en-us	User group for database down message "%1$s".
tr	"%1$s" veritabanı çalışmıyor mesajı için kullanıcı grubu.

en-us	User groups
tr	Kullanıcı grupları

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
tr	Kullanıcı grubu paylaşımında eksik parametreler: "%2$s" haritası için %1$s.

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for screen "%2$s".
tr	Kullanıcı grubu paylaşımında eksik parametreler: "%2$s" ekranı için %1$s.

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
tr	"%1$s" ID'li kullanıcı grubu mevcut değil.

en-us	User is not allowed to delete himself.
tr	Kullanıcının kendisini silmesine izin verilmez.

en-us	User macro missing parameters: %1$s
tr	Kullanıcı makrosunda eksik parametreler: %1$s

en-us	Username
tr	Kullanıcı adı

en-us	User name
tr	Kullanıcı adı

en-us	Username and password
tr	Kullanıcı adı ve parola

en-us	User password
tr	Kullanıcı parolası

en-us	User profile
tr	Kullanıcı profili

en-us	Users
tr	Kullanıcılar

en-us	User session data storage period
tr	Kullanıcı oturumu verilerini depolama süresi

en-us	User session data storage period "%1$s".
tr	Kullanıcı oturumu verisi depolama süresi "%1$s".

en-us	User sessions
tr	Kullanıcı oturumları

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
tr	Kullanıcı paylaşımında eksik parametreler: "%2$s" haritası için %1$s.

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for screen "%2$s".
tr	Kullanıcı paylaşımında eksik parametreler: "%2$s" ekranı için %1$s.

en-us	Users unblocked
tr	Bloklaması kaldırılmış kullanıcılar

en-us	User type
tr	Kullanıcı türü

en-us	User updated
tr	Kullanıcı güncellendi

en-us	User with alias "%s" already exists.
tr	"%s" rumuzlu kullanıcı zaten var.

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
tr	"%1$s" ID'li kullanıcı mevcut değil.

en-us	value
tr	değer

en-us	Value
tr	Değer

en-us	value %1$s already exists
tr	%1$s değeri halihazırda mevcut

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
tr	"grid_align" parametresi için "%1$s" değeri geçersiz. Seçenekler: "%2$s" ve "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
tr	"%1$s" değeri "grid_show" parametresi için geçersiz. Seçenekler şunlardır: "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
tr	"%1$s" değeri "grid_show" parametresi için geçersiz. Seçenekler şunlardır: "%2$s" ve "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
tr	"%1$s" değeri %3$d karakter ve "%2$s" alanı için çok uzun . İzin verilen uzunluk %4$d karakter.

en-us	value "%1$s" not found
tr	"%1$s" değeri bulunamadı

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" has incorrect decimal format.
tr	"%1$s" için "%2$s" değeri yanlış ondalık biçimde.

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" has too many digits after the decimal point: it cannot have more than %3$s digits.
tr	"%1$s" öğesinin "%2$s" değeri ondalık işaretinden sonra çok fazla haneye sahip: %3$s basamaktan çok olamaz.

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" has too many digits before the decimal point: it cannot have more than %3$s digits.
tr	"%1$s" öğesinin "%2$s" değeri ondalık işaretinden önce çok fazla haneye sahip: %3$s basamaktan çok olamaz.

en-us	Value "%2$s" of "%1$s" is too long: it cannot have more than %3$s digits before the decimal point and more than %4$s digits after the decimal point.
tr	"%1$s" öğesinin "%2$s" değeri çok uzun: ondalık işaretinden önce %3$s basamaktan ve ondalık işaretinden sonra %4$s basamaktan çok olamaz.

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
tr	Değer önbellek etkinliği. Geçerli parametreler: istekler, isabetler ve kaçırılanlar.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
tr	Değer önbellek istatistikleri. Geçerli kipler şunlardır: total, free, pfree, used ve pused.

en-us	value is too long
tr	değer çok uzun

en-us	Value map
tr	Değer eşlemesi

en-us	Value map "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" değer eşlemesi zaten var.

en-us	Value map added
tr	Değer eşlemesi eklendi

en-us	Value map deleted
tr	Değer eşlemeleri silindi

en-us	Value map deleted
tr	Değer eşlemesi silindi

en-us	Value mapping
tr	Değer eşlemesi

en-us	Value mappings
tr	Değer eşlemeleri

en-us	Value mappings for value maps will be updated!
tr	Değer haritaları için değer eşlemeleri güncellenecektir!

en-us	Value map updated
tr	Değer eşlemesi güncellendi

en-us	value must be one of %1$s
tr	değer %1$s değerlerinden biri olmalıdır

en-us	Value: no data
tr	Değer: veri yok

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
tr	Herhangi bir Windows performans sayacının değeri. Tam sayı, float, string veya metin döndürür (isteğe bağlı olarak)

en-us	Values
tr	Değerler

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
tr	Form alanlarında adsız değerlere izin verilmez.

en-us	Variables
tr	Değişkenler

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
tr	Belirli işlem(ler) hakkında çeşitli bilgiler. Float döndürür

en-us	Vendor
tr	Sağlayıcı

en-us	Verbose
tr	Ayrıntılı

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
tr	Zabbix aracısının sürümü. String döndürür

en-us	Vertical
tr	Dikey

en-us	Vertical align
tr	Dikey hizalama

en-us	via
tr	aracılığıyla

en-us	Vietnamese (vi_VN)
tr	Vietnamca (vi_VN)

en-us	View is not rendered.
tr	Görünüm işlenmemiş.

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
tr	Bayt cinsinden veya toplam yüzdesi olarak sanal alan boyutu. Bayt için tam sayı; yüzde için float döndürür

en-us	Visible name
tr	Görünen isim

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
tr	Ana makine adı eksikse görünür adı boş olamaz.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
tr	VMware önbellek istatistikleri. Geçerli kipler: total, free, pfree, used ve pused.

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
tr	VMware cluster durumu,<url> - VMware servis URL, <name> - VMware cluster adı

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
tr	Bayt cinsinden veya toplamın yüzdesi olarak VMware veri deposu kapasite istatistikleri. Bayt için tam sayı; yüzde için float döndürür

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizörü balonlaşmış bellek boyutu, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizörü ana makine adı

en-us	VMware hypervisor BIOS uuid, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizörü BIOS uuid'si,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizörü ana makine adı

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizörü cluster adı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizörü ana makine adı

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
tr	VMware hipervizör veri deposu okuma istatistikleri <url> - VMware servis URL'si,<uuid> - VMware hipervizör ana makine adı, <datastore> - veri deposu adı, <mode> - gecikme

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
tr	VMware hipervizör veri deposu yazma istatistikleri <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı, <datastore> - veri deposu adı, <mode> - gecikme

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör modeli,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör adı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
tr	VMware hipervizör ağ giriş istatistikleri <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
tr	VMware hipervizör ağ çıkış istatistikleri <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
tr	VMware hipervizör performans sayacı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı, <path> - performans sayacı yolu, <instance> - performans sayacı örneği

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör işlemci frekansı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör işlemci modeli,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör Hz olarak işlemci kullanımı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör durumu,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör toplam bellek miktarı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör çalışma süresi, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör kullanılan bellek miktarı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör üretici adı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör sürümü,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
tr	VMware servis tam adı, <url> - VMware servis URL'si

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
tr	VMware servis sürümü, <url> - VMware servis URL'si

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine balonlaşmış bellek boyutu, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine taahhüt edilen depolama alanı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine sıkıştırılmış bellek miktarı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
tr	VMware sanal makine disk aygıtı okuma istatistikleri,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı, <instance> - disk aygıtı örneği, <mode> - bps/ops - saniyedeki byte/operasyon

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
tr	VMware sanal makine disk aygıtı yazma istatistikleri,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı, <instance> - disk aygıtı örneği, <mode> - bps/ops - saniyedeki byte/operasyon

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
tr	VMware sanal makine dosya sistemi istatistikleri, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı, <fsname> - dosya sistemi adı, <mode> - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine konuk bellek kullanımı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine ana makine bellek kullanımı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine hipervizör adı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine adı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
tr	VMware sanal makine ağ arayüzü giriş istatistikleri, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı, <instance> - ağ arayüzü örneği, <mode> - bps/pps - saniye başına bayt/paket

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
tr	VMware sanal makine ağ arayüzü çıkış istatistikleri, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı, <instance> - ağ arayüzü örneği, <mode> - bps/pps - saniye başına bayt/paket

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
tr	VMware sanal makine performans sayacı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı, <path> - performans sayacı yolu, <instance> - performans sayacı örneği

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine güç durumu, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine özel bellek boyutu, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine işlemci hazırlama süresi ms, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine işlemci kullanımı (Hz), <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine paylaşımlı bellek boyutu, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine takas bellek boyutu, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine toplam bellek boyutu, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine kaydedilmemiş depolama alanı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine paylaşılmayan depolama alanı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine çalışma süresi, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	W
tr	Çar

en-us	Warning
tr	Uyarı

en-us	Warning
tr	Uyarı

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
tr	Özür dileriz, hatırlamak için olası maksimum eleman sayısına ulaşıldı.

en-us	Web
tr	Web

en-us	Web monitoring
tr	Web gözlemleme

en-us	Web scenario
tr	Web senaryosu

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" web senaryosu zaten var.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
tr	"%1$s" web senaryosu, "%2$s" sunucusunda halihazırda mevcut.

en-us	Web scenario "%1$s" on "%2$s": application "%3$s" does not exist.
tr	"%2$s" üzerindeki "%1$s" web senaryosu: "%3$s" uygulaması mevcut değil.

en-us	Web scenario added
tr	Web senaryosu eklendi

en-us	Web scenario deleted
tr	Web senaryosu silindi

en-us	Web scenario disabled
tr	Web senaryosu devre dışı

en-us	Web scenario disabled
tr	Web senaryoları devre dışı

en-us	Web scenario enabled
tr	Web senaryosu etkin

en-us	Web scenario enabled
tr	Web senaryosları etkin

en-us	Web scenarios
tr	Wen senaryoları

en-us	Web scenario updated
tr	Web senaryosu güncellendi

en-us	Wed
tr	Pts

en-us	Wednesday
tr	Çarşamba

en-us	Weekly
tr	Haftalık

en-us	Welcome
tr	Hoş geldiniz

en-us	Welcome to
tr	Buraya hoş geldiniz

en-us	When active
tr	Aktif olduğunda

en-us	Width
tr	Genişlik

en-us	With data collection
tr	Veri toplama ile

en-us	Without problems
tr	Problemsiz

en-us	Without triggers
tr	Tetiksiz

en-us	With problems
tr	Problemli

en-us	With triggers
tr	Tetikli

en-us	Wizard
tr	Sihirbaz

en-us	Working time
tr	Çalışma süresi

en-us	Working time "%1$s".
tr	Çalışma süresi "%1$s".

en-us	Write
tr	Yaz

en-us	Wrong fields for dependency for service "%1$s".
tr	"%1$s" servisi için olan bağımlılıklar için yanlış alanlar.

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
tr	"%1$s" ana makinesi için yanlış alanlar.

en-us	Wrong fields for macro "%1$s".
tr	"%1$s" makrosu için yanlış alanlar.

en-us	Wrong fields for map link.
tr	Harita bağlantısı için yanlış alanlar.

en-us	Wrong fields for service "%1$s".
tr	"%1$s" servisi için yanlış alanlar.

en-us	Wrong fields for time for service "%1$s".
tr	"%1$s" servisi için olan zaman için yanlış alanlar.

en-us	[Wrong value for day: "%s" ]
tr	[Gün için yanlış değer: "%s" ]

en-us	[Wrong value for month: "%s" ]
tr	[Ay için yanlış değer: "%s" ]

en-us	Wrong value for url field.
tr	Url alanı için yanlış değer.

en-us	X
tr	X

en-us	X1
tr	X1

en-us	X2
tr	X2

en-us	XML is empty
tr	XML boş

en-us	XML XPath
tr	XML XPath

en-us	y
tr	y

en-us	Y
tr	Y

en-us	Y1
tr	Y1

en-us	Y2
tr	Y2

en-us	Y axis MAX value
tr	Y ekseni MAKS değer

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
tr	Y ekseni MAKS değeri, Y ekseni MİN değerinden büyük olmalıdır.

en-us	Y axis MIN value
tr	Y ekseni MIN değer

en-us	Y axis side
tr	Y ekseni tarafı

en-us	Year
tr	Yıl

en-us	Yearly
tr	Yıllık

en-us	Yes
tr	Evet

en-us	Yesterday
tr	Dün

en-us	Y-m-d
tr	Y-m-d

en-us	Y-m-d H:i
tr	Y-m-d H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
tr	Y-m-d H:i:s

en-us	You are logged in as "%1$s".
tr	"%1$s" olarak oturum açtınız.

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
tr	Web sunucu üzerinde yerelleştirme ayarları yapılmamış olan bazı diller seçilemeyecektir.

en-us	You are not logged in
tr	Giriş yapmadınız

en-us	You can not switch hosts for current selection.
tr	Mevcut seçim için ana makineler arasında geçiş yapamazsınız.

en-us	You did not specify host for operation.
tr	İşlem için ana makine belirtmemişsiniz.

en-us	You did not specify host group for operation.
tr	İşlem için ana makine grubu belirtmemişsiniz.

en-us	You did not specify targets for action operation command "%s".
tr	"%s" eylem işlem komutu için hedef belirtmemişsiniz.

en-us	You did not specify targets for action operation global script "%s".
tr	"%s" eylem işlem genel betiği için hedef belirtmemişsiniz.

en-us	You do not have permissions to create users.
tr	Kullanıcıları oluşturmak için izniniz yok.

en-us	You do not have permission to perform this operation.
tr	Bu işlemi gerçekleştirmek için izniniz yok.

en-us	You have no permissions to access this page.
tr	Bu sayfaya erişmek için izniniz yok.

en-us	You have unsaved changes.
tr	Kaydedilmemiş değişiklikleriniz var.

en-us	You must login to view this page.
tr	Bu sayfayı görmek için oturup açmak zorundasınız.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
tr	Veritabanınız düzgün çalışmıyor. Lütfen birkaç dakika bekleyin ve bu işlemi tekrarlamayı deneyin. Sorun devam ederse, lütfen sistem yöneticisine başvurun. Soruna, veritabanı yönetim sisteminiz tarafından gerçekleştirilen uzun süren bir işlem veya satır düzeyi kilidi neden olabilir.

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
tr	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
tr	Zabbix

en-us	ZABBIX
tr	ZABBIX

en-us	Zabbix Admin
tr	Zabbix Yöneticisi

en-us	Zabbix agent
tr	Zabbix aracısı

en-us	Zabbix agent (active)
tr	Zabbix aracısı (aktif)

en-us	Zabbix aggregate
tr	Zabbix kümeleme

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
tr	Zabbix yanlış bir istek aldı.

en-us	Zabbix internal
tr	Zabbix dahili

en-us	Zabbix internal authentication
tr	Zabbix dahili kimlik doğrulama

en-us	Zabbix server
tr	Zabbix sunucu

en-us	Zabbix server details
tr	Zabbix sunucu detayları

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
tr	Zabbix sunucu çalışmıyor; gösterilen bilgi geçerli olmayabilir.

en-us	Zabbix server is running
tr	Zabbix sunucu çalışıyor

en-us	Zabbix server is running check interval "%1$s".
tr	Zabbix sunucusu "%1$s" aralığının kontrolünü yapıyor.

en-us	Zabbix server name
tr	Zabbix sunucu adı

en-us	Zabbix server port
tr	Zabbix sunucu portu

en-us	Zabbix server (proxy)
tr	Zabbix sunucusu (vekil sunucu)

en-us	Zabbix server "%s" can not be reached. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
tr	"%s" Zabbix sunucusuna erişilemiyor. Olası sebepler: 1. "zabbix.conf.php" içerisinde yanlış sunucu IP/DNS ayarı; 2. Yanlış ağ yapılandırması. 

en-us	Zabbix Share
tr	Zabbix Paylaşımı

en-us	Zabbix Super Admin
tr	Zabbix Süper Yöneticisi

en-us	Zabbix trapper
tr	Zabbix yakalayıcısı

en-us	Zabbix User
tr	Zabbix Kullanıcısı

en-us	(0 - infinitely)
tr	(0 - sonsuz)

en-us	0 or 1
tr	0 veya 1

en-us	(0 - use action default)
tr	(0 - eylem öntanımlısını kullan)

en-us	0 - use default port
tr	0 - öntanımlı bağlantı noktasını kullan

en-us	100 busiest triggers
tr	100 en meşgul tetikleyici

en-us	10 seconds
tr	10 saniye

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
tr	%2$d maksimum karakter uzunluğunu %1$d karakter aşıyor

en-us	%1$d day
tr	%1$d gün

en-us	%1$d day
tr	%1$d gün

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
tr	%3$d%2$s problemden %1$d kadarı gösteriliyor

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
tr	%3$d%2$s problemden %1$d kadarı gösteriliyor

en-us	1 minute
tr	1 dakika

en-us	(%1$s %2$s)
tr	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s event
tr	%1$s olay

en-us	%1$s event
tr	%1$s olay

en-us	"%1$s" is expected
tr	"%1$s" bekleniyor

en-us	%1$s item
tr	%1$s öğe

en-us	%1$s item
tr	%1$s öğe

en-us	%1$s Item
tr	%1$s Öğe

en-us	%1$s Item
tr	%1$s Öğe

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
tr	%1$s [Satır: %2$s | Sütun: %3$s]

en-us	%1$s minute
tr	%1$s dakika

en-us	%1$s minute
tr	%1$s dakika

en-us	%1$s retry left
tr	Kalan deneme sayısı %1$s

en-us	%1$s retry left
tr	Kalan deneme sayısı %1$s

en-us	%1$s second
tr	%1$s saniye

en-us	%1$s second
tr	%1$s saniye

en-us	%1$s (year %2$s)
tr	%1$s (yıl %2$s)

en-us	30 seconds
tr	30 saniye

en-us	3D view
tr	3B görünüm

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
tr	%4$s başarısız oturum açma girişimi kaydedildi. Son başarısız deneme %1$s adresinden %2$s %3$s tarihinde yapıldı.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
tr	%4$s başarısız oturum açma girişimi kaydedildi. Son başarısız deneme %1$s adresinden %2$s %3$s tarihinde yapıldı.

en-us	500 latest values
tr	son 500 değer

en-us	5 minutes
tr	5 dakika

en-us	5 seconds
tr	5 saniye

en-us	a boolean is expected
tr	bir boole bekleniyor

en-us	Acceptable SLA
tr	Kabul edilebilir SLA

en-us	Access denied
tr	Erişim reddedildi

en-us	Access denied!
tr	Erişim reddedildi!

en-us	a character string is expected
tr	bir karakter string bekleniyor

en-us	Ack
tr	Onay

en-us	Acknowledge
tr	Onay

en-us	Acknowledged
tr	Onaylandı

en-us	Acknowledged PROBLEM events
tr	Onaylanmış PROBLEM olayları

en-us	Action
tr	Eylem

en-us	Action "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" eylemi halihazırda var.

en-us	Action "%1$s" no operations defined.
tr	Eylem "%1$s" hiçbir işlem tanımlanmadı.

en-us	Action added
tr	Eylem eklendi

en-us	Action deleted
tr	Eylem silindi

en-us	Action disabled
tr	Eylem devre dışı

en-us	Action disabled
tr	Eylemler devre dışı

en-us	Action enabled
tr	Eylem etkin

en-us	Action enabled
tr	Eylemler etkin

en-us	Action log
tr	Eylem günlüğü

en-us	Actions
tr	Eylemler

en-us	Action updated
tr	Eylem güncellendi

en-us	Active
tr	Aktif

en-us	Active
tr	Aktif

en-us	Active since
tr	Şu zamandan beri aktif

en-us	Active till
tr	Şu zamana kadar aktif

en-us	Add
tr	Ekle

en-us	Add a new widget
tr	Yeni bir parçacık ekle

en-us	Add child
tr	Alt ekle

en-us	Add child element
tr	Alt öğe ekle

en-us	Add host
tr	Ana makine ekle

en-us	Add multiple maps
tr	Birden çok harita ekle

en-us	Add prototype
tr	Prototip ekle

en-us	Add submaps
tr	Alt haritalar ekle

en-us	Add to favourites
tr	Favorilere ekle

en-us	Add to host group
tr	Ana makine grubuna ekle

en-us	Add to host groups
tr	Ana makine gruplarına ekle

en-us	Add widget
tr	Parçacık ekle

en-us	Admin
tr	Yönetici

en-us	Administration
tr	Yönetim

en-us	Advanced labels
tr	Gelişmiş etiket

en-us	AES
tr	AES

en-us	affects only filtered data
tr	yalnızca filtrelenmiş verileri etkiler

en-us	Age
tr	Yaş

en-us	Age less than
tr	Şu yaştan küçük

en-us	agent
tr	aracı

en-us	Agent
tr	Aracı

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
tr	Aracı mevcudiyetini kontrol et. Hiçbir şey döndürmez - mevcut değil; 1 - mevcut

en-us	Agent encryption
tr	Aracı şifrelemesi

en-us	Agent host name. Returns string
tr	Aracı ana makine adı. String döndürür

en-us	Agent interfaces
tr	Aracı arayüzleri

en-us	Alias
tr	Rumuz

en-us	all
tr	hepsi

en-us	All
tr	Tümü

en-us	All dashboards
tr	Tüm panolar

en-us	All groups
tr	Tüm gruplar

en-us	All hosts
tr	Tüm ana makineler

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
tr	Tüm bağlantılarda "Name" ve "URL" tanımlanmış olmalıdır

en-us	All maps
tr	Tüm haritalar

en-us	all media
tr	bütün medyalar

en-us	Allowed hosts
tr	İzin verilen ana makineler

en-us	Allow manual close
tr	Elle kapatmaya izin ver

en-us	All problems
tr	Tüm problemler

en-us	All problems if tag values match
tr	Etiket değerleri eşleşiyorsa tüm problemler

en-us	All screens
tr	Tüm ekranlar

en-us	All slide shows
tr	Tüm slayt gösterileri

en-us	All templates
tr	Tüm şablonlar

en-us	Alternatively, you can install it manually:
tr	Alternatif olarak elle yükleyebilirsiniz:

en-us	an array is expected
tr	bir dizi bekleniyor

en-us	an array or a character string is expected
tr	bir dizi veya bir string bekleniyor

en-us	And
tr	Ve

en-us	AND
tr	VE

en-us	And/Or
tr	Ve/Veya

en-us	an empty string is expected
tr	boş bir string bekleniyor

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
tr	çift sayıda onaltılık karakter bekleniyor

en-us	a number is expected
tr	bir sayı bekleniyor

en-us	a number is too large
tr	bir sayı çok büyük

en-us	a numeric value is expected
tr	sayısal bir değer bekleniyor

en-us	Any
tr	Herhangi

en-us	Any character string included
tr	Herhangi karakter dizgisini içeren

en-us	Application
tr	Uygulama

en-us	Application "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" uygulaması halihazırda var.

en-us	Application added
tr	Uygulama eklendi

en-us	Application deleted
tr	Uygulama silindi

en-us	Application deleted
tr	Uygulamalar silindi

en-us	Application error.
tr	Uygulama hatası.

en-us	Application prototypes
tr	Uygulama prototipleri

en-us	Applications
tr	Uygulamalar

en-us	Application updated
tr	Uygulama güncellendi

en-us	Application with applicationid "%1$s" does not exist.
tr	"%1$s" applicationid'li uygulama mevcut değil.

en-us	Application with ID "%1$s" is not available on "%2$s".
tr	"%1$s" ID'li uygulama "%2$s" üzerinde mevcut değil.

en-us	Apply
tr	Uygula

en-us	Approaching
tr	Yaklaşma

en-us	Apr
tr	Nis

en-us	April
tr	Nisan

en-us	Area size
tr	Alan boyutu

en-us	Area type
tr	Alan tipi

en-us	Are you sure you want perform this action?
tr	Bu eylemi gerçekleştirmek istediğinizden emin misiniz?

en-us	Are you sure you want to delete
tr	Silmek istediğinizden emin misiniz

en-us	Are you sure, you want to leave this page?
tr	Bu sayfadan ayrılmak istediğinizden emin misin?

en-us	Arithmetic
tr	Aritmetik

en-us	as Blue
tr	Mavi olarak

en-us	ascending
tr	artan

en-us	as Green
tr	Yeşil olarak

en-us	As is
tr	Olduğu gibi

en-us	As plain text
tr	Düz metin olarak

en-us	as Red
tr	Kırmızı olarak

en-us	Asset tag
tr	Varlık etiketi

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
tr	%1$s:%2$s de %3$s %4$s de her %5$s de

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
tr	%1$s:%2$s de %3$s de her %4$s de

en-us	At (hour:minute)
tr	Zamanında (saat:dakika)

en-us	a time is expected
tr	bir zaman bekleniyor

en-us	a time period is expected
tr	bir zaman periyodu bekleniyor

en-us	a time unit is expected
tr	bir zaman birimi bekleniyor

en-us	At least one maintenance period must be created.
tr	En azından bir tane bakım periyodu yaratılmalı.

en-us	Attempt interval
tr	Deneme aralığı

en-us	Attempts
tr	Girişimler

en-us	Audit
tr	Denetim

en-us	Audit data storage period "%1$s".
tr	Denetim verisi depolama süresi "%1$s".

en-us	Audit log
tr	Denetim günlüğü

en-us	Aug
tr	Ağu

en-us	August
tr	Ağustos

en-us	a user macro is expected
tr	bir kullanıcı makrosu bekleniyor

en-us	Authentication
tr	Kimlik Doğrulama

en-us	Authentication algorithm
tr	Kimlik doğrulama algoritması

en-us	Authentication method
tr	Kimlik doğrulama yöntemi

en-us	Authentication passphrase
tr	Kimlik doğrulama parola deyimi

en-us	Authentication protocol
tr	Kimlik doğrulama protokolü

en-us	Auto-login
tr	Otomatik giriş

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
tr	Otomatik giriş ve otomatik çıkış seçenekleri birlikte etkinleştirilemez.

en-us	Auto-logout
tr	Otomatik çıkış

en-us	Automatic
tr	Otomatik

en-us	Automatic icon mapping
tr	Otomatik simge haritası

en-us	Automatic icon selection
tr	Otomatik simge seçimi

en-us	Availability
tr	Erişilebilirlilik

en-us	Availability report
tr	Kullanılırlık raporu

en-us	Available
tr	Mevcut

en-us	Average
tr	Ortalama

en-us	avg
tr	ort

en-us	Back
tr	Geri

en-us	Background
tr	Arkaplan

en-us	Background colour
tr	Arkaplan rengi

en-us	Background image
tr	Arkaplan resmi

en-us	Base DN
tr	Base DN

en-us	Basic
tr	Temel

en-us	Bind DN
tr	Bind DN

en-us	Bind password
tr	Bağlanma parolası

en-us	blinking
tr	yanıp sönme

en-us	Blocked
tr	Bloklu

en-us	Blue
tr	Mavi

en-us	Bold line
tr	Kalın çizgi

en-us	Boolean to decimal
tr	boole'saldan ondalık sayıya

en-us	Border
tr	Sınır

en-us	Border colour
tr	Sınır rengi

en-us	Border type
tr	Sınır türü

en-us	Border width
tr	Sınır genişliği

en-us	Bottom
tr	Alt

en-us	Bring forward
tr	Öne getir

en-us	Bring to front
tr	Öne getir

en-us	Bulgarian (bg_BG)
tr	Bulgarca (bg_BG)

en-us	By host
tr	Ana makine bazında

en-us	By trigger template
tr	Tetikleyici şablonu bazında

en-us	Calculated
tr	Hesaplanmış

en-us	Calculate SLA, acceptable SLA (in %)
tr	SLA Hesapla, kabul edilebilir SLA (% olarak)

en-us	Callback
tr	Geri çağırma

en-us	Cancel
tr	İptal

en-us	Cannot add action
tr	Eylem eklenemiyor

en-us	Cannot add a discovered application "%1$s" to a web scenario.
tr	Bir web senaryosuna keşfedilen bir uygulama "%1$s" eklenemez.

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
tr	"%2$s" grafiğine sayısal olmayan "%1$s" öğesi eklenemez.

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
tr	"%2$s" grafik prototipine sayısal olmayan "%1$s" öğesi eklenemez.

en-us	Cannot add application
tr	Uygulama eklenemiyor

en-us	Cannot add correlation
tr	Korelasyon eklenemez

en-us	Cannot add correlation condition
tr	Korelasyon durumu eklenemez

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
tr	Bir ana makineden bir şablona bağımlılık eklenemiyor.

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
tr	"%1$s:%2$s" tetiğinden var olmayan "%3$s:%4$s" tetiğine bağımlılık eklenemiyor.

en-us	Cannot add discovery rule
tr	Keşif kuralı eklenemiyor

en-us	Cannot add graph
tr	Grafik eklenemiyor

en-us	Cannot add graph prototype
tr	Grafik prototipi eklenemiyor

en-us	Cannot add group
tr	Grup eklenemiyor

en-us	Cannot add host
tr	Ana makine eklenemiyor

en-us	Cannot add host prototype
tr	Ana makine prototipi eklenemiyor

en-us	Cannot add image
tr	Resim eklenemiyor

en-us	Cannot add item
tr	Öğe eklenemiyor

en-us	Cannot add item "%1$s" from "%2$s" to application "%3$s" from "%4$s".
tr	"%2$s" üzerindeki "%1$s" öğesi "%4$s" üzerindeki "%3$s" uygulamasına eklenemiyor.

en-us	Cannot add item prototype
tr	Öğe prototipi eklenemiyor

en-us	Cannot add items.
tr	Öğeler eklenemiyor.

en-us	Cannot add maintenance
tr	Bakım eklenemiyor

en-us	Cannot add media type
tr	İletişim aracı türü eklenemiyor

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
tr	"%1$s" grafiğine "Graph sum" türünde birden çok öğe eklenemiyor.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
tr	"%1$s" grafik prototipine "Graph sum" türünde birden çok öğe eklenemiyor.

en-us	Cannot add network map
tr	Ağ haritası eklenemiyor

en-us	Cannot add new application "%1$s".
tr	"%1$s" yeni uygulaması eklenemiyor.

en-us	Cannot add proxy
tr	Vekil sunucu eklenemiyor

en-us	Cannot add regular expression
tr	Düzenli ifade eklenemiyor

en-us	Cannot add screen
tr	Ekran eklenemiyor

en-us	Cannot add script
tr	Betik eklenemiyor

en-us	Cannot add service
tr	Servis eklenemiyor

en-us	Cannot add slide show
tr	Slayt gösterisi eklenemiyor

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
tr	Alt haritalar eklenemiyor. Maksimum derinliğe ulaşıldı.

en-us	Cannot add template
tr	Şablon eklenemiyor

en-us	Cannot add trigger
tr	Tetikleyici eklenemiyor

en-us	Cannot add trigger prototype
tr	Tetikleyici prototipi eklenemiyor

en-us	Cannot add user
tr	Kullanıcı eklenemiyor

en-us	Cannot add value map
tr	Değer haritası eklenemiyor

en-us	Cannot add web scenario
tr	Web senaryosu eklenemiyor

en-us	cannot be changed
tr	değiştirilemez

en-us	cannot be empty
tr	boş olamaz

en-us	Cannot clear history
tr	Geçmiş temizlenemiyor

en-us	Cannot clone graph prototypes.
tr	Grafik prototipleri klonlanamıyor.

en-us	Cannot clone host prototypes.
tr	Ana makine prototipleri klonlanamıyor.

en-us	Cannot clone item prototypes.
tr	Öğe prototipleri klonlanamıyor.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
tr	Tetikleyici prototipleri klonlanamıyor.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
tr	Problem kapatılamıyor: %1$s.

en-us	Cannot connect to the database.
tr	Veritabanına bağlanılamıyor.

en-us	Cannot copy graph
tr	Grafikler kopyalanamıyor

en-us	Cannot copy graph
tr	Grafik kopyalanamıyor

en-us	Cannot copy item
tr	Öğeler kopyalanamıyor

en-us	Cannot copy item
tr	Öğe kopyalanamıyor

en-us	Cannot copy trigger
tr	Tetikleyiciler kopyalanamıyor

en-us	Cannot copy trigger
tr	Tetikleyici kopyalanamıyor

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
tr	"%1$s:%2$s" tetikleyicisi kopyalanamıyor, çünkü ifadede birden çok ana makine var.

