en-us	This is a step-by-step tutorial that shows how to create a simple dashboard widget.  ::: noteimportant The minimum required Zabbix version for this tutorial is 6.4.4. :::  You can download all files of this widget as a ZIP archive: [lesson_gauge_chart.zip](../../../../assets/en/devel/modules/examples/demo_widget_gauge.zip).
uk	Це покрокова інструкція, яка показує, як створити простий віджет інформаційної панелі.  ::: noteimportant Мінімальна необхідна версія Zabbix для цієї інструкції – 6.4.4. :::  Ви можете завантажити всі файли цього віджета як ZIP-архів: [lesson_gauge_chart.zip](../../../../assets/en/devel/modules/examples/demo_widget_gauge.zip).

en-us	This is a step-by-step tutorial that shows how to create a simple Zabbix frontend module. You can download all files of this module as a ZIP archive: [MyAddress.zip](../../../../assets/en/devel/modules/examples/MyAddress.zip).
uk	Це покрокова інструкція, яка показує, як створити простий модуль фронтенду Zabbix. Ви можете завантажити всі файли цього модуля у вигляді ZIP-архіву: [MyAddress.zip](../../../../assets/en/devel/modules/examples/MyAddress.zip).

en-us	This is a step-by-step tutorial to create a simple loadable plugin for Zabbix agent 2.
uk	Це покроковий посібник зі створення простого завантажуваного плагіна для Zabbix agent 2.

en-us	 This page contains navigation links for dashboard widget parameters and possible property values for the respective [dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) objects.  To see the parameters and property values for each widget, go to individual widget pages for:  -   [Action log](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/action_log) -   [Clock](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/clock) -   [Discovery status](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/discovery_status) -   [Favorite graphs](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/favorite_graphs) -   [Favorite maps](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/favorite_maps) -   [Geomap](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/geomap) -   [Graph](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/graph) -   [Graph (classic)](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/graph_classic) -   [Graph prototype](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/graph_prototype) -   [Host availability](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/host_availability) -   [Item value](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/item_value) -   [Map](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/map) -   [Map navigation tree](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/map_tree) -   [Plain text](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/plain_text) -   [Problem hosts](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/problem_hosts) -   [Problems](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/problems) -   [SLA report](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/sla_report) -   [System information](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/system) -   [Problems by severity](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/problems_severity) -   [Top hosts](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/top_hosts) -   [Trigger overview](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/trigger_overview) -   [URL](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/url) -   [Web monitoring](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/web_monitoring)  Deprecated widgets:  -   [Data overview](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/data_overview)
uk	 This page contains navigation links for dashboard widget parameters and possible property values for the respective [dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) objects.  To see the parameters and property values for each widget, go to individual widget pages for:  -   [Action log](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/action_log) -   [Clock](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/clock) -   [Discovery status](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/discovery_status) -   [Favorite graphs](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/favorite_graphs) -   [Favorite maps](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/favorite_maps) -   [Geomap](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/geomap) -   [Graph](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/graph) -   [Graph (classic)](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/graph_classic) -   [Graph prototype](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/graph_prototype) -   [Host availability](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/host_availability) -   [Item value](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/item_value) -   [Map](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/map) -   [Map navigation tree](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/map_tree) -   [Plain text](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/plain_text) -   [Problem hosts](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/problem_hosts) -   [Problems](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/problems) -   [SLA report](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/sla_report) -   [System information](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/system) -   [Problems by severity](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/problems_severity) -   [Top hosts](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/top_hosts) -   [Trigger overview](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/trigger_overview) -   [URL](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/url) -   [Web monitoring](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/web_monitoring)  Deprecated widgets:  -   [Data overview](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/data_overview)

en-us	# This topic does not exist yet.  We are sorry, the page you are looking for cannot be found. Return to the homepage, try searching, or get [help](https://www.zabbix.com/support).
uk	# Цей розділ ще не створено.  Нажаль, сторінка яку ви шукаєте не знайдена. Поверніться до домашньої сторінки, або [зверніться по допомогу](https://www.zabbix.com/support).

en-us	##### Time period  The **second** parameter allows to specify the time period for aggregation. The time period can only be expressed as time, the amount of values (prefixed with **\#**) is not supported.  [Supported unit symbols](/manual/appendix/suffixes) can be used in this parameter for convenience, for example '5m' (five minutes) instead of '300s' (300 seconds) or '1d' (one day) instead of '86400' (86400 seconds).  Time period is ignored by the server if passed with the *last\_foreach* function and can thus be omitted:      last_foreach(/*/key?[group="host group"])  Time period is not supported with the *exists\_foreach* function.
uk	##### Період часу  **Другий** параметр дозволяє вказати період часу для агрегації. Період часу можна виразити лише як час, кількість значень (з префіксом **\#**) не підтримується.  [Підтримувані одиниці вимірювання](/manual/appendix/suffixes) можна використовувати в цьому параметрі для зручності, наприклад, «5m» (п’ять хвилин) замість «300s» (300 секунд) або «1d» (один день) замість «86400» (86400 секунд).  Період часу ігнорується сервером, якщо він передається за допомогою функції *last\_foreach*, тому його можна пропустити:       last_foreach(/*/key?[group="host group"])  Період часу не підтримується функцією *exists\_foreach*.

en-us	#### TimescaleDB  Instructions for creating and configuring TimescaleDB are provided in a separate [section](/manual/appendix/install/timescaledb).
uk	#### TimescaleDB  Інструкції щодо створення та налаштування TimescaleDB наведено в окремому [розділі](/manual/appendix/install/timescaledb).

en-us	# Tutorials  This section contains practical step-by-step tutorials to illustrate how to build a custom [module](/devel/modules/tutorials/module) and a [widget](/devel/modules/tutorials/widget) in Zabbix.
uk	# Інструкції  Цей розділ містить практичні покрокові інструкції, що ілюструють, як створити власний [модуль](/devel/modules/tutorials/module) та [віджет](/devel/modules/tutorials/widget) у Zabbix.

en-us	 ### type  Type of the module. Required for widgets and must equal "widget".  *Type*: String  *Default*: "module"  *Example*:  ```json "type": "widget" ```
uk	 ### type  Тип модуля. Необхідний для віджетів і має дорівнювати "widget".  *Тип*: String  *За замовчуванням*: "module"  *Приклад*:  ```json "type": "widget" ```

en-us	###      **unencrypted**   connect without encryption (default)  ```{=html} <!-- --> ```    **psk**   connect using TLS and a pre-shared key  ```{=html} <!-- --> ```    **cert**   connect using TLS and a certificate  ```{=html} <!-- --> ``` **--tls-ca-file** *CA-file*   Full pathname of a file containing the top-level CA(s) certificates for peer certificate verification.  **--tls-crl-file** *CRL-file*   Full pathname of a file containing revoked certificates.  **--tls-agent-cert-issuer** *cert-issuer*   Allowed agent certificate issuer.  **--tls-agent-cert-subject** *cert-subject*   Allowed agent certificate subject.  **--tls-cert-file** *cert-file*   Full pathname of a file containing the certificate or certificate chain.  **--tls-key-file** *key-file*   Full pathname of a file containing the private key.  **--tls-psk-identity** *PSK-identity*   PSK-identity string.  **--tls-psk-file** *PSK-file*   Full pathname of a file containing the pre-shared key.  **--tls-cipher13** *cipher-string*   Cipher string for OpenSSL 1.1.1 or newer for TLS 1.3. Override the default ciphersuite selection criteria. This option is not available if OpenSSL version is less than 1.1.1.  **--tls-cipher** *cipher-string*   GnuTLS priority string (for TLS 1.2 and up) or OpenSSL cipher string (only for TLS 1.2). Override the default ciphersuite selection criteria.  **-h**, **--help**   Display this help and exit.  **-V**, **--version**   Output version information and exit.  [ ]{#lbAG}
uk	 ###      **unencrypted**   підключатися без шифрування (за замовчуванням)  ```{=html} <!-- --> ```    **psk**   підключатися за допомогою TLS і заздалегідь наданого ключа  ```{=html} <!-- --> ```    **cert**   підключитися за допомогою TLS і сертифіката  ```{=html} <!-- --> ``` **--tls-ca-файл** *CA-file*   Повне ім'я файлу, що містить сертифікати центрів сертифікації верхнього рівня для для однорангової перевірки сертифікатів.  **--tls-crl-file** *CRL-file*   Повна назва файлу, що містить відкликані сертифікати.  **--tls-agent-cert-issuer** *cert-issuer*   Дозволений видавець сертифікатів агента.  **--tls-agent-cert-subject** *cert-subject*   Дозволений суб'єкт сертифіката агента.  **--tls-cert-file** *cert-file*   Повне ім'я файлу, що містить сертифікат або ланцюжок сертифікатів.  **--tls-key-file** *key-file*   Повний шлях до файлу, що містить закритий ключ.  **--tls-psk-identity** *PSK-identity*   Рядок PSK-ідентифікатора.  **--tls-psk-file** *PSK-file* Повна назва файлу, що містить попередньо наданий ключ.  **--tls-cipher13** *cipher-string*   Рядок шифру для OpenSSL 1.1.1 або новішої версії для TLS 1.3. Замінити критерії вибору набору шифрів за замовчуванням. Ця опція недоступна, якщо Версія OpenSSL менша за 1.1.1.  **--tls-cipher** *cipher-string*   Рядок пріоритету GnuTLS (для TLS 1.2 і вище) або рядок шифру OpenSSL (тільки для TLS 1.2). Перевизначає критерії вибору набору шифрів за замовчуванням.  **-h**, **--help**   Відобразити цю довідку і вийти.  **-V**, **--version**   Вивести інформацію про версію і вийти.  [ ]{#lbAG}

en-us	###      **unencrypted**   connect without encryption (default)  ```{=html} <!-- --> ```    **psk**   connect using TLS and a pre-shared key  ```{=html} <!-- --> ```    **cert**   connect using TLS and a certificate  ```{=html} <!-- --> ``` **--tls-ca-file** *CA-file*   Full pathname of a file containing the top-level CA(s) certificates for peer certificate verification.  **--tls-crl-file** *CRL-file*   Full pathname of a file containing revoked certificates.  **--tls-server-cert-issuer** *cert-issuer*   Allowed server certificate issuer.  **--tls-server-cert-subject** *cert-subject*   Allowed server certificate subject.  **--tls-cert-file** *cert-file*   Full pathname of a file containing the certificate or certificate chain.  **--tls-key-file** *key-file*   Full pathname of a file containing the private key.  **--tls-psk-identity** *PSK-identity*   PSK-identity string.  **--tls-psk-file** *PSK-file*   Full pathname of a file containing the pre-shared key.  **--tls-cipher13** *cipher-string*   Cipher string for OpenSSL 1.1.1 or newer for TLS 1.3. Override the default ciphersuite selection criteria. This option is not available if OpenSSL version is less than 1.1.1.  **--tls-cipher** *cipher-string*   GnuTLS priority string (for TLS 1.2 and up) or OpenSSL cipher string (only for TLS 1.2). Override the default ciphersuite selection criteria.  **-v**, **--verbose**   Verbose mode, **-vv** for more details.  **-h**, **--help**   Display this help and exit.  **-V**, **--version**   Output version information and exit.  [ ]{#lbAG}
uk	###     **unencrypted** підключення без шифрування (за замовчуванням)  ```{=html} <!-- --> ```    **psk** підключитися за допомогою TLS і спільного ключа  ```{=html} <!-- --> ```    **cert** підключитися за допомогою TLS і сертифіката  ```{=html} <!-- --> ``` **--tls-ca-file** *CA-file* Повний шлях до файлу, що містить сертифікати ЦС верхнього рівня для перевірки однорангових сертифікатів.  **--tls-crl-file** *CRL-file* Повний шлях до файлу, що містить анульовані сертифікати.  **--tls-server-cert-issuer** *cert-issuer* Дозволений емітент сертифіката сервера.  **--tls-server-cert-subject** *cert-subject* Дозволена тема сертифіката сервера.  **--tls-cert-file** *cert-file* Повний шлях до файлу, що містить сертифікат або ланцюжок сертифікатів.  **--tls-key-file** *key-file* Повний шлях до файлу, що містить закритий ключ.  **--tls-psk-identity** *PSK-identity* Рядок ідентифікатора PSK.  **--tls-psk-file** *PSK-file* Повний шлях до файлу, що містить попередній спільний ключ.  **--tls-cipher13** *cipher-string* Рядок шифру для OpenSSL 1.1.1 або новішої версії для TLS 1.3. Замінити критерії вибору набору шифрів за замовчуванням. Ця опція недоступна, якщо версія OpenSSL не перевищує 1.1.1.  **--tls-cipher** *cipher-string* Рядок пріоритету GnuTLS (для TLS 1.2 і вище) або рядок шифру OpenSSL (лише для TLS 1.2). Замінити критерії вибору набору шифрів за замовчуванням.  **-v**, **--verbose** Детальний режим, **-vv** для отримання додаткової інформації.  **-h**, **--help** Відобразити цю довідку та вийти.  **-V**, **--version** Виведіть інформацію про версію та вийдіть.  [ ]{#lbAG}

en-us	##### Update process methods  The widget update process methods are responsible for retrieving updated data from Zabbix server or any other data source and displaying it in the widget.
uk	##### Методи процесу оновлення  Методи процесу оновлення віджета відповідають за отримання оновлених даних із сервера Zabbix або будь-якого іншого джерела даних і відображення їх у віджеті.

en-us	#### Updating an item  Enable an item by setting its status to "0":  ```bash curl --request POST \   --url 'https://example.com/zabbix/api_jsonrpc.php' \   --header 'Authorization: Bearer ${AUTHORIZATION_TOKEN}' \   --header 'Content-Type: application/json-rpc' \   --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"item.update","params":{"itemid":"10092","status":0},"id":5}' ```  The successful response will contain the ID of the updated item:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": {         "itemids": [             "10092"         ]     },     "id": 5 } ```  ::: notetip The `item.update` method as well as other *update methods* can also accept arrays of objects and update multiple items with one API call. :::
uk	#### Оновлення елемента даних  Увімкніть елемент, встановивши для нього статус "0":  ```bash curl --request POST \   --url 'https://example.com/zabbix/api_jsonrpc.php' \   --header 'Authorization: Bearer ${AUTHORIZATION_TOKEN}' \   --header 'Content-Type: application/json-rpc' \   --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"item.update","params":{"itemid":"10092","status":0},"id":5}' ```  Успішна відповідь міститиме ідентифікатор оновленого елемента:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": {         "itemids": [             "10092"         ]     },     "id": 5 } ```   ::: notetip Метод item.update, а також інші *методи оновлення* також може приймати масиви об’єктів і оновлювати кілька елементів одним викликом API. :::

en-us	#### Updating multiple triggers  Enable multiple triggers by setting their status to "0":  ```bash curl --request POST \   --url 'https://example.com/zabbix/api_jsonrpc.php' \   --header 'Authorization: Bearer ${AUTHORIZATION_TOKEN}' \   --header 'Content-Type: application/json-rpc' \   --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"trigger.update","params":[{"triggerid":"13938","status":0},{"triggerid":"13939","status":0}],"id":6}' ```  The successful response will contain the IDs of the updated triggers:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": {         "triggerids": [             "13938",             "13939"         ]     },     "id": 6 } ```  ::: notetip This is the preferred method of updating. Some API methods, such as the `host.massupdate` allow to write a simpler code. However, it is not recommended to use these methods as they will be removed in the future releases. :::
uk	#### Оновлення кількох тригерів  Увімкніть кілька тригерів, встановивши для них статус "0":  ```bash curl --request POST \   --url 'https://example.com/zabbix/api_jsonrpc.php' \   --header 'Authorization: Bearer ${AUTHORIZATION_TOKEN}' \   --header 'Content-Type: application/json-rpc' \   --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"trigger.update","params":[{"triggerid":"13938","status":0},{"triggerid":"13939","status":0}],"id":6}' ```  Успішна відповідь міститиме ідентифікатори оновлених тригерів:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": {         "triggerids": [             "13938",             "13939"         ]     },     "id": 6 } ```  ::: notetip Це найкращий метод оновлення. Деякі методи API, такі як `host.massupdate`, дозволяють писати простіший код. Однак не рекомендується використовувати ці методи, оскільки їх буде видалено в наступних випусках. :::

