
ru	Элемент данных активирован

en-us	Item enabled
ru	Элементы данных активированы

en-us	Item enabled
ru	Элементы данных активированы

en-us	Item in "not supported" state
ru	Элемент данных в "неподдерживаемом" состоянии

en-us	Item not selected
ru	Элемент данных не выбран

en-us	item pattern
ru	шаблон элемента данных

en-us	Item pre-processing is missing parameters: %1$s
ru	Отсутствуют параметры у предобработки элемента данных: %1$s

en-us	Item prototype
ru	Прототип элемента данных

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Прототип элементов данных "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
ru	Прототип элемента данных "%1$s" уже существует у "%2$s", унаследован из другого шаблона.

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", linked to another rule.
ru	Прототип элемента данных "%1$s" уже существует у "%2$s", присоединен к другому правилу.

en-us	Item prototype added
ru	Прототип элементов данных добавлен

en-us	Item prototype deleted
ru	Прототип элементов данных удален

en-us	Item prototypes
ru	Прототипы элементов данных

en-us	Item prototypes deleted
ru	Прототип элементов данных удален

en-us	Item prototypes updated
ru	Прототипы элементов данных обновлены

en-us	Item prototype updated
ru	Прототипы элементов данных обновлены

en-us	Item prototype updated
ru	Прототипы элементов данных обновлены

en-us	Item prototype updated
ru	Прототип элементов данных обновлен

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
ru	Прототип элементов данных с ID "%1$s" недоступен.

en-us	Items
ru	Элементы данных

en-us	Items deleted
ru	Элементы данных удалены

en-us	Items list
ru	Список элементов данных

en-us	Items location
ru	Размещение элементов данных

en-us	Items updated
ru	Элементы данных обновлены

en-us	Item type does not use interface
ru	Тип элемента не использует интерфейс

en-us	Item updated
ru	Элемент данных обновлен

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
ru	Элемент данных использует интерфейс не от родительского узла сети.

en-us	Item uses incorrect interface type.
ru	Элемент данных использует некорректный тип интерфейса.

en-us	Item values
ru	Значения элемента данных

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
ru	Элемент данных не обновлен. Пожалуйста, введите корректный интервал обновления.

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
ru	Элемент данных не будет обновляться. Заданное значение интервала обновления требует по крайней мере одного из интервалов гибкого или по расписанию.

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
ru	Элемент данных не будет обновляться. Интервал обновления должен быть между 1s и 1d. Также можно использовать интервалы по расписанию/гибкие.

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
ru	Элемент данных с ID "%1$s" недоступен.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Элемент данных с ключом "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
ru	Элемент данных с ключем "%1$s" уже существует у "%2$s", как правило обнаружения.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
ru	Элемент данных с ключем "%1$s" уже существует у "%2$s", как элемент данных.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
ru	Элемент данных с ключем "%1$s" уже существует у "%2$s", как элемент данных созданный из прототипа элементов данных.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
ru	Элемент данных с ключем "%1$s" уже существует у "%2$s", как прототип элемента данных.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
ru	Элемент данных с ключем "%1$s" уже существует у "%2$s", как неизвестный элемент данных.

en-us	It is not possible to filter by user password.
ru	Невозможно отфильтровать по паролям пользователей.

en-us	It is not possible to search by user password.
ru	Невозможно выполнить поиск по паролям пользователей.

en-us	Jan
ru	Янв

en-us	January
ru	Январь

en-us	Japanese (ja_JP)
ru	Японский (ja_JP)

en-us	JavaScript
ru	JavaScript

en-us	JMX
ru	JMX

en-us	JMX agent
ru	JMX агент

en-us	JMX endpoint
ru	JMX endpoint

en-us	JMX interfaces
ru	Интерфейсы JMX

en-us	JSON data
ru	JSON данные

en-us	JSON is expected
ru	ожидался JSON

en-us	JSONPath
ru	JSONPath

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
ru	Ошибка при формировании JSON-RPC ошибки. Нет такой ошибки "%1$s".

en-us	JSON string is expected
ru	ожидалась JSON строка

en-us	Jul
ru	Июл

en-us	July
ru	Июль

en-us	Jun
ru	Июн

en-us	June
ru	Июнь

en-us	Keep lost resources period
ru	Период сохранения потерянных ресурсов

en-us	Kerberos
ru	Kerberos

en-us	Key
ru	Ключ

en-us	Key "%1$s" does not match <grpmax|grpmin|grpsum|grpavg>["Host group(s)", "Item key", "<last|min|max|avg|sum|count>", "parameter"].
ru	Ключ "%1$s" не совпадает с <grpmax|grpmin|grpsum|grpavg>["Группа(ы) узлов сети", "Ключ элемента данных", "<last|min|max|avg|sum|count>", "параметр"].