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
tr	Keşfedilmiş "%1$s" ana makinesi üzerinde bir ana makine prototipi oluşturulamıyor.

en-us	Cannot create another database connection.
tr	Başka bir veritabanı bağlantısı oluşturulamıyor.

en-us	Cannot create circular dependencies.
tr	Çevrimsel bağımlılıklar oluşturulamaz.

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
tr	Tetikleyicinin kendisine bağımlılık oluşturulamıyor.

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
tr	Tetikleyici prototipin kendisine bağımlılık oluşturamazsınız.

en-us	Cannot create discovery rule
tr	Keşif kuralı oluşturulamıyor

en-us	Cannot create icon map
tr	Simge haritası oluşturulamıyor

en-us	Cannot create new application, web scenario is already assigned to application.
tr	Yeni uygulama oluşturulamıyor, web senaryosu halihazırda uygulamaya atanmış.

en-us	Cannot create the configuration file.
tr	Yapılandırma dosyası oluşturulamıyor.

en-us	Cannot create widget: %1$s.
tr	Parçacık oluşturulamıyor: %1$s.

en-us	Cannot delete action
tr	Eylem silinemiyor

en-us	Cannot delete application
tr	Uygulama silinemiyor

en-us	Cannot delete application
tr	Uygulamalar silinemiyor

en-us	Cannot delete correlation
tr	Korelasyon silinemiyor

en-us	Cannot delete dashboard
tr	Pano silinemiyor

en-us	Cannot delete dashboard
tr	Panolar silinemiyor

en-us	Cannot delete dependency
tr	Bağımlılık silinemiyor

en-us	Cannot delete discovered application "%1$s".
tr	Keşfedilen uygulama "%1$s" silinemiyor.

en-us	Cannot delete discovery rule
tr	Keşif kuralı silinemiyor

en-us	Cannot delete discovery rules
tr	Keşif kuralları silinemiyor

en-us	Cannot delete graph
tr	Grafik silinemiyor

en-us	Cannot delete graph prototype
tr	Grafik prototipi silinemiyor

en-us	Cannot delete graph prototypes
tr	Grafik prototipleri silinemiyor

en-us	Cannot delete graphs
tr	Grafikler silinemiyor

en-us	Cannot delete group
tr	Gruplar silinemiyor

en-us	Cannot delete group
tr	Grup silinemiyor

en-us	Cannot delete host
tr	Ana makine silinemiyor

en-us	Cannot delete host prototypes
tr	Ana makine prototipleri silinemez

en-us	Cannot delete icon map
tr	Simge eşlemesi silinemiyor

en-us	Cannot delete image
tr	Resim silinemiyor

en-us	Cannot delete inventory.
tr	Envanter silinemiyor.

en-us	Cannot delete item
tr	Öğe silinemiyor

en-us	Cannot delete item prototype
tr	Öğe prototipi silinemiyor

en-us	Cannot delete item prototypes
tr	Öğe prototipleri silinemez

en-us	Cannot delete items
tr	Öğeler silinemiyor

en-us	Cannot delete maintenance
tr	Bakım silinemiyor

en-us	Cannot delete media type
tr	İletişim aracı türleri silinemiyor

en-us	Cannot delete media type
tr	İletişim aracı türü silinemiyor

en-us	Cannot delete network map
tr	Ağ haritası silinemiyor

en-us	Cannot delete proxy
tr	Vekil sunucular silinemiyor

en-us	Cannot delete proxy
tr	Vekil sunucu silinemiyor

en-us	Cannot delete regular expression
tr	Düzenli ifadeler silinemiyor

en-us	Cannot delete regular expression
tr	Düzenli ifade silinemiyor

en-us	Cannot delete screen
tr	Ekran silinemiyor

en-us	Cannot delete script
tr	Betikler silinemiyor

en-us	Cannot delete script
tr	Betik silinemiyor

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
tr	Betikler silinemiyor. "%1$s" betiği "%2$s" eylem işleminde kullanılıyor.

en-us	Cannot delete selected actions
tr	Seçilen eylemler silinemiyor

en-us	Cannot delete selected correlations
tr	Seçilen korelasyonlar silinemiyor

en-us	Cannot delete service
tr	Servis silinemiyor

en-us	Cannot delete slide show
tr	Slayt gösterisi silinemiyor

en-us	Cannot delete template
tr	Şablon silinemiyor

en-us	Cannot delete templated application.
tr	Şablonlanmış uygulama silinemiyor.

en-us	Cannot delete templated host prototype.
tr	Şablonlanmış ana makine prototipi silinemiyor.

en-us	Cannot delete templated item.
tr	Şablonlanmış öğe silinemiyor.

en-us	Cannot delete templated items.
tr	Şablonlanmış öğeler silinemiyor.

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
tr	Şablonlanmış "%1$s:%2$s" tetiği silinemiyor.

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
tr	Şablonlanmış "%1$s" web senaryosu silinemiyor.

en-us	Cannot delete trigger
tr	Tetikleyici silinemiyor

en-us	Cannot delete trigger prototype
tr	Tetikleyici prototipi silinemiyor

en-us	Cannot delete trigger prototypes
tr	Tetikleyici prototipleri silinemiyor

en-us	Cannot delete triggers
tr	Tetikleyiciler silinemiyor

en-us	Cannot delete user
tr	Kullanıcı silinemiyor

en-us	Cannot delete value map
tr	Değer haritası silinemiyor

en-us	Cannot delete value map
tr	Değer haritaları silinemiyor

en-us	Cannot delete web scenario
tr	Web senaryosu silinemiyor

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
tr	"%1$s" Zabbix dahili kullanıcısı silinemiyor, bu kullanıcıyı devredışı bırakmayı deneyin.

en-us	Cannot disable action
tr	Eylem devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable action
tr	Eylemler devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable correlation
tr	Korelasyonlar devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable correlation
tr	Korelasyon devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable discovery rule
tr	Keşif kuralı devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable discovery rule
tr	Keşif kuralları devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable host
tr	Ana makine devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable host
tr	Ana makine devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable item
tr	Öğeler devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable item
tr	Öğe devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable media type
tr	Medya türü devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable media type
tr	Medya türleri devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable trigger
tr	Tetikleyiciler devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable trigger
tr	Tetikleyici devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable web scenario
tr	Web senaryoları devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable web scenario
tr	Web senaryosu devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot display item queue.
tr	Öğe kuyruğu görüntülenemiyor.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
tr	"Graph sum" türünde birden çok öğe görüntülenemez.

en-us	Cannot enable action
tr	Eylemler etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable action
tr	Eylem etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable correlation
tr	Korelasyonlar etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable correlation
tr	Korelasyon etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable discovery rule
tr	Keşif kuralları etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable discovery rule
tr	Keşif kuralı etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable host
tr	Ana makineler etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable host
tr	Ana makine etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable item
tr	Öğeler etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable item
tr	Öğe etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable media type
tr	Medya türü etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable media type
tr	Medya türü etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable trigger
tr	Tetikleyici etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable trigger
tr	Tetikleyiciler etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable web scenario
tr	Web senaryosu etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable web scenario
tr	Web senaryoları etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot execute script
tr	Betik çalıştırılamıyor

en-us	Cannot expand macros.
tr	Makrolar genişletilemiyor.

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
tr	"%2$s" haritasında kullanılan "%1$s" arka plan görüntüsü bulunamadı.

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in screen "%2$s".
tr	"%2$s" ekranında kullanılan "%1$s" grafiği bulunamıyor.

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
tr	"%2$s" haritasında kullanılan "%1$s" grubu bulunamıyor.

en-us	Cannot find group "%1$s" used in screen "%2$s".
tr	"%2$s" ekranında kullanılan "%1$s" grubu bulunamıyor.

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
tr	"%2$s" haritasında kullanılan "%1$s" ana makinesi bulunamıyor.

en-us	Cannot find host "%1$s" used in screen "%2$s".
tr	"%2$s" ekranında kullanılan "%1$s" ana makinesi bulunamıyor.

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
tr	"%4$s" üzerindeki "%3$s" keşif kuralının ana makine prototipi "%2$s" için ana makine grubu "%1$s" bulunamadı.

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
tr	"%2$s" öğe anahtarı için "%1$s" üzerinde ana makine arayüzü bulunamadı.

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
tr	"%2$s" haritasında kullanılan "%1$s" simgesi bulunamadı.

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
tr	"%2$s" haritasında kullanılan simge haritası "%1$s" bulunamıyor.

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
tr	"%3$s" grafiği için Y ekseni MAKS değeri olarak kullanılan "%2$s" üzerindeki "%1$s" öğesi bulunamadı.

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
tr	"%5$s" üzerindeki "%4$s" keşif kuralının grafik prototipi "%3$s" için Y ekseni MAKS değeri olarak kullanılan "%2$s" üzerindeki "%1$s" öğesi bulunamadı.

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
tr	"%3$s" grafiği için Y ekseni MİN değeri olarak kullanılan "%2$s" üzerindeki "%1$s" öğesi bulunamadı.

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
tr	"%5$s" üzerindeki "%4$s" keşif kuralının grafik prototipi "%3$s" için Y ekseni MİN değeri olarak kullanılan "%2$s" üzerindeki "%1$s" öğesi bulunamadı.

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
tr	"%3$s" grafiğinde kullanılan "%2$s" üzerindeki "%1$s" öğesi bulunamadı.

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
tr	"%5$s" üzerindeki "%4$s" keşif kuralının "%3$s" grafik prototipinde kullanılan "%2$s" üzerindeki "%1$s" öğesi bulunamadı.

en-us	Cannot find item "%1$s" used in screen "%2$s".
tr	"%2$s" ekranında kullanılan "%1$s" öğesi bulunamadı.

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
tr	"%2$s" haritasında kullanılan "%1$s" haritası bulunamıyor.

en-us	Cannot find map "%1$s" used in screen "%2$s".
tr	"%2$s" ekranında kullanılan "%1$s" haritası bulunamıyor.

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
tr	"%4$s" üzerindeki "%3$s" keşif kuralının "%2$s" ana makine prototipi için "%1$s" şablonu bulunamıyor.

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
tr	"%2$s" haritasında kullanılan "%1$s" tetikleyicisi bulunamıyor.

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
tr	"%3$s" üzerindeki "%2$s" öğesi için değer haritası "%1$s" bulunamadı.

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
tr	"%4$s" üzerindeki "%3$s" keşif kuralının öğe prototipi "%2$s" için kullanılan "%1$s" değer haritası bulunamıyor.

en-us	Cannot format tree.
tr	Ağaç biçimlendirilemiyor.

en-us	Cannot format Tree. Check logic structure in service links.
tr	Ağaç biçimlendirilemiyor. Servis bağlantılarındaki mantık yapısını kontrol edin.

en-us	Cannot have empty visible template name.
tr	Görünür şablon adı boş olamaz.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
tr	"%1$s" şablonu içe aktarılamıyor, "%2$s" bağlantılı şablonları mevcut değil.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
tr	"%1$s" şablonu içe aktarılamıyor, "%2$s" bağlantılı şablonu mevcut değil.

en-us	Cannot insert trigger expression
tr	Tetikleyici ifadesi eklenemiyor

en-us	Cannot link template
tr	Şablon bağlantısı yapılamıyor

en-us	Cannot link template.
tr	Şablon bağlantısı yapılamıyor.

en-us	Cannot logout.
tr	Oturum kapatılamıyor.

en-us	Cannot mass update host name.
tr	Ana makine adına toplu güncelleme yapılamıyor.

en-us	Cannot mass update template name.
tr	Şablon adına toplu güncelleme yapılamıyor.

en-us	Cannot mass update visible host name.
tr	Görünür ana makine adına toplu güncelleme yapılamıyor.

en-us	Cannot mass update visible template name.
tr	Görünür şablon adına toplu güncelleme yapılamıyor.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
tr	"%1$s" tablosunda, where koşulu olmadan delete ifadesi gerçekleştirilemez.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
tr	Değerler olmadan "%1$s" tablosunda update ifadesi gerçekleştirilemez.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
tr	"%1$s" tablosunda, where koşulu olmadan update ifadesi gerçekleştirilemez.

en-us	Cannot process applications from different hosts or templates.
tr	Farklı ana makinelerden veya şablonlardan uygulamalar işlenemez.

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
tr	JSON okunamıyor: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
tr	Yanıt okunamıyor, Zabbix sunucusu "%1$s" ile bağlantıyı kontrol edin.

en-us	Cannot read XML: %1$s.
tr	XML okunamıyor: %1$s.

en-us	Cannot rename guest user.
tr	Misafir kullanıcısı yeniden adlandırılamıyor.

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
tr	Kontroller olmaksızın keşif kuralları saklanamıyor.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
tr	"%1$s" parçacığı kaydedilemiyor.

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
tr	Komut gönderilemiyor, Zabbix sunucusu "%1$s" ile bağlantıyı kontrol edin.

en-us	Cannot set "%1$s" for action "%2$s".
tr	"%2$s" eylemi için "%1$s" ayarlanamıyor.

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
tr	"%2$s" grafiği için "%1$s" ayarlanamıyor.

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
tr	"%2$s" grafik prototipi için "%1$s" ayarlanamıyor.

en-us	Cannot set "%1$s" for item "%2$s".
tr	"%2$s" öğesi için "%1$s" ayarlanamıyor.

en-us	Cannot set "%1$s" for template screen "%2$s".
tr	Şablon ekranı "%2$s" için "%1$s" ayarlanamıyor.

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
tr	Devre dışı envanter için envanter alanları tanımlanamaz.

en-us	Cannot set resource ID for screen element.
tr	Ekran öğesi için kaynak kimliği ayarlanamıyor.

en-us	Cannot set "templateid" field for application prototype in item prototype "%1$s".
tr	"%1$s" öğe prototipinde uygulama prototipi için "templateid" alanı ayarlanamıyor.

en-us	Cannot set "templateid" for screen "%1$s".
tr	"%1$s" ekranında "templateid" ayarlanamıyor.

en-us	Cannot switch host for interface.
tr	Arayüz için ana makine değiştirilemiyor.

en-us	Cannot unlink and clear applications.
tr	Uygulamaların bağlantısı kaldırılıp temizlenemiyor.

en-us	Cannot unlink and clear Web scenarios.
tr	Web senaryolarının bağlantısı kaldırılıp temizlenemiyor.

en-us	Cannot unlink template
tr	Şablonun bağlantısı kaldırılamadı

en-us	Cannot unlink template.
tr	Şablonun bağlantısı kaldırılamıyor.

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
tr	"%2$s" eylemi için "%1$s" güncellenemiyor.

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
tr	"%2$s" grafiği için "%1$s" güncellenemiyor.

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
tr	"%2$s" grafik prototipi için "%1$s" güncellenemiyor.

en-us	Cannot update "%1$s" for item "%2$s".
tr	"%2$s" öğesi için "%1$s" güncellenemiyor.

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
tr	Şablonlaştırılmış tetikleyici "%2$s" için "%1$s" güncellenemiyor.

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
tr	Şablonlaştırılmış tetikleyici prototipi "%2$s" için "%1$s" güncellenemiyor.

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
tr	"%1$s" keşfedilmiş ana makinesi için "%2$s" ayarlanamıyor.

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered item "%1$s".
tr	Keşfedilmiş öğe "%1$s" için "%2$s" güncellenemiyor.

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
tr	Keşfedilmiş tetikleyici "%1$s" için "%2$s" güncellenemiyor.

en-us	Cannot update action
tr	Eylem güncellenemez

en-us	Cannot update a discovered graph.
tr	Keşfedilmiş bir grafik güncellenemiyor.

en-us	Cannot update a discovered host group.
tr	Keşfedilmiş bir ana makine grubu güncellenemiyor.

en-us	Cannot update application
tr	Uygulama güncellenemiyor

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
tr	Şablon web senaryosu "%1$s" güncellenemiyor: %2$s.

en-us	Cannot update configuration
tr	Yapılandırma güncellenemiyor

en-us	Cannot update correlation
tr	Korelasyon güncellenemiyor

en-us	Cannot update discovered application "%1$s".
tr	Keşfedilen uygulama "%1$s" güncellenemiyor.

en-us	Cannot update discovery rule
tr	Keşif kuralı güncellenemiyor

en-us	Cannot update graph
tr	Grafik güncellenemiyor

en-us	Cannot update graph prototype
tr	Grafik prototipi güncellenemiyor

en-us	Cannot update group
tr	Grup güncellenemiyor

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
tr	Keşfedilen ana makine "%1$s" için gruplar güncellenemiyor.

en-us	Cannot update host
tr	Ana makine güncellenemiyor

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
tr	Ana makine şifreleme ayarları güncellenemiyor. Her iki yönde de bağlantı ayarları belirtilmelidir.

en-us	Cannot update host prototype
tr	Ana makine prototipleri güncellenemiyor

en-us	Cannot update host prototype
tr	Ana makine prototipi güncellenemiyor

en-us	Cannot update hosts
tr	Ana makineler güncellenemiyor

en-us	Cannot update icon map
tr	Simge eşlemesi güncellenemiyor

en-us	Cannot update image
tr	Resim güncellenemiyor

en-us	Cannot update "imagetype" for image "%1$s".
tr	"%1$s" resmi için "imagetype" güncellenemiyor.

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
tr	Keşfedilen ana bilgisayar "%1$s" için arayüz güncellenemiyor.

en-us	Cannot update item
tr	Öğe güncellenemiyor

en-us	Cannot update item prototype
tr	Öğe prototipi güncellenemiyor

en-us	Cannot update item prototype
tr	Öğe prototipleri güncellenemiyor

en-us	Cannot update items
tr	Öğeler güncellenemiyor

en-us	Cannot update macros
tr	Makrolar güncellenemiyor

en-us	Cannot update maintenance
tr	Bakım güncellenemiyor

en-us	Cannot update media type
tr	Kullanıcı medya türü güncellenemedi

en-us	Cannot update network map
tr	Ağ haritası güncellenemiyor

en-us	Cannot update proxy
tr	Vekil sunucu güncellenemiyor

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
tr	Keşfedilen ana makine "%1$s" için vekil sunucu güncellenemiyor.

en-us	Cannot update regular expression
tr	Düzenli ifade güncellenemiyor

en-us	Cannot update screen
tr	Ekran güncellenemiyor

en-us	Cannot update script
tr	Betik güncellenemiyor

en-us	Cannot update service
tr	Servis güncellenemiyor

en-us	Cannot update slide show
tr	Slayt gösterisi güncellenemiyor

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
tr	Şablon web senaryosu "%1$s" için adım güncellenemiyor: %2$s.

en-us	Cannot update template
tr	Şablon güncellenemiyor

en-us	Cannot update templated applications.
tr	Şablonlanmış uygulamalar güncellenemiyor.

en-us	Cannot update "templateid" for screen "%1$s".
tr	"%1$s" ekranı için "templateid" güncellenemiyor.

en-us	Cannot update "templateid" for template screen "%1$s".
tr	Şablon ekranı "%1$s" için "templateid" güncellenemiyor.

en-us	Cannot update templates on discovered host "%1$s".
tr	Keşfedilmiş ana makine "%1$s" üzerindeki şablonlar güncellenemiyor.

en-us	Cannot update trigger
tr	Tetikleyici güncellenemiyor

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
tr	"%1$s" tetikleyicisi güncellenemiyor: %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
tr	Tetikleyici prototipi güncellenemiyor

en-us	Cannot update trigger prototype
tr	Tetikleyici prototipleri güncellenemiyor

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
tr	Tetikleyici prototipi "%1$s" güncellenemiyor: %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototypes
tr	Tetikleyici prototipleri güncellenemiyor

en-us	Cannot update user
tr	Kullanıcı güncellenemiyor

en-us	Cannot update value map
tr	Değer haritası güncellenemiyor

en-us	Cannot update web scenario
tr	Web senaryosu güncellenemiyor

en-us	Case sensitive
tr	Büyük/küçük harf duyarlı

en-us	Catalan (ca_ES)
tr	Katalanca (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
tr	Regex ile eşleşen tüm SNMP trap'lerini yakalar. Regexp belirtilmemişse bütün trap'leri yakalar.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
tr	snmptrap[] öğelerinden herhangi biri tarafından yakalanmayan tüm SNMP trap'lerini yakalar.

en-us	CERT
tr	SERT

en-us	Certificate
tr	Sertifika

en-us	Change
tr	Değiştir

en-us	Change
tr	Değişiklik

en-us	Change password
tr	Parolayı değiştir

en-us	Change per second
tr	Saniye başına değişim

en-us	Character
tr	Karakter

en-us	Character string included
tr	Karakter dizgisi içeriliyor

en-us	Character string not included
tr	Karakter dizgisi içerilmiyor

en-us	Chassis
tr	Şasi

en-us	Chassis information. Returns string
tr	Şasi bilgisi. Karakter dizgisi döndürür

en-us	Check already exists.
tr	Halihazırda olanları kontrol et.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
tr	İfade bölümünü "%1$s" kısmından başlayarak kontrol edin.

en-us	check expression starting from "%1$s"
tr	"%1$s" sonrasından itibaren ifadeyi kontrol et

en-us	Check of pre-requisites
tr	Önkoşulları kontrol et

en-us	Checks
tr	Kontroller

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
tr	DNS servisinin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. DNS kapalıysa (sunucu yanıt vermiyor veya DNS çözümlemesi başarısızsa) 0; DNS açıksa 1 döndürür

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
tr	Belirtilen bağlantı noktasına TCP bağlantısı yapmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder. Bağlanılamıyorsa 0 döndürür; bağlanılabiliyorsa 1 döndürür

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
tr	Servisin çalışıp çalışmadığını ve TCP bağlantılarını kabul edip etmediğini kontrol eder. Servis kesintideyse 0 döner; servis çalışıyorsa 1 döner

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
tr	Servisin çalışıp çalışmadığını ve UDP isteklerine yanıt verip vermediğini denetler. Servis kesintideyse 0 döner; servis çalışıyorsa 1 döner

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
tr	Bu TCP bağlantı noktasının LISTEN durumda olup olmadığını denetler. LISTEN durumunda değilse 0 döndürür, LISTEN durumundaysa 1 döndürür

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
tr	Bu UDP bağlantı noktasının LISTEN durumda olup olmadığını kontrol eder. LISTEN durumda değilse 0 döndürür; LISTEN durumundaysa 1 döndürür.

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
tr	TCP hizmetinin performansını denetler. Servis kesintideyse 0 döner; diğer durumlarda saniye döner ve servise bağlanırken harcanan saniye miktarını gösterir

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
tr	UDP hizmetinin performansını denetler. Servis kesintideyse 0 döner; diğer durumlarda saniye döner ve servisten yanıt beklemek için harcanan saniye miktarını gösterir

en-us	Checks should be unique.
tr	Kontroller benzersiz olmalıdır.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
tr	Anahtarı kontrol edin lütfen. Öntanımlı örnek kullanıldı.

en-us	Check type
tr	Türü kontrol et

en-us	Chinese (zh_CN)
tr	Çince (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
tr	Çince (zh_TW)

en-us	circular item dependency is not allowed
tr	çevrimsel öğe bağımlılığına izin verilmiyor

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
tr	Şablonlarda çevrimsel referans: %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
tr	Çevrimsel şablon bağlantısına izin verilmiyor.

en-us	Clear history
tr	Geçmişi temizle

en-us	Clear history and trends
tr	Geçmişi ve eğilimleri temizle

en-us	Clear when unlinking
tr	Bağlantı kaldırılırken temizle

en-us	Clock
tr	Saat

en-us	Clone
tr	Klonla

en-us	Close
tr	Kapat

en-us	Close expression constructor
tr	İfade düzenleyicisini kapat

en-us	Close new event
tr	Yeni olayı kapat

en-us	Close old events
tr	Eski olayları kapat

en-us	Close problem
tr	Problemi kapat

en-us	CLOSING
tr	KAPANMA

en-us	Collapse
tr	Daralt

en-us	Colour
tr	Renk

en-us	Colour "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal colour code (6 symbols).
tr	"%1$s" rengi doğru değil: onaltılık renk kodu bekleniyor (6 hane).

en-us	Colour (OK)
tr	Renk (TAMAM)

en-us	Column added
tr	Kolon eklendi

en-us	Column deleted
tr	Kolon silindi

en-us	Columns
tr	Kolonlar

en-us	Column span
tr	Kolon genişliği

en-us	Combined result
tr	Birleşik sonuç

en-us	Command
tr	Komut

en-us	Commands
tr	Komutlar

en-us	Comparing several triggers with "and" is not allowed.
tr	Birkaç tetikleyicinin "ve" ile karşılaştırılmasına izin verilmez.

en-us	Concurrent sessions
tr	Eşzamanlı oturumlar

en-us	Condition
tr	Koşul

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for action "%1$s".
tr	"%1$s" eylemi için "%3$s" formülünde "%2$s" koşulu kullanılmıyor.

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for correlation "%1$s".
tr	"%1$s" korelasyonu için "%3$s" formülünde "%2$s" durumu kullanılmıyor.

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s".
tr	"%1$s" keşif kuralı için "%3$s" formülünde "%2$s" durumu kullanılmıyor.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for action "%1$s" is not defined.
tr	"%1$s" eylemi için "%3$s" formülünde kullanılan "%2$s" durumu tanımlanmadı.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for correlation "%1$s" is not defined.
tr	"%1$s" korelasyonu için "%3$s" formülünde kullanılan "%2$s" durumu tanımlanmadı.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s" is not defined.
tr	"%1$s" keşif kuralı için "%3$s" formülünde kullanılan "%2$s" durumu tanımlanmadı.

en-us	Conditions
tr	Koşullar

en-us	Conditions duplicates for correlation "%1$s".
tr	Korelasyon "%1$s" için durum yinelemeleri.

en-us	Configuration
tr	Yapılandırma

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
tr	Yapılandırma önbellek istatistikleri. Önbellek - arabellek (kipler: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
tr	Yapılandırma dosyası "%1$s" oluşturuldu.

en-us	Configuration import
tr	Yapılandırma içe aktarma

en-us	Configuration of actions
tr	Eylemlerin yapılandırması

en-us	Configuration of applications
tr	Uygulamaların yapılandırması

en-us	Configuration of discovery rules
tr	Keşif kurallarının yapılandırması

en-us	Configuration of graph prototypes
tr	Grafik prototi̇pleri̇ni̇n yapılandırması

en-us	Configuration of graphs
tr	Grafiklerin yapılandırması

en-us	Configuration of GUI
tr	Grafik arayüzün yapılandırması

en-us	Configuration of host groups
tr	Ana makine gruplarının yapılandırması

en-us	Configuration of host prototypes
tr	Ana makine prototi̇pleri̇ni̇n yapılandırması

en-us	Configuration of hosts
tr	Ana makinelerin yapılandırması

en-us	Configuration of housekeeping
tr	Temizlik hizmetinin yapılandırması

en-us	Configuration of icon mapping
tr	Simge eşlemelerinin yapılandırması

en-us	Configuration of images
tr	Resimlerin yapılandırması

en-us	Configuration of item prototypes
tr	Öğe prototi̇pleri̇ni̇n yapılandırması

en-us	Configuration of items
tr	Öğelerin yapılandırması

en-us	Configuration of macros
tr	Makroların yapılandırması

en-us	Configuration of maintenance periods
tr	Bakım dönemleri̇ni̇n yapılandırması

en-us	Configuration of media types
tr	Medya türlerinin yapılandırması

en-us	Configuration of network maps
tr	Ağ haritalarının yapılandırması

en-us	Configuration of proxies
tr	Vekil sunucuların yapılandırması

en-us	Configuration of regular expressions
tr	Düzenli ifadelerin yapılandırması

en-us	Configuration of screens
tr	Ekranların yapılandırması

en-us	Configuration of scripts
tr	Betiklerin yapılandırması

en-us	Configuration of services
tr	Servis yapılandırması

en-us	Configuration of slide shows
tr	Slayt gösterilerinin yapılandırması

en-us	Configuration of templates
tr	Şablonların yapılandırması

en-us	Configuration of trigger displaying options
tr	Tetikleyici görüntüleme seçeneklerinin yapılandırması

en-us	Configuration of trigger prototypes
tr	Tetikleyici prototi̇pleri̇ni̇n yapılandırması

en-us	Configuration of triggers
tr	Tetikleyicilerin yapılandırması

en-us	Configuration of trigger severities
tr	Tetikleyici önem derecelerinin yapılandırması

en-us	Configuration of user groups
tr	Kullanıcı gruplarının yapılandırması

en-us	Configuration of users
tr	Kullanıcıların yapılandırması

en-us	Configuration of value mapping
tr	Değer eşlemelerinin yapılandırması

en-us	Configuration of web monitoring
tr	Web gözlemleme yapılandırması

en-us	Configuration of working time
tr	Çalışma süresinin yapılandırması

en-us	Configuration of Zabbix
tr	Zabbix yapılandırması

en-us	Configuration updated
tr	Yapılandırma güncellendi

en-us	configure
tr	yapılandır

en-us	Configure DB connection
tr	DB bağlantısını yapılandır

en-us	Confirmation text
tr	Onaylama metni

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
tr	Tebrikler! Zabbix önyüzünü başarıyla kurdunuz.

en-us	Connections
tr	Bağlantılar

en-us	Connection security
tr	Bağlantı güvenliği

en-us	Connections from host
tr	Ana makineden yapılan bağlantılar

en-us	Connections from proxy
tr	Vekil sunucudan yapılan bağlantılar

en-us	Connections to host
tr	Ana makineye yapılan bağlantılar

en-us	Connections to proxy
tr	Vekil sunucuya yapılan bağlantılar

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
tr	"%2$s" Zabbix sunucusuna bağlanırken %1$s saniye zaman aşımı aşıldı.

en-us	Connect to
tr	Bağlan

en-us	Constructor
tr	Kurucu

en-us	Contact
tr	Kontak

en-us	Context name
tr	İçerik adı

en-us	Contract number
tr	Kontak numarası

en-us	Coordinates
tr	Koordinatlar

en-us	Copy
tr	Kopyala

en-us	Correlation
tr	Korelasyon

en-us	Correlation "%1$s" already exists.
tr	Korelasyon "%1$s" halihazırda mevcut.

en-us	Correlation added
tr	Korelasyon eklendi

en-us	Correlation deleted
tr	Korelasyon silindi

en-us	Correlation disabled
tr	Korelasyonlar devre dışı bırakıldı

en-us	Correlation disabled
tr	Korelasyon devre dışı bırakıldı

en-us	Correlation enabled
tr	Korelasyon etkinleştirildi

en-us	Correlation enabled
tr	Korelasyonlar etkinleştirildi

en-us	Correlation is missing parameters: %1$s
tr	Korelasyonda eksik parametreler var: %1$s

en-us	Correlation name cannot be empty.
tr	Korelasyon adı boş olamaz.

en-us	Correlation rule
tr	Korelasyon kuralı

en-us	Correlation updated
tr	Korelasyon güncellendi

en-us	Could not save image!
tr	Resim kaydedilemedi!

en-us	Count
tr	Sayı

en-us	Count of context switches. Returns integer
tr	Bağlam anahtarlarının (context switch) sayısı. Tam sayı döndürür