en-us	#### Updating problems  The problem update popup allows to:  -   comment on the problem -   view comments and actions so far -   change problem severity -   suppress/unsuppress problem -   acknowledge/unacknowledge problem -   change symptom problem to cause problem -   manually close problem  ![](../../assets/en/manual/acknowledges/update_problem.png){width="600"}  All mandatory input fields are marked with a red asterisk.  |Parameter|Description| |--|--------| |*Problem*|If only one problem is selected, the problem name is displayed.<br>If several problems are selected, *N problems selected* is displayed.| |*Message*|Enter text to comment on the problem (maximum 2048 characters).| |*History*|Previous activities and comments on the problem are listed, along with the time and user details.<br>For the meaning of icons used to denote user actions see the [event detail](/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/problems#viewing_details) page.<br>Note that history is displayed if only one problem is selected for the update.| |*Scope*|Define the scope of such actions as changing severity, acknowledging or manually closing problems:<br>**Only selected problem** - will affect this event only<br>**Selected and all other problems of related triggers** - in case of acknowledgment/closing problem, will affect this event and all other problems that are not acknowledged/closed so far. If the scope contains problems already acknowledged or closed, these problems will not be acknowledged/closed repeatedly. On the other hand, the number of message and severity change operations are not limited.| |*Change severity*|Mark the checkbox and click on the severity button to update problem severity.<br>The checkbox for changing severity is available if read-write permissions exist for at least one of the selected problems. Only those problems that are read-writable will be updated when clicking on *Update*.<br>If read-write permissions exist for none of the selected triggers, the checkbox is disabled.| |*Suppress*|Mark the checkbox to suppress the problem:<br>**Indefinitely** - suppress indefinitely<br>**Until** - suppress until a given time. Both [absolute and relative](/manual/config/visualization/graphs/simple#time-period-selector) time formats are supported, for example:<br>`now+1d` - for one day from now (default)<br>`now/w` - until the end of the current week<br>`2022-05-28 12:00:00` - until absolute date/time<br>Note that a simple period (e. g., `1d`, `1w`) is not supported.<br>Availability of this option depends on the "Suppress problems" user role settings.<br>See also: [Problem suppression](/manual/acknowledgment/suppression)| |*Unsuppress*|Mark the checkbox to unsuppress the problem. This checkbox is active only if at least one of the selected problems is suppressed.<br>Availability of this option depends on the "Suppress problems" user role settings.| |*Acknowledge*|Mark the checkbox to acknowledge the problem.<br>This checkbox is available if there is at least one unacknowledged problem among the selected.<br>It is not possible to add another acknowledgment for an already acknowledged problem (it is possible to add another comment though).| |*Unacknowledge*|Mark the checkbox to unacknowledge the problem.<br>This checkbox is available if there is at least one acknowledged problem among the selected.| |*Convert to cause*|Mark the checkbox to convert the symptom problem(s) to cause problem(s).| |*Close problem*|Mark the checkbox to manually close the selected problem(s).<br>The checkbox for closing a problem is available if the *Allow manual close* option is checked in [trigger configuration](/manual/config/triggers/trigger) for at least one of the selected problems. Only those problems will be closed that are allowed to be closed when clicking on *Update*.<br>If no problem is manually closeable, the checkbox is disabled.<br>Already closed problems will not be closed repeatedly.|
uk	#### Проблеми з оновленням  Спливаюче вікно оновлення проблеми дозволяє:  - прокоментувати проблему  - переглянути коментарі та дії  - змінити ступінь серйозності проблеми  - приховати/розкрити проблему - підтвердити/непідтвердити проблему - змінити симптом проблеми на її причину - закрити проблему вручну  ![](../../assets/en/manual/acknowledges/update_problem.png){width="600"}  Усі обов’язкові поля для введення позначені червоною зірочкою.  |Параметр|Опис| |--|--------| |*Проблема*|Якщо вибрано лише одну проблему, відображається назва проблеми.<br>Якщо вибрано кілька проблем, відображається *N проблем вибрано*.| |*Повідомлення*|Введіть текст для коментаря до проблеми (максимум 2048 символів).| |*Історія*|Наведено попередні дії та коментарі щодо проблеми, а також час і відомості про користувача.<br>Значення піктограм, які використовуються для позначення дій користувача, див. [деталі події](/manual/web_interface/frontend_sections/ monitoring/problems#viewing_details).<br>Зверніть увагу, що історія відображається, якщо для оновлення вибрано лише одну проблему.| |*Область*|Визначте область таких дій, як зміна серйозності, підтвердження чи закриття проблем вручну:<br>**Лише вибрана проблема** – вплине лише на цю подію<br>**Вибрані та всі інші проблеми пов’язаних тригерів ** - у разі проблеми з підтвердженням/закриттям, це вплине на цю подію та всі інші проблеми, які наразі не підтверджені/закриті. Якщо область містить уже підтверджені або вирішені проблеми, ці проблеми не будуть визнаватися/закриватися повторно. З іншого боку, кількість операцій зміни повідомлень і серйозності не обмежена.| |*Змінити серйозність*|Поставте чекбокс і натисніть кнопку серйозності, щоб оновити серйозність проблеми.<br>Чекбокс для зміни серйозності доступний, якщо є дозволи на читання та запис принаймні для однієї з вибраних проблем. Лише ті проблеми, які доступні для читання та запису, будуть оновлені після натискання *Оновити*.<br>Якщо дозволи на читання та запис не існують для жодного з вибраних тригерів, чекбокс буде вимкнено.| |*Приховувати*|Поставте чекбокс, щоб приховати проблему:<br>**На невизначений термін** - приховувати на невизначений термін<br>**До** - приховувати до певного часу. Підтримуються як [абсолютний, так і відносний](/manual/config/visualization/graphs/simple#time-period-selector) формати часу, наприклад:<br>`зараз+1д` - на один день (за замовчуванням)< br>`зараз/с` - до кінця поточного тижня<br>`2022-05-28 12:00:00` - до абсолютної дати/часу<br>Зверніть увагу, що вказання просто періоду (наприклад, `1d` , `1w`) не підтримується.<br>Доступність цього параметра залежить від налаштувань ролі користувача «Приховувати проблеми».<br>Див. також: [Припинення проблеми](/manual/acknowledgment/suppression)| |*Unsuppress*|Позначте поле, щоб скасувати приховування проблеми. Цей прапорець активний, лише якщо принаймні одна з вибраних проблем прихована.<br>Доступність цього параметра залежить від налаштувань ролі користувача «Припинити проблеми».| |*Підтвердити*|Поставте прапорець, щоб підтвердити проблему.<br>Цей прапорець доступний, якщо серед вибраних є принаймні одна непідтверджена проблема.<br>Неможливо додати ще одне підтвердження для вже підтвердженої проблеми (вона але можна додати ще один коментар).| |*Unacknowledge*|Позначте прапорець, щоб скасувати підтвердження проблеми.<br>Цей прапорець доступний, якщо серед вибраних є принаймні одна підтверджена проблема.| |*Перетворити на причину*|Позначте прапорець, щоб перетворити симптом проблеми на причину, що її викликає.| |*Закрити проблему*|Поставте прапорець, щоб вручну закрити вибрану(і) проблему(и).<br>Прапорець для закриття проблеми доступний, якщо опцію *Дозволити закриття вручну* позначено в [конфігурації тригера](/manual/config /triggers/trigger) принаймні для однієї з вибраних проблем. Буде закрито лише ті проблеми, які дозволено закрити, натиснувши *Оновити*.<br>Якщо жодну проблему не можна закрити вручну, прапорець вимкнено.<br>Уже закриті проблеми не будуть закриті повторно.|

en-us	### Upgrading HA cluster  To perform a major version upgrade for the HA nodes:  -   stop all nodes; -   create a full database backup; -   if the database uses replication make sure that all nodes are in sync and have no issues. Do not upgrade if replication is broken. -   select a single node that will perform database upgrade, change its configuration to standalone mode by commenting out HANodeName and [upgrade](/manual/installation/upgrade) it; -   make sure that database upgrade is fully completed (*System information* should display that Zabbix server is running); -   restart the node in HA mode; -   upgrade and start the rest of nodes (it is not required to change them to standalone mode as the database is already upgraded at this point).  In a minor version upgrade it is sufficient to upgrade the first node, make sure it has upgraded and running, and then start upgrade on the next node.
uk	### Оновлення кластера високої доступності  Щоб застосувати мажорне оновлення для вузлів кластеру високої доступності:  - зупиніть всі ноди кластеру; - створіть повну резервну копію бази даних; - якщо база даних використовує реплікацію, переконайтеся, що всі вузли синхронізовані та не мають проблем. Не виконуйте оновлення, якщо реплікація порушена. - виберіть один вузол, який виконуватиме оновлення бази даних, змініть його конфігурацію на автономний режим, закоментувавши HANodeName і [оновіть](/manual/installation/upgrade) його; - переконайтеся, що оновлення бази даних повністю завершено (*Інформація про систему* має показувати, що Zabbix сервер працює); - перезапустити вузол в режимі HA; - оновіть і запустіть решту вузлів (переводити їх у автономний режим не потрібно, оскільки база даних вже оновлена на цьому етапі).  При мінорному оновленні достатньо оновити перший вузол, переконатися, що він оновився і працює, а потім почати оновлення на наступному вузлі.

en-us	 ### url  A link to the module description.  *Type*: String  *Example*:   ```json "url": "http://example.com" ```
uk	 ### url  Посилання на опис модуля.  *Тип*: String  *Приклад*:  ```json "url": "http://example.com" ```

en-us	#### userdirectory  [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) Added new properties `idp_type`, `provision_status`, `user_username`, `user_lastname`, `user_ref_attr`, `group_membership`, `group_basedn`, `group_name`, `group_member`, `group_filter`, `idp_entityid`, `sp_entityid`, `sso_url`, `slo_url`, `username_attribute`, `nameid_format`, `scim_status`, `encrypt_nameid`, `encrypt_assertions`, `sign_messages`, `sign_assertions`, `sign_authn_requests`, `sign_logout_requests`, `sign_logout_responses`, `provision_media`, `provision_groups`.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) `userdirectory.get`: Removed support for searching by `base_dn`, `bind_dn`, `host`, `search_attribute`, `search_filter`.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) `userdirectory.get`: Removed support for filtering by `host`, `name`.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) `userdirectory.get`: Added support for filtering by `idp_type`, `provision_status`.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) `userdirectory.get`: Added new parameters `selectProvisionMedia`, `selectProvisionGroups`.\
uk	####  userdirectory  [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) Додано нові властивості `idp_type`, `provision_status`, `user_username`, `user_lastname`, `user_ref_attr`, `group_membership`, ` group_basedn`, `group_name`, `group_member`, `group_filter`, `idp_entityid`, `sp_entityid`, `sso_url`, `slo_url`, `username_attribute`, `nameid_format`, `scim_status`, `encrypt_nameid`, `encrypt_assertions` , `sign_messages`, `sign_assertions`, `sign_authn_requests`, `sign_logout_requests`, `sign_logout_responses`, `provision_media`, `provision_groups`.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) `userdirectory.get`: видалено підтримку пошуку за `base_dn`, `bind_dn`, `host`, `search_attribute`, ` search_filter`.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) `userdirectory.get`: видалено підтримку фільтрації за `host`, `name`.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) `userdirectory.get`: додано підтримку фільтрації за `idp_type`, `provision_status`.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) `userdirectory.get`: додано нові параметри `selectProvisionMedia`, `selectProvisionGroups`.\

en-us	#### user  [ZBXNEXT-8085](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-8085) Removed support for deprecated property `alias`.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) Property `roleid` is no longer mandatory.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) Added new properties `userdirectoryid`, `ts_provisioned`.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) Added new method `user.provision`.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) `user.create`: Parameter `usrgrps` is no longer mandatory.\ [ZBXNEXT-8085](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-8085) `user.create`, `user.update`: Removed support for deprecated parameter `user_medias`.\ [ZBXNEXT-8085](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-8085) `user.login`: Removed support for deprecated parameter `user`.\ [ZBXNEXT-3100](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-3100) `user.update`: Added new parameter `current_passwd`.\
uk	#### user  [ZBXNEXT-8085](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-8085) Вилучено підтримку застарілої властивості `alias`.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) Властивість `roleid` більше не є обов’язковою.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) Додано нові властивості `userdirectoryid`, `ts_provisioned`.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) Додано новий метод `user.provision`.\ [ZBXNEXT-276](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-276) `user.create`: Параметр `usrgrps` більше не є обов’язковим.\ [ZBXNEXT-8085](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-8085) `user.create`, `user.update`: вилучено підтримку застарілого параметра `user_medias`.\ [ZBXNEXT-8085](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-8085) `user.login`: видалено підтримку застарілого параметра `user`.\ [ZBXNEXT-3100](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-3100) `user.update`: додано новий параметр `current_passwd`.\

en-us	##### - Using a static IP address  By default the appliance uses DHCP to obtain the IP address. To specify a static IP address:  -   Log in as root user; -   Open */etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0* file; -   Replace *BOOTPROTO=dhcp* with *BOOTPROTO=none* -   Add the following lines:     -   *IPADDR=<IP address of the appliance>*     -   *PREFIX=<CIDR prefix>*     -   *GATEWAY=<gateway IP address>*     -   *DNS1=<DNS server IP address>* -   Run **systemctl restart network** command.  Consult the official Red Hat [documentation](https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/s1-networkscripts-interfaces) if needed.
uk	##### - Використання статичної IP-адреси  За замовчуванням готове рішення використовує DHCP для отримання IP-адреси. Щоб указати статичну IP-адресу:  -   Увійдіть як користувач root; -   Відкрийте файл */etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0*; -   Замініть *BOOTPROTO=dhcp* на *BOOTPROTO=none* -   Додайте такі рядки:     -   *IPADDR=<IP-адреса готового рішення>*     -   *PREFIX=<префікс CIDR>*     -   *GATEWAY=<IP-адреса шлюзу>*     -   *DNS1=<IP-адреса сервера DNS>* -   Виконайте команду **systemctl restart network**.  За потреби зверніться до офіційної [документації](https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/s1-networkscripts-interfaces) Red Hat.

en-us	### Verify CA mode  Copy required MySQL CA to the Zabbix frontend server, assign proper permissions to allow the webserver to read this file.  ::: noteclassic  *Verify CA* mode doesn't work on SLES 12 and RHEL 7 due to older MySQL libraries.  :::
uk	### Перевірте режим CA  Скопіюйте необхідний MySQL CA на інтерфейсний сервер Zabbix, призначте відповідні дозволи, щоб дозволити веб-серверу читати цей файл.  ::: noteclassic Режим *Перевірка CA* не працює на SLES 12 і RHEL 7 через застарілі бібліотеки MySQL. :::

en-us	### Verify Full mode
uk	### Перевірити повний режим

en-us	 ### version  Module version. The version will be displayed in the Administration section.  *Type*: String  *Example*:   ```json "version": "1.0" ```
uk	 ### version  Версія модуля. Версія буде відображатися в розділі Адміністрування.  *Тип*: String  *Приклад*:  ```json "version": "1.0" ```

en-us	#### Viewing data  With an item defined, you might be curious if it is actually gathering data. For that, go to *Monitoring → Latest data*, select 'New host' in the filter and click on *Apply*.  ![](../../../assets/en/manual/quickstart/latest_data.png){width="600"}  With that said, it may take up to 60 seconds for the first data to arrive. That, by default, is how often the server reads configuration changes and picks up new items to execute.  If you see no value in the 'Change' column, maybe only one value has been received so far. Wait 30 seconds for another value to arrive.  If you do not see information about the item as in the screenshot, make sure that:  -   you have filled out the item 'Key' and 'Type of information' fields exactly as in the screenshot; -   both the agent and the server are running; -   host status is 'Monitored' and its availability icon is green; -   the host selected in the host filter is correct;  -   the item is enabled.
uk	#### Перегляд даних  Якщо елемент даних визначено, вам може бути цікаво, чи він справді збирає дані. Для цього перейдіть до *Моніторинг → Останні дані*, виберіть 'New host' у фільтрі та натисніть *Застосувати*.  ![](../../../assets/en/manual/quickstart/latest_data.png){width="600"}  З огляду на це, для надходження перших даних може знадобитися до 60 секунд. За замовчуванням це те, як часто сервер читає зміни налаштувань та вибирає нові елементи даних для виконання.  Якщо ви не бачите значення в стовпці 'Змінити', можливо, наразі було отримано лише одне значення. Зачекайте 30 секунд, поки не прийде інше значення.  Якщо ви не бачите інформації про елемент даних, як на знімку екрану, переконайтеся, що:  -   ви заповнили поля елементу даних 'Ключ' і 'Тип інформації' точно так, як на знімку екрану; -   і агент, і сервер запущені; -   стан вузла мережі 'Відстежується', а значок доступності зелений; -   вузол мережі, вибраний у фільтрі вузлів мережі, правильний; -   елемент даних включено.

en-us	#### View mode buttons  The following buttons located in the top right corner are common for every section:  |   |   | |--|--------| |![](../../../../assets/en/manual/web_interface/button_kiosk.png)|Display page in kiosk mode. In this mode only page content is displayed.<br>To exit kiosk mode, move the mouse cursor until the ![](../../../../assets/en/manual/web_interface/button_kiosk_leave.png) exit button appears and click on it. You will be taken back to normal mode.|
uk	#### Кнопки режиму перегляду  Наступні кнопки, розташовані у верхньому правому куті, є загальними для кожного розділу:  | | | |--|--------| |![](../../../../assets/en/manual/web_interface/button_kiosk.png)|Відображати сторінку в режимі кіоску. У цьому режимі відображається лише вміст сторінки.<br>Щоб вийти з режиму кіоску, перемістіть курсор миші до ![](../../../../assets/en/manual/web_interface/button_kiosk_leave.png ) з’явиться кнопка виходу та натисніть її. Ви повернетеся до звичайного режиму.|

en-us	 # Views  View file receives the data from a controller and then prepares the HTML look of it.  :::noteclassic Defining view(s) for a frontend module is optional, unless the module is a widget.\ Dashboard widgets need at least two views: one for the edit mode and one for the view mode (should be stored in the *views* directory). :::  It is possible to use pre-defined Zabbix HTML classes (from the */zabbix/ui/include/classes/html*) in the view as well as add new HTML and CSS classes. New classes should be stored in the module's *assets* folder.  Example:  ```` ... (new CColHeader(_('Name'))) ````  This will add a new column name *Name* and style the top table row as on other Zabbix pages.
uk	 # Views  View-файл отримує дані від контролера, а потім генерує їх HTML-відображення.  :::noteclassic Створювати view-файл для інтерфейсного модуля необов’язково, якщо тільки модуль не є віджетом.\ Для віджетів інформаційної панелі потрібно принаймні два типу view: один для режиму редагування та інший для режиму перегляду (має зберігатися в каталозі *views*). :::  У view-файлах можна використовувати попередньо визначені класи Zabbix HTML (з */zabbix/ui/include/classes/html*), а також додавати нові класи HTML і CSS. Нові класи повинні зберігатися в каталозі модуля *assets* .  приклад:  ```` ... (new CColHeader(_('Name'))) ````  Це додасть нову назву стовпця *Name* і стилізує верхній рядок таблиці, аналогічно до інших сторінок Zabbix.

en-us	# > Web scenario object  The following objects are directly related to the `webcheck` API.
uk	# > Об'єкт веб-сценарію  Наступні об’єкти безпосередньо пов’язані з API 'webcheck'.

en-us	 ### What a module can be used for  -   Adding new functionality via custom frontend sections; -   Creating custom dashboard widget types (see [widget modules](/devel/modules/widgets)); -   Overriding or extending the existing functionality.
uk	 ### Для чого можна використовувати модуль  - Додавання нової функціональності через користувацькі розділи інтерфейсу; - Створення користувацьких типів віджетів інформаційної панелі (див. [модулі віджетів](/devel/modules/widgets)); - Заміна або розширення наявної функціональності.