en-us	key is empty
ru	ключ пустой

en-us	Key passphrase
ru	Фраза-пароль ключа

en-us	Keyword
ru	Ключевое слово

en-us	Kiosk mode
ru	Режим киоска

en-us	Korean (ko_KR)
ru	Корейский (ko_KR)

en-us	Label
ru	Подпись

en-us	Label location
ru	Расположение подписи

en-us	<label name>
ru	<имя метки>

en-us	Language
ru	Язык

en-us	Language "%1$s" is not supported.
ru	Язык "%1$s" не поддерживается.

en-us	last
ru	посл

en-us	last
ru	посл

en-us	Last
ru	Последняя

en-us	Last %1$d day
ru	Последние %1$d дней

en-us	Last %1$d day
ru	Последние %1$d дня

en-us	Last %1$d day
ru	Последний %1$d день

en-us	Last %1$d hour
ru	Последние %1$d часов

en-us	Last %1$d hour
ru	Последние %1$d часа

en-us	Last %1$d hour
ru	Последний %1$d час

en-us	Last %1$d minute
ru	Последние %1$d минут

en-us	Last %1$d minute
ru	Последняя %1$d минута

en-us	Last %1$d minute
ru	Последние %1$d минуты

en-us	Last %1$d month
ru	Последний %1$d месяц

en-us	Last %1$d month
ru	Последние %1$d месяцев

en-us	Last %1$d month
ru	Последние %1$d месяца

en-us	Last %1$d second
ru	Последние %1$d секунды

en-us	Last %1$d second
ru	Последние %1$d секунд

en-us	Last %1$d second
ru	Последняя %1$d секунда

en-us	Last %1$d year
ru	Последний %1$d лет

en-us	Last %1$d year
ru	Последние %1$d года

en-us	Last %1$d year
ru	Последний %1$d год

en-us	Last 24 hours
ru	Последние 24 часа

en-us	Last 30 days
ru	Последние 30 дней

en-us	Last 365 days
ru	Последние 365 дней

en-us	Last 7 days
ru	Последние 7 дней

en-us	Last change
ru	Последнее изменение

en-us	Last change (descending)
ru	Последнее изменение (в порядке убывания)

en-us	Last check
ru	Последняя проверка

en-us	Last hour graph
ru	График за последний час

en-us	last() - Last (most recent) T value
ru	last() - Последнее (наиболее новое) значение Т

en-us	Last month graph
ru	График за последний месяц

en-us	Last of
ru	За последние

en-us	Last seen (age)
ru	Последний раз был доступен (возраст)

en-us	Last value
ru	Последнее значение

en-us	Last week graph
ru	График за последнюю неделю

en-us	Latest data
ru	Последние данные

en-us	Latest values
ru	Последние значения

en-us	Latvian (lv_LV)
ru	Латышский (lv_LV)

en-us	Layout
ru	Размещение

en-us	LDAP
ru	LDAP

en-us	LDAP authentication
ru	LDAP аутентификация

en-us	LDAP host
ru	Хост LDAP

en-us	LDAP is not configured
ru	LDAP не настроен

en-us	LDAP login successful
ru	Успешный вход через LDAP

en-us	LDAP settings
ru	Настройки LDAP

en-us	left
ru	слева

en-us	Left
ru	По левой стороне

en-us	Left trim
ru	Обрезать слева

en-us	Left Y
ru	Ось Y слева

en-us	Legend
ru	Легенда

en-us	LF
ru	LF

en-us	Limit for search and filter results
ru	Лимит элементов в результатах поиска и фильтрах

en-us	Line
ru	Линия

en-us	Line colour
ru	Цвет линии

en-us	Line type
ru	Тип линии

en-us	Line width
ru	Толщина линии

en-us	Link
ru	Связь

en-us	Linked map
ru	Связанная карта

en-us	Linked templates
ru	Присоединенные шаблоны

en-us	Linked to templates
ru	Соединения с шаблонам

en-us	Link indicators
ru	Индикаторы связи

en-us	Link new templates
ru	Присоединение новых шаблонов

en-us	Links
ru	Связи

en-us	Link selementid1 field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
ru	Поле связи selementid1 указывает на не существующий selement ID "%1$s" для карты сети "%2$s".

en-us	Link selementid2 field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
ru	Поле связи selementid2 указывает на не существующий selement ID "%1$s" для карты сети "%2$s".

en-us	Link templates
ru	Присоединить шаблоны

en-us	Link to template
ru	Присоединить к шаблону

en-us	Link to templates
ru	Присоединить к шаблонам

en-us	Listing of installed packages. Returns text
ru	Список установленных пакетов. Возвращает текст

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
ru	Список MAC адресов. Возвращает строку

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
ru	Список PCI и USB устройств. Возвращает текст