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
tr	Kayıt dosyası izlenmesinde eşleşen satır sayısı. Tam sayı döndürür

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
tr	Kayıt rotasyon desteğiyle kayıt dosyasında eşleşen satırların sayısı. Tam sayı döndürür

en-us	CPU information. Returns string or integer
tr	CPU bilgisi. Karakter dizgisi veya tamsayı döndürür

en-us	CPU load. Returns float
tr	CPU yükü. Float döndürür

en-us	CPU utilisation percentage. Returns float
tr	CPU kullanım yüzdesi. Float döndürür

en-us	Create action
tr	Eylem oluştur

en-us	Create application
tr	Uygulama oluştur

en-us	Create application (select host first)
tr	Uygulama oluştur (önce ana makine seçin)

en-us	Create background
tr	Arkaplan oluştur

en-us	Create correlation
tr	Korelasyon oluştur

en-us	Create dashboard
tr	Pano oluştur

en-us	Create dependent item
tr	Bağımlı öğe oluştur

en-us	Create disabled
tr	Devre dışı bırakılmış oluştur

en-us	Create discovery rule
tr	Keşif kuralı oluştur

en-us	Create enabled
tr	Etkinleştirilmiş oluştur

en-us	Create graph
tr	Grafik oluştur

en-us	Create graph prototype
tr	Grafik prototipi oluştur

en-us	Create graph (select host first)
tr	Grafik oluştur (önce ana makine seçin)

en-us	Create host
tr	Ana makine oluştur

en-us	Create host group
tr	Ana makine grubu oluştur

en-us	Create host prototype
tr	Ana makine prototipi oluştur

en-us	Create icon
tr	Simge oluştur

en-us	Create icon map
tr	Simge haritası oluştur

en-us	Create item
tr	Öğe oluştur

en-us	Create item prototype
tr	Öğe prototipi oluştur

en-us	Create item (select host first)
tr	Öğe oluştur (Önce ana makine seçin)

en-us	Create maintenance period
tr	Bakım dönemi oluştur

en-us	Create map
tr	Harita oluştur

en-us	Create media type
tr	Medya türü oluştur

en-us	Create new
tr	Yeni oluştur

en-us	Create proxy
tr	Vekil sunucu oluştur

en-us	Create screen
tr	Ekran oluştur

en-us	Create script
tr	Betik oluştur

en-us	Create slide show
tr	Slayt gösterisi oluştur

en-us	Create template
tr	Şablon oluştur

en-us	Create trigger
tr	Tetikleyici oluştur

en-us	Create trigger prototype
tr	Tetikleyici prototipi oluştur

en-us	Create trigger (select host first)
tr	Tetikleyici oluştur (önce ana makine seçin)

en-us	Create user
tr	Kullanıcı oluştur

en-us	Create user group
tr	Kullanıcı grubu oluştur

en-us	Create value map
tr	Değer haritası oluştur

en-us	Create web scenario
tr	Web senaryosu oluştur

en-us	Create web scenario (select host first)
tr	Web senaryosu oluştur (önce ana makine seç)

en-us	Critical
tr	Kritik

en-us	Current host
tr	Geçerli ana makine

en-us	Current value
tr	Geçerli değer

en-us	Custom
tr	Özel

en-us	Custom expression
tr	Özel ifade

en-us	Custom graphs
tr	Özel grafikler

en-us	Custom intervals
tr	Özel aralıklar

en-us	Custom label
tr	Özel etiketler

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
tr	"%2$s" haritası için özel etiket "%1$s" türü elemanları boş olamaz.

en-us	Custom multiplier
tr	Özel çarpan

en-us	Custom screens
tr	Özel ekranlar

en-us	Custom script
tr	Özel betik

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
tr	Özel önem derecesi adları bütün yerelleri etkiler ve elle çeviri gerektirir!

en-us	Custom size
tr	Özel boyut

en-us	Custom slides
tr	Özel slaytlar

en-us	Czech (cs_CZ)
tr	Çekce (cs_CZ)

en-us	d
tr	g

en-us	Daily
tr	Günlük

en-us	Dark
tr	Karanlık

en-us	Dashboard
tr	Pano

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" panosu halihazırda mevcut.

en-us	Dashboard "%1$s" cell X - %2$s Y - %3$s is already taken.
tr	"%1$s" panosunun X - "%2$s", Y - %3$s hücresi halihazırda alınmış.

en-us	Dashboard created
tr	Pano oluşturuldu

en-us	Dashboard deleted
tr	Panolar silindi

en-us	Dashboard deleted
tr	Pano silindi

en-us	Dashboard properties
tr	Pano özellikleri

en-us	Dashboards
tr	Panolar

en-us	Dashboard sharing
tr	Pano paylaşımı

en-us	Dashboard updated
tr	Pano güncellendi

en-us	Dashed line
tr	Kesikli çizgi

en-us	Database host
tr	Veritabanı ana makinesi

en-us	Database monitor
tr	Veritabanı izleyicisi

en-us	Database name
tr	Veritabanı adı

en-us	Database password
tr	Veritabanı parolası

en-us	Database port
tr	Veritabanı portu

en-us	Database schema
tr	Veritabanı şeması

en-us	Database server
tr	Veritabanı sunucusu

en-us	Database type
tr	Veritabanı türü

en-us	Database user
tr	Veritabanı kullanıcısı

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
tr	%1$s verisi. %2$s saniyede oluşturuldu.

en-us	Data is not properly encoded.
tr	Veriler doğru kodlanmamış.

en-us	Data overview
tr	Verilere genel bakış

en-us	Data storage period
tr	Veri depolama süresi

en-us	Date
tr	Tarih

en-us	Date HW decommissioned
tr	Donanımın görevden alındığı tarih

en-us	Date HW installed
tr	Donanımın kurulduğu tarih

en-us	Date HW maintenance expires
tr	Donanımın bakım zamanının bittiği tarih

en-us	Date HW purchased
tr	Donanımın alındığı tarih

en-us	Day
tr	Gün

en-us	Day of month
tr	Ayın günü

en-us	Day of week
tr	Haftanın günü

en-us	days
tr	gün

en-us	Days
tr	Günler

en-us	%d device
tr	%d aygıt

en-us	%d device
tr	%d aygıt

en-us	DD.MM.YY
tr	GG:AA:YY

en-us	Debug
tr	Hata Ayıklama

en-us	Debug mode
tr	Hata ayıklama kipi

en-us	Dec
tr	Ara

en-us	December
tr	Aralık

en-us	default
tr	öntanımlı

en-us	Default
tr	Öntanımlı

en-us	Default authentication
tr	Öntanımlı kimlik doğrulama

en-us	Default delay
tr	Öntanımlı gecikme

en-us	Default host inventory mode
tr	Öntanımlı ana makine envanter kipi

en-us	Default media type
tr	Öntanımlı medya türü

en-us	Default operation step duration
tr	Öntanımlı operasyon adımı süresi

en-us	Default theme
tr	Öntanımlı tema

en-us	Default theme "%1$s".
tr	Öntanımla tema "%1$s".

en-us	Delay
tr	Gecikme

en-us	Delayed by
tr	Gecikmenin yapıldığı

en-us	Delete
tr	Sil

en-us	Delete all elements that are not present in the XML file?
tr	XML dosyasında olmayan bütün elemanlar silinsin mi?

en-us	Delete and clear
tr	Sil ve temizle

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
tr	Seçilen şablonlar silinsin ve temizlensin mi? (Uyarı: bütün bağlantılı ana makineler temizlenecektir!)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
tr	Şablon silinsin ve temizlensin mi? (Uyarı: bütün bağlantılı ana makineler temizlenecektir!)

en-us	Delete application?
tr	Uygulama silinsin mi?

en-us	Delete current action?
tr	Şu anki eylem silinsin mi?

en-us	Delete current correlation?
tr	Mevcut korelasyon silinsin mi?

en-us	Delete dashboard?
tr	Pano silinsin mi?

en-us	Deleted: Host "%1$s".
tr	Silindi: "%1$s" ana makinesi.

en-us	Deleted: Host prototype "%1$s" on "%2$s".
tr	Silindi: "%2$s" üzerindeki "%1$s" ana makine prototipi.

en-us	Delete discovery rule?
tr	Keşif kuralı silinsin mi?

en-us	Deleted: Template "%1$s".
tr	Silindi: "%1$s" şablonu.

en-us	Delete expression?
tr	İfade silinsin mi?

en-us	Delete graph?
tr	Grafik silinsin mi?

en-us	Delete graph prototype?
tr	Grafik prototipi silinsin mi?

en-us	Delete history of selected items?
tr	Seçilen öğelerin geçmişi silinsin mi?

en-us	Delete history of selected web scenarios?
tr	Seçilen web senaryolarının geçmişi silinsin mi?

en-us	Delete icon map?
tr	Simge eşlemesi silinsin mi?

en-us	Delete item?
tr	Öğe silinsin mi?

en-us	Delete item prototype?
tr	Öğe prototipi silinsin mi?

en-us	Delete links between selected elements?
tr	Seçili elemanlar arasındaki bağlar silinsin mi?

en-us	Delete maintenance period?
tr	Bakım dönemi silinsin mi?

en-us	Delete media type?
tr	Medya türü silinsin mi?

en-us	Delete missing
tr	Kayıp olanı sil

en-us	Delete proxy?
tr	Vekil sunucu silinsin mi?

en-us	Delete regular expression?
tr	Düzenli ifade silinsin mi?

en-us	Delete screen?
tr	Ekran silinsin mi?

en-us	Delete script?
tr	Betik silinsin mi?

en-us	Delete selected actions?
tr	Seçilen eylemler silinsin mi?

en-us	Delete selected applications?
tr	Seçilen uygulamalar silinsin mi?

en-us	Delete selected correlations?
tr	Seçili korelasyonlar silinsin mi?

en-us	Delete selected dashboards?
tr	Seçilen panolar silinsin mi?

en-us	Delete selected discovery rules?
tr	Seçilen keşif kuralları silinsin mi?

en-us	Delete selected elements?
tr	Seçilen elemanlar silinsin mi?

en-us	Delete selected graph prototypes?
tr	Seçilen grafik prototipleri silinsin mi?

en-us	Delete selected graphs?
tr	Seçilen grafikler silinsin mi?

en-us	Delete selected group?
tr	Seçilen grup silinsin mi?

en-us	Delete selected groups?
tr	Seçilen gruplar silinsin mi?

en-us	Delete selected host?
tr	Seçilen ana makine silinsin mi?

en-us	Delete selected host groups?
tr	Seçili ana makine grupları silinsin mi?

en-us	Delete selected host prototype?
tr	Seçili ana makine prototipi silinsin mi?

en-us	Delete selected host prototypes?
tr	Seçili ana makine prototipleri silinsin mi?

en-us	Delete selected hosts?
tr	Seçilen ana makineler silinsin mi?

en-us	Delete selected image?
tr	Seçilen resim silinsin mi?

en-us	Delete selected item prototypes?
tr	Seçili öğe prototipleri silinsin mi?

en-us	Delete selected items?
tr	Seçilen öğeler silinsin mi?

en-us	Delete selected maintenance periods?
tr	Seçilen bakım dönemleri silinsin mi?

en-us	Delete selected map?
tr	Seçilen harita silinsin mi?

en-us	Delete selected maps?
tr	Seçilen haritalar silinsin mi?

en-us	Delete selected media types?
tr	Seçilen medya türleri silinsin mi?

en-us	Delete selected proxies?
tr	Seçilen vekil sunucular silinsin mi?

en-us	Delete selected regular expressions?
tr	Seçilen düzenli ifadeler silinsin mi?

en-us	Delete selected screens?
tr	Seçilen ekranlar silinsin mi?

en-us	Delete selected scripts?
tr	Seçilen betikler silinsin mi?

en-us	Delete selected shapes?
tr	Seçilen şekiller silinsin mi?

en-us	Delete selected slide shows?
tr	Seçili slayt gösterileri silinsin mi?

en-us	Delete selected templates?
tr	Seçilen şablonlar silinsin mi?

en-us	Delete selected trigger prototypes?
tr	Seçili tetikleyici prototipleri silinsin mi?

en-us	Delete selected triggers?
tr	Seçilen tetikleyiciler silinsin mi?

en-us	Delete selected user?
tr	Seçilen kullanıcı silinsin mi?

en-us	Delete selected users?
tr	Seçilen kullanıcılar silinsin mi?

en-us	Delete selected value mapping?
tr	Seçilen değer eşlemesi silinsin mi?

en-us	Delete selected value mapping? It is used for %d item!
tr	Seçilen değer eşlemesi silinsin mi? %d öğe bunu kullanıyor!

en-us	Delete selected value mapping? It is used for %d item!
tr	Seçilen değer eşlemesi silinsin mi? %d öğe bunu kullanıyor!

en-us	Delete selected value maps?
tr	Seçilen değer eşleşmesi silinsin mi?

en-us	Delete selected web scenarios?
tr	Seçilen web senaryoları silinsin mi?

en-us	Delete service "%1$s"?
tr	"%1$s" servisi silinsin mi?

en-us	Delete slide show?
tr	Slayt gösterisi silinsin mi?

en-us	Delete template?
tr	Şablon silinsin mi?

en-us	Delete trigger?
tr	Tetikleyici silinsin mi?

en-us	Delete trigger prototype?
tr	Seçili tetikleyici prototipi silinsin mi?

en-us	Delete web scenario?
tr	Web senaryosu silinsin mi?

en-us	Delimiter
tr	Sınırlayıcı

en-us	Deny
tr	Reddet

en-us	Dependencies
tr	Bağımlılıklar

en-us	Dependent
tr	Bağımlı

en-us	Dependent item
tr	Bağımlı öğe

en-us	Depends on
tr	Bağımlılığın olduğu

en-us	Deployment status
tr	Dağıtım durumu

en-us	DES
tr	DES

en-us	descending
tr	azalan

en-us	Description
tr	Açıklama

en-us	Details
tr	Detaylar

en-us	Details of web scenario
tr	Web senaryosunun detayları

en-us	Device
tr	Aygıt

en-us	Device interrupts. Returns integer
tr	Aygıt kesmeleri (interrupt). Tam sayı döndürür

en-us	Device uniqueness criteria
tr	Aygıt teklik kıstası

en-us	Dimension (cols x rows)
tr	Boyutlar (sütun x satır)

en-us	directory or script name cannot be empty
tr	dizin veya betik adı boş olamaz

en-us	Disable
tr	Devre dışı bırak

en-us	Disabled
tr	Devre dışı

en-us	Disable debug mode
tr	Hata ayıklama kipini devre dışı bırak

en-us	Disable debug mode in selected groups?
tr	Seçilen grupların hata ayıklama kipi devre dışı bırakılsın mi?

en-us	Disable host
tr	Ana makineyi devre dışı bırak

en-us	Disable host?
tr	Ana makine devre dışı bırakılsın mi?

en-us	Disable hosts
tr	Ana makineleri devre dışı bırak

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
tr	Seçilen ana makine gruplarındaki ana makineler devre dışı bırakılsın mı?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
tr	Seçilen vekil sunucular tarafından izlenen ana makineler devre dışı bırakılsın mi?

en-us	Disable selected actions?
tr	Seçilen eylemler devre dışı bırakılsın mı?

en-us	Disable selected applications?
tr	Seçilen uygulamalar devre dışı bırakılsın mı?

en-us	Disable selected correlations?
tr	Seçili korelasyonlar devre dışı bırakılsın mı?

en-us	Disable selected discovery rules?
tr	Seçilen keşif kuralları devre dışı bırakılsın mı?

en-us	Disable selected groups?
tr	Seçilen gruplar devre dışı bırakılsın mı?

en-us	Disable selected hosts?
tr	Seçilen ana makineler devre dışı bırakılsın mı?

en-us	Disable selected items?
tr	Seçilen öğeler devre dışı bırakılsın mı?

en-us	Disable selected media types?
tr	Seçilen medya türleri devre dışı bırakılsın mı?

en-us	Disable selected triggers?
tr	Seçilen tetikleyiciler devre dışı bırakılsın mı?

en-us	Disable selected web scenarios?
tr	Seçilen web senaryoları devre dışı bırakılsın mı?

en-us	Disaster
tr	Felaket

en-us	Discovered
tr	Keşfedilmiş

en-us	Discovered by
tr	Tarafından keşfedildi

en-us	Discovered device
tr	Keşfedilmiş aygıt

en-us	discovered host
tr	keşfedilmiş ana makine

en-us	discovered service
tr	keşfedilmiş servisi

en-us	discovery
tr	keşif

en-us	Discovery
tr	Keşif

en-us	Discovery by proxy
tr	Vekil sunucu aracılığıyla keşif

en-us	Discovery check
tr	Keşif kontrolü

en-us	Discovery checks
tr	Keşif kontrolleri

en-us	Discovery list
tr	Keşif listesi

en-us	Discovery object
tr	Keşif objesi

en-us	Discovery rule
tr	Keşif kuralı

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" keşif kuralı zaten var.

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s".
tr	"%2$s" üzerinde "%1$s" keşif kuralı zaten var.

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
tr	"%2$s" üzerinde "%1$s" keşif kuralı zaten var, başka bir şablondan miras kalmış.

en-us	Discovery rule created
tr	Keşif kuralı oluşturuldu

en-us	Discovery rule deleted
tr	Keşif kuralı silindi

en-us	Discovery rule disabled
tr	Keşif kuralları devre dışı

en-us	Discovery rule disabled
tr	Keşif kuralı devre dışı

en-us	Discovery rule enabled
tr	Keşif kuralları etkin

en-us	Discovery rule enabled
tr	Keşif kuralı etkin

en-us	Discovery rules
tr	Keşif kuralları

en-us	Discovery rules deleted
tr	Keşif kuralları silindi

en-us	Discovery rule updated
tr	Keşif kuralı güncellendi

en-us	Discovery status
tr	Keşif durumu

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
tr	Disk okuma istatistikleri. Sektörler, işlemler ve bayt türünde tam sayı; sps, ops, bps türünde float döndürür

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
tr	Bayt cinsinden veya toplamın yüzdesi olarak disk alanı. Bayt için tam sayı; yüzde için float döndürür

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
tr	Disk yazma istatistikleri. Sektörler, işlemler ve bayt türünde tam sayı; sps, ops, bps türünde float döndürür

en-us	Display graph
tr	Grafiği göster

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
tr	%2$s bulunandan %1$s kadarı gösteriliyor

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
tr	%3$s bulunandan %1$s - %2$s arası gösteriliyor

en-us	Display OK triggers for
tr	Bunlar için TAMAM tetikleyicilerini göster

en-us	Display problems
tr	Görüntüleme problemleri

en-us	Display stacked graph
tr	Yığılmış grafik göster

en-us	d.M
tr	d.M

en-us	DNS
tr	DNS

en-us	DNS name
tr	DNS adı

en-us	Do not calculate
tr	Hesaplama yapma

en-us	Dot
tr	Nokta

en-us	Down
tr	Aşağı

en-us	Down
tr	Kapalı

en-us	Download the configuration file
tr	Yapılandırma dosyasını indir

en-us	Downtime
tr	Aksama Süresi

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
tr	Koşulsal ifadeyi değiştirmek ister misiniz?

en-us	Draw style
tr	Çizim stili

en-us	Duplicate "%1$s" value "%2$s" for correlation.
tr	Korelasyon için "%2$s" "%1$s" değeri mükerrer.

en-us	Duplicate "%1$s" value "%2$s" for correlation "%3$s".
tr	"%3$s" korelasyonu için "%2$s" "%1$s" değeri mükerrer.

en-us	Duplicate dependencies in trigger "%1$s".
tr	"%1$s" tetikleyicisinde bağımlılıklar mükerrer.

en-us	Duplicate dependencies in trigger prototype "%1$s".
tr	"%1$s" tetikleyici prototipinde bağımlılıklar mükerrer.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for application prototype in item prototype "%2$s".
tr	"%2$s" öğe prototipindeki uygulama prototipi için "%1$s" "name" değeri mükerrer.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
tr	Harita için "%1$s" "name" değeri mükerrer.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for screen.
tr	Ekran için "%1$s" "name" değeri mükerrer.

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
tr	"%2$s" haritası için kullanıcılarda "%1$s" userid'si mükerrer.

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for screen "%2$s".
tr	"%2$s" ekranı için kullanıcılarda "%1$s" userid'si mükerrer.

en-us	Duplicate usrgrpid "%1$s" in user groups for map "%2$s".
tr	"%2$s" haritası için kullanıcı gruplarında "%1$s" usrgrpid'si mükerrer.

en-us	Duplicate usrgrpid "%1$s" in user groups for screen "%2$s".
tr	"%2$s" ekranı için kullanıcı gruplarında "%1$s" usrgrpid'si mükerrer.

en-us	Duration
tr	Süre

en-us	Dutch (nl_NL)
tr	Flemenkçe (nl_NL)

en-us	Dynamic item
tr	Dinamik öğe

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
tr	Her URL tekil bir isme sahip olmalıdır. Lütfen URL'in yalnızca bir isme sahip olduğundan emin olun

en-us	Edit
tr	Düzenle

en-us	Edit dashboard
tr	Panoyu düzenle

en-us	Edit map
tr	Haritayı düzenle

en-us	Edit screen
tr	Ekranı düzenle

en-us	Edit slide show
tr	Slayt gösterisini düzenle

en-us	Edit tree element
tr	Ağaç öğesini düzenle

en-us	Edit trigger
tr	Tetikleyiciyi düzenle

en-us	Edit widget
tr	Parçacığı düzenle

en-us	Effective value
tr	Etkin değer

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
tr	Elasticsearch hatası: %1$s.

en-us	Element
tr	Eleman

en-us	Element name
tr	Eleman ismi

en-us	Ellipse
tr	Elips

en-us	Email
tr	E-posta

en-us	Empty
tr	Boş

en-us	Empty application prototype name in item prototype "%1$s".
tr	"%1$s" öğe prototipinde boş uygulama prototip adı.

en-us	Empty correlation ID.
tr	Boş korelasyon ID'si.

en-us	Empty filter condition formula ID for action "%1$s".
tr	"%1$s" eylemi için boş filtre koşulu formül ID'si.

en-us	Empty filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
tr	"%1$s" keşif kuralı için boş filtre koşulu formül ID'si.

en-us	Empty filter condition macro for discovery rule "%1$s".
tr	"%1$s" keşif kuralı için boş filtre koşul makrosu.

en-us	Empty input parameter.
tr	Boş giriş parametresi.

en-us	Empty input parameters.
tr	Boş giriş parametreleri.

en-us	Empty map ID.
tr	Boş harita ID'si.

en-us	Empty media type ID.
tr	Boş medya türü ID'si.

en-us	Empty name.
tr	Boş isim.

en-us	Empty parameters
tr	Boş parametreler

en-us	Empty screen ID.
tr	Boş ekran ID'si.

en-us	Empty screen ID for screen.
tr	Ekran için boş ekran ID'si.

en-us	Empty screen ID for template screen.
tr	Şablon ekranı için boş ekran ID'si.

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
tr	Web senaryosu "%1$s" için boş SSL sertifika dosyası.

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
tr	Web senaryosu "%1$s" için boş SSL anahtar dosyası.

en-us	Enable
tr	Etkinleştir

en-us	Enable confirmation
tr	Onaylamayı etkinleştir

en-us	Enabled
tr	Etkin

en-us	Enable debug mode
tr	Hata ayıklama kipini etkinleştir

en-us	Enable debug mode in selected groups?
tr	Seçilen gruplarda hata ayıklama kipi etkinleştirilsin mi?

en-us	Enable host
tr	Ana makineyi etkinleştir

en-us	Enable host?
tr	Ana makine etkinleştirilsin mi?

en-us	Enable hosts
tr	Ana makineleri etkinleştir

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
tr	Seçilen vekil sunucular tarafından izlenen ana makineler etkinleştirilsin mi?

en-us	Enable internal housekeeping
tr	Dahili temizlik hizmetini etkinleştir

en-us	Enable selected actions?
tr	Seçilen eylemler etkinleştirilsin mi?

en-us	Enable selected applications?
tr	Seçilen uygulamalar etkinleştirilsin mi?

en-us	Enable selected correlations?
tr	Seçilen korelasyonlar etkinleştirilsin mi?

en-us	Enable selected discovery rules?
tr	Seçilen keşif kuralları etkinleştirilsin mi?

en-us	Enable selected groups?
tr	Seçilen gruplar etkinleştirilsin mi?

en-us	Enable selected hosts?
tr	Seçilen ana makineler etkinleştirilsin mi?

en-us	Enable selected items?
tr	Seçilen öğeler etkinleştirilsin mi?

en-us	Enable selected media types?
tr	Seçili medya türleri etkinleştirilsin mi?

en-us	Enable selected triggers?
tr	Seçilen tetikleyiciler etkinleştirilsin mi?

en-us	Enable selected web scenarios?
tr	Seçilen web senaryoları etkinleştirilsin mi?

en-us	Encryption
tr	Şifreleme

en-us	English (en_GB)
tr	İngiliz İngilizcesi (en_GB)

en-us	English (en_US)
tr	Amerikan İngilizcesi (en_US)

en-us	Error
tr	Hata

en-us	Error: %1$s
tr	Hata: %1$s

en-us	Error in search request for table "%1$s".
tr	"%1$s" tablosu için arama isteği hatası.

en-us	esc_step_from and esc_step_to must be set together.
tr	esc_step_from ve esc_step_to ikisi beraber tanımlanmak zorunda.

en-us	Event
tr	Olay

en-us	Event acknowledged
tr	Olay onaylandı

en-us	Event correlation
tr	Olay korelasyonu

en-us	Event correlation rules
tr	Olay korelasyon kuralları

en-us	Event details
tr	Olay detayları

en-us	Event generation
tr	Olay oluşturma

en-us	Event ID
tr	Olay ID

en-us	Event list [previous 20]
tr	Olay listesi [önceki 20]

en-us	Event log monitoring. Returns log
tr	Olay günlüğü izlemesi. Sistem günlüğü döndürür

en-us	Events and alerts
tr	Olaylar ve uyarılar

en-us	Event tag pair
tr	Olay etiket çifti

en-us	Event type
tr	Olay tipi

en-us	Every day(s)
tr	Her gün

en-us	Every week(s)
tr	Her hafta

en-us	Exclude
tr	Dahil etme

en-us	Exclude host groups
tr	Ana makine gruplarını hariç tut

en-us	Execute
tr	Çalıştır

en-us	Executed
tr	Çalıştırılmış

en-us	Executed script
tr	Çalıştırılmış betik

en-us	Execute on
tr	Üzerinde çalıştır

en-us	Execute SQL error [%1$s] in [%2$s].
tr	[%2$s] içinde [%1$s] SQL çalıştırma hatası.

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
tr	WMI sorgusunu çalıştırır ve ilk seçilen nesneyi döndürür. Tam sayı, float, string veya metin döndürür (isteğe bağlı olarak)

en-us	Execution confirmation
tr	Çalıştırma onayı

en-us	Expand
tr	Genişlet

en-us	Expand macros
tr	Makroları genişlet

en-us	Expand single problem
tr	Tek problemi genişlet

en-us	Expired
tr	Süresi geçmiş

en-us	Exploded
tr	Ayrılmış

en-us	Export
tr	Dışa aktar

en-us	Export to CSV
tr	CSV'e aktar

en-us	Expression
tr	İfade

en-us	Expression cannot be empty
tr	İfade boş olamaz

en-us	Expression constructor
tr	İfade kurucusu

en-us	expression is empty
tr	ifade boş

en-us	Expressions
tr	İfadeler

en-us	Expression syntax error.
tr	İfade sözdizimi hatası.

en-us	Expression type
tr	İfade tipi

en-us	Expression Variable Elements
tr	İfade Değer Elemanları

en-us	External check
tr	Harici kontrol

en-us	F
tr	Cum

en-us	Fail
tr	Başarısız

en-us	Failed
tr	Başarısız

en-us	Failed to create dashboard
tr	Pano oluşturma başarısız

en-us	Failed to parse URL.
tr	URL ayrıştırılamadı.

en-us	Failed to update dashboard
tr	Pano güncelleme başarısız

en-us	Failed to update template.
tr	Şablon güncellenemedi.

en-us	Failure Audit
tr	Başarısızlık denetimi

en-us	FALSE
tr	YANLIŞ

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
tr	Ölümcül hata, lütfen Zabbix ekibine rapor edin

en-us	Favourite graphs
tr	Favori grafikler

en-us	Favourite maps
tr	Favori haritalar

en-us	Favourite screens
tr	Favori ekranlar

en-us	Feb
tr	Şub

en-us	February
tr	Şubat

en-us	Field
tr	Alan

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
tr	"%1$s" alanı NULL olarak ayarlanamıyor.

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
tr	"%1$s" alanı zorunlu.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
tr	"%2$s" haritası için "%1$s" alanında bir değer eksik.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for media type "%2$s".
tr	"%2$s" medya türü için "%1$s" alanında bir değer eksik.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for screen "%2$s".
tr	"%2$s" ekranı için "%1$s" alanında bir değer eksik.

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
tr	"%1$s" alanı doğru değil: %2$s

en-us	Field "%1$s" is not integer.
tr	"%1$s" alanı tam sayı değil.

en-us	Field "%1$s" is not string.
tr	"%1$s" alanı string değil.

en-us	Field "%1$s" is required for media type "%2$s".
tr	"%2$s" medya türü için "%1$s" alanı gerekiyor.

en-us	Field "%1$s" must be missing.
tr	"%1$s" alanı eksik olmalıdır.

en-us	Field "host" is mandatory.
tr	"Ana makine" alanı zorunludur.

en-us	File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Returns integer
tr	Dosya özeti, UNIX cksum algoritmasıyla hesaplanır. Tam sayı döndürür

en-us	File format is unsupported.
tr	Dosya biçimi desteklenmiyor.

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
tr	Dosya çok büyük, maksimum yükleme boyutu %1$s bayt.

en-us	File size (in bytes). Returns integer
tr	Dosya boyutu (bayt cinsinden). Tam sayı döndürür

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
tr	Dosya zaman bilgisi. Tam sayı döndürür (Unix zaman damgası)

en-us	Filled region
tr	Dolu bölge

en-us	Filter
tr	Filtre

en-us	Filters
tr	Filtreler

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
tr	Bir dosyada string bul. Eşleşme bulunamazsa 0, bulunursa 1 döndürür

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
tr	Bir dosyada string'i bul. Eşleşen string'i içeren veya isteğe bağlı çıktı parametresi tarafından belirtildiği şekilde satırı döndürür

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
tr	Bir web sayfasında string'i bul. Eşleşen string'i içeren veya isteğe bağlı çıktı parametresi tarafından belirtildiği şekilde satırı döndürür

en-us	Finish
tr	Bitir

en-us	Finnish (fi_FI)
tr	Fince (fi_FI)

en-us	First
tr	İlk

en-us	first parameter is expected
tr	ilk parametre bekleniyor

en-us	Fit
tr	Sığdır

en-us	Fit to map
tr	Haritaya sığdır

en-us	Fixed
tr	Sabit

en-us	Flexible
tr	Esnek

en-us	Follow redirects
tr	Yeniden yönlendirmeleri takip et

en-us	Font
tr	Yazıtipi

en-us	Font colour
tr	Yazıtipi rengi

en-us	Font size
tr	Yazıtipi boyutu

en-us	Form data
tr	Form verisi

en-us	Formula
tr	Formül

en-us	French (fr_FR)
tr	Fransızca (fr_FR)

en-us	Fri
tr	Cum

en-us	Friday
tr	Cuma

en-us	From
tr	Kimden

en-us	Frontend access
tr	Önyüz erişimi

en-us	Frontend messaging
tr	Önyüz mesajlaşması

en-us	FTP
tr	FTP

en-us	Full clone
tr	Tam klonla

en-us	Function
tr	Fonksiyon

en-us	General
tr	Genel

en-us	Georgian (ka_GE)
tr	Gürcüce (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
tr	Almanca (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
tr	Web sayfasının içeriğini al. Web sayfası kaynağını metin olarak döndürür

en-us	Given expression is not a macro
tr	Verilen ifade bir makro değil

en-us	global housekeeping settings
tr	genel temizlik hizmeti ayarları

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
tr	"%1$s" genel düzenli ifadesi mevcut değil.

en-us	Global script
tr	Genel betik

en-us	Global scripts
tr	Genel betikler

en-us	Global value
tr	Genel değer

en-us	GMT%1$s
tr	GMT%1$s

en-us	Go back to %1$s
tr	Dönüş yap: %1$s

en-us	Google Chrome
tr	Google Chrome

en-us	Go to
tr	Buraya git

en-us	Go to dashboard
tr	Panoya git

en-us	Gradient line
tr	Gradyan çizgi

en-us	Graph
tr	Grafik

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
tr	"%2$s" üzerinde "%1$s" grafiği zaten var.