en-us	 ### What a module cannot be used for  -   Registering a new API method or modifying an existing one.
uk	 ### Для чого не можна використовувати модуль  - Реєстрація нового методу API або зміна існуючого.

en-us	### What is a PHP frontend module?  -   A module is an entity with a unique ID, name, description, author, and other fields defined in it's manifest file, along with PHP, Javascript and other files located in a single directory inside the *modules* directory of your Zabbix frontend installation (for example, *zabbix/ui/modules*). -   A module should conform to simple rules to guarantee correct operation. -   A module must be installed (unpacked) and enabled in the frontend by the administrator.
uk	### Що таке PHP frontend модуль ?  - Модуль - це сутність з унікальним ідентифікатором, назвою, описом, автором та іншими полями, визначеними у файлі маніфесту, разом з PHP, Javascript та іншими файлами, розташованими в одному каталозі всередині каталогу *modules* вашої інсталяції web-інтерфейсу Zabbix (наприклад, *zabbix/ui/modules*). - Модуль повинен відповідати простим правилам, щоб гарантувати правильну роботу. - Модуль повинен бути встановлений (розпакований) і активований у web-інтерфейсі адміністратором.

en-us	## What you'll build  During this tutorial, you will first build a [basic](#part-i---hello-world) "Hello, world!" widget and then convert it into a [more advanced](#part-ii---gauge-chart) widget that displays an item value as a gauge chart. Here's how the finished widget will look like:  ![](../../../../assets/en/devel/modules/tutorials/widget/widget_view_finished.png){width="600"}
uk	## Що ви створите  У цьому посібнику ви спочатку створите [базовий](#part-i---hello-world) віджет "Hello, world!", а потім перетворите його на [більш просунутий](#part-ii---gauge-chart) віджет, який відображає значення елемента даних у вигляді гістограми.Ось як виглядатиме готовий віджет:  ![](../../../../assets/en/devel/modules/tutorials/widget/widget_view_finished.png){width="600"}

en-us	### What you'll build  During this tutorial, you will first build a frontend module that adds a new *My Address* menu section and then convert it into a [more advanced](#part-iii---module-action) frontend module that makes an HTTP request to *https://api.seeip.org* and displays the response - the IP address of your computer - on a new page in the newly created *My Address* menu section. Here's how the finished module will look like:  ![](../../../../assets/en/devel/modules/tutorials/module/my_address_finished.png){width="600"}
uk	### Що ви створите  У цьому уроці ви спочатку створите модуль інтерфейсу, який додає новий розділ меню *Моя адреса*,  а потім перетворите його на [більш просунутий] (#part-iii---module-action) модуль інтерфейсу, який робить HTTP-запит до *https://api.seeip.org*  і відображає відповідь - IP-адресу вашого комп'ютера - на новій сторінці в новоствореному розділі меню *Моя адреса*. Ось як виглядатиме готовий модуль:  ![](../../../../assets/en/devel/modules/tutorials/module/my_address_finished.png){width="600"}

en-us	 ### What you'll create  During this tutorial, you will add a new loadable plugin **MyIP**. The plugin will implement 1 metric called **myip**, which returns the external IP address of the host where Zabbix agent 2 is running.
uk	 ### Що ви створите  Під час цього уроку ви додасте новий завантажуваний плагін **MyIP**. Плагін реалізує 1 метрику під назвою **myip**, яка повертає зовнішню IP-адресу хоста, на якому запущено Zabbix Agent 2.

en-us	### Where to go next  Whether you prefer to learn by doing or read the guidelines first, these pages contain the information and steps required to build your own modules:  - [Step-by-step tutorials for writing your first module](/devel/modules/tutorials) - [Module file structure](/devel/modules/file_structure) - [Widget module specifics](/devel/modules/widgets) - [Module examples to reuse](/devel/modules/examples)
uk	### Куди рухатися далі  Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу навчанню на практиці, чи спочатку читаєте інструкції, ці сторінки містять інформацію та кроки, необхідні для створення власних модулів:  - [Покрокові посібники для написання вашого першого модуля](/devel/modules/tutorials) - [Файлова структура модуля](/devel/modules/file_structure) - [Особливості модуля віджетів](/devel/modules/widgets) - [Приклади модулів для повторного використання](/devel/modules/examples)

en-us	### Widget action  The widget action class (*WidgetView*) contains methods for operations with widgets in the presentation view mode. The majority of widget actions use and/or extend the default controller class *CControllerDashboardWidgetView*.  The widget action class should be located in the *actions* directory and specified in the [*actions*](/devel/modules/file_structure/manifest#actions) parameter (*actions/widget.{id}.view/class*) in the *manifest.json* file.  **actions/WidgetView.php example (implemented in the Zabbix-native [*System information*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/system) widget)**  ```php class WidgetView extends CControllerDashboardWidgetView {      protected function doAction(): void {         $this->setResponse(new CControllerResponseData([             'name' => $this->getInput('name', $this->widget->getDefaultName()),             'system_info' => CSystemInfoHelper::getData(),             'info_type' => $this->fields_values['info_type'],             'user_type' => CWebUser::getType(),             'user' => [                 'debug_mode' => $this->getDebugMode()             ]         ]));     } } ```
uk	### Widget action  Клас дій віджетів (*WidgetView*) містить методи для роботи з віджетами в режимі перегляду презентації. Більшість дій віджетів використовують та/або розширюють клас контролера за замовчуванням *CControllerDashboardWidgetView*.  Клас дій віджета має розташовуватися в каталозі *actions* і вказуватися в параметрі [*actions*](/devel/modules/file_structure/manifest#actions) (*actions/widget.{id}.view/class*) у файлі *manifest.json*.  **actions/WidgetView.php приклад (реалізований у стандартному для Zabbix віджеті [*Системна інформація*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/system)**  ```php class WidgetView extends CControllerDashboardWidgetView {      protected function doAction(): void {         $this->setResponse(new CControllerResponseData([             'name' => $this->getInput('name', $this->widget->getDefaultName()),             'system_info' => CSystemInfoHelper::getData(),             'info_type' => $this->fields_values['info_type'],             'user_type' => CWebUser::getType(),             'user' => [                 'debug_mode' => $this->getDebugMode()             ]         ]));     } } ```

en-us	### Widget examples  - Minimal widget - [widget_min.zip](/../assets/en/devel/modules/examples/widget_min.zip) - "Hello, world" widget using CSS only - [hello_world_css.zip](/../assets/en/devel/modules/examples/hello_world_css.zip) - "Hello, world" widget using JavaScript only - [hello_world_js.zip](/../assets/en/devel/modules/examples/hello_world_js.zip) - "Hello, world" widget using PHP - [hello_world_php.zip](/../assets/en/devel/modules/examples/hello_world_php.zip)  ::: notetip You can also use [Zabbix native widgets](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/ui/widgets) as examples. :::
uk	### Приклади віджетів  - Мінімальний віджет - [widget_min.zip](/../assets/en/devel/modules/examples/widget_min.zip) - Віджет "Hello, world" лише з використанням CSS - [hello_world_css.zip](/../assets/en/devel/modules/examples/hello_world_css.zip) - Віджет "Hello, world" використовує лише JavaScript - [hello_world_js.zip](/../assets/en/devel/modules/examples/hello_world_js.zip) - Віджет "Hello, world" з використанням PHP - [hello_world_php.zip](/../assets/en/devel/modules/examples/hello_world_php.zip)  ::: підказка Ви також можете використовувати [власні віджети Zabbix](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/ui/widgets) як приклади. :::

en-us	### WidgetForm  The *WidgetForm* class extends the default class *CWidgetForm* and contains a set of [*CWidgetField*](#cwidgetfield) fields that are required for defining widget configuration storage structure in the database and handling input validation.  The *WidgetForm* class should be located in the *includes* directory. If the class has a different name, the name should be specified in the [*widget/form_class*](/devel/modules/file_structure/manifest#widget) parameter in the *manifest.json* file.  **includes/WidgetForm.php example**  ```php <?php  namespace Modules\MyCustomWidget\Includes;  use Modules\MyCustomWidget\Widget;  use Zabbix\Widgets\{     CWidgetField,     CWidgetForm };  use Zabbix\Widgets\Fields\{     CWidgetFieldMultiSelectItem,     CWidgetFieldTextBox,     CWidgetFieldColor };  class WidgetForm extends CWidgetForm {      public function addFields(): self {         return $this             ->addField(                 (new CWidgetFieldMultiSelectItem('itemid', _('Item')))                     ->setFlags(CWidgetField::FLAG_NOT_EMPTY | CWidgetField::FLAG_LABEL_ASTERISK)                     ->setMultiple(false)                     ->setFilterParameter('numeric', true)             )             ->addField(                 new CWidgetFieldTextBox('description', _('Description'))             )             ->addField(                 (new CWidgetFieldColor('chart_color', _('Color')))->setDefault('FF0000')             );     } } ```
uk	### WidgetForm  Клас *WidgetForm* розширює стандартний клас *CWidgetForm* і містить набір полів [*CWidgetField*](#cwidgetfield). які необхідні для визначення структури зберігання конфігурації віджета в базі даних і обробки валідації вхідних даних.  Клас *WidgetForm* має бути розташований у каталозі *includes*. Якщо клас має іншу назву, її потрібно вказати в параметрі [*widget/form_class*](/devel/modules/file_structure/manifest#widget) у файлі *manifest.json*.  **includes/WidgetForm.php приклад**  ```php <?php  namespace Modules\MyCustomWidget\Includes;  use Modules\MyCustomWidget\Widget;  use Zabbix\Widgets\{     CWidgetField,     CWidgetForm };  use Zabbix\Widgets\Fields\{     CWidgetFieldMultiSelectItem,     CWidgetFieldTextBox,     CWidgetFieldColor };  class WidgetForm extends CWidgetForm {      public function addFields(): self {         return $this             ->addField(                 (new CWidgetFieldMultiSelectItem('itemid', _('Item')))                     ->setFlags(CWidgetField::FLAG_NOT_EMPTY | CWidgetField::FLAG_LABEL_ASTERISK)                     ->setMultiple(false)                     ->setFilterParameter('numeric', true)             )             ->addField(               new CWidgetFieldTextBox('description', _('Description'))             )             ->addField(               (new CWidgetFieldColor('chart_color', _('Color')))->setDefault('FF0000')             );     } } ```

en-us	## Widget preview  Widget modules, once added, become immediately visible in the dashboard widget list.  You can open a dashboard, switch to the edit mode and add the widget to the dashboard as usual.  When you make some changes to the widget, refresh the dashboard to view how the widget looks with the most recent updates.
uk	## Попередній перегляд віджета  Модулі віджетів після додавання відразу стають видимими в списку віджетів інформаційної панелі.  Ви можете відкрити інформаційну панель, перейти в режим редагування та додати віджет на інформаційну панель, як зазвичай.  Після внесення змін у віджет, оновіть інформаційну панель, щоб побачити, як виглядає віджет з останніми оновленнями.

en-us	### Widget  Primary widget class, extends the base class of all dashboard widgets - *CWidget*. Required for overriding the default widget behavior.  The *Widget* class should be located in the root directory of the widget (for example, *zabbix/ui/modules/my_custom_widget*).  **Widget.php example**  ```php <?php  namespace Modules\MyCustomWidget;  use Zabbix\Core\CWidget;  class Widget extends CWidget {      public const MY_CONSTANT = 0;      public function getTranslationStrings(): array {         return [             'class.widget.js' => [                 'No data' => _('No data')             ]         ];     } } ```
uk	### Віджет  Основний клас віджетів, розширює базовий клас усіх віджетів інформаційної панелі - *CWidget*. Необхідний для заміни поведінки віджета за замовчуванням.  Клас *Widget* має бути розташований у кореневому каталозі віджета (наприклад, *zabbix/ui/modules/my_custom_widget*).  **Приклад Widget.php**  ```php <?php  namespace Modules\MyCustomWidget;  use Zabbix\Core\CWidget;  class Widget extends CWidget {      public const MY_CONSTANT = 0;     public function getTranslationStrings(): array {         return [             'class.widget.js' => [               'No data' => _('No data')             ]         ];     } } ```

en-us	# Widgets  Widgets are Zabbix frontend modules used for the dashboards. Unless otherwise noted, all module guidelines are also applicable to widgets.  However, a widget is notably different from a module. To build a widget:  - specify the type "widget" in the [manifest.json file](/devel/modules/file_structure/manifest) ("type": "widget"); - include at least two views: one for the [widget presentation mode](/devel/modules/widgets/presentation#widget-view) and one for the [widget configuration mode](/devel/modules/widgets/configuration#widget-configuration-view) (example.widget.view.php and example.widget.edit.php); - and a [controller](/devel/modules/widgets/presentation#widget-actions) for widget presentation (WidgetView.php); - use and extend default [widget classes](/devel/modules/widgets/configuration).
uk	# Віджети  Віджети — це інтерфейсні модулі Zabbix, які використовуються для інформаційних панелей. Якщо не зазначено інше, усі інструкції щодо модуля також застосовуються до віджетів.  Однак віджет значно відрізняється від модуля. Щоб створити віджет:  - вкажіть тип "widget" у [файлі manifest.json](/devel/modules/file_structure/manifest) ("type": "widget"); - включіть принаймні два view: один для [режиму презентації віджетів](/devel/modules/widgets/presentation#widget-view) і один для [режиму конфігурації віджетів](/devel/modules/widgets/configuration#widget- configuration-view) (example.widget.view.php і example.widget.edit.php); - і [контролер](/devel/modules/widgets/presentation#widget-actions) для представлення віджетів (WidgetView.php); - використовуйте та розширюйте стандартні [класи віджетів](/devel/modules/widgets/configuration).

en-us	### Widget view  The widget view class (*CWidgetView*) is responsible for building the widget presentation view.  The widget view class should be located in the *views* directory. If the file containing the widget view class has a different name than the default (*widget.view.php*), then it must be specified in the *manifest.json* file [*actions*](/devel/modules/file_structure/manifest#actions) parameter (*actions/widget.{id}.view/view*).  **views/widget.view.php example**  ```php <?php  /**  * My custom widget view.  *  * @var CView $this  * @var array $data  */  (new CWidgetView($data))     ->addItem(         new CTag('h1', true, $data['name'])     )     ->show(); ```
uk	### Widget view  Клас view віджетів (*CWidgetView*) відповідає за створення представлення view віджетів.  Клас view віджета має бути розташований у каталозі *views*. Якщо файл, що містить клас view віджетів, має іншу назву, ніж назва за замовчуванням (*widget.view.php*), тоді її потрібно вказати у файлі *manifest.json* [*actions*](/devel/modules/file_structure /manifest#actions) параметр (*actions/widget.{id}.view/view*).  **views/widget.view.php приклад**  ```php <?php  /**  * My custom widget view.  *  * @var CView $this  * @var array $data  */  (new CWidgetView($data))     ->additem(        new CTag('h1', true, $data['name'])     )     ->show(); ```

en-us	 ### widget  Widget configuration. Used, if *[type](#type)* is set to *widget*.  *Type*: Object  *Supported object keys:*  -   **name** (string) - used in the widget list and as default header. If empty, "name" parameter from the module will be used.  -   **template_support** (boolean) - determines whether the widget should be available in template dashboards. Supported values: *true*, *false* (default).  -   **size** (object) - default widget dimensions. Supports keys:     - *width* (integer) - default widget width.     - *height* (integer) - default widget height.  -   **form_class** (string) - class with widget fields form. Must be located in the *includes* directory.     If the class is *WidgetForm.php*, which is expected by default, this parameter maybe omitted.     If using a different name, specify it here.  -   **js_class** (string) - name of a JavaScript class for widget view mode to extend the default CWidget class.     The class will be loaded with the dashboard.     The class source file must be located in the assets/js directory. See also: [assets](#assets).  -   **use_time_selector** (boolean) - determines whether the widget requires dashboard time selector.     Supported values: *true*, *false* (default).  -   **refresh_rate** (integer) - widget refresh rate in seconds (default: 60).  *Example*:   ```json "widget": {     "name": "",                            "template_support": true,           "size": {                                "width": 12,         "height": 5     },     "form_class": "WidgetForm",      "js_class": "CWidget",              "use_time_selector": false,         "refresh_rate": 60              } ```
uk	 ### widget  Конфігурація віджета. Використовується, якщо *[type](#type)* має значення *widget*.  *Тип*: Object  *Підтримувані ключі об’єктів:*  - **name** (string) - використовується у списку віджетів і як заголовок за замовчуванням. Якщо значення пусте, буде використано параметр "name" модуля.  - **template_support** (boolean) - визначає, чи повинен віджет бути доступним на дашборді шаблонів. Підтримувані значення: *true*, *false* (за замовчуванням).  - **size** (object) - розміри віджета за замовчуванням. Підтримує ключі:     - *width* (integer) - ширина віджета за замовчуванням.     - *height* (integer) - висота віджета за замовчуванням.  - **form_class** (string) - клас з формою полів віджетів. Повинен знаходитися в каталозі *includes*.     Якщо класом є *WidgetForm.php*, який очікується за замовчуванням, цей параметр можна опустити.     Якщо ви використовуєте інше ім’я, вкажіть його тут.  - **js_class** (stringdashboard) - назва класу JavaScript для режиму перегляду віджетів для розширення стандартного класу CWidget.     Клас буде завантажено разом із панеллю інструментів.     Вихідний файл класу має бути розташований у каталозі assets/js. Дивіться також: [assets](#assets).  - **use_time_selector** (boolean) - визначає, чи потрібен віджет селектор часу на інформаційній панелі.     Підтримувані значення: *true*, *false* (за замовчуванням).  - **refresh_rate** (integer) - частота оновлення віджета в секундах (за замовчуванням: 60).  *Приклад*:  ```json "widget": {     "name": "",     "template_support": true,     "size": {         "width": 12,         "height": 5     },     "form_class": "WidgetForm",     "js_class": "CWidget",     "use_time_selector": false,     "refresh_rate": 60 } ```