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
ru	Список служб. Возвращает 0 если список пуст; текст - список служб разделенных переводом строки

en-us	List is empty
ru	Список пустой

en-us	List of block devices and their type. Returns JSON
ru	Список блочных устройств и их типы. Возвращает JSON

en-us	list of characters
ru	список символов

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
ru	Список обнаруженных CPU / ядер CPU. Возвращает JSON

en-us	List of mounted filesystems and their types. Returns JSON
ru	Список примонтированных файловых систем и их типы. Возвращает JSON

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
ru	Список примонтированных файловых систем, их типы, объем дисков и статистика inode. Возвращает JSON

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
ru	Список сетевых интерфейсов. Возвращает JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters, discovered using object names in English. Returns JSON
ru	Список объектов экземпляров счётчиков производительности Windows, обнаруженных с использованием имён объектов на Английском языке. Возвращает JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters. Returns JSON
ru	Список объектов экзепляров счётчиков производительности Windows. Возвращает JSON

en-us	List of user group shares
ru	Список групп пользователей общего доступа

en-us	List of user shares
ru	Список пользователей общего доступа

en-us	Lithuanian (lt_LT)
ru	Литовский (lt_LT)

en-us	LLD macro
ru	LLD макрос

en-us	LLD macros
ru	LLD макросы

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
ru	Полное время загрузки веб страницы (в секундах). Возвращает число с плавающей точкой

en-us	Local
ru	Локальное

en-us	Local time
ru	Местное время

en-us	Location
ru	Местоположение

en-us	Location latitude
ru	Размещение (широта)

en-us	Location longitude
ru	Размещение (долгота)

en-us	Log
ru	Журнал (лог)

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression T (1 - match, 0 - no match)
ru	logeventid() - ID события последней записи журнала соответствует регулярному выражению Т (1 - соответствует, 0 - не соответствует)

en-us	Log file monitoring. Returns log
ru	Мониторинг файлов журналов логов. Возвращает лог

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
ru	Мониторинг файлов журналов с поддержкой ротации. Возвращает лог

en-us	Login
ru	Вход в систему

en-us	Login failed.
ru	Ошибка входа.

en-us	Login name or password is incorrect.
ru	Имя пользователя или пароль некорректные.

en-us	Logout
ru	Выход из системы

en-us	Logout requests
ru	Запросы выхода

en-us	Logout responses
ru	Ответы при выходе

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry
ru	logseverity() - Важность журнала последней записи журнала

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter T (1 - match, 0 - no match)
ru	logsource() - Источник журнала последней записи журнала соответсвует параметру Т (1 - соответствует, 0 - не соответствует)

en-us	Log time format
ru	Формат времени в журнале (логе)

en-us	Log unmatched SNMP traps
ru	Журналировать не совпадающие SNMP трапы

en-us	Lost
ru	Потерян

en-us	low-level discovery rule
ru	правило низкоуровневого обнаружения

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
ru	Правило низкоуровневого обнаружения в "неподдерживаемом" состоянии

en-us	m
ru	м

en-us	m
ru	м

en-us	M
ru	M

en-us	M
ru	M

en-us	M
ru	Пн

en-us	MAC address A
ru	MAC адрес A

en-us	MAC address B
ru	MAC адрес B

en-us	Macro
ru	Макрос

en-us	Macro "%1$s" already exists.
ru	Макрос "%1$s" уже существует.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
ru	Макрос "%1$s" уже существует у "%2$s".

en-us	Macro "%1$s" is not unique.
ru	Макрос "%1$s" не уникален.

en-us	macro is empty
ru	макрос пустой

en-us	macro(s)
ru	макрос(ы)

en-us	Macros
ru	Макросы

en-us	Macros updated
ru	Макросы обновлены

en-us	Macro with hostmacroid "%1$s" does not exist.
ru	Макроса с hostmacroid "%1$s" не существует.

en-us	Main filter
ru	Основной фильтр

en-us	Main navigation
ru	Основная навигация

en-us	Maintenance
ru	Обслуживание

en-us	Maintenance: %1$s
ru	Обслуживание: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
ru	Обслуживание "%1$s" уже существует.

en-us	Maintenance "%1$s" value cannot be bigger than "%2$s".
ru	Значение "%1$s" обслуживания не может быть больше "%2$s".

en-us	Maintenance "Active since" value cannot be bigger than "Active till".
ru	Значение обслуживания "Активно с" не может быть больше чем "Активно до".

en-us	Maintenance added
ru	Обслуживание добавлено

en-us	Maintenance deleted
ru	Обслуживание удалено

en-us	Maintenance period
ru	Период обслуживания

en-us	Maintenance period length
ru	Длительность периода обслуживания

en-us	Maintenance periods
ru	Периоды обслуживания

en-us	Maintenance type
ru	Тип обслуживания

en-us	Maintenance updated
ru	Обслуживание обновлено

en-us	Maintenance with data collection
ru	Обслуживание со сбором данных

en-us	Maintenance without data collection
ru	Обслуживание без сбора данных

en-us	Mandatory parameter is missing.
ru	Пропущен обязательный параметр.

en-us	<manual>
ru	<вручную>

en-us	Manual
ru	Вручную

en-us	Manually closed
ru	Закрыт вручную

en-us	map
ru	карта сети

en-us	Map
ru	Карта сети

en-us	Map "%1$s" already exists.
ru	Карта сети "%1$s" уже существует.