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
tr	"%2$s" üzerinde "%1$s" grafiği zaten var (başka bir şablondan miras kalmış).

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
tr	"%2$s" üzerinde "%1$s" grafiği zaten var (öğeler eş değil).

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s".
tr	"%1$s" grafiği devralınamıyor. "%2$s" üzerinde gerekli öğeler yok.

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s" (Ymax value item).
tr	"%1$s" grafiği devralınamıyor. "%2$s" üzerinde gerekli öğeler yok (Ymax değer öğesi).

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s" (Ymin value item).
tr	"%1$s" grafiği devralınamıyor. "%2$s" üzerinde gerekli öğeler yok (Ymin değer öğesi).

en-us	Graph "%1$s" does not exist on template "%2$s".
tr	"%2$s" şablonunda "%1$s" grafiği mevcut değil.

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
tr	Şablonlanmış öğeler içeren "%1$s" grafiği, diğer ana makinelerden öğe içeremez.

en-us	Graph added
tr	Grafik eklendi

en-us	Graph copied
tr	Grafik kopyalandı

en-us	Graph copied
tr	Grafikler kopyalandı

en-us	Graph deleted
tr	Grafik silindi

en-us	Graph element
tr	Grafik elemanı

en-us	Graph prototype
tr	Grafik prototipi

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
tr	Grafik prototipi "%1$s", çok sayıda keşif kuralından öğe prototipi içeriyor.

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
tr	Grafik prototipi "%1$s" en az bir öğe prototipine sahip olmalıdır.

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
tr	Şablonlaştırılmış öğeli "%1$s" grafik prototipi, diğer ana makinelerden öğe içeremez.

en-us	Graph prototype added
tr	Grafik prototipi eklendi

en-us	Graph prototype deleted
tr	Grafik prototipi silindi

en-us	Graph prototype not found.
tr	Grafik prototipi bulunamadı.

en-us	Graph prototypes
tr	Grafik prototipleri

en-us	Graph prototypes deleted
tr	Grafik prototipleri silindi

en-us	Graph prototype updated
tr	Grafik prototipi güncellendi

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
tr	"%1$s" ID'li grafik prototipi mevcut değil.

en-us	Graphs
tr	Grafikler

en-us	Graphs deleted
tr	Grafikler silindi

en-us	Graph sum
tr	Grafik özeti

en-us	Graph type
tr	Grafik türü

en-us	Graph updated
tr	Grafik güncellendi

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
tr	"%1$s" ID'li grafik mevcut değil.

en-us	Graph with name "%1$s" already exists in graphs or graph prototypes.
tr	"%1$s" adlı grafik, grafikler veya grafik prototipleri içinde halihazırda mevcut.

en-us	Graph with same name but other type exist.
tr	Aynı ada sahip ancak başka türdeki grafik mevcut.

en-us	Greek (el_GR)
tr	Yunanca (el_GR)

en-us	Grid
tr	Izgara

en-us	Group
tr	Grup

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
tr	"%1$s" grubu, bir ana makine prototipi tarafından kullanıldığı için silinemez.

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
tr	"%1$s" grubu, bir korelasyon koşulunda kullanıldığından silinemiyor.

en-us	Group "%1$s" does not exist.
tr	"%1$s" grubu mevcut değil.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
tr	"%2$s" ana makinesi için "%1$s" grubu mevcut değil.

en-us	Group added
tr	Grup eklendi

en-us	Group deleted
tr	Gruplar silindi

en-us	Group deleted
tr	Grup silindi

en-us	Group for discovered hosts
tr	Keşfedilmiş ana makineler için grup

en-us	Group for discovered hosts "%1$s".
tr	Keşfedilen ana bilgisayar "%1$s" için grup.

en-us	Grouping by
tr	Gruplama tipi

en-us	Group name
tr	Grup adı

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
tr	Grup prototipi, keşfedilmiş "%1$s" ana makine grubuna dayalı olamaz.

en-us	Group prototypes
tr	Grup prototipleri

en-us	Groups
tr	Gruplar

en-us	Group updated
tr	Grup güncellendi

en-us	GSM modem
tr	GSM modem

en-us	GUI
tr	Grafik arayüz

en-us	GUI access disabled.
tr	Grafik arayüz erişimi devre dışı.

en-us	h
tr	sa

en-us	Hardware
tr	Donanım

en-us	Hardware (Full details)
tr	Donanım (Tüm detaylar)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
tr	Donanım sensör okuması. Float döndürür

en-us	Headers
tr	Başlık bilgileri

en-us	Hebrew (he_IL)
tr	İbranice (he_IL)

en-us	Height
tr	Yükseklik

en-us	Help
tr	Yardım

en-us	Hexadecimal to decimal
tr	Onaltılıktan ondalığa

en-us	hh
tr	ss

en-us	hh.mm
tr	ss.dd

en-us	H:i
tr	H.i

en-us	Hidden
tr	Gizli

en-us	Hide debug
tr	Hata ayıklamayı gizle

en-us	Hide groups without problems
tr	Problemsiz grupları gizle

en-us	Hide selected
tr	Seçileni gizle

en-us	High
tr	Yüksek

en-us	H:i:s
tr	H:i:s

en-us	History
tr	Geçmiş

en-us	History cleared
tr	Geçmiş temizlendi

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
tr	Geçmişi temizlemek uzun zaman alabilir. Devam edilsin mi?

en-us	History data storage period "%1$s".
tr	Geçmiş verisi depolama süresi "%1$s".

en-us	History of events
tr	Olay Geçmişi

en-us	History storage period
tr	Geçmiş saklama dönemi

en-us	Horizontal
tr	Yatay

en-us	Horizontal align
tr	Yatay hizalama

en-us	host
tr	ana makine

en-us	Host
tr	Ana makineler

en-us	Host
tr	Ana makine

en-us	Host "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" ana makinesi zaten var.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
tr	"%1$s" ana makinesi, ana makine grubu olmadan bulunamaz.

en-us	Host "%1$s" is monitored with proxy "%2$s".
tr	"%1$s" ana makinesi "%2$s" vekil sunucuyla gözetleniyor.

en-us	Host access
tr	Ana makine erişimi

en-us	Host added
tr	Ana makine eklendi

en-us	Host (ascending)
tr	Ana makine (artan sırada)

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
tr	Ana makine, aynı türde birden çok öntanımlı arayüze sahip olamaz.

en-us	Host count
tr	Ana makine sayısı

en-us	Host deleted
tr	Ana makine silindi

en-us	Host disabled
tr	Ana makine devre dışı

en-us	Host disabled
tr	Ana makineler devre dışı

en-us	Host enabled
tr	Ana makineler etkin

en-us	Host enabled
tr	Ana makine etkin

en-us	host group
tr	ana makine grubu

en-us	Host group
tr	Ana makine grubu

en-us	Host group "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" ana makine grubu zaten var.

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
tr	"%1$s" adlı ana makine grubu, genel bir komut dizisinde kullanıldığından silinemiyor.

en-us	Host group "%1$s" is internal and can not be deleted.
tr	"%1$s" ana makine grubu dahilidir ve silinemez.

en-us	Host group elements
tr	Ana makine grubu öğeleri

en-us	Host group issues
tr	Ana makine grubu sorunları

en-us	Host group label type
tr	Ana makine grubu etiket türü

en-us	Host groups
tr	Ana makine grupları

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
tr	"%1$s" ID'li ana makine grubu mevcut değil.

en-us	hostid of dependent item and master item should match
tr	Bağımlı öğenin ve ana öğenin hostid'sinin eşleşmesi gerekir

en-us	Host info
tr	Ana makine bilgisi

en-us	Host interface
tr	Ana makine arayüzü

en-us	Host inventory
tr	Ana makine envanteri

en-us	Host inventory overview
tr	Ana makine envanteri genel bakış

en-us	Host IP
tr	Ana makine IP

en-us	Host issues
tr	Ana makine sorunları

en-us	"host:key" pair is expected
tr	"anamakine:anahtar" çifti bekleniyor

en-us	Host label type
tr	Ana makine etiket türü

en-us	Host macros
tr	Ana makine makroları

en-us	Host metadata
tr	Ana makine üstverisi

en-us	Host name
tr	Ana makine adı

en-us	Host networks
tr	Ana makine ağları

en-us	Host prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
tr	"%2$s" üzerinde "%1$s" ana makine prototipi zaten var.

en-us	Host prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
tr	"%2$s" üzerinde "%1$s" ana makine prototipi zaten var, başka bir şablondan miras kalmış.

en-us	Host prototype added
tr	Ana makine prototipi eklendi

en-us	Host prototype deleted
tr	Ana makine prototipi silindi

en-us	Host prototypes
tr	Ana makine prototipleri

en-us	Host prototypes deleted
tr	Ana makine prototipleri silindi

en-us	Host prototype updated
tr	Ana makine prototipleri güncellendi

en-us	Host prototype updated
tr	Ana makine prototipi güncellendi

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
tr	Ana makine adı "%1$s" olan ana makine prototipi, "%2$s" keşif kuralında halihazırda mevcut.

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
tr	Görünür adı "%1$s" olan ana makine prototipi, "%2$s" keşif kuralında halihazırda mevcut.

en-us	Host router
tr	Ana makine yönlendiricisi

en-us	Hosts
tr	Ana makineler

en-us	Host screens
tr	Ana makine ekranları

en-us	Hosts location
tr	Ana makinelerin konumu

en-us	Host subnet mask
tr	Ana makine alt ağ maskesi

en-us	Hosts updated
tr	Ana makineler güncellendi

en-us	Host time
tr	Ana makine zamanı

en-us	Host updated
tr	Ana makine güncellendi

en-us	Host update failed.
tr	Ana makine güncelleme başarısız.

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
tr	"%1$s" ID'li ana makine mevcut değil.

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" adında bir ana makine halihazırda mevcut.

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" görünür adlı bir ana makine halihazırda mevcut.

en-us	Hours
tr	Saat

en-us	Housekeeping
tr	Temizlik hizmetleri

en-us	HTTP
tr	HTTP

en-us	HTTP authentication
tr	HTTP kimlik doğrulaması

en-us	HTTP proxy
tr	HTTP vekil sunucusu

en-us	HTTPS
tr	HTTPS

en-us	Hungarian (hu_HU)
tr	Macarca (hu_HU)

en-us	HW architecture
tr	Donanım mimarisi

en-us	ICMP ping
tr	ICMP ping

en-us	icon
tr	simge

en-us	Icon
tr	Simge

en-us	Icon (default)
tr	Simge (öntanımlı)

en-us	Icon (disabled)
tr	Simge (devre dışı)

en-us	Icon highlight
tr	Simge aydınlatma

en-us	Icon (maintenance)
tr	Simge (bakım)

en-us	Icon map
tr	Simge haritası

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
tr	Simge haritası "%1$s" silinemiyor. "%2$s" haritasında kullanılıyor.

en-us	Icon map created
tr	Simge haritası oluşturuldu

en-us	Icon map deleted
tr	Simge haritası silindi

en-us	Icon mapping
tr	Simge eşleştirme

en-us	Icon map updated
tr	Simge haritası güncellendi

en-us	Icon (problem)
tr	Simge (problem)

en-us	Icons
tr	Simgeler

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
tr	"%1$s" ID'li simge mevcut değil.

en-us	ID
tr	ID

en-us	Identification of the system. Returns string
tr	Sistemin tanımlanması. String döndürür

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
tr	Eğer bu mesajın yanlış olduğunu düşünüyorsanız gerekli izinlerin alınması için lütfen yöneticilerinize danışın.

en-us	image
tr	resim

en-us	Image
tr	Resim

en-us	Image "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" resmi zaten var.

en-us	Image added
tr	Resim eklendi

en-us	Image deleted
tr	Resim silindi

en-us	Image label type
tr	Resim etiket türü

en-us	Image load error [%1$s] in [%2$s].
tr	[%2$s] içinde [%1$s] resim yükleme hatası.

en-us	Images
tr	Resimler

en-us	Images for all maps will be updated!
tr	Tüm haritalar için resimler güncellenecek!

en-us	Image updated
tr	Resim güncellendi

en-us	IMAP
tr	IMAP

en-us	Immediately
tr	Hemen

en-us	Import
tr	İçe aktar

en-us	Imported successfully
tr	İçe aktarma başarılı

en-us	Import failed
tr	İçe aktarma başarısız

en-us	Import file
tr	Dosyayı içe aktar

en-us	in
tr	içinde

en-us	Inaccessible graph
tr	Erişilemeyen grafik

en-us	Inaccessible group
tr	Erişilemeyen grup

en-us	Inaccessible host
tr	Erişilemeyen ana makine

en-us	Inaccessible item
tr	Erişilemeyen öğe

en-us	Inaccessible map
tr	Erişilemeyen harita

en-us	Inaccessible user
tr	Erişilemeyen kullanıcı

en-us	Include
tr	İçer

en-us	Include subgroups
tr	Alt grupları içer

en-us	including subgroups
tr	alt gruplar dahil

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
tr	Ağ arayüzündeki gelen trafik istatistikleri. Tam sayı döndürür

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
tr	"%2$s" haritası için yanlış %1$s etiket türü değeri.

en-us	Incorrect acceptable SLA for service "%1$s".
tr	Servis için yanlış kabul edilebilir SLA "%1$s".

en-us	Incorrect acknowledgement action operationid.
tr	Hatalı onaylama eylemi operationid'si.

en-us	Incorrect action condition discovery check.
tr	Yanlış eylem koşul keşif kontrolü.

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
tr	Yanlış eylem koşulu keşif kontrolü. Keşif kontrolü mevcut değil ya da ona erişiminiz yok.

en-us	Incorrect action condition discovery object.
tr	Yanlış eylem koşulu keşif nesnesi.

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
tr	Yanlış eylem koşulu keşif kuralı. Keşif kuralı mevcut değil ya da ona erişiminiz yok.

en-us	Incorrect action condition discovery status.
tr	Yanlış eylem koşul keşif durumu.

en-us	Incorrect action condition event type.
tr	Yanlış eylem koşulu olay türü.

en-us	Incorrect action condition host group. Host group does not exist or you have no access to it.
tr	Yanlış eylem koşulu ana makine grubu. Ana makine grubu mevcut değil ya da ona erişiminiz yok.

en-us	Incorrect action condition host. Host does not exist or you have no access to it.
tr	Yanlış eylem koşulu ana makinesi. Ana makine mevcut değil ya da ona erişiminiz yok.

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
tr	Yanlış eylem koşulu bağlantı noktası "%1$s".

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
tr	Yanlış eylem durumunda vekil sunucu. Vekil sunucu yok veya ona erişemiyorsunuz.

en-us	Incorrect action condition template. Template does not exist or you have no access to it.
tr	Yanlış eylem durumunda şablon. Şablon yok veya ona erişemiyorsunuz.

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
tr	Yanlış eylem durumunda tetikleyici önem derecesi.

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
tr	Yanlış eylem durumunda tetikleyici. Tetikleyici yok veya ona erişemiyorsunuz.

en-us	Incorrect action condition type.
tr	Yanlış eylem durumunda tür.

en-us	Incorrect action operation command type.
tr	Yanlış eylem işlem komut türü.

en-us	Incorrect action operation condition acknowledge type.
tr	Yanlış işlem koşul onay türü.

en-us	Incorrect action operation condition type.
tr	Yanlış eylem işlem koşul türü.

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
tr	Yanlış eylem işlem eskalasyon adım değerleri.

en-us	Incorrect action operation host group. Host group does not exist or you have no access to this host group.
tr	Yanlış eylem işlemi ana makine grubu. Ana makine grubu mevcut değil veya bu ana makine grubuna erişiminiz yok.

en-us	Incorrect action operation host. Host does not exist or you have no access to this host.
tr	Yanlış eylem işlem ana makinesi. Ana makine mevcut değil veya sizin bu ana makineye erişiminiz yok.

en-us	Incorrect action operationid.
tr	Yanlış eylem operationid'si.

en-us	Incorrect action operation template. Template does not exist or you have no access to this template.
tr	Yanlış eylem işlemi şablonu. Şablon yok veya bu şablona erişiminiz yok.

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
tr	Olay kaynağı "%2$s" için yanlış eylem işlem türü "%1$s".

en-us	Incorrect action operation user group. User group does not exist or you have no access to this user group.
tr	Yanlış eylem işlem kullanıcı grubu. Kullanıcı grubu mevcut değil veya sizin bu kullanıcı grubuna erişiminiz yok.

en-us	Incorrect action operation user. User does not exist or you have no access to this user.
tr	Yanlış eylem işlem kullanıcısı. Kullanıcı mevcut değil veta sizin bu kullanıcıya erişiminiz yok.

en-us	Incorrect algorithm for service "%1$s".
tr	"%1$s" servisi için yanlış algoritma.

en-us	Incorrect API "%1$s".
tr	Yanlış API "%1$s".

en-us	Incorrect arguments passed to function
tr	Fonksiyona yanlış değişkenler geçildi

en-us	Incorrect arguments passed to function.
tr	Fonksiyona yanlış argümanlar geçildi.

en-us	Incorrect bulk value for interface.
tr	Arayüz için yanlış toplu değer.

en-us	Incorrect calculate SLA value for service "%1$s".
tr	"%1$s" servisi için yanlış SLA hesaplaması.

en-us	Incorrect characters used for proxy name "%1$s".
tr	"%1$s" proxy adı için yanlış karakterler kullanıldı.

en-us	Incorrect characters used for template name "%1$s".
tr	"%1$s" şablon adı için yanlış karakterler kullanıldı.

en-us	Incorrect conditions for action "%1$s".
tr	"%1$s" eylemi için yanlış koşullar.

en-us	Incorrect conditions for discovery rule "%1$s".
tr	Keşif kuralı "%1$s" için yanlış koşullar.

en-us	Incorrect correlation ID.
tr	Yanlış korelasyon ID'si.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for action "%1$s": %3$s.
tr	"%1$s" eylemi için yanlış özel ifade "%2$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for correlation "%1$s": %3$s.
tr	"%1$s" korelasyonu için yanlış özel ifade "%2$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for discovery rule "%1$s": %3$s.
tr	"%1$s" keşif kuralı için yanlış özel ifade "%2$s": %3$s.

en-us	Incorrect data.
tr	Yanlış veri.

en-us	incorrect element count
tr	yanlış eleman sayısı

en-us	Incorrect event object "%1$s" (%2$s) for event source "%3$s" (%4$s), only the following objects are supported: %5$s.
tr	"%3$s" (%4$s) olay kaynağı için yanlış olay nesnesi "%1$s" (%2$s), yalnızca şu nesneler desteklenir: %5$s.

en-us	Incorrect eventobject value.
tr	Yanlış eventobject değeri.

en-us	Incorrect eventsource value.
tr	Yanlış eventsource değeri.

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
tr	"%2$s" tablosu için where komutunda yanlış alan adı "%1$s" veya değeri.

en-us	Incorrect fields for sysmap.
tr	sysmap için yanlış alanlar.

en-us	Incorrect file upload.
tr	Yanlış dosya yüklemesi.

en-us	Incorrect filter condition formula ID for action "%1$s".
tr	"%1$s" eylemi için yanlış süzgeç koşul formülü ID'si.

en-us	Incorrect filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
tr	"%1$s" keşif kuralı için yanlış süzgeç koşul formülü ID'si.

en-us	Incorrect filter condition formula ID given for correlation "%1$s".
tr	"%1$s" korelasyonu için yanlış süzgeç koşul formülü ID'si verildi.

en-us	Incorrect filter condition macro for discovery rule "%1$s".
tr	"%1$s" keşif kuralı için yanlış süzgeç koşul makrosu.

en-us	Incorrect filter condition operator for action "%1$s".
tr	"%1$s" eylemi için yanlış süzgeç koşul operatörü.

en-us	Incorrect filter condition operator for discovery rule "%1$s".
tr	"%1$s" keşif kuralı için yanlış süzgeç koşul operatörü.

en-us	Incorrect filter condition type for action "%1$s".
tr	"%1$s" eylemi için yanlış süzgeç koşul türü.

en-us	Incorrect function is used
tr	Yanlış fonksiyon kullanıldı

en-us	Incorrect graph ID "%1$s" provided for screen element.
tr	Ekran öğesi için yanlış grafik ID'si "%1$s" sağlandı.

en-us	Incorrect graph prototype ID "%1$s" provided for screen element.
tr	Ekran öğesi için yanlış grafik prototipi ID'si "%1$s" sağlandı.

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
tr	"%1$s" haritası için yanlış "height" değeri.

en-us	Incorrect host group.
tr	Yanlış ana makine grubu.

en-us	Incorrect host group ID "%1$s" provided for screen element.
tr	Ekran öğesi için yanlış ana makine grubu ID'si "%1$s" sağlandı.

en-us	Incorrect host ID "%1$s" provided for screen element.
tr	Ekran öğesi için yanlış ana makine ID'si "%1$s" sağlandı.

en-us	Incorrect image index.
tr	Yanlış resim indeksi.

en-us	Incorrect input parameters.
tr	Yanlış giriş parametreleri.

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
tr	Eylem işleminde yanlış envanter kipi.

en-us	Incorrect item for axis value.
tr	Eksen değeri için hatalı öğe.

en-us	Incorrect item ID "%1$s" provided for screen element.
tr	Ekran öğesi için yanlış öğe ID'si "%1$s" sağlandı.

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
tr	"%2$s" üzerindeki tetikleyici ifadesi için yanlış öğe anahtarı "%1$s" sağlandı.

en-us	Incorrect item prototype ID "%1$s" provided for screen element.
tr	Ekran öğesi için yanlış öğe prototip ID'si "%1$s" sağlandı.

en-us	Incorrect item value type
tr	Yanlış öğe değeri türü

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
tr	Tetikleyici fonksiyonu "%2$s" için yanlış öğe değer türü "%1$s" sağlandı.

en-us	Incorrect list of items.
tr	Yanlış öğe listesi.

en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
tr	Yanlış bakım tanımı - tarih 01.01.1970 ile 18.01.2038 arasında olmalıdır.

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
tr	Yanlış bakım süresi (minimum 5 dakika)

en-us	Incorrect map ID.
tr	Yanlış harita ID'si.

en-us	Incorrect map ID "%1$s" provided for screen element.
tr	Ekran öğesi için yanlış harita ID'si "%1$s" sağlandı.

en-us	Incorrect max columns provided for screen element.
tr	Ekran öğesi için yanlış maksimum sütun sağlandı.

en-us	Incorrect media type ID.
tr	Yanlış medya türü ID'si.

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
tr	Yanlış yöntem "%1$s.%2$s".

en-us	Incorrect object value.
tr	Yanlış nesne değeri.

en-us	Incorrect parameter for action "%1$s".
tr	"%1$s" eylemi için yanlış parametre.

en-us	Incorrect parameter for operations.
tr	İşlemler için yanlış parametre.

en-us	Incorrect parameters for action update method "%1$s".
tr	Eylem güncelleme yöntemi "%1$s" için yanlış parametreler.

en-us	Incorrect parameters for condition.
tr	Koşul için yanlış parametreler.

en-us	Incorrect parameters for maintenance.
tr	Bakım için yanlış parametreler.

en-us	Incorrect parent for service "%1$s".
tr	"%1$s" servisi için yanlış üst.

en-us	Incorrect parent service.
tr	Yanlış üst servis.

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
tr	"%2$s" haritasının kullanıcı gruplarında yanlış "permission" değeri "%1$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for screen "%2$s".
tr	"%2$s" ekranı için kullanıcı gruplarında yanlış "permission" değeri "%1$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
tr	"%2$s" haritası için kullanıcılarda yanlış "permission" değeri "%1$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for screen "%2$s".
tr	"%2$s" ekranı için kullanıcılarda yanlış "permission" değeri "%1$s".

en-us	Incorrect port range.
tr	Yanlış port aralığı.

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
tr	"%2$s" haritası için yanlış "private" değeri "%1$s".

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for screen "%2$s".
tr	"%2$s" ekranı için yanlış "private" değeri "%1$s".

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
tr	Yanlış düzenli ifade "%1$s": "%2$s"

en-us	Incorrect resource type provided for screen item.
tr	Ekran öğesi için yanlış kaynak türü sağlandı.

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
tr	"%1$s" Zabbix sunucusundan yanlış yanıt alındı.

en-us	Incorrect screen ID.
tr	Yanlış ekran ID'si.

en-us	Incorrect screen ID "%1$s" provided for screen element.
tr	Ekran öğesi için yanlış ekran ID'si "%1$s" sağlandı.

en-us	Incorrect screen provided for slide show.
tr	Slayt gösterisi için yanlış ekran sağlandı.

en-us	Incorrect service end time.
tr	Yanlış servis bitiş zamanı.

en-us	Incorrect service start time.
tr	Yanlış servis başlangıç zamanı.

en-us	Incorrect service time type.
tr	Yanlış servis zaman türü.

en-us	Incorrect SNMP community.
tr	Yanlış SNMP topluluğu.

en-us	Incorrect SNMP OID.
tr	Yanlış SNMP OID.

en-us	Incorrect "soft" field value for dependency for service "%1$s".
tr	"%1$s" servisinin bağımlılığı için yanlış "soft" alanı değeri.

en-us	Incorrect sort order for service "%1$s".
tr	"%1$s" servisi için yanlış sıralama düzeni.

en-us	Incorrect source value.
tr	Yanlış kaynak değeri.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
tr	"%1$s" ana makinesi için yanlış durum.

en-us	Incorrect status for service "%1$s".
tr	"%1$s" servisi için yanlış durum.

en-us	Incorrect style provided for screen element.
tr	Ekran öğesi için yanlış biçem sağlandı.

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
tr	"%1$s" yakınında yanlış sözdizimi

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
tr	Yanlış şablonlaştırılmış web senaryosu adım sayısı.

en-us	Incorrect template screen ID.
tr	Yanlış şablon ekran ID'si.

en-us	Incorrect trigger expression
tr	Yanlış tetikleyici ifadesi

en-us	Incorrect trigger expression.
tr	Yanlış tetikleyici ifadesi.

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
tr	Yanlış tetikleyici ifadesi. "%1$s" ana makinesi mevcut değil veya bu ana makineye erişiminiz yok.

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
tr	Yanlış tetikleyici ifadesi. Tetikleyici ifade elemanları aynı anda bir şablona ve bir ana makineye ait olmamalıdır.

en-us	Incorrect trigger function "%1$s" provided in expression.
tr	İfadede "%1$s" yanlış tetikleyici işlevi sağlandı.

en-us	Incorrect trigger ID for service "%1$s".
tr	"%1$s" servisi için yanlış tetikleyici ID'si.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
tr	Yanlış tetikleyici prototipi ifadesi. "%1$s" ana makinesi mevcut değil veya bu ana makineye erişiminiz yok.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
tr	Yanlış tetikleyici prototipi ifadesi. Tetikleyici prototipi ifade elemanları aynı anda bir şablona ve bir ana makineye ait olmamalıdır.

en-us	Incorrect type of calculation for action "%1$s".
tr	"%1$s" eylemi için yanlış hesaplama türü.

en-us	Incorrect type of calculation for correlation "%1$s".
tr	"%1$s" korelasyonu için yanlış hesaplama türü.

en-us	Incorrect type of calculation for discovery rule "%1$s".
tr	"%1$s" keşif kuralı için yanlış hesaplama türü.

en-us	Incorrect user group.
tr	Yanlış kullanıcı grubu.

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
tr	Harita "%1$s" için yanlış kullanıcı grubu ID'si belirtildi.

en-us	Incorrect user group ID specified for screen "%1$s".
tr	Ekran "%1$s" için yanlış kullanıcı grubu ID'si belirtildi.

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
tr	Harita "%1$s" için yanlış kullanıcı ID'si belirtildi.

en-us	Incorrect user ID specified for screen "%1$s".
tr	Ekran "%1$s" için yanlış kullanıcı ID'si belirtildi.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
tr	"%2$s" alanı için yanlış değer "%1$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
tr	"%2$s" alanı için "%1$s" yanlış değeri: %3$s ve %4$s arasında olmalı.

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
tr	"%2$s" kayan nokta alanı için yanlış değer "%1$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
tr	"%2$s" tamsayı alanı için yanlış değer "%1$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
tr	"%2$s" işaretsiz tamsayı alanı için yanlış değer "%1$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" in field "%2$s" for correlation "%3$s".
tr	"%3$s" korelasyonu için "%2$s" alanında yanlış değer "%1$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" in field "%2$s" for media type "%3$s".
tr	"%3$s" medya türü için "%2$s" alanında yanlış değer "%1$s".

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
tr	"%1$s" alanı için yanlış değer: %2$s.

en-us	Incorrect value used for proxy status "%1$s".
tr	Vekil sunucu durumu için yanlış değer kullanıldı "%1$s".

en-us	Incorrect value used for PSK field. It should consist of an even number of hexadecimal characters.
tr	PSK alanı için yanlış değer kullanıldı. Çift sayıda onaltılık karakterden oluşmalıdır.

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
tr	"%1$s" haritası için yanlış "width" değeri.

en-us	Indonesian (id_ID)
tr	Endonezyaca (id_ID)

en-us	Info
tr	Bilgi

en-us	Information
tr	Bilgi

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
tr	Bir servisle ilgili bilgi. Durum ve başlangıç parametreleri olarak integer; görüntüleme ismi, yol ve kullanıcı parametreleri olarak string; açıklama parametresi olarak metin döndürür. Durumda 0 - çalışıyor, 1 - duraklatıldı, 2 - bekleme başlatma, 3 - bekleme duraklatma, 4 - bekleme devam ettirme, 5 - bekleme durdurma, 6 - durduruldu, 7 - bilinmeyen, 255 - böyle bir servis yok. Başlangıçta 0 - otomatik, 1 - otomatik gecikmeli, 2 - elle, 3 - devre dışı, 4 - bilinmeyen.

en-us	Inherited and host macros
tr	Devralınan makrolar ve ana makine makroları

en-us	Inherited and template macros
tr	Devralınan makrolar ve şablon makroları

en-us	In maintenance
tr	Bakımda

en-us	In progress
tr	İşlemde

en-us	Insert
tr	Ekle

en-us	Insert expression
tr	İfade ekle

en-us	Install
tr	Kur

en-us	Installation
tr	Kurulum

en-us	Installer name
tr	Yükleyici adı

en-us	Interface
tr	Arayüz

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
tr	Arayüz, "%2$s" üzerindeki "%1$s" öğesiyle bağlantılı.