en-us	### Writing a module  A sample module writing process consists of the following steps (where available, click on the file or folder name to view additional details about the step):  1. Create a new directory for the module inside **zabbix/ui/modules/**. 2. Add [manifest.json](/devel/modules/file_structure/manifest) file with module metadata. 3. Create *[views](/devel/modules/file_structure/views)* folder and define a module view(s). 4. Create *[actions](/devel/modules/file_structure/actions)* folder and define a module action(s). 5. Create Module.php (or Widget.php for dashboard widgets) file and define initialization and event handling rules. 6. Create *[assets](/devel/modules/file_structure/assets)* folder for JavaScript files (place into *assets/js*), CSS styles (place into *assets/css*), or any other additional files. 7. Make sure to specify required views, actions and asset files in the manifest.json. 8. [Register](/devel/modules/file_structure/register) the module in Zabbix frontend and start using it.  :::notetip You can register and enable a module as soon as you create manifest.json file. Once the module is enabled, you can preview all changes made to module files immediately by refreshing Zabbix frontend. :::
uk	### Написання модуля  Приклад процесу написання модуля складається з наступних кроків (там, де це можливо, клацніть на назві файлу або папки, щоб переглянути додаткову інформацію про крок):  1. Створіть новий каталог для модуля всередині **zabbix/ui/modules/**. 2. Додайте файл [manifest.json](/devel/modules/file_structure/manifest) із метаданими модуля. 3. Створіть папку *[views](/devel/modules/file_structure/views)* та визначте вид(и) модуля. 4. Створіть папку *[actions](/devel/modules/file_structure/actions)* та визначте дії модуля. 5. Створіть файл Module.php (або Widget.php для віджетів інформаційної панелі) і визначте правила ініціалізації та обробки подій. 6. Створіть папку *[assets](/devel/modules/file_structure/assets)* для файлів JavaScript (розмістіть у *assets/js*), стилів CSS (розмістіть у *assets/css*) або будь-яких інших додаткових файлів. 7. Переконайтеся, що в manifest.json вказані необхідні views, actions та assets. 8. [Зареєструйте](/devel/modules/file_structure/register) модуль у інтерфейсі Zabbix і почніть його використовувати.  :::notetip Ви можете зареєструвати та ввімкнути модуль, щойно створите файл manifest.json. Після ввімкнення модуля ви можете одразу переглянути всі зміни, внесені до файлів модуля, перезавантаживши інтерфейс Zabbix. :::

en-us	# zabbix\_agent2  Section: Maintenance Commands (8)\ Updated: 2019-01-29\ [Index](#index) [Return to Main Contents](/manpages)  ------------------------------------------------------------------------  [ ]{#lbAB}
uk	# zabbix\_agent2  Розділ: Команди обслуговування (8)\ Оновлено: 29.01.2019\ [Покажчик](#index) [Повернутися до основного вмісту](/manpages)  -------------------------------------------------- ----------------------  [ ]{#lbAB}

en-us	# zabbix\_agentd  Section: Maintenance Commands (8)\ Updated: 2019-01-29\ [Index](#index) [Return to Main Contents](/manpages)  ------------------------------------------------------------------------  [ ]{#lbAB}
uk	# zabbix\_agentd  Розділ: Команди обслуговування (8)\ Оновлено: 29.01.2019\ [Покажчик](#index) [Повернутися до основного вмісту](/manpages)  -------------------------------------------------- ----------------------  [ ]{#lbAB}

en-us	# Zabbix documentation  These pages contain official Zabbix documentation.  Use the sidebar navigation to browse documentation pages.  To be able to watch pages, log in with your [Zabbix forums](http://www.zabbix.com/forum/) username and password.
uk	# Документація Zabbix  Ці сторінки містять офіційну документацію Zabbix.  Використовуйте навігацію на бічній панелі, щоб переглядати сторінки документації.  Щоб мати можливість переглядати сторінки, увійдіть, використовуючи своє ім’я користувача та пароль [на форумах Zabbix](http://www.zabbix.com/forum/).

en-us	# zabbix\_get  Section: User Commands (1)\ Updated: 2021-06-01\ [Index](#index) [Return to Main Contents](/manpages)  ------------------------------------------------------------------------  [ ]{#lbAB}
uk	# zabbix\_get  Розділ: Команди користувача (1)\ Оновлено: 01.06.2021\ [Покажчик](#index) [Повернутися до основного вмісту](/manpages)  -------------------------------------------------- ----------------------  [ ]{#lbAB}

en-us	# zabbix\_js  Section: User Commands (1)\ Updated: 2019-01-29\ [Index](#index) [Return to Main Contents](/manpages)  ------------------------------------------------------------------------  [ ]{#lbAB}
uk	# zabbix\_js  Розділ: Команди користувача (1)\ Оновлено: 29.01.2019\ [Покажчик](#index) [Повернутися до основного вмісту](/manpages)  -------------------------------------------------- ----------------------  [ ]{#lbAB}

en-us	# Zabbix manpages  These are Zabbix manpages for Zabbix processes.
uk	# Сторінки довідки Zabbix  Це сторінки довідки Zabbix для процесів Zabbix.

en-us	# Zabbix Manual  Welcome to the user manual for Zabbix software. These pages are created to help users successfully manage their monitoring tasks with Zabbix, from the simple to the more complex ones.
uk	# Посібник Zabbix  Ласкаво просимо до посібника користувача програмного забезпечення Zabbix. Ці сторінки створені, щоб допомогти користувачам успішно керувати своїми завданнями моніторингу за допомогою Zabbix, від простих до складніших.

en-us	# zabbix\_proxy  Section: Maintenance Commands (8)\ Updated: 2020-09-04\ [Index](#index) [Return to Main Contents](/manpages)  ------------------------------------------------------------------------  [ ]{#lbAB}
uk	# zabbix\_proxy  Розділ: Команди обслуговування (8)\ Оновлено: 04.09.2020\ [Покажчик](#index) [Повернутися до основного вмісту](/manpages)  -------------------------------------------------- ----------------------  [ ]{#lbAB}

en-us	 ### Zabbix Security Advisories and CVE database  See [Zabbix Security Advisories and CVE database](https://www.zabbix.com/security_advisories).
uk	 ### Zabbix Security Advisories and CVE database  See [Zabbix Security Advisories and CVE database](https://www.zabbix.com/security_advisories).

en-us	# zabbix\_sender  Section: User Commands (1)\ Updated: 2021-06-01\ [Index](#index) [Return to Main Contents](/manpages)  ------------------------------------------------------------------------  [ ]{#lbAB}
uk	# zabbix\_sender  Розділ: Команди користувача (1)\ Оновлено: 01.06.2021\ [Зміст](#index) [Повернутися до основного вмісту](/manpages)  -------------------------------------------------- ----------------------  [ ]{#lbAB}

en-us	# zabbix\_server  Section: Maintenance Commands (8)\ Updated: 2020-09-04\ [Index](#index) [Return to Main Contents](/manpages)  ------------------------------------------------------------------------  [ ]{#lbAB}
uk	# zabbix\_server  Розділ: Команди обслуговування (8)\ Оновлено: 04.09.2020\ [Покажчик](#index) [Повернутися до основного вмісту](/manpages)  -------------------------------------------------- ----------------------  [ ]{#lbAB}

en-us	# zabbix\_web\_service  Section: Maintenance Commands (8)\ Updated: 2019-01-29\ [Index](#index) [Return to Main Contents](/manpages)  ------------------------------------------------------------------------  [ ]{#lbAB}
uk	# zabbix\_web\_service  Розділ: Команди обслуговування (8)\ Оновлено: 29.01.2019\ [Покажчик](#index) [Повернутися до основного вмісту](/manpages)  -------------------------------------------------- ----------------------  [ ]{#lbAB}

en-us	acknowledge
uk	підтвердити

en-us	acknowledged
uk	підтверджено

en-us	Boolean to decimal
uk	Логічний до десяткового

en-us	Change per second
uk	Зміна за секунду

en-us	Check for error in JSON
uk	Перевірка на помилки в JSON

en-us	Check for error in XML
uk	Перевірка на наявність помилок в XML

en-us	Check for error using regular expression
uk	Перевірка на наявність помилок за допомогою регулярного виразу

en-us	Check for not supported value
uk	Перевірка на непідтримуване значення

en-us	Custom multiplier
uk	Індивідуальний множник

en-us	dashboard
uk	dashboard

en-us	Discard unchanged
uk	Відкинути без змін

en-us	Discard unchanged with heartbeat
uk	Викиньте без змін з пульсом

en-us	discovery
uk	виявлення

en-us	Does not match regular expression
uk	Не відповідає регулярному виразу

en-us	fire
uk	спрацьовує

en-us	frontend
uk	frontend

en-us	Hexademical to decimal
uk	Шістнадцяткове в десяткове

en-us	host
uk	Вузол мережі

en-us	In range
uk	В діапазоні

en-us	item
uk	елемент даних

en-us	Left trim
uk	Обрізати зліва

en-us	LLD
uk	LLD

en-us	low-level discovery
uk	Низькорівневе виявлення

en-us	Matches regular expression
uk	Відповідає регулярному виразу

en-us	media type
uk	Спосіб оповіщення

en-us	Octal to decimal
uk	Вісімкове в десяткове

en-us	OK event
uk	Подія ОК

en-us	preprocessing
uk	попередня обробка

en-us	preprocessing step
uk	крок попередньої обробки

en-us	problem event
uk	проблемна подія

en-us	Prometheus pattern
uk	Prometheus маска

en-us	Regular expression
uk	Регулярний вираз

en-us	Replace
uk	Замінити

en-us	Right trim
uk	Обрізати справа

en-us	scheduled report
uk	регулярний звіт

en-us	Simple change
uk	Проста зміна

en-us	tag
uk	тег

en-us	tag name
uk	ім'я тегу

en-us	tag value
uk	значення тегу

en-us	template
uk	шаблон

en-us	trigger
uk	тригер

en-us	Trim
uk	Обрізати

en-us	unacknowledge
uk	непідтверджено

en-us	unacknowledged
uk	непідтверджений

en-us	Zabbix
uk	Zabbix

en-us	(0 - infinitely)
uk	(0 - нескінченно)

en-us	0 or 1
uk	0 або 1

en-us	(0 - use action default)
uk	(0 - використовувати замовчування дії)

en-us	0 - use default port
uk	0 - використовувати порт по замовчуванню

en-us	100 busiest triggers
uk	100 найбільш активних тригерів

en-us	10 seconds
uk	10 секунд

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
uk	%1$d символів перевищують максимальну довжину в %2$d символа

en-us	%1$d day
uk	%1$d дні

en-us	%1$d day
uk	%1$d день

en-us	%1$d day
uk	%1$d днів

en-us	%1$d matches for %2$s found
uk	%1$d співпадінь для %2$s знайдено

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
uk	відображено %1$d з %3$d%2$s проблеми

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
uk	відображено %1$d з %3$d%2$s проблем

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
uk	відображено %1$d з %3$d%2$s проблем

en-us	1 minute
uk	1 хвилина

en-us	(%1$s %2$s)
uk	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s action
uk	%1$s дія

en-us	%1$s action
uk	%1$s дій

en-us	%1$s action
uk	%1$s дії

en-us	%1$s event
uk	%1$s події

en-us	%1$s event
uk	%1$s подій

en-us	%1$s event
uk	%1$s подія

en-us	"%1$s" is expected
uk	"%1$s" очікувалось

en-us	%1$s item
uk	%1$s елемент даних

en-us	%1$s item
uk	%1$s елементи даних

en-us	%1$s item
uk	%1$s елементів даних

en-us	%1$s Item
uk	%1$s елемента даних

en-us	%1$s Item
uk	%1$s елементів даних

en-us	%1$s Item
uk	%1$s елемент даних

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
uk	%1$s [Рядок: %2$s | Стовпчик: %3$s]

en-us	%1$s message
uk	%1$s повідомлення

en-us	%1$s message
uk	%1$s повідомлення

en-us	%1$s message
uk	%1$s повідомлень

en-us	%1$s minute
uk	%1$s хвилини

en-us	%1$s minute
uk	%1$s хвилина

en-us	%1$s minute
uk	%1$s хвилин

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
uk	%1$s з %2$s елементів в стані проблеми

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
uk	%1$s з %2$s елемента в стані проблеми

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
uk	%1$s з %2$s елементів в стані проблеми

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
uk	%1$s відібрано, використовуйте клавіші вниз, вверх та ентер щоб вибрати

en-us	%1$s problem
uk	%1$s проблеми

en-us	%1$s problem
uk	%1$s проблема

en-us	%1$s problem
uk	%1$s проблем

en-us	%1$s problem in total
uk	%1$s проблема всього

en-us	%1$s problem in total
uk	%1$s проблеми всього

en-us	%1$s problem in total
uk	%1$s проблем всього

en-us	%1$s, read only
uk	%1$s, тільки читання

en-us	%1$s retry left
uk	залишилась %1$s спроба

en-us	%1$s retry left
uk	залишилось %1$s спроби

en-us	%1$s retry left
uk	залишилось %1$s спроб

en-us	%1$s second
uk	%1$s секунд

en-us	%1$s second
uk	%1$s секунди

en-us	%1$s second
uk	%1$s секунда

en-us	%1$s, selected
uk	%1$s, обрано

en-us	%1$s, Severity, %2$s
uk	%1$s, Важливість, %2$s

en-us	%1$s widget
uk	%1$s віджет

en-us	%1$s (year %2$s)
uk	%1$s (рік %2$s)

en-us	30 seconds
uk	30 секунд

en-us	3D view
uk	3D вид

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
uk	Зафіксовано %4$s невдалу спробу входу в систему. Остання невдала спроба була з %1$s о %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
uk	Зафіксовано %4$s невдалих спроб входу в систему. Остання невдала спроба була з %1$s о %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
uk	Зафіксовано %4$s невдалих спроби входу в систему. Остання невдала спроба була з %1$s о %2$s %3$s.

en-us	500 latest values
uk	500 останніх значень

en-us	5 minutes
uk	5 хвилин

en-us	5 seconds
uk	5 секунд

en-us	a boolean is expected
uk	очікується логічне значення

en-us	abschange() - Absolute difference between last and previous value
uk	abschange() - Різниця по модулю між останнім і попереднім значениям

en-us	Acceptable SLA
uk	Допустимий рівень SLA

en-us	Access denied
uk	Доступ заборонено

en-us	Access denied!
uk	Доступ заборонено!

en-us	a character string is expected
uk	очікується рядок символів

en-us	Ack
uk	Підтверджено

en-us	Acknowledge
uk	Підтвердити

en-us	Acknowledged
uk	Підтверджено

en-us	Acknowledged PROBLEM events
uk	Підтверджені події ПРОБЛЕМА

en-us	Acknowledged RESOLVED events
uk	Підтверджені ВИРІШЕНІ події

en-us	Action
uk	Дія

en-us	Action "%1$s" already exists.
uk	Дія "%1$s" вже існує.

en-us	Action "%1$s" no operations defined.
uk	В дії "%1$s" не вказано операцій.

en-us	Action added
uk	Дію додано

en-us	Action condition value must be empty.
uk	Значення умови дії має бути пустим.

en-us	Action deleted
uk	Дію видалено

en-us	Action disabled
uk	Дію дезактивовано

en-us	Action disabled
uk	Дії дезактивовано

en-us	Action disabled
uk	Дії дезактивовано

en-us	Action enabled
uk	Дії активовано

en-us	Action enabled
uk	Дії активовано

en-us	Action enabled
uk	Дію активовано

en-us	Action log
uk	Журнал дій

en-us	Actions
uk	Дії

en-us	Action updated
uk	Дію оновлено

en-us	Active
uk	Активний

en-us	Active
uk	Активний

en-us	Active since
uk	Активно із

en-us	Active till
uk	Активно до

en-us	Add
uk	Додати

en-us	Add a new widget
uk	Додати новий віджет

en-us	Add child
uk	Додати підлеглу

en-us	Add child element
uk	Додати підлеглий елемент

en-us	Added
uk	Додано

en-us	Added, %1$s
uk	Додано, %1$s

en-us	Add host
uk	Додати вузел мережі

en-us	Add multiple maps
uk	Додати кілька карт

en-us	Add new data set
uk	Додати новий набір даних

en-us	Add new or existing applications
uk	Додати нові або існуючі групи елементів даних

en-us	Add new or existing host groups
uk	Додати нові або існуючі групи вузлів мережі

en-us	Add new override
uk	Додати нове заміщення

en-us	ADD OVERRIDE
uk	ДОДАТИ ЗАМІЩЕННЯ

en-us	Add prototype
uk	Додати прототип

en-us	Add submaps
uk	Додати підкарти

en-us	Add to favourites
uk	Додати до обраного

en-us	Add to host group
uk	Додати до групи вузлів мережі

en-us	Add to host groups
uk	Додати до груп вузлів мережі

en-us	Add widget
uk	Додати віджет

en-us	Adjust widget refresh interval
uk	Скоригувати інтервал оновлення віджету

en-us	Admin
uk	Адміністратор

en-us	Administration
uk	Адміністрування

en-us	Advanced labels
uk	Розширені ярлики

en-us	AES
uk	AES

en-us	affects only filtered data
uk	впливає тільки на відфільтровані дані

en-us	Age
uk	Вік

en-us	Age less than
uk	З віком менше ніж

en-us	Age less than %s
uk	З віком менше ніж %s

en-us	agent
uk	агент

en-us	Agent
uk	Агент

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
uk	Перевірка доступності агента. Нічого не повертає - не доступний; 1 - доступний

en-us	Agent encryption
uk	Шифрування агента

en-us	Agent host name. Returns string
uk	Ім'я агента вузла мережі. Повертає текст

en-us	Agent interfaces
uk	Інтерфейси агента

en-us	Agent or SNMP or JMX or IPMI interface
uk	Інтерфейс Агента або SNMP або JMX або IPMI

en-us	a hexadecimal colour code (6 symbols) is expected
uk	очікувався шістнядцятковий код кольору (6 символів)

en-us	Alert message
uk	Повідомлення тривоги

en-us	Alias
uk	Аліас

en-us	Align map elements
uk	Вирівняти елементи карти

en-us	all
uk	всі

en-us	All
uk	Все

en-us	All dashboards
uk	Всі панелі

en-us	All groups
uk	Всі групи

en-us	All hosts
uk	Всі вузли мережі

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
uk	Всі посилання повинні мати вказані "І'мя" та "URL-запит"

en-us	All maps
uk	Всі карти мереж

en-us	all media
uk	всі методи повідомлень

en-us	Allowed hosts
uk	Дозволені вузли мережі

en-us	Allow manual close
uk	Дозволити закриття вручну

en-us	All problems
uk	Всі проблеми

en-us	All problems if tag values match
uk	Всі проблеми якщо значення тегів співпадають

en-us	All screens
uk	Всі комплексні екрани

en-us	All slide shows
uk	Всі слайд-шоу

en-us	All tags
uk	Всі теги

en-us	All templates
uk	Всі шаблони

en-us	Alternatively, you can install it manually:
uk	Альтернативно, ви можете встановити його вручну:

en-us	an array is expected
uk	очікується масив

en-us	an array or a character string is expected
uk	очікується масив або рядок символів

en-us	And
uk	Та

en-us	AND
uk	ТА

en-us	And/Or
uk	Та/Або

en-us	an empty string is expected
uk	очікувався пустий рядок

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
uk	очікується парна кількість шістнадцяткових символів

en-us	an explicit time is expected
uk	очікувався чіткий час

en-us	a number is expected
uk	очікується число

en-us	a number is too large
uk	число занадто велике

en-us	a numeric value is expected
uk	очікується числове значення

en-us	Any
uk	Будь-який

en-us	Any character string included
uk	Містить будь-який рядок символів

en-us	Application
uk	Група елементів даних

en-us	Application "%1$s" already exists.
uk	Група елементів даних "%1$s" вже існує.