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
ru	Карта сети "%1$s" является публичной и общий доступ только на чтение отключен.

en-us	Map element
ru	Элемент карты сети

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
ru	Отсутствуют параметры у элемента карты сети: %1$s

en-us	Map element label location
ru	Размещение подписи к элементам карты

en-us	Map element label type
ru	Тип подписи к элементам карты

en-us	Map is updated! Return to map list?
ru	Карта обновлена! Вернуться в список карт?

en-us	Map label type
ru	Тип подписи к карте сети

en-us	Map name cannot be empty.
ru	Имя карты сети не может быть пустым.

en-us	Map navigation tree
ru	Дерево навигации карт сетей

en-us	Map owner cannot be empty.
ru	Владелец карты сети не может быть пустым.

en-us	Mapped to
ru	Преобразуется в

en-us	Mappings
ru	Соответствия

en-us	Maps
ru	Карты сетей

en-us	Map shape
ru	Фигура карты сети

en-us	Map update failed.
ru	Ошибка при обновлении карты сети.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
ru	Карта сети с ID "%1$s" недоступна.

en-us	Mar
ru	Мрт.

en-us	March
ru	Март

en-us	Mark elements on trigger status change
ru	Помечать элементы при изменении состояния триггера

en-us	Mark others
ru	Пометить остальное

en-us	Mark selected
ru	Пометить выбранное

en-us	Mask
ru	Маска

en-us	Mass update
ru	Массовое обновление

en-us	Mass update elements
ru	Массовое обновление элементов

en-us	Mass update shapes
ru	Массовое обновление фигур

en-us	Master item
ru	Основной элемент данных

en-us	matches
ru	совпадает

en-us	Matches regular expression
ru	Совпадение регулярному выражению

en-us	max
ru	макс

en-us	Max
ru	Макс

en-us	Max columns
ru	Макс колонок

en-us	Max count of elements to show inside table cell
ru	Макс. количество элементов отображаемое в ячейке таблицы

en-us	Max count of elements to show inside table cell "%1$s".
ru	Макс. количество элементов отображаемое в ячейке таблицы "%1$s".

en-us	maximum dependent items count reached
ru	достигнуто максимальное количество зависимых элементов данных

en-us	maximum number of dependency levels reached
ru	достигнуто максимальное количество уровней зависимостей

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
ru	Максимальное количество открытых файлов поддерживаемое ОС. Возвращает целое число

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
ru	Максимальное количество процессов поддерживаемое ОС. Возвращает целое число

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
ru	Максимальный период времени отображения %1$s день.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
ru	Максимальный период времени отображения %1$s дней.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
ru	Максимальный период времени отображения %1$s дня.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
ru	Превышена максимальная длина email адреса у способа оповещения с ID "%1$s".

en-us	max() - Maximum value for period T
ru	max() - Максимальное значение за период Т

en-us	May
ru	Май

en-us	May
ru	Май

en-us	m-d
ru	m-d

en-us	MD2
ru	MD2

en-us	MD5
ru	MD5

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
ru	Сумма MD5 файла. Возвращает символьную строку (MD5 хеш файла)

en-us	m-d H:i
ru	m-d H:i

en-us	Media
ru	Оповещения

en-us	Media type
ru	Способ оповещений

en-us	Media type "%1$s" already exists.
ru	Тип медиа "%1$s" уже существует.

en-us	Media type added
ru	Способ оповещений добавлен

en-us	Media type deleted
ru	Способ оповещения удален

en-us	Media type deleted
ru	Способ оповещения удален

en-us	Media type deleted
ru	Способ оповещения удален

en-us	Media type disabled
ru	Способы оповещения деактивированы

en-us	Media type disabled
ru	Способ оповещения деактивирован

en-us	Media type disabled
ru	Способы оповещения деактивированы

en-us	Media type enabled
ru	Способы оповещения активированы

en-us	Media type enabled
ru	Способ оповещения активирован

en-us	Media type enabled
ru	Способы оповещения активированы

en-us	Media type is missing parameters: %1$s
ru	В типе оповещений пропущены параметры: %1$s

en-us	Media types
ru	Способы оповещений

en-us	Media types used by action "%1$s".
ru	Способы оповещения используются действием "%1$s".

en-us	Media type test failed.
ru	Ошибка при тестировании способа оповещения.

en-us	Media type test log
ru	Журнал теста способа оповещения

en-us	Media type test successful.
ru	Успешное тестирование способа оповещения.

en-us	Media type updated
ru	Способ оповещений обновлен

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
ru	Способ оповещения с ID "%1$s" недоступен.