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
tr	"%1$s" DNS'li arayüzünün IP adresi boş olamaz.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
tr	"%1$s" IP'li arayüz boş DNS adına sahip olamaz.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
tr	"%1$s" IP'li arayüz, "%2$s" üzerinde "DNS Kullan" özelliğine sahipken boş DNS adına sahip olamaz.

en-us	internal
tr	dahili

en-us	Internal
tr	Dahili

en-us	Internal
tr	Dahili

en-us	Internal data storage period
tr	Dahili veri depolama süresi

en-us	Internal error.
tr	İç hata.

en-us	Internal event and alert data storage period "%1$s".
tr	Dahili olay ve uyarı verisi depolama süresi "%1$s".

en-us	Internal JSON-RPC error.
tr	JSON-RPC iç hatası.

en-us	Internet Explorer
tr	Internet Explorer

en-us	Interval
tr	Zaman aralığı

en-us	Invalid action condition: %1$s.
tr	Geçersiz eylem koşulu: %1$s.

en-us	invalid address range "%1$s"
tr	yanlış adres aralığı "%1$s"

en-us	Invalid audit data storage period: %1$s.
tr	Geçersiz denetim verisi depolama süresi: %1$s.

en-us	Invalid blinking on trigger status change: %1$s.
tr	Tetikleyici durumu değişikliğinde geçersiz yanıp sönme: %1$s.

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
tr	UTF-8'de geçersiz bayt dizisi

en-us	invalid delay
tr	geçersiz gecikme

en-us	Invalid displaying of OK triggers: %1$s.
tr	TAMAM tetikleyicilerinin geçersiz görüntülenmesi: %1$s.

en-us	Invalid fifth parameter.
tr	Geçersiz beşinci parametre.

en-us	Invalid first parameter.
tr	Geçersiz ilk parametre.

en-us	Invalid fourth parameter.
tr	Geçersiz dördüncü parametre.

en-us	Invalid history data storage period: %1$s.
tr	Geçersiz geçmiş verisi depolama süresi: %1$s.

en-us	invalid history storage period
tr	geçersiz geçmiş depolama süresi

en-us	Invalid hostid for macro "%1$s".
tr	Makro "%1$s" için geçersiz hostid.

en-us	Invalid internal data storage period: %1$s.
tr	Geçersiz dahili veri depolama süresi: %1$s.

en-us	Invalid interval "%1$s".
tr	Geçersiz zaman aralığı "%1$s".

en-us	Invalid IP address "%1$s".
tr	Geçersiz IP adresi "%1$s".

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
tr	Geçersiz JSON. JSON metni çözümlenirken sunucuda bir hata meydana geldi.

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
tr	Geçersiz anahtar "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for discovery rule "%2$s" on "%3$s": %4$s.
tr	"%3$s" üzerindeki "%2$s" keşif kuralı için geçersiz anahtar %1$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item "%2$s" on "%3$s": %4$s.
tr	"%3$s" üzerindeki "%2$s" öğesi için geçersiz anahtar %1$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item prototype "%2$s" on "%3$s": %4$s.
tr	"%3$s" üzerindeki "%2$s" öğe prototipi için geçersiz anahtar %1$s": %4$s.

en-us	Invalid macro "%1$s": %2$s.
tr	Geçersiz makro "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid method parameters.
tr	Geçersiz yöntem parametreleri.

en-us	Invalid network discovery data storage period: %1$s.
tr	Geçersiz ağ keşfi verisi depolama süresi: %1$s.

en-us	Invalid number of parameters.
tr	Geçersiz parametre sayısı.

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
tr	Geçersiz parametre "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid params.
tr	Yanlış parametreler.

en-us	Invalid refresh of unsupported items: %1$s
tr	Desteklenmeyen öğelerin geçersiz tazelemesi: %1$s

en-us	invalid regular expression
tr	geçersiz düzenli ifade

en-us	Invalid Request.
tr	Geçersiz İstek.

en-us	Invalid response code "%1$s".
tr	Geçersiz yanıt kodu "%1$s".

en-us	Invalid second parameter.
tr	Geçersiz ikinci parametre.

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
tr	Geçersiz etiket "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid third parameter.
tr	Geçersiz üçüncü parametre.

en-us	Invalid time period.
tr	Geçersiz zaman periyodu.

en-us	Invalid trends data storage period: %1$s.
tr	Geçersiz eğilim verileri depolama süresi: %1$s.

en-us	invalid trend storage period
tr	geçersiz eğilim depolama süresi

en-us	Invalid trigger data storage period: %1$s.
tr	Geçersiz tetikleyici verisi depolama süresi: %1$s.

en-us	Invalid user sessions data storage period: %1$s.
tr	Geçersiz kullanıcı oturumları verisi depolama süresi: %1$s.

en-us	Inventory
tr	Envanter

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
tr	"%1$s" ana makinesi için envanter devre dışı.

en-us	Inventory field
tr	envanter alanı

en-us	Inventory mode
tr	envanter modu

en-us	IP
tr	IP

en-us	IP address
tr	IP adresi

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
tr	Ana makine arabirimi için IP ve DNS boş olamaz.

en-us	IPMI
tr	IPMI

en-us	IPMI agent
tr	IPMI aracısı

en-us	IPMI interfaces
tr	IPMI arabirimleri

en-us	IPMI scripts can be executed only by server.
tr	IPMI betikleri yalnızca sunucu tarafından çalıştırılabilir.

en-us	IPMI sensor
tr	IPMI algılayıcısı

en-us	IP range
tr	IP aralığı

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
tr	"%1$s" IP aralığı, "%2$s" adres sınırını aşıyor

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
tr	{} içine alınmamış veya hatalı biçimlendirilmiş

en-us	Is online?
tr	Çevrimiçi mi?

en-us	Issue
tr	Sorun

en-us	Issuer
tr	Yayımlayan

en-us	Italian (it_IT)
tr	İtalyanca (it_IT)

en-us	item
tr	öğe

en-us	Item
tr	Öğe

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s".
tr	"%2$s" üzerinde "%1$s" öğesi halihazırda mevcut.

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
tr	"%2$s" üzerinde "%1$s" öğesi zaten var, başka bir şablondan miras kalmış.

en-us	Item "%1$s" cannot populate a missing host inventory field number "%2$d". Choices are: from 0 (do not populate) to %3$d.
tr	"%1$s" öğesi, "%2$d" eksik ana makine envanter alanı numarasını dolduramıyor. Seçenekler şunlardır: 0 (doldurma) ve %3$d.

en-us	Item "%1$s" does not exist on template "%2$s".
tr	"%2$s" şablonunda "%1$s" öğesi mevcut değil.

en-us	Item "%1$s" does not exist or you have no access to this item
tr	"%1$s" öğesi mevcut değil veya bu öğeye erişiminiz yok

en-us	Item "%1$s" on "%2$s": application "%3$s" does not exist.
tr	"%2$s" üzerindeki "%1$s" öğesi: uygulama "%3$s" mevcut değil.

en-us	Item added
tr	Öğe eklendi

en-us	Item copied
tr	Öğeler kopyalandı

en-us	Item copied
tr	Öğe kopyalandı

en-us	Item count
tr	Öğe sayısı

en-us	Item deleted
tr	Öğe silindi

en-us	Item disabled
tr	Öğe devre dışı

en-us	Item disabled
tr	Öğeler devre dışı

en-us	Item enabled
tr	Öğe etkin

en-us	Item enabled
tr	Öğeler etkin

en-us	Item in "not supported" state
tr	"Desteklenmeyen" durumundaki öğe

en-us	Item not selected
tr	Öğe seçilmedi

en-us	Item pre-processing is missing parameters: %1$s
tr	Öğe ön işlemesinde eksik parametreler: %1$s

en-us	Item prototype
tr	Öğe ptototipi

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
tr	"%2$s" üzerinde "%1$s" öğesi zaten var.

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
tr	Öğe prototipi "%1$s" zaten "%2$s" üzerinde bulunuyor, başka bir şablondan kalıtsal.

en-us	Item prototype added
tr	Öğe prototipi eklendi

en-us	Item prototype deleted
tr	Öğe prototipi silindi

en-us	Item prototypes
tr	Öğe prototipleri

en-us	Item prototypes deleted
tr	Öğe prototipleri silindi

en-us	Item prototype updated
tr	Öğe prototipleri güncellendi

en-us	Item prototype updated
tr	Öğe prototipi güncellendi

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
tr	"%1$s" ID'li öğe prototipi mevcut değil.

en-us	Items
tr	Öğeler

en-us	Items deleted
tr	Öğeler silindi

en-us	Items list
tr	Öğe listesi

en-us	Items updated
tr	Öğeler güncellendi

en-us	Item updated
tr	Öğe güncellendi

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
tr	Öğe, üst olmayan ana makineden ana makine arayüzü kullanıyor.

en-us	Item uses incorrect interface type.
tr	Öğe, yanlış arayüz türü kullanıyor.

en-us	Item values
tr	Öğe değerleri

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
tr	Öğe yenilenmeyecek. Lütfen doğru bir güncelleme zaman aralığı giriniz.

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
tr	"%1$s" ID'li öğe mevcut değil.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
tr	"%1$s" anahtarlı öğe "%2$s" üzerinde halihazırda var.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
tr	"%1$s" anahtarlı öğe, "%2$s" üzerinde halihazırda bir keşif kuralı olarak mevcut.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
tr	"%1$s" anahtarlı öğe, "%2$s" üzerinde bir öğe olarak halihazırda mevcut.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
tr	"%1$s" anahtarlı öğe, "%2$s" üzerinde halihazırda öğe prototipi tarafından oluşturulan bir öğe olarak mevcut.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
tr	"%1$s" anahtarlı öğe, "%2$s" üzerinde halihazırda bir öğe prototipi olarak mevcut.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
tr	"%1$s" anahtarlı öğe, bilinmeyen öğe elemanı olarak "%2$s" üzerinde halihazırda mevcut.

en-us	It is not possible to filter by user password.
tr	Kullanıcı parolasına göre filtrelemek mümkün değil.

en-us	It is not possible to search by user password.
tr	Kullanıcı parolasına göre arama yapmak mümkün değildir.

en-us	Jan
tr	Oca

en-us	January
tr	Ocak

en-us	Japanese (ja_JP)
tr	Japonca (ja_JP)

en-us	JMX
tr	JMX

en-us	JMX agent
tr	JMX aracısı

en-us	JMX endpoint
tr	JMX bitiş noktası

en-us	JMX interfaces
tr	JMX arabirimleri

en-us	JSON string is expected
tr	JSON stringi bekleniyor

en-us	Jul
tr	Tem

en-us	July
tr	Temmuz

en-us	Jun
tr	Haz

en-us	June
tr	Haziran

en-us	Keep lost resources period
tr	Kayıp kaynakların süresini tut

en-us	Key
tr	Anahtar

en-us	Key "%1$s" does not match <grpmax|grpmin|grpsum|grpavg>["Host group(s)", "Item key", "<last|min|max|avg|sum|count>", "parameter"].
tr	Anahtar "%1$s" eşleşmiyor <grpmax|grpmin|grpsum|grpavg>["Ana makine grubu (veya grupları)", "Öğe anahtarı", "<last|min|max|avg|sum|count>", "parametre"].

en-us	key is empty
tr	anahtar boş

en-us	Key passphrase
tr	Anahtar parola deyimi

en-us	Keyword
tr	Anahtar Kelime

en-us	Korean (ko_KR)
tr	Korece (ko_KR)

en-us	Label
tr	Etiket

en-us	Label location
tr	Etiket konumu

en-us	Language
tr	Dil

en-us	last
tr	son

en-us	last
tr	son

en-us	Last
tr	Son

en-us	Last 24 hours
tr	Son 24 saat

en-us	Last 30 days
tr	Son 30 gün

en-us	Last 365 days
tr	Son 365 gün

en-us	Last 7 days
tr	Son 7 gün

en-us	Last change
tr	Son değişiklik

en-us	Last change (descending)
tr	Son değişiklik (azalan sıralı)

en-us	Last check
tr	Son kontrol

en-us	Last hour graph
tr	Son saat grafiği

en-us	Last month graph
tr	Son ayın grafiği

en-us	Last of
tr	Sonuncu

en-us	Last seen (age)
tr	En son görüldüğü (dönem)

en-us	Last value
tr	Son değer

en-us	Last week graph
tr	Son haftanın grafiği

en-us	Latest data
tr	En Son Veriler

en-us	Latest values
tr	En son değerler

en-us	Latvian (lv_LV)
tr	Letonca (lv_LV)

en-us	LDAP
tr	LDAP

en-us	LDAP authentication
tr	LDAP kimlik doğrulaması

en-us	LDAP host
tr	LDAP ana makinesi

en-us	LDAP login successful
tr	LDAP girişi başarılı

en-us	left
tr	sol

en-us	Left
tr	Sol

en-us	Left trim
tr	Sol kırpma

en-us	Limit for search and filter results
tr	Arama ve filtreleme sonuçları için sınırlama

en-us	Line
tr	Satır

en-us	Line colour
tr	Çizgi rengi

en-us	Line type
tr	Çizgi türü

en-us	Line width
tr	Çizgi genişliği

en-us	Link
tr	Bağlantı

en-us	Linked map
tr	Bağlantılı harita

en-us	Linked templates
tr	Bağlantılı olduğu şablonlar

en-us	Link indicators
tr	Bağlantı göstergeleri

en-us	Links
tr	Bağlantılar

en-us	Link selementid1 field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
tr	Bağlantı selementid1 alanı, "%2$s" haritası için varolmayan "%1$s" harita selement ID'sini işaret ediyor.

en-us	Link selementid2 field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
tr	Bağlantı selementid2 alanı, "%2$s" haritası için varolmayan "%1$s" harita selement ID'sini işaret ediyor.

en-us	Link templates
tr	Şablonları bağlantıla

en-us	Link to template
tr	Şablona bağlantı

en-us	Link to templates
tr	Şablonlara bağlantı

en-us	Listing of installed packages. Returns text
tr	Yüklü paketlerin listelenmesi. Metin döndürür

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
tr	MAC adreslerinin listesi. String döndürür

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
tr	PCI veya USB aygıtlarının listelenmesi. Metin döndürür

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
tr	Servislerin listelenmesi. Boşsa 0 döndürür; değilse yeni satırla ayrılmış servislerin listesini döndürür

en-us	List is empty
tr	Liste boş

en-us	list of characters
tr	karakter listesi

en-us	List of user group shares
tr	Kullanıcı grubu paylaşımlarının listesi

en-us	List of user shares
tr	Kullanıcı paylaşımlarının listesi

en-us	Lithuanian (lt_LT)
tr	Litvanca (lt_LT)

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
tr	Tüm web sayfasının yükleme süresi (saniye olarak). Float döndürür

en-us	Local
tr	Yerel

en-us	Local time
tr	Yerel zaman

en-us	Location
tr	Konum

en-us	Location latitude
tr	Konum enlemi

en-us	Location longitude
tr	Konum boylamı

en-us	Log
tr	Günlük

en-us	Log file monitoring. Returns log
tr	Kayıt dosyası izlemesi. Sistem günlüğü döndürür

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
tr	Günlük rotasyon desteğiyle günlük dosyası izleme. Sistem günlüğü döndürür

en-us	Login
tr	Oturum aç

en-us	Login failed.
tr	Oturum açma başarısız.

en-us	Login name or password is incorrect.
tr	Giriş adı veya parolası yanlış.

en-us	Logout
tr	Oturumu kapat

en-us	Log time format
tr	Günlük zaman biçimi

en-us	Log unmatched SNMP traps
tr	Eşleşmemiş SNMP trap'lerini sistem günlüğüne kaydet

en-us	Lost
tr	Kayıp

en-us	low-level discovery rule
tr	düşük seviye keşif kuralı

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
tr	"Desteklenmiyor" durumundaki düşük seviye keşif kuralı

en-us	m
tr	ay

en-us	m
tr	dk

en-us	M
tr	M

en-us	M
tr	Pzt

en-us	MAC address A
tr	MAC adresi A

en-us	MAC address B
tr	MAC adresi B

en-us	Macro
tr	Makro

en-us	Macro "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" makrosu halihazırda mevcut.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
tr	"%2$s" üzerinde "%1$s" makrosu zaten var.

en-us	Macro "%1$s" is not unique.
tr	"%1$s" makrosu benzersiz değil.

en-us	macro is empty
tr	makro boş

en-us	macro(s)
tr	makro(lar)

en-us	Macros
tr	Makrolar

en-us	Macros updated
tr	Makrolar güncellendi

en-us	Macro with hostmacroid "%1$s" does not exist.
tr	"%1$s" hostmacroid'li makro mevcut değil.

en-us	Maintenance
tr	Bakım

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" bakımı halihazırda mevcut.

en-us	Maintenance "Active since" value cannot be bigger than "Active till".
tr	"den beri aktif" bakım değeri "dene kadar aktif" den büyük olamaz.

en-us	Maintenance added
tr	Bakım eklendi

en-us	Maintenance deleted
tr	Bakım silindi

en-us	Maintenance period
tr	Bakım dönemi

en-us	Maintenance period length
tr	Bakım dönemi uzunluğu

en-us	Maintenance periods
tr	Bakım dönemleri

en-us	Maintenance type
tr	Bakım türü

en-us	Maintenance updated
tr	Bakım güncellendi

en-us	Maintenance with data collection
tr	Veri toplayarak bakım

en-us	Maintenance without data collection
tr	Veri toplamayarak bakım

en-us	Mandatory parameter is missing.
tr	Zorunlu parametre eksik.

en-us	<manual>
tr	<elle>

en-us	Manual
tr	Elle

en-us	map
tr	harita

en-us	Map
tr	Harita

en-us	Map "%1$s" already exists.
tr	Harita "%1$s" halihazırda mevcut.

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
tr	Harita "%1$s" herkese açık ve salt okunur paylaşıma izin verilmiyor.

en-us	Map element
tr	Harita öğesi

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
tr	Harita öğesinde eksik parametreler: %1$s

en-us	Map label type
tr	Harita etiket türü

en-us	Map name cannot be empty.
tr	Harita adı boş olamaz.

en-us	Map navigation tree
tr	Harita gezinti ağacı

en-us	Map owner cannot be empty.
tr	Harita sahibi boş olamaz.

en-us	Mapped to
tr	Şuna eşleştirildi

en-us	Mappings
tr	Eşleştirmeler

en-us	Maps
tr	Haritalar

en-us	Map shape
tr	Harita şekli

en-us	Map update failed.
tr	Harita güncelleme başarısız.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
tr	"%1$s" ID'li harita mevcut değil.

en-us	Mar
tr	Mar

en-us	March
tr	Mart

en-us	Mark elements on trigger status change
tr	Tetikleyici durumu değişiminde elemanları işaretle

en-us	Mark others
tr	Diğerlerini işaretle

en-us	Mark selected
tr	Seçileni işaretle

en-us	Mask
tr	Maske

en-us	Mass update
tr	Toplu güncelleme

en-us	Mass update elements
tr	Elemanları toplu güncelleme

en-us	Mass update shapes
tr	Şekilleri toplu güncelle

en-us	Master item
tr	Ana öğe

en-us	matches
tr	eşleşmeler

en-us	max
tr	maks

en-us	Max columns
tr	Maks sütun

en-us	Max count of elements to show inside table cell
tr	Tablo hücresi içerisinde gösterilecek maksimum eleman sayısı

en-us	Max count of elements to show inside table cell "%1$s".
tr	Tablo hücresi içerisinde gösterilecek maksimum eleman sayısı "%1$s".

en-us	maximum dependent items count reached
tr	maksimum bağımlı öğe sayısına ulaşıldı

en-us	maximum number of dependency levels reached
tr	maksimum bağımlılık düzeyi sayısına ulaşıldı

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
tr	İşletim sistemi tarafından desteklenen maksimum açılan dosya sayısı. Tam sayı döndürür

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
tr	İşletim sistemi tarafından desteklenen maksimum işlem sayısı. Tam sayı döndürür

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
tr	Görüntülenecek maksimum süre %1$s gün.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
tr	Görüntülenecek maksimum süre %1$s gün.

en-us	May
tr	Mayıs

en-us	May
tr	May

en-us	m-d
tr	a-g

en-us	MD2
tr	MD2

en-us	MD5
tr	MD5

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
tr	Dosyanın MD5 özeti. Karakter stringi döndürür (dosyanın MD5 sağlamasını)

en-us	m-d H:i
tr	a-g S:d

en-us	Media
tr	Medya

en-us	Media type
tr	Medya türü

en-us	Media type "%1$s" already exists.
tr	Medya türü "%1$s" halihazırda mevcut.

en-us	Media type added
tr	Medya türü eklendi

en-us	Media type deleted
tr	Medya türü silindi

en-us	Media type deleted
tr	Medya türleri silindi

en-us	Media type disabled
tr	Medya türü devre dışı

en-us	Media type disabled
tr	Medya türleri devre dışı

en-us	Media type enabled
tr	Medya türleri etkin

en-us	Media type enabled
tr	Medya türü etkin

en-us	Media type is missing parameters: %1$s
tr	Medya türü parametreleri eksik: %1$s

en-us	Media types
tr	Medya türleri

en-us	Media type updated
tr	Medya türü güncellendi

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
tr	"%1$s" ID'li medya türü mevcut değil.

en-us	Members
tr	Üyeler

en-us	Memory limit: %1$s
tr	Bellek sınırı: %1$s

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
tr	Bayt cinsinden veya toplama oranına göre bellek boyutu. Bayt için tam sayıyı döndürür; yüzde için float döndürür

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
tr	Bayt cinsinden işlem tarafından kullanılan bellek. Tam sayı döndürür

en-us	Message
tr	Mesaj

en-us	Messages
tr	Mesajlar

en-us	Message timeout
tr	Mesaj zaman aşımı

en-us	Messaging
tr	Mesajlaşma

en-us	Method not found.
tr	Yöntem bulunamadı.

en-us	Middle
tr	Orta

en-us	min
tr	min

en-us	minimum length is %1$s characters
tr	minimum uzunluk %1$s karakter

en-us	Minimum severity
tr	Minimum önem derecesi

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
tr	Minimum görüntüleme süresi %1$s dakika.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
tr	Minimum görüntüleme süresi %1$s dakika.

en-us	Minutes
tr	Dakika

en-us	Missing "gitemid" field for item.
tr	Öğe için "gitemid" alanı eksik.

en-us	Missing "itemid" field for item.
tr	Öğe için "itemid" alanı eksik.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
tr	"%1$s" grafiği için öğeler eksik.

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
tr	Grafik prototipi "%1$s" için eksik öğeler.

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
tr	"%2$s" ana makinesi için eksik anahtar "%1$s".

en-us	Missing "name" field for application prototype in item prototype "%1$s".
tr	"%1$s" öğe prototipindeki uygulama prototipi için "name" alanı eksik.

en-us	Missing "name" field for graph.
tr	Grafik için eksik "name" alanı.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
tr	Grafik prototipi için eksik "name" alanı.

en-us	mm
tr	mm

en-us	Mode
tr	Kip

en-us	Model
tr	Model

en-us	Mon
tr	Pzt

en-us	Monday
tr	Pazartesi

en-us	Monitored by proxy
tr	Vekil sunucu tarafından gözlemlenen

en-us	Monitored host
tr	Gözlemlenen ana makine

en-us	Monitoring
tr	Gözlemleme

en-us	Monospace
tr	Eş aralıklı

en-us	Month
tr	Ay

en-us	Monthly
tr	Aylık

en-us	More matches found...
tr	Daha çok eşleşen bulundu...

en-us	More than 10 minutes
tr	10 dakikadan çok

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
tr	Ana makine içinde "%1$s" ismiyle birden çok grafik var.

en-us	Mozilla Firefox
tr	Mozilla Firefox

en-us	ms
tr	ms

en-us	Multiple
tr	Çoklu

en-us	Multiple PROBLEM events
tr	Birden çok PROBLEM olayı

en-us	must be a valid LDAP user
tr	geçerli bir LDAP kullanısı olmak zorunda

en-us	must be between "%1$s" and "%2$s"
tr	"%1$s" ile "%2$s" arasında olmalı

en-us	Mute
tr	Sesi Kapat

en-us	name
tr	ad

en-us	Name
tr	Ad

en-us	Name
tr	Ad

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
tr	Form alanının adı 255 karakteri aşmamalıdır.

en-us	Network discovery data storage period
tr	Ağ keşif verisi depolama süresi

en-us	Network discovery event and alert data storage period "%1$s".
tr	Ağ keşfi olayı ve uyarı verisi depolama süresi "%1$s".

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
tr	Ağ arayüz listesi (arayüz türünü, durumunu, IPv4 adresini, açıklamasını içerir). Metin döndürür

en-us	Network map added
tr	Ağ haritası eklendi

en-us	Network map deleted
tr	Ağ haritası silindi

en-us	Network maps
tr	Ağ Haritaları

en-us	Network map updated
tr	Ağ haritası güncellendi

en-us	Never
tr	Hiç

en-us	new
tr	yeni

en-us	new
tr	yeni

en-us	New application
tr	Yeni uygulama

en-us	New application prototype
tr	Yeni uygulama prototipi

en-us	New condition
tr	Yeni koşul

en-us	New dashboard
tr	Yeni pano

en-us	New element
tr	Yeni eleman

en-us	New event host group
tr	Yeni olay ana makine grubu

en-us	New event tag value
tr	Yeni olay etiket değeri

en-us	New regular expression
tr	Yeni düzenli ifade

en-us	New service time
tr	Yeni servis zamanı

en-us	New triggers
tr	Yeni tetikleyiciler

en-us	Next step
tr	Sonraki adım

en-us	NNTP
tr	NNTP

en-us	No
tr	Hayır

en-us	No "%1$s" given for correlation.
tr	Korelasyon için hiçbir "%1$s" verilmedi.

en-us	No "%1$s" given for correlation "%2$s".
tr	"%2$s" korelasyonu için hiçbir "%1$s" verilmedi.

en-us	No "%1$s" given for graph.
tr	Grafik için hiçbir "%1$s" verilmemiş.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
tr	Grafik prototipi için hiçbir "%1$s" verilmemiş.

en-us	No "%1$s" given for map.
tr	Harita için hiçbir "%1$s" verilmedi.

en-us	No "%1$s" given for media type.
tr	Medya türü için hiçbir "%1$s" verilmedi.

en-us	No "%1$s" given for screen.
tr	Ekran için hiç "%1$s" verilmemiş.

en-us	No "%1$s" given for template screen.
tr	Şablon ekran için hiç "%1$s" verilmemiş.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of action "%1$s".
tr	"%1$s" eyleminin bir filtre koşulu için hiçbir "%2$s" verilmedi.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
tr	"%1$s" keşif kuralının bir filtre koşulu için hiçbir "%2$s" verilmedi.

en-us	No "%2$s" given for the filter of action "%1$s".
tr	"%1$s" eylem süzgeci için hiç "%2$s" verilmedi.

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
tr	"%1$s" keşif kuralı süzgeci için hiç "%2$s" verilmedi.

en-us	No applications found.
tr	Hiçbir uygulama bulunmadı.

en-us	No authentication user name specified.
tr	Hiçbir kimlik doğrulama kullanıcı adı belirtilmedi.

en-us	No command specified for action operation.
tr	Eylem işlemi için hiçbir komut belirtilmemiş.

en-us	No command type specified for action operation.
tr	Eylem işlemi için hiçbir komut tipi belirtilmemiş.

en-us	No conditions defined.
tr	Hiçbir koşul tanımlanmamış.

en-us	No condition type given for correlation "%1$s".
tr	"%1$s" korelasyonu için hiçbir koşul türü belirtilmedi.

en-us	no data
tr	veri yok

en-us	No data
tr	Veri yok

en-us	No data.
tr	Veri yok.

en-us	No data collection
tr	Veri toplama yok

en-us	No data found.
tr	Veri bulunamadı.

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
tr	"%2$s" üzerinde "%1$s" türü için hiçbir öntanımlı arayüz yok.

en-us	No details
tr	Hiçbir detay yok

en-us	No discovery rule IDs given.
tr	Hiçbir keşif kuralı ID'si verilmedi.

en-us	No encryption
tr	Şifreleme yok

en-us	No file was uploaded.
tr	Hiçbir dosya yüklenmedi.

en-us	No graph ID provided for screen element.
tr	Ekran elemanı için hiçbir grafik ID'si sağlanmadı.

en-us	No graph prototype ID provided for screen element.
tr	Ekran öğesi için hiçbir grafik prototip ID'si sağlanmadı.

en-us	No graphs added.
tr	Hiçbir grafik eklenmemiş.

en-us	No host given for macro "%1$s".
tr	"%1$s" makrosu için hiçbir ana makine verilmemiş.

en-us	No host group ID provided for screen element.
tr	Ekran elemanı için hiçbir ana makine grup ID'si verilmemiş.

en-us	No host IDs given.
tr	Hiçbir ana makine ID'si verilmemiş.

en-us	No host selected.
tr	Hiçbir ana makine seçilmedi.

en-us	No image
tr	Resim yok

en-us	No interface found
tr	Hiçbir arabirim bulunamadı

en-us	No interface found.
tr	Hiçbir arabirim bulunamadı.

en-us	No inventory mode specified for action operation.
tr	Eylem işlemi için hiçbir envanter kipi belirtilmedi.

en-us	No item ID provided for screen element.
tr	Ekran öğesi için hiçbir öğe ID'si sağlanmadı.

en-us	No item prototype ID provided for screen element.
tr	Ekran öğesi için hiçbir öğe prototip ID'si sağlanmadı.

en-us	No items defined.
tr	Hiçbir öğe tanımlanmamış.

en-us	No item with itemid="%1$s".
tr	itemid'si "%1$s" olan hiçbir öğe yok.

en-us	No macros found.
tr	Hiçbir makro bulunmadı.

en-us	No map ID provided for screen element.
tr	Ekran elemanı için hiçbir harita ID'si sağlanmamış.

en-us	No maps added.
tr	Hiçbir harita eklenmemiş.

en-us	No matches found
tr	Hiçbir eşleşen bulunmadı

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
tr	Boole-dışı bayraklar kullanımdan kaldırıldı.

en-us	None
tr	Hiçbiri

en-us	No operation type given for correlation "%1$s".
tr	"%1$s" korelasyonu için verilen herhangi bir işlem türü yok.

en-us	No permissions for system access.
tr	Sistem erişimi için izin yok.

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
tr	Başvurulan nesne için izin yok veya nesne mevcut değil!

en-us	No private key file specified.
tr	Hiçbir özel anahtar dosyası belirtilmedi.

en-us	(no proxy)
tr	(vekil sunucu yok)

en-us	No proxy
tr	Vekil sunucu yok

en-us	No public key file specified.
tr	Hiçbir açık anahtar dosyası belirtilmemiş.

en-us	No recipients for action operation message.
tr	Eylem işlem mesajı için hiçbir alıcı yok.

en-us	No refresh
tr	Tazeleme yok

en-us	Normal
tr	Normal

en-us	Normal view
tr	Normal bakış

en-us	No screens added.
tr	Hiçbir ekran eklenmemiş.

en-us	No script specified for action operation command.
tr	Eylem işlem komutu için hiçbir betik belirtilmemiş.

en-us	No SNMP OID specified.
tr	Hiçbir SNMP OID belirtilmedi.

en-us	Not Ack
tr	Onaysız

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
tr	"guest" kullanıcısı için parola konulmasına izin yok.

en-us	No target selected
tr	Hiçbir hedef seçilmemiş

en-us	No target selected.
tr	Hiçbir hedef seçilmemiş.

en-us	Not authorised.
tr	Yetkisiz.

en-us	Not available
tr	Mevcut değil

en-us	Not classified
tr	Sınıflandırılmamış

en-us	Note
tr	Not

en-us	Notes
tr	Notlar

en-us	Nothing
tr	Hiçbir şey

en-us	Nothing to do.
tr	Yapacak hiçbir şey yok.

en-us	Notification report
tr	Bildirim raporu

en-us	Notifications
tr	Bildirimler

en-us	not in
tr	içinde değil

en-us	No triggers defined.
tr	Hiçbir tetik tanımlanmamış.

en-us	No trigger with triggerid "%1$s".
tr	triggerid değeri "%1$s" olan hiçbir tetikleyici yok.

en-us	not selected
tr	seçilen yok

en-us	Not supported
tr	Desteklenmiyor

en-us	No URL provided for screen element.
tr	Ekran elemanı için hiçbir URL sağlanmadı.

en-us	Nov
tr	Kas

en-us	November
tr	Kasım

en-us	NTLM
tr	NTLM

en-us	number
tr	sayı

en-us	Number of CPUs. Returns integer
tr	CPU sayısı. Tam sayı döndürür

en-us	Number of enabled items on the host.
tr	Ana makinedeki etkin öğelerin sayısı.