en-us	Application added
uk	Групу елементів даних додано

en-us	Application deleted
uk	Групи елементів даних видалено

en-us	Application deleted
uk	Групу елементів даних видалено

en-us	Application deleted
uk	Груп елементів даних видалено

en-us	Application error.
uk	Помилка програми.

en-us	Application prototypes
uk	Прототипи груп елементів даних

en-us	Applications
uk	Групи елементів даних

en-us	Application updated
uk	Групу елементів даних оновлено

en-us	Application with applicationid "%1$s" does not exist.
uk	Група елементів даних з applicationid "%1$s" не існує.

en-us	Application with ID "%1$s" is not available on "%2$s".
uk	Група елементів даних з ID "%1$s" недоступна для "%2$s".

en-us	Apply
uk	Задіяти

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
uk	Задіяти права та фільтри тегів до всіх підгруп

en-us	Approaching
uk	Наближається

en-us	Apr
uk	Кві

en-us	April
uk	Квітень

en-us	Area size
uk	Розмір області

en-us	Area type
uk	Тип області

en-us	Are you sure you want perform this action?
uk	Ви дійсно хочете виконати цю дію?

en-us	Are you sure you want to delete
uk	Ви дійсно хочете видалити

en-us	Are you sure, you want to leave this page?
uk	Ви впевнені що хочете покинути цю сторінку?

en-us	Arithmetic
uk	Арифметика

en-us	as Blue
uk	синім

en-us	ascending
uk	за зростанням

en-us	as Green
uk	зеленим

en-us	As is
uk	Як є

en-us	As plain text
uk	Як простий текст

en-us	as Red
uk	червоним

en-us	Asset tag
uk	Етикетка власника

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
uk	Об %1$s:%2$s %3$s кожні %4$s тижнів

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
uk	Об %1$s:%2$s %3$s кожні %4$s тижні

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
uk	Об %1$s:%2$s %3$s кожен %4$s тиждень

en-us	At %1$s:%2$s every day
uk	Об %1$s:%2$s кожних %3$s дні

en-us	At %1$s:%2$s every day
uk	Об %1$s:%2$s кожних %3$s днів

en-us	At %1$s:%2$s every day
uk	Об %1$s:%2$s кожен %3$s день

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
uk	О %1$s:%2$s %3$s %4$s кожний %5$s

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
uk	О %1$s:%2$s на %3$s день кожний %4$s

en-us	At (hour:minute)
uk	В (час:хвилина)

en-us	a time is expected
uk	очікувався час

en-us	a time period is expected
uk	очікується період часу

en-us	a time range is expected
uk	очікується період часу

en-us	a time unit is expected
uk	очікується одиниця часу

en-us	At least one host group or host must be selected.
uk	Принаймні она група вузлів мережі або вузол мережі має бути вибрано.

en-us	At least one interface must exist.
uk	Принаймні один інтерфейс має існувати.

en-us	At least one maintenance period must be created.
uk	Має бути створено як мінімум один період обслуговування.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL, Oracle or IBM DB2 should be supported.
uk	Принаймні одна з MySQL, PostgreSQL, Oracle або IBM DB2 має підтримуватись.

en-us	At least one operation must exist.
uk	Принаймні одна операція має існувати.

en-us	At least one operation or recovery operation must exist.
uk	Принаймні одна операція або операція відновлення має існувати.

en-us	At least one operation, recovery operation or update operation must exist.
uk	Принаймні одна операція, операція відновлення або операція оновлення має існувати.

en-us	at least one override option must be specified
uk	принаймні одне заміщення має бути вказано

en-us	At least one update operation is mandatory
uk	Принаймні одна операція оновлення є обов'язковою

en-us	At least one update operation or message must exist.
uk	Принаймні одна операція оновлення або повідомлення мають існувати.

en-us	At least one user or user group must be selected.
uk	Принаймні одного користувача чи група користувачів має бути вибрано.

en-us	Attempt interval
uk	Інтервал спроб

en-us	Attempts
uk	Спроби

en-us	Audit
uk	Аудит

en-us	Audit data storage period
uk	Період зберігання даних аудиту

en-us	Audit data storage period "%1$s".
uk	Період зберігання даних аудиту "%1$s".

en-us	Audit log
uk	Журнал аудиту

en-us	Aug
uk	Сер

en-us	August
uk	Серпень

en-us	a user macro is expected
uk	очікується макрос користувача

en-us	Authentication
uk	Аутентифікація

en-us	Authentication algorithm
uk	Алгоритм аутентифікації

en-us	Authentication failed: %1$s.
uk	Невдала аутентийікація: %1$s.

en-us	Authentication method
uk	Метод аутентифікації

en-us	Authentication method changed
uk	Метод аутентифікації змінено

en-us	Authentication passphrase
uk	Пароль для аутентифікації

en-us	Authentication protocol
uk	Протокол аутентифікації

en-us	Authentication settings updated
uk	Налаштування аутентифікації оновлено

en-us	Auto
uk	Авто

en-us	Auto-login
uk	Авто-вхід

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
uk	Опції авто-вхід та авто-вихід неможливо активувати разом.

en-us	Auto-logout
uk	Авто-вихід

en-us	Automatic
uk	Автоматично

en-us	Automatic icon mapping
uk	Автоматичне призначення іконок

en-us	Automatic icon selection
uk	Автоматичний вибір іконок

en-us	auto-registered host
uk	автоматично зареєстрований вузел мережі

en-us	auto registration
uk	автореєстрація

en-us	Auto registration
uk	Автоматична реєстрація

en-us	Auto-registration data storage period
uk	Період зберігання даних автореєстрації

en-us	Auto-registration event and alert data storage period
uk	Період зберігання даних про події автореєстрації та повідомлень

en-us	Auto-registration event and alert data storage period "%1$s".
uk	Період зберігання даних про події автореєстрації та повідомлень "%1$s".

en-us	Availability
uk	Доступність

en-us	Availability report
uk	Звіт про доступність

en-us	Available
uk	Доступний

en-us	Average
uk	Середня

en-us	avg
uk	сер.

en-us	avg() - Average value of a period T
uk	avg() - Середнє значення за період Т

en-us	Axes
uk	Вісі

en-us	Back
uk	Назад

en-us	Background
uk	Фонове зображення

en-us	Background colour
uk	Колір фону

en-us	Background image
uk	Фонове зображення

en-us	band() - Bitwise AND of last (most recent) T value and mask
uk	band() - Побітове ТА останнього (найбільш недавнього) значення Т та маска

en-us	Base colour
uk	Базовий колір

en-us	Base DN
uk	База для пошуку (BaseDN)

en-us	Basic
uk	Проста

en-us	Bind DN
uk	Ім'я для підключення (BindDN)

en-us	Bind password
uk	Пароль підключення (Bind password)

en-us	blinking
uk	мигання

en-us	Blinking
uk	Мигання

en-us	Blocked
uk	Заблоковано

en-us	Blue
uk	Блакитна

en-us	Body
uk	Тіло

en-us	Body and headers
uk	Тіло та заголовки

en-us	Bold line
uk	Товста лінія

en-us	Boolean to decimal
uk	Логічне до десяткового

en-us	Border
uk	Рамка

en-us	Border colour
uk	Колір рамки

en-us	Border type
uk	Тип рамки

en-us	Border width
uk	Ширина рамки

en-us	both username and password should be either present or empty
uk	як ім'я користувача, так і пароль мають або бути вказані або залишатись пустими

en-us	Bottom
uk	По нижньому краю

en-us	Bring forward
uk	Перемістити вперед

en-us	Bring to front
uk	Перемістити на самий перед

en-us	Bulgarian (bg_BG)
uk	Болгарська (bg_BG)

en-us	By host
uk	По вузлу мережі

en-us	By trigger template
uk	По шаблону тригера

en-us	calculated
uk	вираховуване

en-us	Calculated
uk	Вираховується автоматично

en-us	Calculate SLA, acceptable SLA (in %)
uk	Вираховувати SLA, допустимий рівень SLA (у %)

en-us	Calendar
uk	Календар

en-us	Callback
uk	Зворотній виклик

en-us	Canada (136 characters)
uk	Канада (136 символів)

en-us	Cancel
uk	Скасувати та повернутись

en-us	Cannot add action
uk	Не вдалося додати дію

en-us	Cannot add action condition
uk	Не вдалося додати умову дії

en-us	Cannot add a discovered application "%1$s" to a web scenario.
uk	Не вдалось додати виявлену групу елементів даних "%1$s" до веб сценарію.

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
uk	Не вдалося додати не числовий елемент даних "%1$s" на графік "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
uk	Не вдалося додати не числовий елемент даних "%1$s" до прототипу графіка "%2$s".

en-us	Cannot add application
uk	Не вдалося додати групу елементів даних

en-us	Cannot add correlation
uk	Не вдалося додати кореляцію

en-us	Cannot add correlation condition
uk	Не вдалося додати умову кореляції

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
uk	Не вдалося додати залежність від вузла мережі до шаблону.

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
uk	Не вдалось додати залежність від тригера "%1$s:%2$s" до неіснуючого тригера "%3$s:%4$s".

en-us	Cannot add discovery rule
uk	Не вдалося додати правило виявлення

en-us	Cannot add graph
uk	Не вдалося додати графік

en-us	Cannot add graph prototype
uk	Не вдалось додати прототип графіку

en-us	Cannot add group
uk	Не вдалося додати групу

en-us	Cannot add host
uk	Не вдалося додати вузел мережі

en-us	Cannot add host prototype
uk	Не вдалося додати прототип вузла мережі

en-us	Cannot add image
uk	Не вдалося додати картинку

en-us	Cannot add item
uk	Не вдалося додати елемент даних

en-us	Cannot add item "%1$s" from "%2$s" to application "%3$s" from "%4$s".
uk	Не вдалося додати елемент даних "%1$s" з "%2$s" в групу елементів даних "%3$s" з "%4$s".

en-us	Cannot add item prototype
uk	Не вдалось додати прототип елементів даних

en-us	Cannot add items.
uk	Не вдалося додати прототип елемента даних.

en-us	Cannot add maintenance
uk	Не вдалося додати період сервісу

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
uk	Не вдалось додати елемент карти мережі на карту мережі "%1$s" по причині зациклювання.

en-us	Cannot add media type
uk	Не вдалося додати метод повідомлень

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
uk	Не вдалося додати більше одного елементу даних з типом "Сума графіку" до графіку "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
uk	Неможливо додати більше одного елемента даних з типом "Сумарний графік" до прототипу графіка "%1$s".

en-us	Cannot add network map
uk	Не вдалося додати карту мережі

en-us	Cannot add new application "%1$s".
uk	Не вдалося додати нову групу елементів даних "%1$s".

en-us	Cannot add proxy
uk	Не вдалося додати проксі

en-us	Cannot add regular expression
uk	Не вдалося додати регулярний вираз

en-us	Cannot add screen
uk	Не вдалося додати комплексний екран

en-us	Cannot add script
uk	Не вдалося додати скрипт

en-us	Cannot add service
uk	Не вдалося додати послугу

en-us	Cannot add slide show
uk	Не вдалося додати слайд-шоу

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
uk	Не вдалося додати під-карти. Досягнуто максимальну глибину вкладеності.

en-us	Cannot add template
uk	Не вдалося додати шаблон

en-us	Cannot add trigger
uk	Не вдалося додати тригер

en-us	Cannot add trigger prototype
uk	Не вдалось додати прототип тригера

en-us	Cannot add user
uk	Не вдалося додати користувача

en-us	Cannot add user. Both passwords must be equal.
uk	Не вдалося додати користувача. Обидва паролі мають співпадати.

en-us	Cannot add value map
uk	Не вдалося додати перетворення значення

en-us	Cannot add web scenario
uk	Не вдалося додати веб сценарій

en-us	Cannot add widgets in kiosk mode
uk	Не вдалося додати віджети в режим кіоску

en-us	cannot be changed
uk	неможливо змінити

en-us	cannot be empty
uk	не може бути пустим

en-us	Can not be removed
uk	Неможливо видалити

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
uk	Не вдалося анонімно прив'язатися до LDAP сервера.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
uk	Не вдалося прив'язатися до LDAP сервера.

en-us	Cannot clear history
uk	Не вдалося очистити історію

en-us	Cannot clone graph prototypes.
uk	Не вдалося клонувати прототипи графіків.

en-us	Cannot clone host prototypes.
uk	Не вдалося клонувати прототипи вузлів мережі.

en-us	Cannot clone item prototypes.
uk	Не вдалося клонувати прототипи елементів даних.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
uk	Не вдалося клонувати прототипи тригерів.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
uk	Не вдалося закрити проблему: %1$s.

en-us	Cannot connect to LDAP server.
uk	Не вдалося підключитись до LDAP сервера.

en-us	Cannot connect to the database.
uk	Не вдалося підключитись до бази даних.

en-us	cannot convert to JSON, result value too long
uk	не вдалося конвертувати в JSON, результативне значення надто довге

en-us	Cannot copy graph
uk	Не вдалося скопіювати графік

en-us	Cannot copy graph
uk	Не вдалося скопіювати графіки

en-us	Cannot copy graph
uk	Не вдалося скопіювати графіки

en-us	Cannot copy item
uk	Не вдалося скопіювати елемент даних

en-us	Cannot copy item
uk	Не вдалося скопіювати елементи даних

en-us	Cannot copy item
uk	Не вдалося скопіювати елементи даних

en-us	Cannot copy trigger
uk	Не вдалося скопіювати тригери

en-us	Cannot copy trigger
uk	Не вдалося скопіювати тригер

en-us	Cannot copy trigger
uk	Не вдалося скопіювати тригери

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
uk	Не вдалося скопіювати тригер "%1$s:%2$s", тому що він містить декілька вузлів мережі у виразі.

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося створити прототип вузла мережі у виявленого вузла мережі "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
uk	Не вдалося сворити інше з'єднання з базою даних.

en-us	Cannot create circular dependencies.
uk	Не вдалося створити залежності утворюючі кільце.

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
uk	Неможливо створити залежність тригера самого від себе.