en-us	Members
ru	Члены группы

en-us	Memory limit: %1$s
ru	Лимит памяти: %1$s

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
ru	Размер памяти в байтах или в процентах от общей. Возвращает целое число в байтах; целое с плавающей точкой для процетнов

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
ru	Память используемая процессом в байтах. Возвращает целое число

en-us	Menu entry name
ru	Имя записи меню

en-us	Menu entry URL
ru	URL записи меню

en-us	Message
ru	Сообщение

en-us	Message/Command
ru	Сообщение/Команда

en-us	Message format
ru	Формат сообщения

en-us	Messages
ru	Сообщения

en-us	Message template
ru	Шаблон сообщений

en-us	Message templates
ru	Шаблоны сообщений

en-us	Message timeout
ru	Таймаут сообщения

en-us	Message type
ru	Тип сообщения

en-us	Messaging
ru	Сообщения

en-us	Method not found.
ru	Метод не найден.

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
ru	<имя метрики>{<имя метки>="<значение метки>", ...} == <значение>

en-us	Microsoft Edge
ru	Microsoft Edge

en-us	Middle
ru	По середине

en-us	min
ru	мин

en-us	Min
ru	Мин

en-us	minimum length is %1$s characters
ru	минимальная длина %1$s символов

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
ru	Минимально требуемый лимит времени выполнения PHP скриптов - %1$s ("max_execution_time" параметр конфигурации).

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
ru	Минимально требуемый лимит времени разбора входных данных в PHP скриптах - %1$s ("max_input_time" параметр конфигурации).

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
ru	Минимально требуемое ограничение памяти в PHP - %1$s ("memory_limit" параметр конфигурации).

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
ru	Минимально требуемый макс. размер загружаемых файлов в PHP - %1$s ("upload_max_filesize" параметр конфигурации).

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
ru	Минимально требуемая версия PHP - %1$s.

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
ru	Минимально требуемый размер PHP post - %1$s ("post_max_size" параметр конфигурации).

en-us	Minimum severity
ru	Минимальная важность

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
ru	Минимально отображаемым периодом является %1$s минута.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
ru	Минимально отображаемым периодом является %1$s минут.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
ru	Минимально отображаемым периодом является %1$s минуты.

en-us	min() - Minimum value for period T
ru	min() - Минимальное значение за период Т

en-us	Minutes
ru	Минут

en-us	Missing data
ru	Отсутствующие данные

en-us	Missing "gitemid" field for item.
ru	Пропущенное поле "gitemid" для элемента данных.

en-us	Missing "itemid" field for item.
ru	Пропущенное поле "itemid" для элемента данных.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
ru	Отсутствуют элементы данных у графика "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
ru	Отсутствуют элементы данных для прототипа графика "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
ru	Отсутствует ключ "%1$s" для узла сети "%2$s".

en-us	Missing "name" field for application prototype in item prototype "%1$s".
ru	Пропущенное поле "имя" у прототипа группы элементов данных в прототипе элементов данных "%1$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
ru	Пропущенное поле "name" для графика.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
ru	Пропущенное "name" поле для прототипа графика.

en-us	mm
ru	мм

en-us	Mode
ru	Режим

en-us	Model
ru	Модель

en-us	Module
ru	Модуль

en-us	Module added: %1$s.
ru	Модуля добавлено: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
ru	Модулей добавлено: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
ru	Модуль добавлен: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
ru	Модуль удален: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
ru	Модулей удалено: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
ru	Модуля удалено: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
ru	Модулей деактивировано: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
ru	Модуля деактивировано: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
ru	Модуль деактивирован: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
ru	Модуль активирован: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
ru	Модуля активировано: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
ru	Модулей активировано: %1$s.

en-us	Module.php class must extend %1$s for module located at %2$s.
ru	Класс module.php должен расширять %1$s для модуля расположенного в %2$s.

en-us	Modules
ru	Модули

en-us	Modules updated
ru	Модули обновлены

en-us	Module updated: %1$s.
ru	Модуль обновлен: %1$s.

en-us	Mon
ru	Пн

en-us	Monday
ru	Понедельник

en-us	Monitored by
ru	Наблюдение через

en-us	Monitored by proxy
ru	Наблюдение через прокси

en-us	Monitored host
ru	Наблюдаемый узел сети

en-us	Monitoring
ru	Мониторинг

en-us	Monospace
ru	Моноширинный

en-us	Month
ru	Месяц

en-us	Monthly
ru	Ежемесячно

en-us	More matches found...
ru	Найдено больше совпадений...

en-us	More than 10 minutes
ru	Более 10 минут

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
ru	Найдено более чем %1$d соответствий с %2$s

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
ru	Более чем один график с именем "%1$s" у узла сети.