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
tr	Öğe sayısı (etkin/devre dışı/desteklenmiyor)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
tr	Henüz sunucuya gönderilmeyen vekil sunucu geçmişindeki öğelerin sayısı

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
tr	Kuyrukta, başlangıçtan belli saniye kadar ötelenen öğelerin sayısı, kapsayıcı.

en-us	Number of items in Zabbix database.
tr	Zabbix veritabanındaki öğe sayısı.

en-us	Number of monitored hosts
tr	İzlenen ana makine sayısı

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
tr	Pencere dışı çarpışmaların sayısı. Tam sayı döndürür

en-us	Number of problems
tr	Problem sayısı

en-us	Number of problems and expand most critical one
tr	Problem sayısı ve en kritik olanı genişlet

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizörü üzerindeki işlemci çekirdeği sayısı,<url> - VMware servis URL, <uuid> - VMware hipervizörü ana makine adı

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware hipervizörü üzerindeki işlemci sayısı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizörü ana makine adı

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizöründeki işlemci iş parçacığı sayısı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizörü ana makine adı

en-us	Number of slides
tr	Slayt sayısı

en-us	Number of status changes
tr	Durum değişikliği sayısı

en-us	Number of steps
tr	Adımların sayısı

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
tr	Tetikleyicilerin sayısı (etkin/devre dışı [problem/tamam])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
tr	Zabbix veritabanındaki tetikleyicilerin sayısı.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
tr	Zabbix veritabanındaki desteklenmeyen öğelerin sayısı.

en-us	Number of unsupported items on the host.
tr	Ana makinedeki desteklenmeyen öğelerin sayısı.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
tr	Oturum açan kullanıcı sayısı. Tam sayı döndürür

en-us	Number of users (online)
tr	Kullanıcıların sayısı (çevrimiçi)

en-us	Number of values stored in table HISTORY.
tr	HISTORY tablosunda depolanan değer sayısı.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_LOG.
tr	HISTORY_LOG tablosunda depolanan değer sayısı.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_STR.
tr	HISTORY_STR tablosunda depolanan değer sayısı.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_TEXT.
tr	HISTORY_TEXT tablosunda depolanan değer sayısı.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_UINT.
tr	HISTORY_UINT tablosunda depolanan değerlerin sayısı.

en-us	Number of values stored in table TRENDS.
tr	TRENDS tablosunda depolanan değer sayısı.

en-us	Number of values stored in table TRENDS_UINT.
tr	TRENDS_UINT tablosunda depolanan değer sayısı.

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizörü üzerindeki sanal makine sayısı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizörü ana makine adı

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
tr	Inode sayısı veya yüzdesi. Sayı için tam sayıyı döndürür; yüzde için float döndürür

en-us	Numeral systems
tr	Sayısal sistemler

en-us	Numeric (float)
tr	Sayısal (kayan noktalı)

en-us	Numeric (integer)
tr	Sayısal (tam sayısal)

en-us	Numeric (unsigned)
tr	Sayısal (işaretsiz)

en-us	Oct
tr	Eki

en-us	Octal to decimal
tr	Sekizlikten ondalığa

en-us	October
tr	Ekim

en-us	OEM
tr	OEM

en-us	of
tr	un

en-us	off
tr	kapalı

en-us	Off
tr	Kapalı

en-us	Ok
tr	Tamam

en-us	OK
tr	TAMAM

en-us	OK event closes
tr	TAMAM olayı kapatır

en-us	OK event generation
tr	TAMAM olayı oluşumları

en-us	Old event tag value
tr	Eski olay etiketi değeri

en-us	on
tr	de

en-us	On
tr	Açık

en-us	Once
tr	Bir kere

en-us	One
tr	Bir

en-us	One of the objects is left without a host group.
tr	Nesnelerden biri, ana makine grubu olmadan bırakıldı.

en-us	One-time downtime
tr	Bir kerelik aksama süresi

en-us	One time only
tr	Yalnızca bir kere

en-us	Only administrators can set map owner.
tr	Yalnızca yöneticiler harita sahibini ayarlayabilir.

en-us	Only administrators can set screen owner.
tr	Yalnızca yöneticiler ekran sahibini ayarlayabilir.

en-us	Only administrators can set slide show owner.
tr	Yalnızca yöneticiler slayt gösterisi sahibini ayarlayabilir.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
tr	Yalnızca etkin ana makinelere atanmış olan öğeler sayıldı

en-us	Only one change step is allowed.
tr	Sadece bir değişiklik adımına izin veriliyor.

en-us	Only one check can be unique.
tr	Yalnızca bir kontrol tekil olabilir.

en-us	Only selected problem
tr	Yalnızca seçili problemler

en-us	Only selected problem
tr	Yalnızca seçili problem

en-us	Only super admins can create correlations.
tr	Yalnızca süper yöneticiler korelasyon oluşturabilir.

en-us	(Only super admins can create groups)
tr	(Yalnızca süper yöneticiler grup oluşturabilir)

en-us	Only Super Admins can create host groups.
tr	Yalnızca Süper Yöneticiler ana makine grupları oluşturabilir.

en-us	Only Super Admins can create media types.
tr	Yalnızca Süper Yöneticiler medya türü oluşturabilir.

en-us	Only Super Admins can create user groups.
tr	Yalnızca Süper Yöneticiler kullanıcı grupları oluşturabilir.

en-us	Only super admins can create value maps.
tr	Yalnızca süper yöneticiler değer haritaları oluşturabilir.

en-us	Only Super Admins can delete media types.
tr	Yalnızca Süper Yöneticiler medya türlerini silebilir.

en-us	Only Super Admins can delete user groups.
tr	Yalnızca Süper Yöneticiler kullanıcı gruplarını silebilir.

en-us	Only super admins can delete value maps.
tr	Yalnızca süper yöneticiler değer haritalarını silebilir.

en-us	Only Super Admins can edit media types.
tr	Yalnızca Süper Yöneticiler medya türlerini düzenleyebilir.

en-us	Only super admins can update correlations.
tr	Yalnızca süper yöneticiler korelasyonları güncelleyebilir.

en-us	Only Super Admins can update user groups.
tr	Yalnızca Süper Yöneticiler kullanıcı gruplarını güncelleyebilir.

en-us	Only super admins can update value maps.
tr	Yalnızca süper yöneticiler değer haritalarını güncelleyebilir.

en-us	Only the last 20%% of the indicator is displayed.
tr	Göstergenin yalnızca son %%20'si görüntüleniyor.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
tr	Yalnızca etkin ana makinelere atanmış ve etkin öğelere bağımlılığı olan tetikler sayıldı

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
tr	Yalnızca Zabbix aracısı, SNMPv1, SNMPv2 ve SNMPv3 kontrolleri benzersiz yapılabilir.

en-us	On status change triggers blink for
tr	Durum değişikliğinde tetikleyiciler şunun için yanıp söner

en-us	OOB IP address
tr	OOB IP adresi

en-us	OOB router
tr	OOB yönlendiricisi

en-us	OOB subnet mask
tr	OOB alt ağ maskesi

en-us	Opera
tr	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
tr	İşletim sistemi bilgileri. String döndürür

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
tr	Yetkisiz istek nedeniyle operasyon gerçekleştirilemiyor.

en-us	Operation details
tr	İşlem detayları

en-us	Operation has no group to operate.
tr	İşlem, işlem yapılacak hiçbir gruba sahip değil.

en-us	Operation has no template to operate.
tr	İşlem, işlem yapacak şablona sahip değil.

en-us	Operations
tr	İşlemler

en-us	Operation type
tr	İşlem tipi

en-us	Operator
tr	İşlemci

en-us	Options
tr	Seçenekler

en-us	Or
tr	Veya

en-us	OR
tr	VEYA

en-us	Original
tr	Orjinal

en-us	OS
tr	İS

en-us	OS (Full details)
tr	İS (Bütün detaylar)

en-us	OS (Short)
tr	İS (Kısa)

en-us	other
tr	diğer

en-us	Other
tr	Diğer

en-us	Other configuration parameters
tr	Diğer yapılandırma parametreleri

en-us	Other parameters
tr	Diğer parametreler

en-us	Others
tr	Diğerleri

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
tr	Ağ arayüzünde giden trafik istatistikleri. Tam sayı döndürür

en-us	output
tr	çıktı

en-us	Overridden by
tr	Tarafından geçersiz kılınır

en-us	Override item history period
tr	Öğe geçmiş süresini geçersiz kıl

en-us	Override item trend period
tr	Öğe eğilim süresini geçersiz kıl

en-us	Overview
tr	Genel bakış

en-us	Owner
tr	Sahibi

en-us	Page received incorrect data
tr	Sayfa yanlış bir veri aldı

en-us	Parameter
tr	Parametre

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
tr	"%1$s" parametresi kullanımdan kaldırıldı.

en-us	Parameters
tr	Parametreler

en-us	Parent discovery rules
tr	Üst keşfetme kuralları

en-us	Parent graphs
tr	Üst grafikler

en-us	Parent items
tr	Üst öğeler

en-us	Parent service
tr	Üst servis

en-us	Parent triggers
tr	Üst tetikleyiciler

en-us	Parent web scenarios
tr	Üst web senaryoları

en-us	Parse
tr	Ayrıştır

en-us	Parse error
tr	Ayrıştırma hatası

en-us	Parse SQL error [%1$s] in [%2$s].
tr	[%2$s] içinde [%1$s] SQL ayrıştırma hatası.

en-us	Passive
tr	Pasif

en-us	Password
tr	Parola

en-us	Password (once again)
tr	Parola (tekrar)

en-us	Paste
tr	Yapıştır

en-us	Paste without external links
tr	Harici bağlantılar olmadan yapıştır

en-us	pattern
tr	desen

en-us	Peak memory usage: %1$s
tr	En üst bellek kullanımı: %1$s

en-us	Percentage
tr	Yüzde oranı

en-us	Percentile line (left)
tr	Yüzde çizgisi (sol)

en-us	Percentile line (right)
tr	Yüzde çizgisi (sağ)

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
tr	Bir DNS sorgusu gerçekleştirir. Gerekli bilgi türünü içeren karakter dizisini döndürür

en-us	Period
tr	Dönem

en-us	Periods
tr	Dönemler

en-us	Period type
tr	Dönem türü

en-us	Permissions
tr	İzinler

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
tr	İzinler yalnızca kullanıcı grupları için atanabilir.

en-us	Persian (fa_IR)
tr	Farsça (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
tr	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
tr	PHP bcmath eklentisi eksik (PHP yapılandırma parametresi --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
tr	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
tr	PHP ctype eklentisi eksik (PHP yapılandırma parametresi --enable-ctype).

en-us	PHP databases support
tr	PHP veritabanı desteği

en-us	PHP gd
tr	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
tr	PHP gd eklentisi eksik (PHP yapılandırma parametresi --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
tr	PHP gd FreeType desteği

en-us	PHP gd FreeType support missing.
tr	PHP gd FreeType desteği eksik.

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
tr	PHP gd JPEG resim desteği eksik.

en-us	PHP gd JPEG support
tr	PHP gd JPEG desteği

en-us	PHP gd PNG image support missing.
tr	PHP gd PNG resim desteği eksik.

en-us	PHP gd PNG support
tr	PHP gd PNG desteği

en-us	PHP gettext
tr	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
tr	PHP gettext eklentisi eksik (PHP yapılandırma parametresi --with-gettext). Çeviriler kullanılabilir olmayacak.

en-us	PHP LDAP
tr	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
tr	PHP LDAP eklentisi eksik.

en-us	PHP libxml
tr	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
tr	PHP libxml eklentisi eksik.

en-us	PHP mbstring
tr	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
tr	PHP mbstring eklentisi eksik (PHP yapılandırma parametresi --enable-mbstring).

en-us	PHP option "%1$s"
tr	PHP seçeneği "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
tr	PHP seçeneği "%1$s", "%2$s" olarak ayarlanmalıdır.

en-us	PHP session
tr	PHP session

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
tr	PHP session otomatik başlatma devre dışı bırakılmalı (PHP yönergesi "session.auto_start").

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
tr	PHP session eklentisi eksik (PHP yapılandırma parametresi --enable-session).

en-us	PHP sockets
tr	PHP sockets

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
tr	PHP sockets eklentisi eksik (PHP yapılandırma parametresi --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
tr	PHP string fonksiyonu aşırı yüklemesi devre dışı bırakılmalıdır.

en-us	PHP version
tr	PHP sürümü

en-us	PHP xmlreader
tr	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
tr	PHP xmlreader eklentisi eksik.

en-us	PHP xmlwriter
tr	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
tr	PHP xmlwriter eklentisi eksik.

en-us	Pie
tr	Dilim

en-us	Placing algorithm
tr	Yerleştirme algoritması

en-us	Plain text
tr	Düz metin

en-us	Play
tr	Oynat

en-us	Play sound
tr	Sesi oynat

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
tr	Lütfen yapılandırma parametrelerini kontrol edin. Eğer hepsi doğruysa "%1$s" düğmesine basın veya yapılandırma parametrelerini değiştirmek için "%2$s" düğmesine basın.

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
tr	Lütfen veritabanını elle oluşturun ve bu veritabanına bağlantı için yapılandırma parametrelerini ayarlayın. İşiniz bittiğinde "%1$s" düğmesine basın.

en-us	Please enter the host name or host IP address and port number of the Zabbix server, as well as the name of the installation (optional).
tr	Lütfen, (isteğe bağlı) kurulum adının yanı sıra Zabbix sunucusunun ana makine adını veya ana makine IP adresini ve bağlantı noktası numarasını girin.

en-us	Please select two elements
tr	Lütfen iki eleman seçiniz

en-us	Points
tr	Noktalar

en-us	Polish (pl_PL)
tr	Lehçe (pl_PL)

en-us	POP
tr	POP

en-us	Populates host inventory field
tr	Ana makine envanter alanını doldurur

en-us	Port
tr	Port

en-us	Port cannot be empty for host interface.
tr	Ana makine arayüzü için bağlantı noktası boş olamaz.

en-us	Port range
tr	Port aralığı

en-us	Portuguese (pt_BR)
tr	Portekizce (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
tr	Portekizce (pt_PT)

en-us	Post fields
tr	Gönderi alanları

en-us	Post type
tr	Gönderi türü

en-us	Pre-installation summary
tr	Kurulum öncesi özeti

en-us	Preprocessing
tr	Ön işleme

en-us	Preprocessing steps
tr	Ön işleme adımları

en-us	Preview
tr	Önizleme

en-us	Primary POC cell
tr	Birincil İKK cep telefonu

en-us	Primary POC email
tr	Birincil İKK e-postası

en-us	Primary POC name
tr	Birincil İKK adı

en-us	Primary POC notes
tr	Birincil İKK notları

en-us	Primary POC phone A
tr	Birincil İKK telefon A

en-us	Primary POC phone B
tr	Birincil İKK telefon B

en-us	Primary POC screen name
tr	Birincil İKK ekran adı

en-us	Privacy passphrase
tr	Gizlilik parola deyimi

en-us	Privacy protocol
tr	Gizlilik protokolü

en-us	Private
tr	Özel

en-us	Private key file
tr	Özel anahtar dosyası

en-us	Privilege level
tr	Öncelik seviyesi

en-us	Problem
tr	Problem

en-us	PROBLEM
tr	SORUN

en-us	Problem display
tr	Problem gösterimi

en-us	PROBLEM event generation mode
tr	PROBLEM olayı oluşturma kipi

en-us	Problem expression
tr	Problem ifadesi

en-us	Problem, if all children have problems
tr	Problem, eğer bütün altlarda sorun varsa

en-us	Problem, if at least one child has a problem
tr	Problem, eğer en az alttakilerden birinde sorun varsa

en-us	Problem on
tr	Üzerinde problem

en-us	Problems
tr	Problemler

en-us	Problem time
tr	Problem zamanı

en-us	Process CPU utilisation percentage. Returns float
tr	İşlemci CPU kullanımı yüzdesi. Float döndürür

en-us	Properties
tr	Özellikler

en-us	Proxies
tr	Vekil sunucular

en-us	Proxy
tr	Vekil sunucu

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
tr	"%2$s" ana bilgisayarı için "%1$s" vekil sunucusu mevcut değil.

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
tr	Vekil sunucu "%1$s", bulma kuralı "%2$s" tarafından kullanılıyor.

en-us	Proxy added
tr	Vekil sunucu eklendi

en-us	Proxy deleted
tr	Vekil sunucu silindi

en-us	Proxy deleted
tr	Vekil sunucular silindi

en-us	Proxy interface creation failed.
tr	Vekil sunucu arayüzü oluşturma başarısız.

en-us	Proxy interface update failed.
tr	Vekil sunucu arayüzü güncelleme başarısız.

en-us	Proxy mode
tr	Vekil sunucu kipi

en-us	Proxy name
tr	Vekil sunucu adı

en-us	Proxy updated
tr	Vekil sunucu güncellendi

en-us	PSK
tr	PSK

en-us	PSK identity
tr	PSK kimliği

en-us	PSK is too short. Minimum is %1$s hex-digits.
tr	PSK çok kısa. En az %1$s onaltılık basamak olmalıdır.

en-us	Public
tr	Herkese açık

en-us	Public key
tr	Açık anahtar

en-us	Public key file
tr	Açık anahtar dosyası

en-us	Query fields
tr	Sorgu alanları

en-us	Queue
tr	Kuyruk

en-us	Raw data
tr	Ham veri

en-us	Raw post
tr	Ham gönderi

en-us	Read
tr	Okuma

en-us	Read only
tr	Yalnızca okuma

en-us	Read-only
tr	Yalnızca okunur

en-us	Read-write
tr	Okuma-Yazma

en-us	Reason
tr	Sebep

en-us	Received value
tr	Alınan değer

en-us	Recent problems
tr	Son problemler

en-us	Recipient
tr	Alıcı

en-us	Recipient (ascending)
tr	Alıcı (artan)

en-us	Recipient (descending)
tr	Alıcı (azalan)

en-us	Recovery
tr	Kurtarma

en-us	Recovery expression
tr	Kurtarma ifadesi

en-us	Recovery expression syntax error.
tr	Kurtarma ifadesi sözdizimi hatası.

en-us	Recovery operations
tr	Kurtarma işlemleri

en-us	Recovery time
tr	Kurtarma zamanı

en-us	Rectangle
tr	Dikdörtgen

en-us	Refresh
tr	Tazele

en-us	refreshed every %1$s sec.
tr	her %1$s saniyede bir yenilendi.

en-us	Refresh unsupported items
tr	Desteklenmeyen öğeleri tazele

en-us	Refresh unsupported items "%1$s".
tr	Desteklenmeyen öğeleri tazele "%1$s".

en-us	regular expression
tr	düzenli ifade

en-us	Regular expression
tr	Düzenli ifade

en-us	Regular expression added
tr	Düzenli ifade eklendi

en-us	Regular expression deleted
tr	Düzenli ifade silindi

en-us	Regular expression deleted
tr	Düzenli ifadeler silindi

en-us	Regular expression does not exist.
tr	Düzenli ifade mevcut değil.

en-us	Regular expression must be a string
tr	Düzenli ifade bir string olmalıdır

en-us	Regular expressions
tr	Düzenli ifadeler

en-us	Regular expression updated
tr	Düzenli ifade güncellendi

en-us	Remember me for 30 days
tr	30 gün için beni hatırla

en-us	Remote command
tr	Uzak komut

en-us	Remove
tr	Kaldır

en-us	Remove from favourites
tr	Favorilerden kaldır

en-us	Remove from host group
tr	Ana makine grubundan kaldır

en-us	Remove from host groups
tr	Ana makine gruplarından kaldır

en-us	Remove host
tr	Ana makineyi kaldır

en-us	Replace
tr	Değiştir

en-us	Replace dependencies
tr	Bağımlılıkları değiştir

en-us	Reports
tr	Raporlar

en-us	Required
tr	Gerekli

en-us	Required host permissions
tr	Ana makine izinleri gerekli

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
tr	Saniye başına beklenen yeni değerler cinsinden gerekli Zabbix sunucu performansı.

en-us	Required performance (vps)
tr	Gerekli performans (vps)

en-us	Required server performance, new values per second
tr	Gerekli sunucu performansı, saniye başına yeni değer

en-us	Required status codes
tr	Gerekli durum kodları

en-us	Required string
tr	Gerekli string

en-us	Reset
tr	Sıfırla

en-us	Reset all fields to default values?
tr	Tüm alanlar öntanımlı değerlerine sıfırlansın mı?

en-us	Reset confirmation
tr	Sıfırlama onayı

en-us	Reset defaults
tr	Öntanımlılara sıfırla

en-us	Resolved
tr	Çözüldü

en-us	RESOLVED
tr	ÇÖZÜLDÜ

en-us	Resolved by
tr	Çözümleyen

en-us	Resolved by correlation rule.
tr	Korelasyon kuralıyla çözümlenmiş.

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
tr	"%1$s" korelasyon kuralıyla çözümlenmiş.

en-us	Resolved by user "%1$s".
tr	"%1$s" kullanıcısı tarafından çözümlenmiş.

en-us	Resource
tr	Kaynak

en-us	Response code
tr	Yanıt kodu

en-us	Response time
tr	Yanıt süresi

en-us	Result
tr	Sonuç

en-us	Result is FALSE
tr	Sonuç YANLIŞ

en-us	Result is TRUE
tr	Sonuç DOĞRU

en-us	Result type
tr	Sonuç türü

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
tr	Bir dosyanın içeriği alınıyor. Metin döndürür

en-us	Retry
tr	Tekrar dene

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
tr	SQL sorgu sonucunun ilk satırının ilk sütununu döndürür.

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
tr	Ana makinede belirli bir denetim türünün kullanılabilirliğini döndürür. Bu öğenin değeri, ana makine listesindeki kullanılabilirlik simgelerine karşılık gelir. Geçerli türler: agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
tr	Ana makinenin mevcut bakım durumunu döndürür.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
tr	ICMP ping yanıt süresini saniye cinsinden döndürür. Örnek: 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
tr	Zabbix Java ağ geçidiyle ilişkili bilgileri döndürür. Geçerli parametreler şunlardır: ping, version.

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
tr	Kayıp ICMP ping paketlerinin yüzdesini döndürür.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
tr	Bir MBean nesne özniteliğinin dönüş değeri.

en-us	right
tr	sağ

en-us	Right
tr	Hak

en-us	Right trim
tr	Sağ kırpma

en-us	RMCP+
tr	RMCP+

en-us	Romanian (ro_RO)
tr	Romence (ro_RO)

en-us	root
tr	kök

en-us	Row added
tr	Satır eklendi

en-us	Row deleted
tr	Satır silindi

en-us	Rows
tr	Satır

en-us	Row span
tr	Satır genişliği

en-us	Rows per page
tr	Sayfa başına satır

en-us	Rules
tr	Kurallar

en-us	Run commands
tr	Komutları çalıştır

en-us	Run custom commands on %1$s
tr	%1$s üzerinde özel komutlar çalıştır

en-us	Run global script
tr	Genel komut dosyasını çalıştır

en-us	Run IPMI command
tr	IPMI komutu çalıştır

en-us	Run remote commands on current host
tr	Geçerli ana makine üzerinde uzak komutları çalıştır

en-us	Run remote commands on host groups
tr	Ana makine grupları üzerinde uzak komutları çalıştır

en-us	Run remote commands on hosts
tr	Ana makineler üzerinde uzaktan komut çalıştır

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
tr	Ana makinede belirtilen komutu çalıştırır. Komutun metin sonucunu döndürür; 1 - nowait kipiyle (komut sonucundan bağımsız olarak)

en-us	Run SSH commands
tr	SSH komutlarını çalıştır

en-us	Run TELNET commands
tr	TELNET komutlarını çalıştır

en-us	Russian (ru_RU)
tr	Rusça (ru_RU)

en-us	s
tr	sn

en-us	S
tr	Cmt

en-us	S
tr	Pzr

en-us	Safari
tr	Safari

en-us	Sans-Serif
tr	Sans-Serif

en-us	Sat
tr	Cts

en-us	Saturday
tr	Cumartesi

en-us	Save changes
tr	Değişiklikleri kaydet

en-us	Save it as "%1$s"
tr	"%1$s" olarak kaydet

en-us	Scenario
tr	Senaryo

en-us	Schedule
tr	Çizelge

en-us	Scheduled check
tr	Zamanlanmış kontrol

en-us	Scheduling
tr	Zamanlama

en-us	Screen
tr	Ekran

en-us	Screen "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" ekranı zaten var.

en-us	Screen "%1$s" already exists on template "%2$s".
tr	"%2$s" şablonunda "%1$s" ekranı halihazırda mevcut.

en-us	Screen "%1$s" cell X - %2$s Y - %3$s is already taken.
tr	"%1$s" ekranının X - %2$s Y - %3$s hücresi halihazırda alınmış.

en-us	Screen "%1$s" column span in cell X - %2$s Y - %3$s is incorrect.
tr	"%1$s" ekranının X - %2$s Y - %3$s hücresindeki sütun aralığı yanlış.

en-us	Screen "%1$s" column span in cell X - %2$s Y - %3$s is too big.
tr	"%1$s" ekranının X - %2$s Y - %3$s hücresindeki sütun aralığı çok büyük.

en-us	Screen "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
tr	"%1$s" ekranı herkese açık ve salt okunur paylaşıma izin verilmiyor.

en-us	Screen "%1$s" row span in cell X - %2$s Y - %3$s is incorrect.
tr	"%1$s" ekranındaki X - %2$s Y - %3$s satır aralığı yanlış.

en-us	Screen "%1$s" row span in cell X - %2$s Y - %3$s is too big.
tr	"%1$s" ekranındaki X - %2$s Y - %3$s satır aralığı çok büyük.

en-us	Screen added
tr	Ekran eklendi

en-us	Screen deleted
tr	Ekran silindi

en-us	Screen name cannot be empty.
tr	Ekran adı boş olamaz.

en-us	Screen owner cannot be empty.
tr	Ekran sahibi boş olamaz.

en-us	Screens
tr	Ekranlar

en-us	Screen updated
tr	Ekran güncellendi

en-us	Script
tr	Betik

en-us	Script "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" betiği zaten var.

en-us	Script added
tr	Betik eklendi

en-us	Script deleted
tr	Betikler silindi

en-us	Script deleted
tr	Betik silindi

en-us	Script menu path "%1$s" already used in script name "%2$s".
tr	Komut dosyası menü yolu "%1$s", halihazırda "%2$s" komut dosyası adında kullanılıyor.

en-us	Script name
tr	Betik adı

en-us	Script name "%1$s" already used in menu path for script "%2$s".
tr	Komut dosyası adı "%1$s", halihazırda "%2$s" komut dosyasının menü yolunda kullanılıyor.

en-us	Script parameters
tr	Betik parametreleri

en-us	Script parameters "%1$s" are missing the last new line feed for media type "%2$s".
tr	"%2$s" medya türü için son yeni satır beslemesi betik parametreleri "%1$s" eksik.

en-us	Script profiler
tr	Betik profilcisi

en-us	Scripts
tr	Betikler

en-us	Script updated
tr	Betik güncellendi

en-us	Search
tr	Ara

en-us	Search attribute
tr	Arama özniteliği

en-us	Search pattern is empty
tr	Arama şekil düzeni boş

en-us	Secondary POC cell
tr	İkinci İKK cep telefonu

en-us	Secondary POC email
tr	İkincil İKK e-posta

en-us	Secondary POC name
tr	İkincil İKK adı

en-us	Secondary POC notes
tr	İkincil İKK notları

en-us	Secondary POC phone A
tr	İkincil İKK telefon A

en-us	Secondary POC phone B
tr	İkincili İKK telefon B

en-us	Secondary POC screen name
tr	İkincil İKK ekran adı

en-us	second parameter is expected
tr	ikinci parametre bekleniyor

en-us	Security level
tr	Güvenlik seviyesi

en-us	Security name
tr	Güvenlik adı

en-us	Select
tr	Seç

en-us	selected
tr	seçilen

en-us	Selected
tr	Seçilen

en-us	Selected actions deleted
tr	Seçilen eylemler silindi

en-us	Selected correlations deleted
tr	Seçilen korelasyonlar silindi

en-us	Selected elements
tr	Seçilen öğeler

en-us	Select prototype
tr	Prototip seç

en-us	Select widget
tr	Parçacığı seç

en-us	Send backward
tr	Geriye gönder

en-us	Send message
tr	Mesaj gönder

en-us	Send message to user groups
tr	Kullanıcı gruplarına mesaj gönder

en-us	Send message to users
tr	Kullanıcılara mesaj gönder

en-us	Send only to
tr	Yalnızca şuna gönder

en-us	Send to
tr	Şuna gönder

en-us	Send to back
tr	Geriye gönder

en-us	Sent
tr	Gönderildi

en-us	Sep
tr	Eyl

en-us	Separated
tr	Ayrılmış

en-us	September
tr	Eylül

en-us	Serial number A
tr	Seri numarası A

en-us	Serial number B
tr	Seri numarası B

en-us	Serif
tr	Serif

en-us	Server
tr	Sunucu

en-us	Server (proxy)
tr	Sunucu (vekil sunucu)

en-us	Server time
tr	Sunucu zamanı

en-us	Service
tr	Servis

en-us	Service "%1$s" cannot be deleted, because it is dependent on another service.
tr	Başka bir servise bağımlı olduğu için "%1$s" servisi silinemiyor.

en-us	Service "%1$s" cannot be dependent on itself.
tr	"%1$s" servisi kendisine bağımlı olamaz.

en-us	Service "%1$s" cannot be linked to a trigger and have children at the same time.
tr	"%1$s" servisi aynı anda hem bir tetikleyiciye bağlantılı olup hem de altlara sahip olamaz.

en-us	Service "%1$s" is already hardlinked to a different service.
tr	"%1$s" servisi halihazırda farklı bir servise sabit bağlantılı.

en-us	Service availability report
tr	Servis kullanılabilirliği raporu

en-us	Service cannot be parent and child at the same time.
tr	Servis aynı zamanda hem üst hem de alt olamaz.

en-us	Service created
tr	Servis oluşturuldu

en-us	Service data storage period "%1$s".
tr	Servis verisi depolama süresi "%1$s".

en-us	Service deleted
tr	Servis silindi

en-us	Service dependencies
tr	Servis bağımlılıkları

en-us	Service parent
tr	Servis üstü

en-us	Service port
tr	Servis portu

en-us	Services
tr	Servisler

en-us	Services form a circular dependency.
tr	Servisler bir çevrimsel bağımlılık oluşturuyor.

en-us	Service start time must be less than end time.
tr	Servis başlangıç zamanı, bitiş zamanında daha önce olmalıdır.

en-us	Service times
tr	Servis zamanları

en-us	Service type
tr	Servis türü

en-us	Service updated
tr	Servis güncellendi

en-us	Session terminated, re-login, please.
tr	Oturum sonlandı, lütfen tekrar oturum açın.

en-us	Set host inventory mode
tr	Ana makine envanter kipini ayarla

en-us	Severity
tr	Önem Derecesi

en-us	Severity (descending)
tr	Önem derecesi (azalan sırada)

en-us	SHA
tr	SHA

en-us	Shape
tr	Şekil

en-us	Sharing
tr	Paylaşım

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
tr	"%1$s" paylaşım seçeneğinde "%2$s" haritası için bir değer eksik.