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
uk	Не можливо створити залежність прототипа тригера до самого себе.

en-us	Cannot create discovery rule
uk	Не вдалося створити правило виявлення

en-us	Cannot create icon map
uk	Не вдалося створити призначення іконок

en-us	Cannot create new application, web scenario is already assigned to application.
uk	Не вдалося створити нову групу елементів даних, веб сценарій вже приєднано до групи елементів даних.

en-us	Cannot create the configuration file.
uk	Не вдалося створити конфігураційний файл.

en-us	Cannot create widget: %1$s.
uk	Не вдалося створити віджет: %1$s.

en-us	Cannot delete action
uk	Не вдалося видалити дію

en-us	Cannot delete application
uk	Не вдалося видалити групи елементів даних

en-us	Cannot delete application
uk	Не вдалося видалити групи елементів даних

en-us	Cannot delete application
uk	Не вдалося видалити групу елементів даних

en-us	Cannot delete correlation
uk	Не вдалося видалити кореляцію

en-us	Cannot delete dashboard
uk	Не вдалося видалити панель

en-us	Cannot delete dashboard
uk	Не вдалося видалити панелі

en-us	Cannot delete dashboard
uk	Не вдалося видалити панелі

en-us	Cannot delete dependency
uk	Не вдалося видалити залежність

en-us	Cannot delete discovered application "%1$s".
uk	Не вдалося видалити виявлену групу елементів даних "%1$s".

en-us	Cannot delete discovery rule
uk	Не вдалося видалити правило виявлення

en-us	Cannot delete discovery rules
uk	Не вдалося видалити плавила виявлення

en-us	Cannot delete graph
uk	Не вдалося видалити графік

en-us	Cannot delete graph prototype
uk	Не вдалося видалити прототип графіка

en-us	Cannot delete graph prototypes
uk	Не вдалося видалити прототипи графіків

en-us	Cannot delete graphs
uk	Не вдалося видалити графіки

en-us	Cannot delete group
uk	Не вдалося видалити групу

en-us	Cannot delete group
uk	Не вдалося видалити групи

en-us	Cannot delete group
uk	Не вдалося видалити групи

en-us	Cannot delete host
uk	Не вдалося видалити вузел мережі

en-us	Cannot delete host because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалось видалити вузли мережі тому, що обслуговування "%1$s" має містити принаймні один вузел мережі або групу вузлів мережі.

en-us	Cannot delete host because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалось видалити вузли мережі тому, що обслуговування "%1$s" має містити принаймні один вузел мережі або групу вузлів мережі.

en-us	Cannot delete host because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалось видалити вузел мережі тому, що обслуговування "%1$s" має містити принаймні один вузел мережі або групу вузлів мережі.

en-us	Cannot delete host group because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалось видалити групи вузлів мережі тому, що обслуговування "%1$s" має містити принаймні один вузел мережі або групу вузлів мережі.

en-us	Cannot delete host group because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалось видалити групу вузлів мережі тому, що обслуговування "%1$s" має містити принаймні один вузел мережі або групу вузлів мережі.

en-us	Cannot delete host group because maintenance "%1$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалось видалити групи вузлів мережі тому, що обслуговування "%1$s" має містити принаймні один вузел мережі або групу вузлів мережі.

en-us	Cannot delete host prototype.
uk	Не вдалося видалити прототип вузла мережі.

en-us	Cannot delete host prototypes
uk	Не вдалося видалити прототипи вузлів мережі

en-us	Cannot delete icon map
uk	Не вдалося видалити призначення іконок

en-us	Cannot delete image
uk	Не вдалося видалити картинку

en-us	Cannot delete inventory.
uk	Не вдалося видалити інвентарні дані.

en-us	Cannot delete item
uk	Не вдалося видалити елемент даних

en-us	Cannot delete item prototype
uk	Не вдалося видалити прототип елементів даних

en-us	Cannot delete item prototypes
uk	Не вдалося видалити прототипи елементів даних

en-us	Cannot delete items
uk	Не вдалося видалити елементи даних

en-us	Cannot delete maintenance
uk	Не вдалося видалити період сервісу

en-us	Cannot delete media type
uk	Не вдалося видалити метод повідомлень

en-us	Cannot delete media type
uk	Не вдалося видалити методи повідомлень

en-us	Cannot delete media type
uk	Не вдалося видалити методи повідомлень

en-us	Cannot delete network map
uk	Не вдалося видалити карту мережі

en-us	Cannot delete proxy
uk	Не вдалося видалити проксі

en-us	Cannot delete proxy
uk	Не вдалося видалити проксі

en-us	Cannot delete proxy
uk	Не вдалося видалити проксі

en-us	Cannot delete regular expression
uk	Не вдалося видалити регулярний вираз

en-us	Cannot delete regular expression
uk	Не вдалося видалити регулярний вираз

en-us	Cannot delete regular expression
uk	Не вдалося видалити регулярний вираз

en-us	Cannot delete screen
uk	Не вдалося видалити комплексний екран

en-us	Cannot delete script
uk	Не вдалося видалити скрипти

en-us	Cannot delete script
uk	Не вдалося видалити скрипт

en-us	Cannot delete script
uk	Не вдалося видалити скрипти

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
uk	Не вдалося видалити скрипт. Скрипт "%1$s" використовується в операції дії "%2$s".

en-us	Cannot delete selected actions
uk	Не вдалося видалити вибрані дії

en-us	Cannot delete selected correlations
uk	Не вдалося видалити вибрані кореляції

en-us	Cannot delete service
uk	Не вдалося видалити послугу

en-us	Cannot delete slide show
uk	Не вдалося видалити слайд-шоу

en-us	Cannot delete template
uk	Не вдалося видалити шаблон

en-us	Cannot delete templated application.
uk	Не вдалося видалити шаблонну групу елементів даних.

en-us	Cannot delete templated graph.
uk	Не вдалося видалити шаблонний графік.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
uk	Не вдалося видалити шаблонний прототип графіку.

en-us	Cannot delete templated host prototype.
uk	Не вдалося видалити шаблонний прототип вузла мережі.

en-us	Cannot delete templated item.
uk	Не вдалося видалити шаблонний елемент даних.

en-us	Cannot delete templated item prototype.
uk	Не вдалося видалити шаблонний прототип елемента даних.

en-us	Cannot delete templated items.
uk	Не вдалося видалити шаблонні елементи даних.

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
uk	Не вдалося видалити шаблонний тригер "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
uk	Не вдалося видалити шаблонний прототип тригера "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
uk	Не вдалося видалити шаблонний веб сценарій "%1$s".

en-us	Cannot delete trigger
uk	Не вдалося видалити тригер

en-us	Cannot delete trigger prototype
uk	Не вдалося видалити прототип тригера

en-us	Cannot delete trigger prototypes
uk	Не вдалося видалити прототипи тригерів

en-us	Cannot delete triggers
uk	Не вдалося видалити тригери

en-us	Cannot delete user
uk	Не вдалося видалити користувача

en-us	Cannot delete value map
uk	Не вдалося видалити перетворення значеннь

en-us	Cannot delete value map
uk	Не вдалося видалити перетворення значеннь

en-us	Cannot delete value map
uk	Не вдалося видалити перетворення значення

en-us	Cannot delete web scenario
uk	Не вдалося видалити веб сценарій

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
uk	Не вдалося видалити внутрішнього користувача Zabbix "%1$s", спробуйте відключити цього користувача.

en-us	Cannot disable action
uk	Не вдалося дезактивувати дії

en-us	Cannot disable action
uk	Не вдалося дезактивувати дії

en-us	Cannot disable action
uk	Не вдалося дезактивувати дію

en-us	Cannot disable correlation
uk	Не вдалося дезактивувати кореляції

en-us	Cannot disable correlation
uk	Не вдалося дезактивувати кореляції

en-us	Cannot disable correlation
uk	Не вдалося дезактивувати кореляцію

en-us	Cannot disable discovery rule
uk	Не вдалося дезактивувати правила виявлення

en-us	Cannot disable discovery rule
uk	Не вдалося дезактивувати правила виявлення

en-us	Cannot disable discovery rule
uk	Не вдалося дезактивувати правило виявлення

en-us	Cannot disable host
uk	Не вдалося дезактивувати вузли мережі

en-us	Cannot disable host
uk	Не вдалося дезактивувати вузли мережі

en-us	Cannot disable host
uk	Не вдалося дезактивувати вузел мережі

en-us	Cannot disable item
uk	Не вдалося дезактивувати елементи даних

en-us	Cannot disable item
uk	Не вдалося дезактивувати елемент даних

en-us	Cannot disable item
uk	Не вдалося дезактивувати елементи даних

en-us	Cannot disable media type
uk	Не вдалося дезактивувати метод повідомлень

en-us	Cannot disable media type
uk	Не вдалося дезактивувати методи повідомлень

en-us	Cannot disable media type
uk	Не вдалося дезактивувати методи повідомлень

en-us	Cannot disable trigger
uk	Не вдалося дезактивувати тригери

en-us	Cannot disable trigger
uk	Не вдалося дезактивувати тригери

en-us	Cannot disable trigger
uk	Не вдалося дезактивувати тригер

en-us	Cannot disable user group
uk	Не вдалося дезактивувати групу користувачів

en-us	Cannot disable user group
uk	Не вдалося дезактивувати групи користувачів

en-us	Cannot disable user group
uk	Не вдалося дезактивувати групи користувачів

en-us	Cannot disable web scenario
uk	Не вдалося відключити веб сценарії

en-us	Cannot disable web scenario
uk	Не вдалося відключити веб сценарій

en-us	Cannot disable web scenario
uk	Не вдалося відключити веб сценарії

en-us	Cannot display item queue.
uk	Не вдалося відобразити чергу елементів даних.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
uk	Не вдалося відобразити більше одного елемента даних з типом "Сумарний графік".

en-us	Cannot enable action
uk	Не вдалося активувати дії

en-us	Cannot enable action
uk	Не вдалося активувати дію

en-us	Cannot enable action
uk	Не вдалося активувати дії

en-us	Cannot enable correlation
uk	Не вдалося активувати кореляції

en-us	Cannot enable correlation
uk	Не вдалося активувати кореляцію

en-us	Cannot enable correlation
uk	Не вдалося активувати кореляції

en-us	Cannot enable discovery rule
uk	Не вдалося активувати правило виявлення

en-us	Cannot enable discovery rule
uk	Не вдалося активувати правила виявлення

en-us	Cannot enable discovery rule
uk	Не вдалося активувати правила виявлення

en-us	Cannot enable host
uk	Не вдалося активувати вузли мережі

en-us	Cannot enable host
uk	Не вдалося активувати вузел мережі

en-us	Cannot enable host
uk	Не вдалося активувати вузли мережі

en-us	Cannot enable item
uk	Не вдалося активувати елементи даних

en-us	Cannot enable item
uk	Не вдалося активувати елементи даних

en-us	Cannot enable item
uk	Не вдалося активувати елемент даних

en-us	Cannot enable media type
uk	Не вдалося активувати метод повідомлень

en-us	Cannot enable media type
uk	Не вдалося активувати методи повідомлень

en-us	Cannot enable media type
uk	Не вдалося активувати методи повідомлень

en-us	Cannot enable trigger
uk	Не вдалося активувати тригери

en-us	Cannot enable trigger
uk	Не вдалося активувати тригер

en-us	Cannot enable trigger
uk	Не вдалося активувати тригери

en-us	Cannot enable user group
uk	Не вдалося активувати групу користувачів

en-us	Cannot enable user group
uk	Не вдалося активувати групи користувачів

en-us	Cannot enable user group
uk	Не вдалося активувати групи користувачів

en-us	Cannot enable web scenario
uk	Не вдалося активувати веб сценарії

en-us	Cannot enable web scenario
uk	Не вдалося активувати веб сценарії

en-us	Cannot enable web scenario
uk	Не вдалося активувати веб сценарій

en-us	Cannot execute script
uk	Не вдалося виконати скрипт

en-us	Cannot expand macros.
uk	Не вдалося розкрити макроси.

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти фонове зображення "%1$s" використовуване в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in screen "%2$s".
uk	Не вдалося знайти графік "%1$s" який використовується в комплексному екрані "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти групу "%1$s" яка використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in screen "%2$s".
uk	Не вдалося знайти групу "%1$s" яка використовується в комплексному екрані "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти вузел мережі "%1$s" який використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in screen "%2$s".
uk	Не вдалося знайти вузел мережі "%1$s" який використовується в комплексному екрані "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
uk	Не вдалося знайти групу вузлів мережі "%1$s" для прототипу вузлів мережі "%2$s" правила виявлення "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
uk	Не вдалося знайти інтерфейс вузла мережі "%1$s" для ключа елемента даних "%2$s".

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти іконку "%1$s" яка використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти призначення іконок "%1$s" використовуване в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується як MAX значення вісі Y в графіку "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
uk	Не вдалося найти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується як MAX значення вісі Y в прототипі графіку "%3$s" правила виявлення "%4$s" на "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується як MIN значення вісі Y в графіку "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується як MIN значення вісі Y в прототипі графіку "%3$s" правила виявлення "%4$s" на "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується в графіку "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується в прототипі графіку "%3$s" правила виявлення "%4$s" на "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in screen "%2$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" який використовується в комплексному екрані "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалось знайти карту мережі "%1$s" яка використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in screen "%2$s".
uk	Не вдалося знайти карту мережі "%1$s" яка використовується в комплексному екрані "%2$s".

en-us	Cannot find screen "%1$s" used in screen "%2$s".
uk	Не вдалося знайти комплексний екран "%1$s" який використовується в комплексному екрані "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
uk	Не вдалося знайти шаблон "%1$s" для прототипу вузлів мережі "%2$s" правила виявлення "%3$s" в "%4$s".

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалось знайти тригер "%1$s" який використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
uk	Не вдалося знайти перетворення значень "%1$s" яке використовується в елементі даних "%2$s" на "%3$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
uk	Не вдалося знайти перетворення значень "%1$s" яке використовується в прототипі елементів даних "%2$s" правила виявлення "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot format tree.
uk	Не вдалося побудувати дерево.

en-us	Cannot format Tree. Check logic structure in service links.
uk	Не вдалося побудувати дерево. Перевірте логічну структуру в з'єднаннях між послугами.

en-us	Cannot have empty visible template name.
uk	Видиме ім'я шаблону не може бути пустим.

en-us	Cannot import screen "%1$s": subscreen "%2$s" does not exist.
uk	Не вдалося імпортувати комплексний екран "%1$s": під-екрани "%2$s" не існують.

en-us	Cannot import screen "%1$s": subscreen "%2$s" does not exist.
uk	Не вдалося імпортувати комплексний екран "%1$s": під-екран "%2$s" не існує.

en-us	Cannot import screen "%1$s": subscreen "%2$s" does not exist.
uk	Не вдалося імпортувати комплексний екран "%1$s": під-екрани "%2$s" не існують.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
uk	Не вдалося імпортувати шаблон "%1$s", приєднані шаблони "%2$s" не існують.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
uk	Не вдалося імпортувати шаблон "%1$s", приєднаний шаблон "%2$s" не існує.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
uk	Не вдалося імпортувати шаблон "%1$s", приєднані шаблони "%2$s" не існують.

en-us	Cannot include JS file "%s".
uk	Не вдалося включити JS файл "%s".

en-us	Cannot include view file "%s".
uk	Не вдалося включити файлу вигляду "%s".

en-us	Cannot insert trigger expression
uk	Не вдалося вставити вираз тригера

en-us	Cannot link template
uk	Не вдалося приєднати шаблон

en-us	Cannot link template.
uk	Не вдалося приєднати шаблон.

en-us	Cannot logout.
uk	Не вдалося виконати вихід.

en-us	Cannot mass update host name.
uk	Неможливо масово оновити ім'я вузла мережі.

en-us	Cannot mass update template name.
uk	Неможливо масово оновити ім'я шаблону.

en-us	Cannot mass update visible host name.
uk	Неможливо масово оновити видиме ім'я вузла мережі.

en-us	Cannot mass update visible template name.
uk	Неможливо масово оновити видиме ім'я шаблону.

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %s.
uk	Неможливо передати одинакові ID шаблонів для приєднання: %s.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
uk	Неможливо виконати запит видалення з таблиці "%1$s" без виразу where.

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
uk	неможливо виконати запит Scroll API, дані могли бути обрізані

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
uk	Неможливо виконати запит оновлення таблиці "%1$s" без значень.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
uk	Неможливо виконати запит оновлення таблиці "%1$s" без виразу where.

en-us	Cannot process applications from different hosts or templates.
uk	Не вдалося обробити групи елементів даних з різних вузлів мережі або шаблонів.

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
uk	Не вдалося прочитати JSON: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
uk	Не вдалося прочитати відповідь, перевірте з'єднання з Zabbix сервером "%1$s".

en-us	Cannot read XML: %1$s.
uk	Не вдалося прочитати XML: %1$s.

en-us	Cannot rename guest user.
uk	Не вдалось перейменувати гостьового користувача.

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
uk	Не вдалось зберегти правило виявлення без перевірок.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
uk	Не вдалося зберегти віджет "%1$s".

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
uk	Не вдалося відправити команду, перевірте з'єднання з Zabbix сервером "%1$s".

en-us	Cannot send request
uk	Не вдалося відправити запит

en-us	Cannot send request: %1$s.
uk	Не вдалося відправити запит: %1$s.

en-us	Cannot set "%1$s" for action "%2$s".
uk	Не вдалося встановити "%1$s" для дії "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
uk	Не вдалося встановити "%1$s" для графіка "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
uk	Не вдалося встановити "%1$s" для прототипу графіка "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for item "%2$s".
uk	Не вдалося задати "%1$s" для елемента даних "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for template screen "%2$s".
uk	Не вдалося встановити "%1$s" шаблонному комплексному екрану "%2$s".

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
uk	Не вдалося задати поля інтентарних даних при відключеній інвентаризації.

en-us	Cannot set resource ID for screen element.
uk	Не вдалося встановити ID ресурсу для елемента комплексного екрану.

en-us	Cannot set "templateid" field for application prototype in item prototype "%1$s".
uk	Не вдалося задати поле "templateid" для прототипу групи елементів даних в прототипі елементів даних "%1$s".

en-us	Cannot set "templateid" for screen "%1$s".
uk	Не вдалося встановити "templateid" для комплексного екрану "%1$s".

en-us	Cannot switch host for interface.
uk	Не вдалося переключити вузел мережі на інтерфейс.

en-us	Cannot unblock users
uk	Не вдалося розблокувати користувачів

en-us	Cannot unlink and clear applications.
uk	Не вдалося від'єднати і очистити групи елементів даних.

en-us	Cannot unlink and clear discovery rules
uk	Не вдалося від'єднати та очистити правила виявлення

en-us	Cannot unlink and clear Web scenarios.
uk	Не вдалося від'єднати і очистити веб сценарії.

en-us	Cannot unlink template
uk	Не вдалося від'єднати шаблон

en-us	Cannot unlink template.
uk	Не вдалося від'єднати шаблон.

en-us	Cannot unlink trigger "%s", it has items from template that is left linked to host.
uk	Не вдалося від'єднати тригер "%s", він містить елементи даних із шаблону, який залишається приєднаним до вузла мережі.