en-us	Mozilla Firefox
ru	Mozilla Firefox

en-us	ms
ru	мс

en-us	Multiple
ru	Множественный

en-us	Multiple PROBLEM events
ru	Множественные события ПРОБЛЕМА

en-us	must be a valid LDAP user
ru	должен быть действительным пользователем LDAP

en-us	must be between "%1$s" and "%2$s"
ru	должно быть между "%1$s" и "%2$s"

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
ru	должно содержать по крайней мере один макрос низкоуровневого обнаружения

en-us	Mute
ru	Отключить звук

en-us	name
ru	название

en-us	Name
ru	Имя

en-us	Name
ru	Имя

en-us	Name ID
ru	ID имени

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
ru	Имя поля формы не должно превышать 255 символов.

en-us	Namespace
ru	Пространство имён

en-us	n-d
ru	d-n

en-us	n-d H:i
ru	d-n H:i

en-us	Network discovery data storage period
ru	Период хранения данных о событиях сетевого обнаружения

en-us	Network discovery event and alert data storage period "%1$s".
ru	Период хранения данных о событиях сетевого обнаружения и оповещениях "%1$s".

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
ru	Список сетевых интерфейсов (включая тип, состояние, IPv4 адресс, описание). Возвращает текст

en-us	Network map added
ru	Карта сети добавлена

en-us	Network map deleted
ru	Карта сети удалена

en-us	Network maps
ru	Карты сетей

en-us	Network map updated
ru	Карта сети обновлена

en-us	Never
ru	Никогда

en-us	new
ru	новый

en-us	new
ru	новый

en-us	New application
ru	Новая группа элементов данных

en-us	New application prototype
ru	Новый прототип группы элементов данных

en-us	New condition
ru	Новое условие

en-us	New dashboard
ru	Новая панель

en-us	New element
ru	Новый элемент

en-us	New event host group
ru	Группа узлов нового события

en-us	New event tag name
ru	Имя тега нового события

en-us	New event tag value
ru	Значение тега нового события

en-us	New operation
ru	Новая операция

en-us	New regular expression
ru	Новое регулярное выражение

en-us	New service time
ru	Новый интервал времени услуги

en-us	New tag name
ru	Имя нового тега

en-us	New triggers
ru	Новые триггера

en-us	Next page
ru	Следующая страница

en-us	Next step
ru	Далее

en-us	NNTP
ru	NNTP

en-us	No
ru	Нет

en-us	No "%1$s" given for correlation.
ru	"%1$s" не задан для корреляции.

en-us	No "%1$s" given for correlation "%2$s".
ru	"%1$s" не задан для корреляции "%2$s".

en-us	No "%1$s" given for graph.
ru	Не задано "%1$s" для графика.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
ru	Не задано "%1$s" для прототипа графиков.

en-us	No "%1$s" given for map.
ru	Не указан "%1$s" у карты сети.

en-us	No "%1$s" given for media type.
ru	Не указан "%1$s" у типа оповещений.

en-us	No "%1$s" given for screen.
ru	Не указан "%1$s" для комплексного экрана.

en-us	No "%1$s" given for template screen.
ru	Не указан "%1$s" для шаблона комплексного экрана.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of action "%1$s".
ru	Не указано "%2$s" для условия фильтра действия "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
ru	Не указано "%2$s" для условия фильтра правила обнаружения "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of action "%1$s".
ru	Не указан "%2$s" для фильтра в действии "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
ru	Не указано "%2$s" для фильтра в правиле обнаружения "%1$s".

en-us	No applications found.
ru	Группы элементов данных не найдены.

en-us	No authentication type specified for action operation command "%1$s".
ru	Не указан тип аутентификации для команды "%1$s" операции действия.

en-us	No authentication user name specified.
ru	Для аутентификации не указано имя пользователя.

en-us	No authentication user name specified for action operation command "%1$s".
ru	Не указано имя пользователя аутентификации для команды "%1$s" операции действия.

en-us	No command specified for action operation.
ru	Для операции действия не указана команда.

en-us	No command type specified for action operation.
ru	Для операции действия не указан тип команды.

en-us	No conditions defined.
ru	Условия не заданы.

en-us	No condition type given for correlation "%1$s".
ru	Для корреляции "%1$s" не задан тип условия.

en-us	no data
ru	нет данных

en-us	No data
ru	Нет данных

en-us	No data.
ru	Данные отсутствуют.

en-us	No data collection
ru	Без сбора данных

en-us	No data found.
ru	Данные не найдены.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
ru	nodata() - Отсутствие данных полученных за период времени T (1 - правда, 0 - ложь), Режим (строгий - игнорировать задержку прокси при отправке данных)

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
ru	Нет интерфейса по умолчанию для "%1$s" типа у "%2$s".

en-us	No details
ru	Без деталей

en-us	No discovery rule IDs given.
ru	ID правил обнаружения не указаны.