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for screen "%2$s".
tr	"%1$s" paylaşım seçeneğinde "%2$s" ekranı için bir değer eksik.

en-us	short description
tr	kısa tanımlama

en-us	should be empty
tr	boş olmalı

en-us	Show
tr	Göster

en-us	Show details
tr	Detayları göster

en-us	Show hosts in maintenance
tr	Bakımdaki ana makineleri göster

en-us	show icon mappings
tr	simge haritalarını göster

en-us	Show items without data
tr	Öğeleri veri olmadan göster

en-us	Show legend
tr	Gösterge göster

en-us	Show lines
tr	Satırları göster

en-us	Shown
tr	Gösterilen

en-us	Show selected
tr	Seçilenleri göster

en-us	Show tags
tr	Etiketleri göster

en-us	Show text as HTML
tr	Metni HTML olarak göster

en-us	Show triggers
tr	Tetikleyicileri göster

en-us	Show unacknowledged only
tr	Sadece onaylanmamışları göster

en-us	Show unavailable maps
tr	Kullanılamayan haritaları göster

en-us	Show value
tr	Değeri göster

en-us	show value mappings
tr	değer eşlemelerini göster

en-us	Show warning if Zabbix server is down
tr	Eğer Zabbix sunucusu erişilemezse uyarı göster

en-us	Show working time
tr	Çalışma zamanlarını göster

en-us	Sign in
tr	Giriş yap

en-us	Sign out
tr	Oturumu kapat

en-us	Simple
tr	Basit

en-us	Simple change
tr	Basit değişiklik

en-us	Simple check
tr	Basit kontrol

en-us	Simple graph
tr	Basit grafik

en-us	Simple graph prototype
tr	Basit grafik prototipi

en-us	Single
tr	Tek

en-us	Site address A
tr	Site adresi A

en-us	Site address B
tr	Site adresi B

en-us	Site address C
tr	Site adresi C

en-us	Site city
tr	Site şehri

en-us	Site country
tr	Site ülkesi

en-us	Site notes
tr	Site notları

en-us	Site rack location
tr	Site kabin lokasyonu

en-us	Site state / province
tr	Site eyalet/il

en-us	Site ZIP / postal
tr	Site ZIP / posta kodu

en-us	Size
tr	Boyut

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
tr	Zabbix sunucusu "%1$s" tarafından alınan yanıtın boyutu, izin verilen %2$s bayt boyutunu aşıyor. Bu değer, include/defines.inc.php dosyasındaki ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT sabitiyle yükseltilebilir.

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
tr	"%2$s" ana makinesine "%1$s" grafiğinin kopyalanması atlandı.

en-us	SLA
tr	SLA

en-us	Slide
tr	Slayt

en-us	Slides
tr	Slaytlar

en-us	Slide show
tr	Slayt gösterisi

en-us	Slide show "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" slayt gösterisi zaten var.

en-us	Slide show "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
tr	Slayt gösterisi "%1$s" herkese açık ve salt okunur paylaşım kabul edilmiyor.

en-us	Slide show added
tr	Slayt gösterisi eklendi

en-us	Slide show deleted
tr	Slayt gösterisi silindi

en-us	Slide show must contain slides.
tr	Slayt gösterinde slayt olmak zorunda.

en-us	Slide show owner cannot be empty.
tr	Slayt gösterisi sahibi boş olamaz.

en-us	Slide shows
tr	Slayt gösterileri

en-us	Slide show updated
tr	Slayt gösterisi güncellendi

en-us	Slovak (sk_SK)
tr	Slovakça (sk_SK)

en-us	SMS
tr	SMS

en-us	SMTP
tr	SMTP

en-us	SMTP email
tr	SMTP e-posta

en-us	SMTP helo
tr	SMTP helo

en-us	SMTP server
tr	SMTP sunucusu

en-us	SMTP server port
tr	SMTP sunucu bağlantı noktası

en-us	SNMP
tr	SNMP

en-us	SNMP community
tr	SNMP topluluğu

en-us	SNMP interfaces
tr	SNMP arabirimi

en-us	SNMP OID
tr	SNMP OID

en-us	SNMP trap
tr	SNMP trap

en-us	SNMP trap key is invalid.
tr	SNMP trap anahtarı geçersiz.

en-us	SNMPv1 agent
tr	SNMPv1 aracısı

en-us	SNMPv2 agent
tr	SNMPv2 aracısı

en-us	SNMPv3 agent
tr	SNMPv3 aracısı

en-us	Snooze
tr	Ertele

en-us	Soft
tr	Yazılım

en-us	Software
tr	Yazılım

en-us	Software application A
tr	Yazılım uygulama A

en-us	Software application B
tr	Yazılım uygulama B

en-us	Software application C
tr	Yazılım uygulama C

en-us	Software application D
tr	Yazılım uygulama D

en-us	Software application E
tr	Yazılım uygulama E

en-us	Software architecture information. Returns string
tr	Yazılım mimarisi bilgileri. String döndürür

en-us	Software (Full details)
tr	Yazılım (Bütün detaylar)

en-us	Sort entries by
tr	Girişleri şuna göre sırala

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
tr	"%1$s" alanına göre sıralama yapılmasına izin verilmiyor.

en-us	Sort order (0->999)
tr	Sıralama düzeni (0->999)

en-us	Sort triggers by
tr	Tetikleyicileri şuna göre sırala

en-us	Source
tr	Kaynak

en-us	Source type
tr	Kaynak türü

en-us	Spanish (es_ES)
tr	İspanyolca (es_ES)

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
tr	Belirtilen betik mevcut değil veya eylem işlem komutu için üzerinde hakkınız yok.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
tr	Değerleri görmek için bazı süzgeç koşulları belirtin.

en-us	Speed
tr	Hız

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
tr	SQL sayısı: %1$s (seçer: %2$s | çalıştırır: %3$s)

en-us	SQL query
tr	SQL sorgusu

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
tr	SQL cümlesi yürütme başarısız oldu "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
tr	SQL cümlesi yürütme başarısız oldu "%1$s".

en-us	SSH
tr	SSH

en-us	SSH agent
tr	SSH aracısı

en-us	SSL certificate file
tr	SSL sertifika dosyası

en-us	SSL key file
tr	SSL anahtar dosyası

en-us	SSL key password
tr	SSL anahtarı parola deyimi

en-us	SSL/TLS
tr	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
tr	SSL doğrulama ana makinesi

en-us	SSL verify peer
tr	SSL eşini doğrula

en-us	Stacked
tr	Yığılı

en-us	Standard items
tr	Standart öğeler

en-us	Start in
tr	Başlama yeri

en-us	STARTTLS
tr	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
tr	Zabbix sunucusunun başlatılma zamanı, Unix zaman damgası.

en-us	State
tr	Aşama

en-us	Status
tr	Durum

en-us	Status (ascending)
tr	Durum (artan)

en-us	Status calculation
tr	Durum hesaplaması

en-us	Status calculation algorithm
tr	Durum hesaplama algortiması

en-us	Status codes
tr	Durum kodları

en-us	Status (descending)
tr	Durum (azalan)

en-us	Status of discovery
tr	Keşif durumu

en-us	Status only
tr	Yalnızca durum

en-us	Step
tr	Adım

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
tr	Adım "%1$s" [%2$s / %3$s] başarısız: %4$s

en-us	Step duration
tr	Adım süresi

en-us	Step of web scenario
tr	Web senaryosu adımı

en-us	Steps
tr	Adımlar

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" adına sahip adım halihazırda mevcut.

en-us	Stop
tr	Dur

en-us	Straight
tr	Düz

en-us	Structured data
tr	Yapılandırılmış veri

en-us	Style
tr	Stil

en-us	Subfilter
tr	Alt süzgeç

en-us	Subject
tr	Başlık

en-us	Subject
tr	Konu

en-us	Submap
tr	Altharita

en-us	Success Audit
tr	Başarı denetimi

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
tr	Ağ arayüzündeki gelen ve giden trafik istatistiklerinin toplamı. Tam sayı döndürür

en-us	Sun
tr	Paz

en-us	Sunday
tr	Pazar

en-us	Support
tr	Destek

en-us	Surname
tr	Soyad

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
tr	Swap in (aygıttan belleğe getirme) istatistikleri. Tam sayı döndürür

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
tr	Swap out (bellekten aygıta götürme) istatistikleri. Tam sayı döndürür

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
tr	Bayt cinsinden veya toplamın yüzdesi olarak takas alanı boyutu. Bayt için tam sayı; yüzde için float döndürür

en-us	Swedish (sv_SE)
tr	İsveççe (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
tr	Kimlik doğrulama yöntemini değiştirmek bu oturum dışındaki bütün oturumları sıfırlar! Devam edilsin mi?

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
tr	Sistem önyükleme zamanı. Tam sayı döndürür (Unix zaman damgası)

en-us	System default
tr	Sistem öntanımlısı

en-us	System error.
tr	Sistem hatası.

en-us	System host name. Returns string
tr	Sistem ana makine adı. String döndürür

en-us	System statistics. Returns integer or float
tr	Sistem istatistikleri. Tam sayı veya float döndürür

en-us	System time. Returns integer with type as utc; string - with type as local
tr	Sistem zamanı. utc türünde integer; lokal türünde string döndürür

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
tr	Saniye olarak sistem çalışma süresi. Tam sayı döndürür

en-us	T
tr	Sal

en-us	T
tr	Per

en-us	Table "%1$s" does not exist.
tr	"%1$s" tablosu mevcut değil.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
tr	"%1$s" tablosunda "%2$s" adlı alan yok.

en-us	tag
tr	etiket

en-us	Tag
tr	Etiket

en-us	Tag for matching
tr	Eşleşme için etiket

en-us	Tags
tr	Etiketler

en-us	Tag value
tr	Etiket değeri

en-us	Target
tr	Hedef

en-us	Target list
tr	Hedef listesi

en-us	Target type
tr	Hedef tipi

en-us	TCP
tr	TCP

en-us	Telnet
tr	Telnet

en-us	TELNET agent
tr	TELNET aracısı

en-us	Template
tr	Şablon

en-us	Template "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" şablonu zaten var.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
tr	"%1$s" şablonu, ana makine grubu olmadan bulunamaz.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
tr	"%2$s" ana makinesi için "%1$s" şablonu mevcut değil.

en-us	Template added
tr	Şablon eklendi

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
tr	Şablon, başka şablonlarla, diğer şablonlar üzerinden bile olsa birden çok kez bağlanamaz.

en-us	Template deleted
tr	Şablon silindi

en-us	Template group
tr	Şablon grubu

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
tr	"%1$s" şablon ID'si %2$s defa geçti

en-us	Template linkage
tr	Şablon bağlantısı

en-us	Template macros
tr	Şablon makroları

en-us	Template name
tr	Şablon adı

en-us	Templates
tr	Şablonlar

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
tr	"%1$s" şablonlarının "%2$s" ana makinelerinden bağlantıları kaldırıldı.

en-us	Template screen "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" şablon ekranı zaten var.

en-us	Template screens
tr	Şablon ekranları

en-us	Template trigger
tr	Şablon tetikleyici

en-us	Template updated
tr	Şablon güncellendi

en-us	Template value
tr	Şablon değeri

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" aynı adlı şablon halihazırda mevcut.

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" ile aynı görünür adlı şablon halihazırda mevcut.

en-us	Test
tr	Test

en-us	Test authentication
tr	Kimlik doğrulama testi

en-us	Test confirmation
tr	Test onayı

en-us	Test data
tr	Test verisi

en-us	Test expressions
tr	Test ifadeleri

en-us	Test string
tr	Test stringi

en-us	Text
tr	Metin

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
tr	"%1$s.%2$s" yöntemi "auth" parametresi olmadan çağrılmalıdır.

en-us	The application is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
tr	Uygulama artık keşfedilemiyor ve %1$s gün içinde (%2$s günü, %3$s saatinde) silinecek.

en-us	The application is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
tr	Uygulama artık keşfedilemiyor ve keşif kuralı bir sonraki sefer işlendiğinde silinecek.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
tr	Ana makine grubu artık keşfedilemiyor ve %1$s gün içinde (%2$s günü, %3$s saatinde) silinecek.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
tr	Ana makine grubu artık keşfedilemiyor ve bir sonraki sefer keşif kuralı işlendiğinde silinecek.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
tr	Ana makine artık keşfedilemiyor ve %1$s gün içinde (%2$s günü, %3$s saatinde) silinecek.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
tr	Ana makine artık keşfedilemiyor ve bir sonraki sefer keşif kuralı işlendiğinde silinecek.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
tr	Resim, %1$s simge haritasında kullanılıyor.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
tr	Resim, %1$s simge haritalarında kullanılıyor.

en-us	The image is used in map %1$s.
tr	Resim, %1$s haritasında kullanılıyor.

en-us	The image is used in map %1$s.
tr	Resim, %1$s haritalarında kullanılıyor.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
tr	Öğe artık keşfedilemiyor ve %1$s gün içinde (%2$s günü, %3$s saatinde) silinecek.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
tr	Öğe artık keşfedilemiyor ve bir sonraki sefer keşif kuralı işlendiğinde silinecek.

en-us	Theme
tr	Tema

en-us	The number of processes. Returns integer
tr	İşlem sayısı. Tam sayı döndürür

en-us	the parameter "%1$s" is missing
tr	"%1$s" parametresi eksik

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC Request.
tr	Alınan JSON geçerli bir JSON-RPC İsteği değil.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
tr	İstenen uzaktan prosedür mevcut değil / kullanılabilir değil

en-us	the tag "%1$s" is missing
tr	"%1$s" etiketi eksik

en-us	The web scenario application belongs to a different host than the web scenario host.
tr	Web senaryo uygulaması, web senaryo ana makinesinden farklı bir ana makineye aittir.

en-us	The X coordinate of screen element located at X - %1$s and Y - %2$s of screen "%3$s" is too big.
tr	"%3$s" ekranının %1$s X ve %2$s Y konumunda bulunan ekran öğesinin X koordinatı çok büyük.

en-us	The Y coordinate of screen element located at X - %1$s and Y - %2$s of screen "%3$s" is too big.
tr	"%3$s" ekranının %1$s X ve %2$s Y konumunda bulunan ekran öğesinin Y koordinatı çok büyük.

en-us	This month
tr	Bu ay

en-us	This screen column is not empty. Delete it?
tr	Bu ekran sütunu boş değil. Silinsin mi?

en-us	This screen row is not empty. Delete it?
tr	Bu ekran satırı boş değil. Silinsin mi?

en-us	This week
tr	Bu hafta

en-us	This year
tr	Bu sene

en-us	Threshold
tr	Alt sınır

en-us	Thu
tr	Per

en-us	Thursday
tr	Perşembe

en-us	Till
tr	Kadar

en-us	Time
tr	Zaman

en-us	Time (ascending)
tr	Zaman (artan)

en-us	Time (descending)
tr	Zaman (azalan)

en-us	Timeout
tr	Zaman aşımı

en-us	Time period
tr	Zaman dönemi

en-us	Time shift
tr	Zaman ötelemesi

en-us	Timestamp
tr	Zaman damgası

en-us	Time type
tr	Zaman türü

en-us	Time zone for PHP is not set (configuration parameter "date.timezone").
tr	PHP için zaman dilimi ayarlanmadı (yapılandırma parametresi "date.timezone").

en-us	To
tr	Kime

en-us	Today
tr	Bugün

en-us	Top
tr	Üst

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
tr	Ana makine arayüzü ayarlamak için tüm öğeler için tek bir öğe türü seçin

en-us	Total
tr	Toplam

en-us	TOTAL
tr	TOPLAM

en-us	Total SQL time: %1$s
tr	Toplam SQL süresi: %1$s

en-us	Total time: %1$s
tr	Toplam süre: %1$s

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
tr	İşlem kapatılmadı. Durduruluyor...

en-us	Transport error.
tr	Aktarım hatası.

en-us	Trend data storage period "%1$s".
tr	Eğilim verisi depolama süresi "%1$s".

en-us	Trends
tr	Yönelimler

en-us	Trend storage period
tr	Eğilim depolama süresi

en-us	trigger
tr	tetikleyici

en-us	Trigger
tr	Tetikleyici

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
tr	"%2$s" üzerinde "%1$s" tetiği zaten var.

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
tr	"%1$s" tetikleyicisi farklı bağlantılara sahip şablonlara ait.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
tr	"%1$s" tetikleyicisi, varolmayan "%2$s" tetikleyicisine bağımlı.

en-us	Trigger added
tr	Tetikleyici eklendi

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
tr	Tetikleyici, ondan devralınmış bir tetikleyiciye bağımlı olamaz.

en-us	Trigger copied
tr	Tetikleyiciler kopyalandı

en-us	Trigger copied
tr	Tetikleyici kopyalandı

en-us	Trigger data storage period
tr	Tetikleyici veri depolama süresi

en-us	Trigger deleted
tr	Tetikleyici silindi

en-us	Trigger disabled
tr	Tetikleyiciler devre dışı

en-us	Trigger disabled
tr	Tetikleyici devre dışı

en-us	Trigger displaying options
tr	Tetikleyici gösterme seçenekleri

en-us	trigger does not allow manual closing
tr	tetikleyici elle kapatmaya izin vermiyor

en-us	Trigger enabled
tr	Tetikleyiciler etkin

en-us	Trigger enabled
tr	Tetikleyici etkin

en-us	Trigger event and alert data storage period "%1$s".
tr	Tetikleyici olay ve uyarı verisi depolama süresi "%1$s".

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
tr	Tetikleyici, ana makineye bağlı olmayan "%1$s" şablonundan öğeler içeriyor.

en-us	Trigger info
tr	Tetikleyici bilgisi

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
tr	"%1$s" şablonundaki tetikleyici, "%2$s" şablonundaki tetikleyiciye bağımlı.

en-us	Trigger in "unknown" state
tr	Tetikleyici "bilinmeyen" durumunda

en-us	Trigger label type
tr	Tetikleyici etiket türü

en-us	Trigger name
tr	Tetikleyici adı

en-us	Trigger overview
tr	Tetikleyicilere genel bakış

en-us	Trigger prototype
tr	Tetikleyici prototipi

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
tr	"%1$s" tetikleyici prototipi halihazırda "%2$s" üzerinde mevcut.

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
tr	Tetikleyici prototipi "%1$s", farklı bağlantılara sahip şablonlara ait.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
tr	Tetikleyici prototipi "%1$s", çoklu keşif kurallarından öğe prototipleri içeriyor.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
tr	Tetikleyici prototipi "%1$s", var olmayan "%2$s" tetikleyicisine bağlı.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
tr	Tetikleyici prototipi "%1$s", en az bir öğe prototipi içermelidir.

en-us	Trigger prototype added
tr	Tetikleyici prototipi eklendi

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
tr	Tetikleyici prototipi, ondan devralınmış bir tetikleyiciye bağımlı olamaz.

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
tr	tetikleyici prototipi başka bir şablona veya ana makineye taşınamaz

en-us	Trigger prototype deleted
tr	Tetikleyici prototipi silindi

en-us	Trigger prototypes
tr	Tetikleyici prototipleri

en-us	Trigger prototypes deleted
tr	Tetikleyici prototipleri silindi

en-us	Trigger prototypes updated
tr	Tetikleyici prototipleri güncellendi

en-us	Trigger prototype updated
tr	Tetikleyici prototipleri güncellendi

en-us	Trigger prototype updated
tr	Tetikleyici prototipi güncellendi

en-us	Triggers
tr	Tetikleyiciler

en-us	Triggers deleted
tr	Tetikleyiciler silindi

en-us	Trigger severities
tr	Tetikleyici önem dereceleri

en-us	Trigger severity
tr	Tetikleyici önem derecesi

en-us	Trigger status "OK"
tr	Tetikleyici durumu "TAMAM"

en-us	Trigger status "Problem"
tr	Tetikleyici durumu "Problem"

en-us	Triggers top 100
tr	En üstteki 100 tetikleyici

en-us	Trigger updated
tr	Tetikleyici güncellendi

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
tr	bağlantılara sahip tetikleyici başka bir şablona veya ana makineye taşınamaz

en-us	Trim
tr	Kırp

en-us	TRUE
tr	DOĞRU

en-us	Tue
tr	Sal

en-us	Tuesday
tr	Salı

en-us	Turkish (tr_TR)
tr	Türkçe (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
tr	İki öğe ("%1$s" ve "%2$s"), bir ana makine envanter alanını ("%3$s") oluşturamaz, bu durum çakışmaya neden olur.

en-us	Type
tr	Tür

en-us	Type (ascending)
tr	Tür (artan)

en-us	Type (descending)
tr	Tür (azalan)

en-us	Type (Full details)
tr	Tür (Bütün detaylar)

en-us	type here to search
tr	aramak için buraya yazın

en-us	Type of calculation
tr	Hesaplama türü

en-us	Type of information
tr	Bilgi türü

en-us	Type of information must be "Numeric (unsigned)" or "Numeric (float)" for aggregate items.
tr	Kümeleme öğeleri için bilgi türü "Sayısal (işaretsiz)" veya "Sayısal (float)" olmalıdır.

en-us	Type (OK)
tr	Tür (TAMAM)

en-us	Types
tr	Türler

en-us	Ukrainian (uk_UA)
tr	Ukraynaca (uk_UA)

en-us	Unable to create the configuration file.
tr	Yapılandırma dosyası oluşturulamadı.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
tr	Varolan yapılandırma dosyasının üzerine yazılamadı.

en-us	Unable to select configuration.
tr	Yapılandırma seçilemiyor.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
tr	Dosya yüklenemedi çünkü "dosya yükleme" devre dışı.

en-us	Unacknowledged only
tr	Sadece onaylanmamışlar

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
tr	Onaylanmamış PROBLEM olayları

en-us	Unblock
tr	Engeli kaldır

en-us	Unblock selected users?
tr	Seçilen kullanıcıların bloklaması kaldırılsın mı?

en-us	unexpected end of key
tr	beklenmedik anahtar sonu

en-us	unexpected end of macro
tr	beklenmedik makro sonu

en-us	unexpected parameter "%1$s"
tr	beklenmedik parametre "%1$s"

en-us	unexpected tag "%1$s"
tr	beklenmedik etiket "%1$s"

en-us	unexpected text "%1$s"
tr	beklenmedik metin "%1$s"

en-us	unexpected value "%1$s"
tr	beklenmedik değer "%1$s"

en-us	Units
tr	Birim

en-us	unknown
tr	bilinmiyor

en-us	Unknown
tr	Bilinmeyen

en-us	UNKNOWN
tr	BİLİNMEYEN

en-us	Unknown action
tr	Bilinmeyen eylem

en-us	Unknown error
tr	Bilinmeyen hata

en-us	Unknown function.
tr	Bilinmeyen fonksiyon.

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
tr	Bilinmeyen ana makine öğesi, seçilen ana makinede böyle bir öğe yok

en-us	Unknown host, no such host present in system
tr	Bilinmeyen ana makine, sistemde böyle bir ana makine bulunmuyor

en-us	Unknown interface type.
tr	Bilinmeyen arabirim türü.

en-us	Unknown resource
tr	Bilinmeyen kaynak

en-us	Unknown step failed: %1$s
tr	Bilinmeyen adım başarısız oldu: %1$s

en-us	Unknown value type
tr	Bilinmeyen değer türü

en-us	Unlimited
tr	Sınırsız

en-us	Unlink
tr	Bağlantıyı kaldır

en-us	Unlink and clear
tr	Bağlantıyı kaldır ve temizle

en-us	Unlinked: Application "%1$s" on "%2$s".
tr	Bağlantı kaldırıldı: "%2$s" üzerindeki "%1$s" uygulaması.

en-us	Unlinked: Discovery rule "%1$s" on "%2$s".
tr	Bağlantı kaldırıldı: "%2$s" üzerindeki "%1$s" keşif kuralı.

en-us	Unlinked: Host prototype "%1$s" on "%2$s".
tr	Bağlantı kaldırıldı: "%2$s" üzerindeki "%1$s" ana makine prototipi.

en-us	Unlinked: Item "%1$s" on "%2$s".
tr	Bağlantı kaldırıldı: "%2$s" üzerindeki "%1$s" öğesi.

en-us	Unlinked: Item prototype "%1$s" on "%2$s".
tr	Bağlantı kaldırıldı: "%2$s" üzerindeki "%1$s" öğe prototipi.

en-us	Unlinked: Web scenario "%1$s" on "%2$s".
tr	Bağlantı kaldırıldı: "%2$s" üzerindeki "%1$s" web senaryosu.

en-us	Unlink from template
tr	Şablon ile bağlantıyı kaldır

en-us	Unlink from templates
tr	Şablonlar ile bağlantıyı kaldır

en-us	Unmute
tr	Sesi Aç

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
tr	Desteklenmeyen içe aktarma dosya uzantısı "%1$s".

en-us	Unsupported import format "%1$s".
tr	Desteklenmeyen içe aktarma biçimi "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of action "%1$s".
tr	"%1$s" eyleminin bir filtre koşulu için desteklenmeyen parametre "%2$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
tr	"%1$s" keşif kuralının bir filtre koşulu için desteklenmeyen parametre "%2$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of action "%1$s".
tr	"%1$s" eyleminin filtresi için desteklenmeyen parametre "%2$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
tr	"%1$s" keşif kuralının filtresi için desteklenmeyen parametre "%2$s".

en-us	unsupported version number
tr	desteklenmeyen sürüm numarası

en-us	Up
tr	Açık

en-us	Up
tr	Yukarı

en-us	Update
tr	Güncelle

en-us	Updated status of host "%1$s".
tr	"%1$s" sunucusunun güncellenmiş durumu.

en-us	Update existing
tr	Varolanları güncelle

en-us	Update interval
tr	Güncelleme zaman aralığı

en-us	Upload
tr	Karşıya yükle

en-us	Upper level maps
tr	Daha üst seviye haritalar

en-us	Uptime
tr	Çalışma Süresi

en-us	Uptime/Downtime
tr	Çalışma Süresi/Aksama Süresi

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
tr	Zabbix sunucu işleminin saniye cinsinden çalışma süresi.

en-us	URL
tr	URL

en-us	URL A
tr	URL A

en-us	URL (after login)
tr	URL (oturum açtıktan sonra)

en-us	URL B
tr	URL B

en-us	URL C
tr	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
tr	URL düzgün şekilde kodlanmamış.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
tr	"%1$s" haritası için URL adı benzersiz olmalıdır.

en-us	URL parameter cannot be array.
tr	URL parametresi dizi olamaz.

en-us	URL parameter name is empty.
tr	URL parametre adı boş.

en-us	URLs
tr	URL'ler

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
tr	URL, "%1$s" haritası için hem "name" hem de "url" alanlarına sahip olmalıdır.

en-us	Use bulk requests
tr	Toplu istekleri kullan

en-us	Used in actions
tr	Eylemlerde kullanılır

en-us	Used in items
tr	Öğelerde kullanılır

en-us	Use if severity
tr	Önem derecesi ise kullan

en-us	User
tr	Kullanıcı

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
tr	"%1$s" kullanıcısı, kullanıcı grubu olmadan bulunamaz.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
tr	"%1$s" kullanıcısı "%2$s" panosunun sahibidir.

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
tr	"%1$s" kullanıcısı "%2$s" haritasının sahibidir.

en-us	User "%1$s" is screen "%2$s" owner.
tr	"%1$s" kullanıcısı "%2$s" ekranının sahibidir.

en-us	User "%1$s" is slide show "%2$s" owner.
tr	"%1$s" kullanıcısı "%2$s" slayt gösterisinin sahibidir.

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
tr	"%1$s" kullanıcısı "%2$s" eyleminde kullanılıyor.

en-us	User action
tr	Kullanıcı eylemi

en-us	User added
tr	Kullanıcı eklendi

en-us	User agent string
tr	Kullanıcı aracısı stringi

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
tr	Kullanıcı kendini devre dışı bir gruba veya grafik arayüzü erişimi devre dışı olan bir gruba ekleyemez.

en-us	User cannot change their user type.
tr	Kullanıcı kendi kullanıcı türünü değiştiremez.

en-us	User can't change type for himself
tr	Kullanıcı kendisi için tür değiştiremez

en-us	User deleted
tr	Kullanıcı silindi

en-us	User group
tr	Kullanıcı grubu

en-us	User group "%1$s" already exists.
tr	Kullanıcı grubu "%1$s" halihazırda mevcut.

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
tr	"%1$s" kullanıcı grubu "%2$s" eyleminde kullanılıyor.

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
tr	Kullanıcı grubu "%1$s", veritabanı çalışmıyor mesajlarını yapılandırmada kullanılır.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
tr	"%1$s" kullanıcı grubu "%2$s" betiği içinde kullanılmış.

en-us	User group for database down message
tr	Veritabanı çalışmıyor mesajı için kullanıcı grubu

en-us	User group for database down message "%1$s".
tr	"%1$s" veritabanı çalışmıyor mesajı için kullanıcı grubu.

en-us	User groups
tr	Kullanıcı grupları

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
tr	Kullanıcı grubu paylaşımında eksik parametreler: "%2$s" haritası için %1$s.

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for screen "%2$s".
tr	Kullanıcı grubu paylaşımında eksik parametreler: "%2$s" ekranı için %1$s.

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
tr	"%1$s" ID'li kullanıcı grubu mevcut değil.

en-us	User is not allowed to delete himself.
tr	Kullanıcının kendisini silmesine izin verilmez.

en-us	User macro missing parameters: %1$s
tr	Kullanıcı makrosunda eksik parametreler: %1$s

en-us	Username
tr	Kullanıcı adı

en-us	User name
tr	Kullanıcı adı

en-us	Username and password
tr	Kullanıcı adı ve parola

en-us	User password
tr	Kullanıcı parolası

en-us	User profile
tr	Kullanıcı profili

en-us	Users
tr	Kullanıcılar

en-us	User session data storage period "%1$s".
tr	Kullanıcı oturumu verisi depolama süresi "%1$s".

en-us	User sessions
tr	Kullanıcı oturumları

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
tr	Kullanıcı paylaşımında eksik parametreler: "%2$s" haritası için %1$s.

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for screen "%2$s".
tr	Kullanıcı paylaşımında eksik parametreler: "%2$s" ekranı için %1$s.

en-us	User type
tr	Kullanıcı türü

en-us	User updated
tr	Kullanıcı güncellendi

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
tr	"%1$s" ID'li kullanıcı mevcut değil.

en-us	value
tr	değer

en-us	Value
tr	Değer

en-us	value %1$s already exists
tr	%1$s değeri halihazırda mevcut

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
tr	"grid_align" parametresi için "%1$s" değeri geçersiz. Seçenekler: "%2$s" ve "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
tr	"%1$s" değeri "grid_show" parametresi için geçersiz. Seçenekler şunlardır: "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
tr	"%1$s" değeri "grid_show" parametresi için geçersiz. Seçenekler şunlardır: "%2$s" ve "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
tr	"%1$s" değeri %3$d karakter ve "%2$s" alanı için çok uzun . İzin verilen uzunluk %4$d karakter.

en-us	value "%1$s" not found
tr	"%1$s" değeri bulunamadı

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
tr	Değer önbellek etkinliği. Geçerli parametreler: istekler, isabetler ve kaçırılanlar.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
tr	Değer önbellek istatistikleri. Geçerli kipler şunlardır: total, free, pfree, used ve pused.

en-us	value is too long
tr	değer çok uzun

en-us	Value map
tr	Değer eşlemesi

en-us	Value map "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" değer eşlemesi zaten var.

en-us	Value map added
tr	Değer eşlemesi eklendi

en-us	Value map deleted
tr	Değer eşlemeleri silindi

en-us	Value map deleted
tr	Değer eşlemesi silindi

en-us	Value mapping
tr	Değer eşlemesi

en-us	Value mappings
tr	Değer eşlemeleri

en-us	Value mappings for value maps will be updated!
tr	Değer haritaları için değer eşlemeleri güncellenecektir!

en-us	Value map updated
tr	Değer eşlemesi güncellendi

en-us	value must be one of %1$s
tr	değer %1$s değerlerinden biri olmalıdır

en-us	Value: no data
tr	Değer: veri yok

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
tr	Herhangi bir Windows performans sayacının değeri. Tam sayı, float, string veya metin döndürür (isteğe bağlı olarak)

en-us	Values
tr	Değerler

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
tr	Form alanlarında adsız değerlere izin verilmez.

en-us	Variables
tr	Değişkenler

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
tr	Belirli işlem(ler) hakkında çeşitli bilgiler. Float döndürür

en-us	Vendor
tr	Sağlayıcı

en-us	Verbose
tr	Ayrıntılı

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
tr	Zabbix aracısının sürümü. String döndürür

en-us	Vertical
tr	Dikey

en-us	Vertical align
tr	Dikey hizalama

en-us	via
tr	aracılığıyla

en-us	Vietnamese (vi_VN)
tr	Vietnamca (vi_VN)

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
tr	Bayt cinsinden veya toplam yüzdesi olarak sanal alan boyutu. Bayt için tam sayı; yüzde için float döndürür

en-us	Visible name
tr	Görünen isim

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
tr	Ana makine adı eksikse görünür adı boş olamaz.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
tr	VMware önbellek istatistikleri. Geçerli kipler: total, free, pfree, used ve pused.