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для дії "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для графіка "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для прототипу графіка "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for item "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для елемента даних "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для шаблонного графіка "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для шаблонного прототипу графіка "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для виявленого вузла мережі "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered item "%1$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для виявленого елемента даних "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
uk	Не вдалося оновити "%2$s" у виявленого тригера "%1$s".

en-us	Cannot update action
uk	Не вдалося оновити дію

en-us	Cannot update a discovered graph.
uk	Не вдалося оновити виявлений графік.

en-us	Cannot update a discovered host group.
uk	Не вдалося оновити виявлену групу вузлів мережі.

en-us	Cannot update application
uk	Не вдалося оновити групу елементів даних

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося оновити успадкований із шаблону веб-сценарій "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update authentication
uk	Не вдалося оновити аутентифікацію

en-us	Cannot update configuration
uk	Не вдалося оновити налаштування

en-us	Cannot update correlation
uk	Не вдалося оновити кореляцію

en-us	Cannot update debug mode
uk	Не вдалося оновити режим дебаг

en-us	Cannot update description
uk	Не вдалося оновити опис

en-us	Cannot update discovered application "%1$s".
uk	Не вдалося оновити виявлену групу елементів даних "%1$s".

en-us	Cannot update discovery rule
uk	Не вдалося оновити правило виявлення

en-us	Cannot update event
uk	Не вдалося оновити події

en-us	Cannot update event
uk	Не вдалося оновити подію

en-us	Cannot update event
uk	Не вдалося оновити події

en-us	Cannot update frontend access
uk	Не вдалося оновити доступ до веб-інтерфейсу

en-us	Cannot update graph
uk	Не вдалося оновити графік

en-us	Cannot update graph prototype
uk	Не вдалося оновити прототип графіку

en-us	Cannot update group
uk	Не вдалося оновити групу

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося оновити групи для виявленого вузла мережі "%1$s".

en-us	Cannot update host
uk	Не вдалося оновити вузел мережі

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
uk	Не вдалося оновити налаштування шифрування вузла мережі. Потрібно вказати налаштування з'єднання для обох сторін.

en-us	Cannot update host prototype
uk	Не вдалося оновити прототип вузла мережі

en-us	Cannot update host prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи вузлів мережі

en-us	Cannot update host prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи вузлів мережі

en-us	Cannot update hosts
uk	Не вдалося оновити вузли мережі

en-us	Cannot update icon map
uk	Не вдалося оновити призначення іконок

en-us	Cannot update image
uk	Не вдалося оновити картинку

en-us	Cannot update "imagetype" for image "%1$s".
uk	Не вдалося оновити "imagetype" для картинки "%1$s".

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося оновити інтерфейс для виявленого вузла мережі "%1$s".

en-us	Cannot update item
uk	Не вдалося оновити елемент даних

en-us	Cannot update item prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи елементів даних

en-us	Cannot update item prototype
uk	Не вдалося оновити прототип елемента даних

en-us	Cannot update item prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи елементів даних

en-us	Cannot update items
uk	Не вдалося оновити елементи даних

en-us	Cannot update macros
uk	Не вдалося оновити макроси

en-us	Cannot update maintenance
uk	Не вдалося оновити період сервісу

en-us	Cannot update media type
uk	Не вдалося оновити метод повідомлень

en-us	Cannot update network map
uk	Не вдалося оновити карту мережі

en-us	Cannot update proxy
uk	Не вдалося оновити проксі

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося оновити проксі для виявленого вузла мережі "%1$s".

en-us	Cannot update regular expression
uk	Не вдалося оновити регулярний вираз

en-us	Cannot update screen
uk	Не вдалося оновити комплексний екран

en-us	Cannot update script
uk	Не вдалося оновити скрипт

en-us	Cannot update service
uk	Не вдалося оновити послугу

en-us	Cannot update slide show
uk	Не вдалося оновити слайд-шоу

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося оновити успадкований із шаблону крок веб-сценарію "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update template
uk	Не вдалося оновити шаблон

en-us	Cannot update templated applications.
uk	Не вдалося оновити шаблоні групи елементів даних.

en-us	Cannot update "templateid" for screen "%1$s".
uk	Не вдалося оновити "templateid" для шаблонного комплексного екрану "%1$s".

en-us	Cannot update "templateid" for template screen "%1$s".
uk	Не вдалося оновити "templateid" для шаблонного комплексного екрану "%1$s".

en-us	Cannot update templates on discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося оновити шаблони для виявленого вузла мережі "%1$s".

en-us	Cannot update trigger
uk	Не вдалося оновити тригер

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося оновити тригер "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
uk	Не вдалося оновити прототип тригера

en-us	Cannot update trigger prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи тригерів

en-us	Cannot update trigger prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи тригерів

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося оновити прототип тригера "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototypes
uk	Не вдалося оновити прототипи тригерів

en-us	Cannot update user
uk	Не вдалося оновити дані користувача

en-us	Cannot update user. Both passwords must be equal.
uk	Не вдалося оновити дані користувача. Обидва паролі мають співпадати.

en-us	Cannot update value map
uk	Не вдалося оновити перетворення значення

en-us	Cannot update web scenario
uk	Не вдалося оновити веб сценарій

en-us	Cannot validate discovery check: invalid request or connection to Zabbix server failed.
uk	Не вдалося валідувати перевірку виявлення: помилковий запит або невдале з'єднання з Zabbix сервером.

en-us	Case sensitive
uk	Чутливий до регістру

en-us	Case sensitive login
uk	Логін чутливий до регістру

en-us	Catalan (ca_ES)
uk	Каталонська (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
uk	Ловить SNMP трапи, які співпадають з регулярним виразом. Якщо регулярний вираз не задано, ловить всі трапи.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
uk	Ловить всі SNMP трапи, які не були піймані жодним елементом даних snmptrap[].

en-us	Centre
uk	По центру

en-us	CERT
uk	CERT

en-us	Certificate
uk	Сертіфикат

en-us	Change
uk	Змінити

en-us	Change
uk	Зміна

en-us	change() - Difference between last and previous value
uk	change() - Різниця між останнім та попереднім значенням

en-us	Change password
uk	Змінити пароль

en-us	Change per second
uk	Зміна в секунду

en-us	Change severity
uk	Змінити важливість

en-us	Character
uk	Символ

en-us	Character string included
uk	Містить рядок символів

en-us	Character string not included
uk	Не містить рядок символів

en-us	Chassis
uk	Шассі

en-us	Chassis information. Returns string
uk	Інформація про шасі. Повертає текст

en-us	Check already exists.
uk	Перевірка вже існує.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
uk	Перевірте частину виразу починаючи з "%1$s".

en-us	check expression starting from "%1$s"
uk	перевірте вираз починаючи з "%1$s"

en-us	Check now
uk	Перевірити зараз

en-us	Check of pre-requisites
uk	Перевірка попередніх умов

en-us	Checks
uk	Перевірки

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
uk	Перевіряє доступність DNS сервісу. Повертає 0 - DNS не доступний (сервер не відповів або DNS запит не виконано); 1 - DNS доступний

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - regular file or a link (symbolic or hard) to regular file exists
uk	Перевіряє існування файлу. Повертає 0 - файл не знайдено; 1 - звичайний файл або посилання (жорстке або символічне) на існуючий звичайний файл

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
uk	Перевіряє чи можливо створити TCP з'єднання до певного порту. Повертає 0 - не вдалося під'єднатись; 1 - вдалося під'єднатись

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
uk	Перевіряє чи запущений сервіс і чи приймає TCP з'єднання. Повертає 0 - якщо сервіс недоступний; 1 - сервіс запущено

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
uk	Перевіряє чи запущений сервіс і чи приймає UDP запити. Повертає 0 - якщо сервіс недоступний; 1 - сервіс запущено

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
uk	Перевіряє чи знаходиться цей TCP порт в стані LISTEN. Повертає 0 - якщо він не в стані LISTEN; 1 - він в стані LISTEN

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
uk	Перевіряє чи знаходиться цей UDP порт в стані LISTEN. Повертає 0 - якщо він не в стані LISTEN; 1 - він в стані LISTEN

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
uk	Перевіряє швидкодію TCP сервісу. Повертає 0 - сервіс недоступний; секунди - тривалість секунд, затрачених в процесі під'єднання до сервісу

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
uk	Перевіряє швидкодію UDP сервісу. Повертає 0 - сервіс недоступний; секунди - тривалість секунд, затрачених в процесі під'єднання до сервісу

en-us	Checks should be unique.
uk	Перевірки повинні бути унікальними.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
uk	Будь ласка, перевірте ключ. Приклад по замовчуванню показано.

en-us	Check type
uk	Тип перевірки

en-us	Chinese (zh_CN)
uk	Китайська (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
uk	Китайська (zh_TW)

en-us	circular item dependency is not allowed
uk	кільцева залежність елементів даних не дозволена

en-us	Circular reference in screens: %1$s.
uk	Посилання, утворююче кільце, в комплексних екранах: %1$s.

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
uk	Посилання, утворююче кільце, в шаблонах: %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
uk	Приєднання шаблону, утворююче кільце, не дозволено.

en-us	Clear
uk	Очистити

en-us	Clear history
uk	Очистити історію

en-us	Clear history and trends
uk	Очистити історію та динаміку змін

en-us	Clear when unlinking
uk	Очистити при від'єднанні

en-us	Click and drag to desired size.
uk	Натисніть та тягніть до бажаного розміру.

en-us	Clock
uk	Годинник

en-us	Clone
uk	Клонувати

en-us	Close
uk	Закрити

en-us	Close expression constructor
uk	Закрити конструктор виразу

en-us	Close new event
uk	Закрити нову подію

en-us	Close old events
uk	Закрити старі події

en-us	Close problem
uk	Закрити проблему

en-us	CLOSING
uk	ЗАКРИТТЯ

en-us	Collapse
uk	Згорнути

en-us	colour
uk	колір

en-us	Colour
uk	Колір

en-us	Colour "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal colour code (6 symbols).
uk	Колір "%1$s" не коректний: очікується шістнадцятковий код кольору (6 символів).

en-us	Colour (OK)
uk	Колір (ОК)

en-us	Column added
uk	Стовпчик додано

en-us	Column deleted
uk	Стовпчик видалено

en-us	Columns
uk	Стовпчиків

en-us	Column span
uk	Об'єднати стовпчики

en-us	Combined result
uk	Комбінований результат

en-us	Command
uk	Команда

en-us	Commands
uk	Команди

en-us	comma-separated list
uk	список, розділений комами

en-us	Commercial
uk	Комерційні

en-us	Compact view
uk	Компактний вигляд

en-us	Comparing several triggers with "and" is not allowed.
uk	Порівняння декількох тригерів з "and" заборонено.

en-us	Compression
uk	Стиснення

en-us	Concurrent sessions
uk	Одночасні сесії

en-us	Condition
uk	Умова

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for action "%1$s".
uk	Умова "%2$s" не використовується в формулі "%3$s" для дії "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for correlation "%1$s".
uk	Умова "%2$s" не використовується в формулі "%3$s" для кореляції "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s".
uk	Умова "%2$s" не використовується в формулі "%3$s" для правила виявлення "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for action "%1$s" is not defined.
uk	Умову "%2$s" яка використовується в формулі "%3$s" для дії "%1$s" не задано.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for correlation "%1$s" is not defined.
uk	Умову "%2$s", використовувану в формулі "%3$s" для кореляції "%1$s", не визначено.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s" is not defined.
uk	Умову "%2$s" яка використовується в формулі "%3$s" для правила виявлення "%1$s" не задано.

en-us	Conditions
uk	Умови

en-us	Conditions duplicates for correlation "%1$s".
uk	Дублікати умов для кореляції "%1$s".

en-us	Configuration
uk	Налаштування

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
uk	Статистика конфігураційного кешу. Кеш - буфер (режими: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
uk	Файл конфігурації "%1$s" створено.

en-us	Configuration import
uk	Імпорт конфігурації

en-us	Configuration of actions
uk	Налаштування дій

en-us	Configuration of applications
uk	Налаштування груп елементів даних

en-us	Configuration of authentication
uk	Налаштування аутентифікації

en-us	Configuration of discovery rules
uk	Налаштування правил виявлення

en-us	Configuration of graph prototypes
uk	Налаштування прототипу графіків

en-us	Configuration of graphs
uk	Налаштування графіків

en-us	Configuration of GUI
uk	Налаштування веб-інтерфейсу

en-us	Configuration of host groups
uk	Налаштування груп вузлів мережі

en-us	Configuration of host prototypes
uk	Налаштування прототипів вузлів мережі

en-us	Configuration of hosts
uk	Налаштування вузлів мережі

en-us	Configuration of housekeeping
uk	Налаштування очистки

en-us	Configuration of icon mapping
uk	Налаштування призначення іконок

en-us	Configuration of images
uk	Налаштування картинок

en-us	Configuration of item prototypes
uk	Налаштування прототипів елементів даних

en-us	Configuration of items
uk	Налаштування елементів даних

en-us	Configuration of macros
uk	Налаштування макросів

en-us	Configuration of maintenance periods
uk	Налаштування періодів обслуговування

en-us	Configuration of media types
uk	Налаштування методів повідомлень

en-us	Configuration of network maps
uk	Налаштування карт мереж

en-us	Configuration of proxies
uk	Налаштування проксі

en-us	Configuration of regular expressions
uk	Налаштування регулярних виразів

en-us	Configuration of screens
uk	Налаштування комплексних екранів

en-us	Configuration of scripts
uk	Налаштування скриптів

en-us	Configuration of services
uk	Налаштування сервісів

en-us	Configuration of slide shows
uk	Налаштування слайд-шоу

en-us	Configuration of templates
uk	Налаштування шаблонів

en-us	Configuration of trigger displaying options
uk	Налаштування опцій відображення тригерів

en-us	Configuration of trigger prototypes
uk	Налаштування протитипів тригерів

en-us	Configuration of triggers
uk	Налаштування тригерів

en-us	Configuration of trigger severities
uk	Налаштування важливостей тригерів

en-us	Configuration of user groups
uk	Налаштування груп користувачів

en-us	Configuration of users
uk	Налаштування користувачів

en-us	Configuration of value mapping
uk	Налаштування перетворення значень

en-us	Configuration of web monitoring
uk	Налаштування веб-моніторингу

en-us	Configuration of working time
uk	Налаштування робочого часу

en-us	Configuration of Zabbix
uk	Налаштування Zabbix

en-us	Configuration updated
uk	Налаштування оновлено

en-us	configure
uk	налаштувати

en-us	Configure DB connection
uk	Налаштування з'єднання з БД

en-us	Confirmation text
uk	Текст підтвердження

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
uk	Вітаємо! Ви успішно встановили веб-інтерфейс Zabbix.

en-us	Connected
uk	З'єднано

en-us	Connections
uk	З'єднання

en-us	Connection security
uk	Безпека з'єднання

en-us	Connections from host
uk	З'єднання від вузла мережі

en-us	Connections from proxy
uk	З'єднання з проксі

en-us	Connections to host
uk	З'єднання до вузла мережі

en-us	Connections to proxy
uk	З'єднання до проксі

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
uk	Перевищено час очікування %1$s секунд при під'єднанні до Zabbix сервера "%2$s".

en-us	Connection to Zabbix server "%s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
uk	Не вдалося під'єднатись до Zabbix сервера "%s". Можливі причини: 1. Некоректні IP/DNS сервера в "zabbix.conf.php"; 2. Некоректне налаштування DNS сервера. 

en-us	Connection to Zabbix server "%s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
uk	Підключення до Zabbix сервера "%s" відхилено. Можливі причини: 1. Некоректні IP/DNS сервера в "zabbix.conf.php"; 2. Середовище безпеки (наприклад, SELinux) блокує підключення; 3. Демон Zabbix сервера не запущено; 4. Фаєрвол блокує TCP з'єднання. 

en-us	Connection to Zabbix server "%s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
uk	Перевищено час очікування при підключенні до Zabbix сервера "%s". Можливі причини: 1. Некоректні IP/DNS сервера в "zabbix.conf.php"; 2. Фаєрвол блокує TCP з'єднання. 

en-us	Connect to
uk	Підключатись використовуючи

en-us	Constructor
uk	Конструктор

en-us	Contact
uk	Контактна інформація

en-us	contains
uk	містить

en-us	Contains
uk	Містить

en-us	Content controls
uk	Керування вмістом

en-us	Content menu
uk	Меню вмісту

en-us	Context name
uk	Ім'я контексту

en-us	Contract number
uk	Номер контракту

en-us	Convert to JSON
uk	Конвертувати в JSON

en-us	Coordinates
uk	Координати

en-us	Copy
uk	Копіювати

en-us	Correlation
uk	Кореляція

en-us	Correlation "%1$s" already exists.
uk	Кореляція "%1$s" вже існує.

en-us	Correlation added
uk	Кореляцію додано

en-us	Correlation deleted
uk	Кореляцію видалено

en-us	Correlation disabled
uk	Кореляції дезактивовано

en-us	Correlation disabled
uk	Кореляції дезактивовано

en-us	Correlation disabled
uk	Кореляцію дезактивовано

en-us	Correlation enabled
uk	Кореляції активовано

en-us	Correlation enabled
uk	Кореляцію активовано

en-us	Correlation enabled
uk	Кореляції активовано

en-us	Correlation is missing parameters: %1$s
uk	У кореляції відсутні параметри: %1$s

en-us	Correlation name cannot be empty.
uk	Ім'я кореляції не може бути пустим.

en-us	Correlation rule
uk	Правило кореляції

en-us	Correlation updated
uk	Кореляцію оновлено

en-us	Could not save image!
uk	Не вдалося зберегти картинку!

en-us	Count
uk	Кількість

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
uk	count() - Кількість успішно отриманих значень V (які задовільняють оператор О) за період Т

en-us	Count of context switches. Returns integer
uk	Кількість перемикань контексту. Повертає ціле число

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
uk	Кількість записів в директорії, рекурсивно. Повертає ціле число

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
uk	Кількість співпавших рядків в лог файлі. Повертає ціле число

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
uk	Кількість співпавших рядків в лог файлі з підтримкою ротації. Повертає ціле число

en-us	CPU information. Returns string or integer
uk	Інформація о CPU. Повертає текст або число

en-us	CPU load. Returns float
uk	Завантаження CPU. Повертає дробове значення

en-us	CPU utilisation percentage. Returns float
uk	Утилізація CPU у відсотках. Повертає дробове число

en-us	Create action
uk	Створити дію

en-us	Create application
uk	Створити групу елементів даних

en-us	Create application (select host first)
uk	Створити групу елементів даних (спочатку виберіть вузел мережі)

en-us	Create background
uk	Створити фонове зображення

en-us	Create correlation
uk	Створити кореляцію

en-us	Create dashboard
uk	Створити панель

en-us	Create dependent item
uk	Створити залежний елемент даних

en-us	Create disabled
uk	Створювати дезактивованим

en-us	Create discovery rule
uk	Створити правило виявлення

en-us	Create enabled
uk	Створювати активованим

en-us	Create graph
uk	Створити графік

en-us	Create graph prototype
uk	Створити прототип графіка

en-us	Create graph (select host first)
uk	Створити графік (спочатку оберіть вузел мережі)

en-us	Create host
uk	Створити вузел мережі

en-us	Create host group
uk	Створити групу вузлів мережі

en-us	Create host prototype
uk	Створити прототип вузла мережі

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
uk	Створювати вузли мережі з вибраних прототипів як дезактивовані?