en-us	No encryption
ru	Без шифрования

en-us	No execution target specified for action operation command "%1$s".
ru	Не указана цель выполнения для команды "%1$s" операции действия.

en-us	No file was uploaded.
ru	Файл не был загружен.

en-us	No graph ID provided for screen element.
ru	Для элемента комплексного экрана не указан ID графика.

en-us	No graph item with graphid "%1$s".
ru	Отсутствует элемента графика с graphid "%1$s".

en-us	No graph prototype ID provided for screen element.
ru	Не найден прототип графика с таким ID для элемента комплексного экрана.

en-us	No graphs added.
ru	Графики не добавлены.

en-us	No host given for macro "%1$s".
ru	Узел сети не задан для макроса "%1$s".

en-us	No host group ID provided for screen element.
ru	Не указан ID группы узлов сети для элемента комплексного экрана.

en-us	No host groups with groupid "%1$s".
ru	Отсутствуют группы узлов сети с groupid "%1$s".

en-us	No host IDs given.
ru	Не указаны ID узлов сети.

en-us	No host selected.
ru	Узел сети не выбран.

en-us	No host with hostid "%1$s".
ru	Отсутствует узел сети с hostid "%1$s".

en-us	No icon for map element ""%1$s".
ru	Отсутствует иконка для элемента "%1$s" карты сети.

en-us	No image
ru	Нет изображения

en-us	No interface found
ru	Интерфейс не найден

en-us	No interface found.
ru	Интерфейс не найден.

en-us	No interface provided for proxy "%1$s".
ru	Не указан интерфейс для прокси "%1$s".

en-us	No interfaces for host "%1$s".
ru	Отсутствуют интерфейсы для узла сети "%1$s".

en-us	No inventory mode specified for action operation.
ru	Не указан режим инвентарных данных для операции действия.

en-us	No item ID provided for screen element.
ru	Не указан ID элемента данных для элемента комплексного экрана.

en-us	No item prototype ID provided for screen element.
ru	ID прототипа элементов данных не указан для элемента комплексного экрана.

en-us	No items defined.
ru	Элементы данных не заданы.

en-us	No item with itemid="%1$s".
ru	Нет элемента данных с itemid="%1$s".

en-us	No macros found.
ru	Макросы не найдены.

en-us	No map ID provided for screen element.
ru	Не указан ID карты сети для элемента комплексного экрана.

en-us	No maps added.
ru	Карты сети не добавлены.

en-us	No matches found
ru	Совпадения не найдены

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
ru	Не-логические флаги устарели.

en-us	none
ru	нет

en-us	None
ru	Нет

en-us	nonempty key and value pair expected
ru	ожидался не пустая пара ключа и значения

en-us	No new modules discovered
ru	Новые модули не обнаружены

en-us	No operation type given for correlation "%1$s".
ru	Тип операции не задан для корреляции "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
ru	Нет прав доступа в систему.

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
ru	Нет прав доступа к запрашиваемому объекту или он не существует!

en-us	No private key file specified.
ru	Файл приватного ключа не указан.

en-us	No private key file specified for action operation command "%1$s".
ru	Не указан файл приватного ключа для команды "%1$s" операции действия.

en-us	(no proxy)
ru	(без прокси)

en-us	No proxy
ru	Без прокси

en-us	No public key file specified.
ru	Файл публичного ключа не указан.

en-us	No public key file specified for action operation command "%1$s".
ru	Не указан файл публичного ключа для команды "%1$s" операции действия.

en-us	No recipients for action operation message.
ru	Нет получателей сообщения в операции действия.

en-us	No refresh
ru	Не обновлять

en-us	Normal
ru	Нормальный

en-us	Normal view
ru	Нормальный вид

en-us	Norwegian (nb_NO)
ru	Норвежский (nb_NO)

en-us	No screens added.
ru	Комплексные экраны не добавлены.

en-us	No script specified for action operation command.
ru	Не указан скрипт для команды в операции действия.

en-us	No SNMP OID specified.
ru	SNMP OID не указан.

en-us	Not Ack
ru	Не подтверждено

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
ru	Не разрешено устанавливать пароль для пользователя "guest".

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
ru	Отображены не все результаты. Пожалуйста, задайте более конкретные критерии поиска.