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
tr	VMware cluster durumu,<url> - VMware servis URL, <name> - VMware cluster adı

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
tr	Bayt cinsinden veya toplamın yüzdesi olarak VMware veri deposu kapasite istatistikleri. Bayt için tam sayı; yüzde için float döndürür

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizörü balonlaşmış bellek boyutu, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizörü ana makine adı

en-us	VMware hypervisor BIOS uuid, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizörü BIOS uuid'si,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizörü ana makine adı

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizörü cluster adı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizörü ana makine adı

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
tr	VMware hipervizör veri deposu okuma istatistikleri <url> - VMware servis URL'si,<uuid> - VMware hipervizör ana makine adı, <datastore> - veri deposu adı, <mode> - gecikme

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
tr	VMware hipervizör veri deposu yazma istatistikleri <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı, <datastore> - veri deposu adı, <mode> - gecikme

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör modeli,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör adı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
tr	VMware hipervizör ağ giriş istatistikleri <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
tr	VMware hipervizör ağ çıkış istatistikleri <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
tr	VMware hipervizör performans sayacı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı, <path> - performans sayacı yolu, <instance> - performans sayacı örneği

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör işlemci frekansı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör işlemci modeli,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör Hz olarak işlemci kullanımı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör durumu,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör toplam bellek miktarı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör çalışma süresi, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör kullanılan bellek miktarı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör üretici adı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
tr	VMware hipervizör sürümü,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware hipervizör ana makine adı

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
tr	VMware servis tam adı, <url> - VMware servis URL'si

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
tr	VMware servis sürümü, <url> - VMware servis URL'si

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine balonlaşmış bellek boyutu, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine taahhüt edilen depolama alanı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine sıkıştırılmış bellek miktarı,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
tr	VMware sanal makine disk aygıtı okuma istatistikleri,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı, <instance> - disk aygıtı örneği, <mode> - bps/ops - saniyedeki byte/operasyon

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
tr	VMware sanal makine disk aygıtı yazma istatistikleri,<url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı, <instance> - disk aygıtı örneği, <mode> - bps/ops - saniyedeki byte/operasyon

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
tr	VMware sanal makine dosya sistemi istatistikleri, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı, <fsname> - dosya sistemi adı, <mode> - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine konuk bellek kullanımı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine ana makine bellek kullanımı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine hipervizör adı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine adı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
tr	VMware sanal makine ağ arayüzü giriş istatistikleri, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı, <instance> - ağ arayüzü örneği, <mode> - bps/pps - saniye başına bayt/paket

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
tr	VMware sanal makine ağ arayüzü çıkış istatistikleri, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı, <instance> - ağ arayüzü örneği, <mode> - bps/pps - saniye başına bayt/paket

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
tr	VMware sanal makine performans sayacı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı, <path> - performans sayacı yolu, <instance> - performans sayacı örneği

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine güç durumu, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine özel bellek boyutu, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine işlemci hazırlama süresi ms, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine işlemci kullanımı (Hz), <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine paylaşımlı bellek boyutu, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine takas bellek boyutu, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine toplam bellek boyutu, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine kaydedilmemiş depolama alanı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine paylaşılmayan depolama alanı, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
tr	VMware sanal makine çalışma süresi, <url> - VMware servis URL'si, <uuid> - VMware sanal makine ana makine adı

en-us	W
tr	Çar

en-us	Warning
tr	Uyarı

en-us	Warning
tr	Uyarı

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
tr	Özür dileriz, hatırlamak için olası maksimum eleman sayısına ulaşıldı.

en-us	Web
tr	Web

en-us	Web monitoring
tr	Web gözlemleme

en-us	Web scenario
tr	Web senaryosu

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" web senaryosu zaten var.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
tr	"%1$s" web senaryosu, "%2$s" sunucusunda halihazırda mevcut.

en-us	Web scenario "%1$s" on "%2$s": application "%3$s" does not exist.
tr	"%2$s" üzerindeki "%1$s" web senaryosu: "%3$s" uygulaması mevcut değil.

en-us	Web scenario added
tr	Web senaryosu eklendi

en-us	Web scenario deleted
tr	Web senaryosu silindi

en-us	Web scenario disabled
tr	Web senaryosu devre dışı

en-us	Web scenario disabled
tr	Web senaryoları devre dışı

en-us	Web scenario enabled
tr	Web senaryosu etkin

en-us	Web scenario enabled
tr	Web senaryosları etkin

en-us	Web scenarios
tr	Wen senaryoları

en-us	Web scenario updated
tr	Web senaryosu güncellendi

en-us	Wed
tr	Pts

en-us	Wednesday
tr	Çarşamba

en-us	Weekly
tr	Haftalık

en-us	Welcome
tr	Hoş geldiniz

en-us	Welcome to
tr	Buraya hoş geldiniz

en-us	When active
tr	Aktif olduğunda

en-us	Width
tr	Genişlik

en-us	With data collection
tr	Veri toplama ile

en-us	Without problems
tr	Problemsiz

en-us	Without triggers
tr	Tetiksiz

en-us	With problems
tr	Problemli

en-us	With triggers
tr	Tetikli

en-us	Wizard
tr	Sihirbaz

en-us	Working time
tr	Çalışma süresi

en-us	Working time "%1$s".
tr	Çalışma süresi "%1$s".

en-us	Write
tr	Yaz

en-us	Wrong fields for dependency for service "%1$s".
tr	"%1$s" servisi için olan bağımlılıklar için yanlış alanlar.

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
tr	"%1$s" ana makinesi için yanlış alanlar.

en-us	Wrong fields for macro "%1$s".
tr	"%1$s" makrosu için yanlış alanlar.

en-us	Wrong fields for map link.
tr	Harita bağlantısı için yanlış alanlar.

en-us	Wrong fields for service "%1$s".
tr	"%1$s" servisi için yanlış alanlar.

en-us	Wrong fields for time for service "%1$s".
tr	"%1$s" servisi için olan zaman için yanlış alanlar.

en-us	Wrong value for url field.
tr	Url alanı için yanlış değer.

en-us	X
tr	X

en-us	X1
tr	X1

en-us	X2
tr	X2

en-us	XML is empty
tr	XML boş

en-us	XML XPath
tr	XML XPath

en-us	y
tr	y

en-us	Y
tr	Y

en-us	Y1
tr	Y1

en-us	Y2
tr	Y2

en-us	Y axis MAX value
tr	Y ekseni MAKS değer

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
tr	Y ekseni MAKS değeri, Y ekseni MİN değerinden büyük olmalıdır.

en-us	Y axis MIN value
tr	Y ekseni MIN değer

en-us	Y axis side
tr	Y ekseni tarafı

en-us	Year
tr	Yıl

en-us	Yearly
tr	Yıllık

en-us	Yes
tr	Evet

en-us	Yesterday
tr	Dün

en-us	Y-m-d
tr	Y-m-d

en-us	Y-m-d H:i
tr	Y-m-d H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
tr	Y-m-d H:i:s

en-us	You are logged in as "%1$s".
tr	"%1$s" olarak oturum açtınız.

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
tr	Web sunucu üzerinde yerelleştirme ayarları yapılmamış olan bazı diller seçilemeyecektir.

en-us	You are not logged in
tr	Giriş yapmadınız

en-us	You can not switch hosts for current selection.
tr	Mevcut seçim için ana makineler arasında geçiş yapamazsınız.

en-us	You do not have permissions to create users.
tr	Kullanıcıları oluşturmak için izniniz yok.

en-us	You do not have permission to perform this operation.
tr	Bu işlemi gerçekleştirmek için izniniz yok.

en-us	You have no permissions to access this page.
tr	Bu sayfaya erişmek için izniniz yok.

en-us	You have unsaved changes.
tr	Kaydedilmemiş değişiklikleriniz var.

en-us	You must login to view this page.
tr	Bu sayfayı görmek için oturup açmak zorundasınız.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
tr	Veritabanınız düzgün çalışmıyor. Lütfen birkaç dakika bekleyin ve bu işlemi tekrarlamayı deneyin. Sorun devam ederse, lütfen sistem yöneticisine başvurun. Soruna, veritabanı yönetim sisteminiz tarafından gerçekleştirilen uzun süren bir işlem veya satır düzeyi kilidi neden olabilir.

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
tr	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
tr	Zabbix

en-us	ZABBIX
tr	ZABBIX

en-us	Zabbix Admin
tr	Zabbix Yöneticisi

en-us	Zabbix agent
tr	Zabbix aracısı

en-us	Zabbix agent (active)
tr	Zabbix aracısı (aktif)

en-us	Zabbix aggregate
tr	Zabbix kümeleme

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
tr	Zabbix yanlış bir istek aldı.

en-us	Zabbix internal
tr	Zabbix dahili

en-us	Zabbix internal authentication
tr	Zabbix dahili kimlik doğrulama

en-us	Zabbix server
tr	Zabbix sunucu

en-us	Zabbix server details
tr	Zabbix sunucu detayları

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
tr	Zabbix sunucu çalışmıyor; gösterilen bilgi geçerli olmayabilir.

en-us	Zabbix server is running
tr	Zabbix sunucu çalışıyor

en-us	Zabbix server is running check interval "%1$s".
tr	Zabbix sunucusu "%1$s" aralığının kontrolünü yapıyor.

en-us	Zabbix server name
tr	Zabbix sunucu adı

en-us	Zabbix server port
tr	Zabbix sunucu portu

en-us	Zabbix server (proxy)
tr	Zabbix sunucusu (vekil sunucu)

en-us	Zabbix Share
tr	Zabbix Paylaşımı

en-us	Zabbix Super Admin
tr	Zabbix Süper Yöneticisi

en-us	Zabbix trapper
tr	Zabbix yakalayıcısı

en-us	Zabbix User
tr	Zabbix Kullanıcısı

en-us	(0 - infinitely)
tr	(0 - sonsuz)

en-us	0 or 1
tr	0 veya 1

en-us	(0 - use action default)
tr	(0 - eylem öntanımlısını kullan)

en-us	0 - use default port
tr	0 - öntanımlı bağlantı noktasını kullan

en-us	100 busiest triggers
tr	100 en meşgul tetikleyici

en-us	10 seconds
tr	10 saniye

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
tr	%2$d maksimum karakter uzunluğunu %1$d karakter aşıyor

en-us	%1$d day
tr	%1$d gün

en-us	%1$d day
tr	%1$d gün

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
tr	%3$d%2$s problemden %1$d kadarı gösteriliyor

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
tr	%3$d%2$s problemden %1$d kadarı gösteriliyor

en-us	1 minute
tr	1 dakika

en-us	(%1$s %2$s)
tr	(%1$s %2$s)

en-us	"%1$s" date must be less than "%2$s" date.
tr	"%1$s" tarihi "%2$s" tarihinden daha erken olmalıdır.

en-us	%1$s event
tr	%1$s olay

en-us	%1$s event
tr	%1$s olay

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
tr	"%2$s" yerine "%1$s"

en-us	"%1$s" is expected
tr	"%1$s" bekleniyor

en-us	%1$s item
tr	%1$s öğe

en-us	%1$s item
tr	%1$s öğe

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
tr	%1$s [Satır: %2$s | Sütun: %3$s]

en-us	%1$s minute
tr	%1$s dakika

en-us	%1$s minute
tr	%1$s dakika

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
tr	"%1$s" boş bir dize olmalı veya "%2$s" değerinden büyük olmalıdır.

en-us	%1$s problem
tr	%1$s sorunu

en-us	%1$s problem
tr	%1$s sorunlar

en-us	%1$s retry left
tr	Kalan deneme sayısı %1$s

en-us	%1$s retry left
tr	Kalan deneme sayısı %1$s

en-us	%1$s second
tr	%1$s saniye

en-us	%1$s second
tr	%1$s saniye

en-us	%1$s (year %2$s)
tr	%1$s (yıl %2$s)

en-us	24x7
tr	7 gün 24 saat

en-us	30 seconds
tr	30 saniye

en-us	3D view
tr	3B görünüm

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
tr	%4$s başarısız oturum açma girişimi kaydedildi. Son başarısız deneme %1$s adresinden %2$s %3$s tarihinde yapıldı.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
tr	%4$s başarısız oturum açma girişimi kaydedildi. Son başarısız deneme %1$s adresinden %2$s %3$s tarihinde yapıldı.

en-us	500 latest values
tr	son 500 değer

en-us	5 minutes
tr	5 dakika

en-us	5 seconds
tr	5 saniye

en-us	a boolean is expected
tr	bir boole bekleniyor

en-us	Access denied
tr	Erişim reddedildi

en-us	Access denied!
tr	Erişim reddedildi!

en-us	a character string is expected
tr	bir karakter string bekleniyor

en-us	Ack
tr	Onay

en-us	Acknowledge
tr	Onay

en-us	Acknowledged
tr	Onaylandı

en-us	Acknowledged PROBLEM events
tr	Onaylanmış PROBLEM olayları

en-us	Action
tr	Eylem

en-us	Action "%1$s" already exists.
tr	"%1$s" eylemi halihazırda var.

en-us	Action added
tr	Eylem eklendi

en-us	Action deleted
tr	Eylem silindi

en-us	Action disabled
tr	Eylem devre dışı

en-us	Action disabled
tr	Eylemler devre dışı

en-us	Action enabled
tr	Eylem etkin

en-us	Action enabled
tr	Eylemler etkin

en-us	Action log
tr	Eylem günlüğü

en-us	Actions
tr	Eylemler

en-us	Action updated
tr	Eylem güncellendi

en-us	Active
tr	Aktif

en-us	Active
tr	Aktif

en-us	Active since
tr	Şu zamandan beri aktif

en-us	Active till
tr	Şu zamana kadar aktif

en-us	Add
tr	Ekle

en-us	Add a new widget
tr	Yeni bir parçacık ekle

en-us	Add child element
tr	Alt öğe ekle

en-us	Added
tr	Eklendi

en-us	Added, %1$s
tr	Eklendi, %1$s

en-us	Add from
tr	Şuradan ekle

en-us	Add host
tr	Ana makine ekle

en-us	Additional rule
tr	Ek kural

en-us	Additional rules
tr	Ek kurallar

en-us	Add multiple maps
tr	Birden çok harita ekle

en-us	Add page
tr	Sayfa ekle

en-us	Add parent services
tr	Ebeveyn hizmetleri ekle

en-us	Add problem comments
tr	Sorun yorumları ekleyin

en-us	Add prototype
tr	Prototip ekle

en-us	Address
tr	Adres

en-us	Add scheduled report
tr	Planlanmış rapor ekle

en-us	Add services
tr	Hizmet ekle

en-us	Add submaps
tr	Alt haritalar ekle

en-us	Add to favorites
tr	Favorilere ekle

en-us	Add to host group
tr	Ana makine grubuna ekle

en-us	Add to host groups
tr	Ana makine gruplarına ekle

en-us	Add user
tr	Kullanıcı Ekle

en-us	Add user group
tr	Kullanıcı grubu ekle

en-us	Add widget
tr	Parçacık ekle

en-us	Admin
tr	Yönetici

en-us	Administration
tr	Yönetim

en-us	Advanced configuration
tr	Gelişmiş yapılandırma

en-us	Advanced labels
tr	Gelişmiş etiket

en-us	affects only filtered data
tr	yalnızca filtrelenmiş verileri etkiler

en-us	After value
tr	değerden sonra

en-us	Age
tr	Yaş

en-us	Age less than
tr	Şu yaştan küçük

en-us	agent
tr	aracı

en-us	Agent
tr	Aracı

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
tr	Aracı mevcudiyetini kontrol et. Hiçbir şey döndürmez - mevcut değil; 1 - mevcut

en-us	Agent encryption
tr	Aracı şifrelemesi

en-us	Agent host name. Returns string
tr	Aracı ana makine adı. String döndürür

en-us	Agent interfaces
tr	Aracı arayüzleri

en-us	Alias
tr	Rumuz

en-us	all
tr	hepsi

en-us	All
tr	Tümü

en-us	All dashboards
tr	Tüm panolar

en-us	All groups
tr	Tüm gruplar

en-us	All hosts
tr	Tüm ana makineler

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
tr	Tüm bağlantılarda "Name" ve "URL" tanımlanmış olmalıdır

en-us	All maps
tr	Tüm haritalar

en-us	all media
tr	bütün medyalar

en-us	Allowed hosts
tr	İzin verilen ana makineler

en-us	Allow manual close
tr	Elle kapatmaya izin ver

en-us	All problems
tr	Tüm problemler

en-us	All problems if tag values match
tr	Etiket değerleri eşleşiyorsa tüm problemler

en-us	All templates
tr	Tüm şablonlar

en-us	Alternatively, you can install it manually:
tr	Alternatif olarak elle yükleyebilirsiniz:

en-us	an array is expected
tr	bir dizi bekleniyor

en-us	an array or a character string is expected
tr	bir dizi veya bir string bekleniyor

en-us	And
tr	Ve

en-us	And/Or
tr	Ve/Veya

en-us	an empty string is expected
tr	boş bir string bekleniyor

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
tr	çift sayıda onaltılık karakter bekleniyor

en-us	a number is expected
tr	bir sayı bekleniyor

en-us	a number is too large
tr	bir sayı çok büyük

en-us	a numeric value is expected
tr	sayısal bir değer bekleniyor

en-us	Any
tr	Herhangi

en-us	Any character string included
tr	Herhangi karakter dizgisini içeren

en-us	Application error.
tr	Uygulama hatası.

en-us	Apply
tr	Uygula

en-us	Approaching
tr	Yaklaşma

en-us	Apr
tr	Nis

en-us	April
tr	Nisan

en-us	Area size
tr	Alan boyutu

en-us	Area type
tr	Alan tipi

en-us	Arithmetic
tr	Aritmetik

en-us	as Blue
tr	Mavi olarak

en-us	ascending
tr	artan

en-us	as Green
tr	Yeşil olarak

en-us	As plain text
tr	Düz metin olarak

en-us	as Red
tr	Kırmızı olarak

en-us	Asset tag
tr	Varlık etiketi

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
tr	%1$s:%2$s de %3$s %4$s de her %5$s de

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
tr	%1$s:%2$s de %3$s de her %4$s de

en-us	At (hour:minute)
tr	Zamanında (saat:dakika)

en-us	a time is expected
tr	bir zaman bekleniyor

en-us	a time period is expected
tr	bir zaman periyodu bekleniyor

en-us	a time unit is expected
tr	bir zaman birimi bekleniyor

en-us	Attempt interval
tr	Deneme aralığı

en-us	Attempts
tr	Girişimler

en-us	Audit
tr	Denetim

en-us	Audit log
tr	Denetim günlüğü

en-us	Aug
tr	Ağu

en-us	August
tr	Ağustos

en-us	Authentication
tr	Kimlik Doğrulama

en-us	Authentication algorithm
tr	Kimlik doğrulama algoritması

en-us	Authentication method
tr	Kimlik doğrulama yöntemi

en-us	Authentication passphrase
tr	Kimlik doğrulama parola deyimi

en-us	Authentication protocol
tr	Kimlik doğrulama protokolü

en-us	Auto-login
tr	Otomatik giriş

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
tr	Otomatik giriş ve otomatik çıkış seçenekleri birlikte etkinleştirilemez.

en-us	Auto-logout
tr	Otomatik çıkış

en-us	Automatic
tr	Otomatik

en-us	Automatic icon mapping
tr	Otomatik simge haritası

en-us	Automatic icon selection
tr	Otomatik simge seçimi

en-us	Availability
tr	Erişilebilirlilik

en-us	Availability report
tr	Kullanılırlık raporu

en-us	Available
tr	Mevcut

en-us	Average
tr	Ortalama

en-us	avg
tr	ort

en-us	Back
tr	Geri

en-us	Background
tr	Arkaplan

en-us	Background image
tr	Arkaplan resmi

en-us	Base DN
tr	Base DN

en-us	Basic
tr	Temel

en-us	Bind DN
tr	Bind DN

en-us	Bind password
tr	Bağlanma parolası

en-us	blinking
tr	yanıp sönme

en-us	Blocked
tr	Bloklu

en-us	Blue
tr	Mavi

en-us	Bold line
tr	Kalın çizgi

en-us	Boolean to decimal
tr	boole'saldan ondalık sayıya

en-us	Border
tr	Sınır

en-us	Border type
tr	Sınır türü

en-us	Border width
tr	Sınır genişliği

en-us	Bottom
tr	Alt

en-us	Bring forward
tr	Öne getir

en-us	Bring to front
tr	Öne getir

en-us	Bulgarian (bg_BG)
tr	Bulgarca (bg_BG)

en-us	By host
tr	Ana makine bazında

en-us	By trigger template
tr	Tetikleyici şablonu bazında

en-us	Calculated
tr	Hesaplanmış

en-us	Callback
tr	Geri çağırma

en-us	Cancel
tr	İptal

en-us	Cannot add action
tr	Eylem eklenemiyor

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
tr	"%2$s" grafiğine sayısal olmayan "%1$s" öğesi eklenemez.

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
tr	"%2$s" grafik prototipine sayısal olmayan "%1$s" öğesi eklenemez.

en-us	Cannot add correlation
tr	Korelasyon eklenemez

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
tr	Bir ana makineden bir şablona bağımlılık eklenemiyor.

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
tr	"%1$s:%2$s" tetiğinden var olmayan "%3$s:%4$s" tetiğine bağımlılık eklenemiyor.

en-us	Cannot add discovery rule
tr	Keşif kuralı eklenemiyor

en-us	Cannot add graph
tr	Grafik eklenemiyor

en-us	Cannot add graph prototype
tr	Grafik prototipi eklenemiyor

en-us	Cannot add group
tr	Grup eklenemiyor

en-us	Cannot add host
tr	Ana makine eklenemiyor

en-us	Cannot add host prototype
tr	Ana makine prototipi eklenemiyor

en-us	Cannot add image
tr	Resim eklenemiyor

en-us	Cannot add item
tr	Öğe eklenemiyor

en-us	Cannot add item prototype
tr	Öğe prototipi eklenemiyor

en-us	Cannot add maintenance
tr	Bakım eklenemiyor

en-us	Cannot add media type
tr	İletişim aracı türü eklenemiyor

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
tr	"%1$s" grafiğine "Graph sum" türünde birden çok öğe eklenemiyor.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
tr	"%1$s" grafik prototipine "Graph sum" türünde birden çok öğe eklenemiyor.

en-us	Cannot add network map
tr	Ağ haritası eklenemiyor

en-us	Cannot add proxy
tr	Vekil sunucu eklenemiyor

en-us	Cannot add regular expression
tr	Düzenli ifade eklenemiyor

en-us	Cannot add script
tr	Betik eklenemiyor

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
tr	Alt haritalar eklenemiyor. Maksimum derinliğe ulaşıldı.

en-us	Cannot add template
tr	Şablon eklenemiyor

en-us	Cannot add trigger
tr	Tetikleyici eklenemiyor

en-us	Cannot add trigger prototype
tr	Tetikleyici prototipi eklenemiyor

en-us	Cannot add user
tr	Kullanıcı eklenemiyor

en-us	Cannot add web scenario
tr	Web senaryosu eklenemiyor

en-us	cannot be changed
tr	değiştirilemez

en-us	cannot be empty
tr	boş olamaz

en-us	Cannot clear history
tr	Geçmiş temizlenemiyor

en-us	Cannot clone graph prototypes.
tr	Grafik prototipleri klonlanamıyor.

en-us	Cannot clone item prototypes.
tr	Öğe prototipleri klonlanamıyor.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
tr	Tetikleyici prototipleri klonlanamıyor.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
tr	Problem kapatılamıyor: %1$s.

en-us	Cannot connect to the database.
tr	Veritabanına bağlanılamıyor.

en-us	Cannot copy graph
tr	Grafikler kopyalanamıyor

en-us	Cannot copy graph
tr	Grafik kopyalanamıyor

en-us	Cannot copy item
tr	Öğeler kopyalanamıyor

en-us	Cannot copy item
tr	Öğe kopyalanamıyor

en-us	Cannot copy trigger
tr	Tetikleyici kopyalanamıyor

en-us	Cannot copy trigger
tr	Tetikleyiciler kopyalanamıyor

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
tr	"%1$s:%2$s" tetikleyicisi kopyalanamıyor, çünkü ifadede birden çok ana makine var.

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
tr	Keşfedilmiş "%1$s" ana makinesi üzerinde bir ana makine prototipi oluşturulamıyor.

en-us	Cannot create another database connection.
tr	Başka bir veritabanı bağlantısı oluşturulamıyor.

en-us	Cannot create circular dependencies.
tr	Çevrimsel bağımlılıklar oluşturulamaz.

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
tr	Tetikleyicinin kendisine bağımlılık oluşturulamıyor.

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
tr	Tetikleyici prototipin kendisine bağımlılık oluşturamazsınız.

en-us	Cannot create discovery rule
tr	Keşif kuralı oluşturulamıyor

en-us	Cannot create icon map
tr	Simge haritası oluşturulamıyor

en-us	Cannot create the configuration file.
tr	Yapılandırma dosyası oluşturulamıyor.

en-us	Cannot delete action
tr	Eylem silinemiyor

en-us	Cannot delete dashboard
tr	Pano silinemiyor

en-us	Cannot delete dashboard
tr	Panolar silinemiyor

en-us	Cannot delete dependency
tr	Bağımlılık silinemiyor

en-us	Cannot delete discovery rules
tr	Keşif kuralları silinemiyor

en-us	Cannot delete graph
tr	Grafik silinemiyor

en-us	Cannot delete graph prototype
tr	Grafik prototipi silinemiyor

en-us	Cannot delete graph prototypes
tr	Grafik prototipleri silinemiyor

en-us	Cannot delete graphs
tr	Grafikler silinemiyor

en-us	Cannot delete group
tr	Gruplar silinemiyor

en-us	Cannot delete group
tr	Grup silinemiyor

en-us	Cannot delete host
tr	Ana makine silinemiyor

en-us	Cannot delete host prototypes
tr	Ana makine prototipleri silinemez

en-us	Cannot delete icon map
tr	Simge eşlemesi silinemiyor

en-us	Cannot delete image
tr	Resim silinemiyor

en-us	Cannot delete inventory.
tr	Envanter silinemiyor.

en-us	Cannot delete item
tr	Öğe silinemiyor

en-us	Cannot delete item prototype
tr	Öğe prototipi silinemiyor

en-us	Cannot delete item prototypes
tr	Öğe prototipleri silinemez

en-us	Cannot delete items
tr	Öğeler silinemiyor

en-us	Cannot delete maintenance
tr	Bakım silinemiyor

en-us	Cannot delete media type
tr	İletişim aracı türü silinemiyor

en-us	Cannot delete media type
tr	İletişim aracı türleri silinemiyor

en-us	Cannot delete network map
tr	Ağ haritası silinemiyor

en-us	Cannot delete proxy
tr	Vekil sunucu silinemiyor

en-us	Cannot delete proxy
tr	Vekil sunucular silinemiyor

en-us	Cannot delete regular expression
tr	Düzenli ifade silinemiyor

en-us	Cannot delete regular expression
tr	Düzenli ifadeler silinemiyor

en-us	Cannot delete script
tr	Betik silinemiyor

en-us	Cannot delete script
tr	Betikler silinemiyor

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
tr	Betikler silinemiyor. "%1$s" betiği "%2$s" eylem işleminde kullanılıyor.

en-us	Cannot delete selected actions
tr	Seçilen eylemler silinemiyor

en-us	Cannot delete template
tr	Şablon silinemiyor

en-us	Cannot delete templated item.
tr	Şablonlanmış öğe silinemiyor.

en-us	Cannot delete templated items.
tr	Şablonlanmış öğeler silinemiyor.

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
tr	Şablonlanmış "%1$s:%2$s" tetiği silinemiyor.

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
tr	Şablonlanmış "%1$s" web senaryosu silinemiyor.

en-us	Cannot delete trigger
tr	Tetikleyici silinemiyor

en-us	Cannot delete trigger prototype
tr	Tetikleyici prototipi silinemiyor

en-us	Cannot delete trigger prototypes
tr	Tetikleyici prototipleri silinemiyor

en-us	Cannot delete triggers
tr	Tetikleyiciler silinemiyor

en-us	Cannot delete user
tr	Kullanıcı silinemiyor

en-us	Cannot delete web scenario
tr	Web senaryosu silinemiyor

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
tr	"%1$s" Zabbix dahili kullanıcısı silinemiyor, bu kullanıcıyı devredışı bırakmayı deneyin.

en-us	Cannot disable action
tr	Eylem devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable action
tr	Eylemler devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable correlation
tr	Korelasyonlar devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable correlation
tr	Korelasyon devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable discovery rule
tr	Keşif kuralı devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable discovery rule
tr	Keşif kuralları devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable host
tr	Ana makine devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable host
tr	Ana makine devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable item
tr	Öğe devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable item
tr	Öğeler devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable media type
tr	Medya türü devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable media type
tr	Medya türleri devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable trigger
tr	Tetikleyiciler devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable trigger
tr	Tetikleyici devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable web scenario
tr	Web senaryoları devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot disable web scenario
tr	Web senaryosu devre dışı bırakılamıyor

en-us	Cannot display item queue.
tr	Öğe kuyruğu görüntülenemiyor.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
tr	"Graph sum" türünde birden çok öğe görüntülenemez.

en-us	Cannot enable action
tr	Eylem etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable action
tr	Eylemler etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable correlation
tr	Korelasyon etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable correlation
tr	Korelasyonlar etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable discovery rule
tr	Keşif kuralı etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable discovery rule
tr	Keşif kuralları etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable host
tr	Ana makine etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable host
tr	Ana makineler etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable item
tr	Öğeler etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable item
tr	Öğe etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable media type
tr	Medya türü etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable media type
tr	Medya türü etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable trigger
tr	Tetikleyiciler etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable trigger
tr	Tetikleyici etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable web scenario
tr	Web senaryoları etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot enable web scenario
tr	Web senaryosu etkinleştirilemiyor

en-us	Cannot expand macros.
tr	Makrolar genişletilemiyor.

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
tr	"%2$s" haritasında kullanılan "%1$s" arka plan görüntüsü bulunamadı.

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
tr	"%2$s" haritasında kullanılan "%1$s" grubu bulunamıyor.

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
tr	"%2$s" haritasında kullanılan "%1$s" ana makinesi bulunamıyor.