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
ru	Не все шаблоны присоединены к "%1$s".

en-us	No target selected
ru	Цель не выбрана

en-us	No target selected.
ru	Цель не выбрана.

en-us	Not authorised.
ru	Не авторизован.

en-us	Not available
ru	Недоступен

en-us	Not classified
ru	Не классифицировано

en-us	Note
ru	Заметка

en-us	Notes
ru	Примечания

en-us	Nothing
ru	Ничего

en-us	Nothing to do.
ru	Нечего делать.

en-us	Notification report
ru	Отчет об оповещениях

en-us	Notifications
ru	Оповещения

en-us	Notify all involved
ru	Оповещение всех вовлеченных

en-us	not in
ru	не в

en-us	Not inherited items
ru	Без унаследованных элементов данных

en-us	No triggers defined.
ru	Триггеры не заданы.

en-us	No trigger with triggerid "%1$s".
ru	Нет триггера с triggerid "%1$s".

en-us	not selected
ru	не выбрано

en-us	Not supported
ru	Не поддерживается

en-us	No URL provided for screen element.
ru	Для элемента комплексного экрана не указан URL.

en-us	Nov
ru	Нбр.

en-us	No value
ru	Значение отсутствует

en-us	November
ru	Ноябрь

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
ru	now() - Количество секунд начиная с Epoch

en-us	NTLM
ru	NTLM

en-us	number
ru	число

en-us	Number of CPUs. Returns integer
ru	Количество CPU. Возвращает целое число

en-us	Number of enabled items on the host.
ru	Количество активированных элементов данных у узла сети.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
ru	Количество узлов сети (активировано/деактивировано)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
ru	Количество элементов данных (активированных/деактивированных/неподдерживаемых)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
ru	Количество элементов данных в истории прокси, которые еще не были отправлены на сервер

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
ru	Количество элементов данных в очереди, которые задерживаются от и до секунд, включительно.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
ru	Количество элементов данных в очереди, которые задерживаются на Zabbix сервере или прокси "от" и "до" секунд, включительно.

en-us	Number of items in Zabbix database.
ru	Количество элементов данных в базе данных Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
ru	Количество наблюдаемых узлов сети

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
ru	Количество коллизий out-of-window. Возвращает целое число

en-us	Number of problems
ru	Количество проблем

en-us	Number of problems and expand most critical one
ru	Количество проблем и раскрывать наиболее критичную

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifiere
ru	Количество ядер процессора на гипервизоре VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Количество ядер процессора гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
ru	Количество процессоров виртуальной машины VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор виртуальной машины VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
ru	Количество процессоров виртуальной машины VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста виртуальной машины VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Количество потоков процессора на гипервизоре VMware, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Количество потоков процессора гипервизора VMware, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста гипервизора VMware

en-us	Number of rows
ru	Количество строк

en-us	Number of slides
ru	Количество слайдов

en-us	Number of status changes
ru	Количество изменений состояния

en-us	Number of steps
ru	Количество шагов

en-us	Number of templates
ru	Количество шаблонов

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
ru	Количество триггеров (активированных/деактивированных [проблема/ок])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
ru	Количество триггеров в базе данных Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
ru	Количество неподдерживаемых элементов данных в базе данных Zabbix.

en-us	Number of unsupported items on the host.
ru	Количество неподдерживаемых элементов данных у узла сети.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
ru	Количество пользователей в системе. Возвращает число

en-us	Number of users (online)
ru	Количество пользователей (в сети)

en-us	Number of values stored in table HISTORY.
ru	Количество значений записанных в таблице HISTORY.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_LOG.
ru	Количество значений записанных в таблице HISTORY_LOG.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_STR.
ru	Количество значений записанных в таблице HISTORY_STR.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_TEXT.
ru	Количество значений записанных в таблице HISTORY_TEXT.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_UINT.
ru	Количество значений записанных в таблице HISTORY_UINT.

en-us	Number of values stored in table TRENDS.
ru	Количество значений записанных в таблице TRENDS.

en-us	Number of values stored in table TRENDS_UINT.
ru	Количество значений записанных в таблице TRENDS_UINT.

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
ru	Количество виртуальных машин на VMware гипервизоре, "url" - URL службы VMware, "uuid" - глобальный уникальный идентификатор гипервизора VMware

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
ru	Количество виртуальных машин на VMware гипервизоре, <url> - URL службы VMware, <uuid> - имя хоста VMware гипервизора

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
ru	Количество inode в процентах. Возвращает целое число для количества; дробное - для процентов

en-us	Numeral systems
ru	Системы счисления

en-us	Numeric (float)
ru	Числовой (с плавающей точкой)

en-us	Numeric (integer)
ru	Числовой (целочисленный)

en-us	Numeric (unsigned)
ru	Числовой (целое положительное)

en-us	Object
ru	Объект

en-us	Oct
ru	Окт

en-us	Octal to decimal
ru	Восьмеричное в десятичное

en-us	October
ru	Октябрь

en-us	OEM
ru	OEM

en-us	of
ru	из

en-us	off
ru	выкл

en-us	Off
ru	Выкл

en-us	Ok
ru	Ok

en-us	OK
ru	OK

en-us	OK event closes
ru	ОК событие закрывает

en-us	OK event generation
ru	Генерация ОК событий

en-us	Old event tag name
ru	Имя тега старого события

en-us	Old event tag value
ru	Значение тега старого события

en-us	Old tag name
ru	Имя старого тега

en-us	on
ru	в

en-us	On
ru	Вкл

en-us	Once
ru	Один раз

en-us	One
ru	Одна