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
uk	Створити вузли мережі з вибраних прототипів як активовані?

en-us	Create icon
uk	Створити іконку

en-us	Create icon map
uk	Створити призначення іконок

en-us	Create item
uk	Створити елемент даних

en-us	Create item prototype
uk	Створити прототип елемента даних

en-us	Create item (select host first)
uk	Створити елемент даних (оберіть спочатку вузел мережі)

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
uk	Створити елементи даних з вибраних прототипів як дезактивовані?

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
uk	Створити елементи даних з вибраних прототипів як активовані?

en-us	Create maintenance period
uk	Створити період сервісу

en-us	Create map
uk	Створити карту мережі

en-us	Create media type
uk	Створити метод повідомлень

en-us	Create new
uk	Створити нові

en-us	Create proxy
uk	Створити проксі

en-us	Create screen
uk	Створити комплексний екран

en-us	Create script
uk	Створити скрипт

en-us	Create slide show
uk	Створити слайд-шоу

en-us	Create template
uk	Створити шаблон

en-us	Create trigger
uk	Створити тригер

en-us	Create trigger prototype
uk	Створити прототип тригера

en-us	Create trigger (select host first)
uk	Створити тригер (оберіть спочатку вузел мережі)

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
uk	Створити тригери з вибраних прототипів як дезактивовані?

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
uk	Створити тригера з вибраних прототипів як активовані?

en-us	Create user
uk	Створити користувача

en-us	Create user group
uk	Створити групу користувачів

en-us	Create value map
uk	Створити перетворення значення

en-us	Create web scenario
uk	Створити веб сценарій

en-us	Create web scenario (select host first)
uk	Створити веб сценарій (спочатку виберіть вузел мережі)

en-us	Critical
uk	Критична

en-us	Current host
uk	Поточний вузел мережі

en-us	Current value
uk	Поточне значення

en-us	Custom
uk	Користувацьке

en-us	Custom expression
uk	Довільний вираз

en-us	Custom graphs
uk	Графіки користувача

en-us	Custom intervals
uk	Довільні інтервали

en-us	Custom label
uk	Ярлик користувача

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
uk	Ярлик користувача для елементів карти мережі "%2$s" типу "%1$s" не може бути пустим.

en-us	Custom multiplier
uk	Користувацький множник

en-us	Custom screens
uk	Комплексні екрани користувачів

en-us	Custom script
uk	Користувацький скрипт

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
uk	Імена користувацьких важливостей впливають на всі мови і потребують ручного перекладу!

en-us	Custom size
uk	Користувацький розмір

en-us	Custom slides
uk	Слайдшоу користувачів

en-us	Czech (cs_CZ)
uk	Чеська (cs_CZ)

en-us	d
uk	д

en-us	Daily
uk	Щодня

en-us	Dark
uk	Темна

en-us	Dashboard
uk	ПАНЕЛЬ

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
uk	Панель "%1$s" вже існує.

en-us	Dashboard "%1$s" cell X - %2$s Y - %3$s is already taken.
uk	Панель "%1$s" комірку X - %2$s Y - %3$s вже зайнято.

en-us	Dashboard "%1$s" widget in cell X - %2$s Y - %3$s is out of bounds.
uk	Віджет панелі "%1$s" в комірці X - %2$s Y - %3$s виходить за межі.

en-us	Dashboard created
uk	Панель створено

en-us	Dashboard deleted
uk	Панелі видалено

en-us	Dashboard deleted
uk	Панель видалено

en-us	Dashboard deleted
uk	Панелі видалено

en-us	Dashboard properties
uk	Властивості панелі

en-us	Dashboards
uk	Панелі

en-us	Dashboard sharing
uk	Спільний доступ до панелі

en-us	Dashboard updated
uk	Панель обновлено

en-us	Dashed line
uk	Пунктирна лінія

en-us	Data
uk	Дані

en-us	Database host
uk	Хост бази даних

en-us	Database monitor
uk	Монітор бази даних

en-us	Database name
uk	Ім'я бази даних

en-us	Database password
uk	Пароль до бази даних

en-us	Database port
uk	Порт бази даних

en-us	Database schema
uk	Схема бази даних

en-us	Database server
uk	Сервер бази даних

en-us	Database type
uk	Тип бази даних

en-us	Database user
uk	Користувач бази даних

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
uk	Дані із %1$s. Згенеровано за %2$s сек.

en-us	Data is not properly encoded.
uk	Дані закодовано неправильно.

en-us	Data overview
uk	Огляд даних

en-us	Data set
uk	Набір даних

en-us	Data storage period
uk	Період зберігання даних

en-us	Date
uk	Дата

en-us	date() - Current date
uk	date() - Поточна дата

en-us	Date HW decommissioned
uk	Дата списання HW

en-us	Date HW installed
uk	Дата встановлення HW

en-us	Date HW maintenance expires
uk	Дата закінчення гарантії HW

en-us	Date HW purchased
uk	Дата придбання HW

en-us	Day
uk	День

en-us	Day before yesterday
uk	Позавчора

en-us	Day of month
uk	День в місяць

en-us	dayofmonth() - Day of month
uk	dayofmonth() - День місяця

en-us	Day of week
uk	День в тиждень

en-us	dayofweek() - Day of week
uk	dayofweek() - День тижня

en-us	days
uk	днів

en-us	Days
uk	Днів

en-us	%d device
uk	%d пристрої

en-us	%d device
uk	%d пристроїв

en-us	%d device
uk	%d пристрій

en-us	DD.MM.YY
uk	DD.MM.YY

en-us	Debug
uk	Дебаг

en-us	Debug mode
uk	Режим діагност.

en-us	Debug mode updated
uk	Режим діагностики оновлено

en-us	Dec
uk	Гру

en-us	December
uk	Грудень

en-us	default
uk	по замовчуванню

en-us	Default
uk	По замовчуванню

en-us	Default authentication
uk	Аутентифікація по замовчуванню

en-us	Default delay
uk	Затримка по замовчуванню

en-us	Default host inventory mode
uk	Режим інвентаризації вузлів мережі по замовчуванню

en-us	Default login form
uk	Форма логіну по замовчуванню

en-us	Default media type
uk	Метод повідомлень по замовчуванню

en-us	Default message
uk	Повідомлення по замовчуванню

en-us	Default operation step duration
uk	Тривалість кроку операції по замовчуванню

en-us	Default subject
uk	Тема по замовчуванню

en-us	Default theme
uk	Тема по замовчуванню

en-us	Default theme "%1$s".
uk	Тема по замовчуванню "%1$s".

en-us	Delay
uk	Затримка

en-us	Delayed by
uk	Затримується на

en-us	Delete
uk	Видалити

en-us	Delete all elements that are not present in the XML file?
uk	Видалити всі елементи, яких немає в XML файлі?

en-us	Delete and clear
uk	Видалити та очистити

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
uk	Видалити та очистити вибрані шаблони? (УВАГА: всі приєднані вузли мережі буде очищено!)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
uk	Видалити та очистити шаблон? (УВАГА: всі приєднані вузли мережі буде очищено!)

en-us	Delete application?
uk	Видалити групу елементів даних?

en-us	Delete current action?
uk	Видалити поточну дію?

en-us	Delete current correlation?
uk	Видалити потчну кореляцію?

en-us	Deleted
uk	Видалено

en-us	Delete dashboard?
uk	Видалити панель?

en-us	Deleted: Host "%1$s".
uk	Видалено: Вузел мережі "%1$s".

en-us	Deleted: Host prototype "%1$s" on "%2$s".
uk	Видалено: Прототип вузлів мережі "%1$s" з "%2$s".

en-us	Delete discovery rule?
uk	Видалити правило виявлення?

en-us	Deleted: Template "%1$s".
uk	Видалено: Шаблон "%1$s".

en-us	Delete expression?
uk	Видалити вираз?

en-us	Delete graph?
uk	Видалити графік?

en-us	Delete graph prototype?
uk	Видалити прототип графиків?

en-us	Delete history of selected items?
uk	Видалити історію вибраних елементів даних?

en-us	Delete history of selected web scenarios?
uk	Видалити історію вибраних веб сценаріїв?

en-us	Delete icon map?
uk	Видалити призначення іконок?

en-us	Delete item?
uk	Видалити елемент даних?

en-us	Delete item prototype?
uk	Видалити прототип елементів даних?

en-us	Delete links between selected elements?
uk	Видалити лінки між обраними елементами?

en-us	Delete maintenance period?
uk	Видалити період сервісу?

en-us	Delete media type?
uk	Видалити метод повідомлень?

en-us	Delete missing
uk	Видалити відсутні

en-us	Delete proxy?
uk	Видалити проксі?

en-us	Delete regular expression?
uk	Видалити регулярний вираз?

en-us	Delete screen?
uk	Видалити комплексний екран?

en-us	Delete script?
uk	Видалити скрипт?

en-us	Delete selected actions?
uk	Видалити вибрані дії?

en-us	Delete selected applications?
uk	Видалити вибрані групи елементів даних?

en-us	Delete selected correlations?
uk	Видалити вибрані кореляції?

en-us	Delete selected dashboards?
uk	Видалити обрані панелі?

en-us	Delete selected discovery rules?
uk	Видалити вибрані правила виявлення?

en-us	Delete selected elements?
uk	Видалити вибрані елементи?

en-us	Delete selected graph prototypes?
uk	Видалити вибрані прототипи графіків?

en-us	Delete selected graphs?
uk	Видалити вибрані графіки?

en-us	Delete selected group?
uk	Видалити вибрану групу?

en-us	Delete selected groups?
uk	Видалити вибрані групи?

en-us	Delete selected host?
uk	Видалити вибраний вузел мережі?

en-us	Delete selected host groups?
uk	Видалити вибрані групи вузлів мережі?

en-us	Delete selected host prototype?
uk	Видалити вибраний прототип вузлів мережі?

en-us	Delete selected host prototypes?
uk	Видалити вибрані прототипи вузлів мережі?

en-us	Delete selected hosts?
uk	Видалити вибрані вузли мережі?

en-us	Delete selected image?
uk	Видалити вибрані картинки?

en-us	Delete selected item prototypes?
uk	Видалити вибрані прототипи елементів даних?

en-us	Delete selected items?
uk	Видалити вибрані елементи даних?

en-us	Delete selected maintenance periods?
uk	Видалити вибрані періоди сервісу?

en-us	Delete selected map?
uk	Видалити вибрану карту мережі?

en-us	Delete selected maps?
uk	Видалити вибрані карти?

en-us	Delete selected media types?
uk	Видалити вибрані методи повідомлень?

en-us	Delete selected proxies?
uk	Видалити вибрані проксі?

en-us	Delete selected regular expressions?
uk	Видалити вибрані регулярні вирази?

en-us	Delete selected screens?
uk	Видалити вибрані комплексні екрани?

en-us	Delete selected scripts?
uk	Видалити вибрані скрипти?

en-us	Delete selected shapes?
uk	Видалити обрані фігури?

en-us	Delete selected slide shows?
uk	Видалити вибрані слайд-шоу?

en-us	Delete selected templates?
uk	Видалити вибрані шаблони?

en-us	Delete selected trigger prototypes?
uk	Видалити вибрані прототипи тригерів?

en-us	Delete selected triggers?
uk	Видалити вибрані тригери?

en-us	Delete selected user?
uk	Видалити обраного користувача?

en-us	Delete selected users?
uk	Видалити вибраних користувачів?

en-us	Delete selected value mapping?
uk	Видалити вибрані перетворення значень?

en-us	Delete selected value mapping? It is used for %d item!
uk	Видалити вибране перетворення значення? Воно використовується в %d елементі даних!

en-us	Delete selected value mapping? It is used for %d item!
uk	Видалити вибране перетворення значення? Воно використовується в %d елементах даних!

en-us	Delete selected value mapping? It is used for %d item!
uk	Видалити вибране перетворення значення? Воно використовується в %d елементах даних!

en-us	Delete selected value maps?
uk	Видалити вибрані перетворення значень?

en-us	Delete selected web scenarios?
uk	Видалити вибрані веб сценарії?

en-us	Delete service "%1$s"?
uk	Видалити послугу "%1$s"?

en-us	Delete slide show?
uk	Видалити слайд-шоу?

en-us	Delete template?
uk	Видалити шаблон?

en-us	Delete trigger?
uk	Видалити тригер?

en-us	Delete trigger prototype?
uk	Видалити прототип тригерів?

en-us	Delete web scenario?
uk	Видалити веб сценарій?

en-us	Delimiter
uk	Розділювач

en-us	delta() - Difference between MAX and MIN value of a period T
uk	delta() - Різниця між МАКС та МІН значенням за період Т

en-us	Deny
uk	Заборонено

en-us	Dependencies
uk	Залежності

en-us	Dependent
uk	Залежність

en-us	Dependent item
uk	Залежний елемент даних

en-us	Depends on
uk	Залежить від

en-us	Deployment status
uk	Статус розгортання

en-us	DES
uk	DES

en-us	descending
uk	за спаданням

en-us	Description
uk	Опис

en-us	Description updated
uk	Опис оновлено

en-us	Details
uk	Деталі

en-us	Details of web scenario
uk	Деталі про веб сценарій

en-us	Device
uk	Пристрій

en-us	Device interrupts. Returns integer
uk	Перериви пристрою. Повертає ціле число

en-us	Device uniqueness criteria
uk	Критерій унікальності пристрою

en-us	diff() - Difference between last and preceding values (1 - true, 0 - false)
uk	diff() - Відмінність останнього та попереднього значень (1 - істина, 0 - фальш)

en-us	Dimension (cols x rows)
uk	Розмір (стовпчиків Х рядків)

en-us	directory or script name cannot be empty
uk	тека або ім'я скрипта не можуть бути пустими

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
uk	Розмір папки (в байтах). Повертає ціле

en-us	Disable
uk	Дезактивувати

en-us	Disabled
uk	Дезактивовано

en-us	DISABLED
uk	ДЕЗАКТИВОВАНО

en-us	Disable debug mode
uk	Дезактивувати діагностичний режим

en-us	Disable debug mode in selected groups?
uk	Дезактивувати діагностичний режим для вибраних груп?

en-us	Disable host
uk	Дезактивувати вузел мережі

en-us	Disable host?
uk	Дезактивувати вузел мережі?

en-us	Disable hosts
uk	Дезактивувати вузли мережі

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
uk	Дезактивувати вузли мережі у вибраних групах вузлів мережі?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
uk	Дезактивувати вузли мережі, які моніторяться обраними проксі?

en-us	Disable selected actions?
uk	Дезактивувати вузли мережі?

en-us	Disable selected applications?
uk	Дезактивувати вибрані групи елементів даних?

en-us	Disable selected correlations?
uk	Дезактивувати вибрані кореляції?

en-us	Disable selected discovery rules?
uk	Дезактивувати вибрані правила виявлення?

en-us	Disable selected groups?
uk	Дезактивувати вибрані групи?

en-us	Disable selected hosts?
uk	Дезактивувати вибрані вузли мережі?

en-us	Disable selected items?
uk	Дезактивувати вибрані елементи даних?

en-us	Disable selected media types?
uk	Дезактивувати вибрані методи повідомлень?

en-us	Disable selected triggers?
uk	Дезактивувати вибрані тригери?

en-us	Disable selected web scenarios?
uk	Дезактивувати вибрані веб сценарії?

en-us	Disaster
uk	Критична

en-us	Discovered
uk	Виявлено

en-us	Discovered by
uk	Виявлено

en-us	Discovered device
uk	Виявлений пристрій

en-us	discovered host
uk	виявлений вузел мережі

en-us	Discovered items
uk	Оновленні елементи даних

en-us	discovered service
uk	виявлений сервіс

en-us	discovery
uk	виявлення

en-us	Discovery
uk	Виявлення

en-us	Discovery by proxy
uk	Виявлення через проксі

en-us	Discovery check
uk	Перевірка виявлення

en-us	Discovery check error
uk	Помилка перевірки виявлення

en-us	Discovery checks
uk	Перевірки виявлення

en-us	Discovery list
uk	Список виявлення

en-us	Discovery object
uk	Об'єкт виявлення

en-us	Discovery rule
uk	Правило виявлення

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
uk	Правило виявлення "%1$s" вже існує.

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Правило виявлення "%1$s" вже існує у "%2$s".

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
uk	Правило виявлення "%1$s" вже існує у "%2$s", успадковано з іншого шаблону.

en-us	Discovery rule "%1$s" is used in "%2$s" action.
uk	Правило виявлення "%1$s" використовується в "%2$s" дії.

en-us	Discovery rule created
uk	Правило виявлення створено

en-us	Discovery rule deleted
uk	Правило виявлення видалено

en-us	Discovery rule disabled
uk	Правила виявлення дезактивовано

en-us	Discovery rule disabled
uk	Правила виявлення дезактивовано

en-us	Discovery rule disabled
uk	Правило виявлення дезактивовано

en-us	Discovery rule enabled
uk	Правила виявлення активовано

en-us	Discovery rule enabled
uk	Правило виявлення активовано

en-us	Discovery rule enabled
uk	Правила виявлення активовано

en-us	discovery rule is disabled
uk	правило виявлення дезактивировано

en-us	Discovery rules
uk	Правила виявлення

en-us	Discovery rules deleted
uk	Правила виявлення видалено

en-us	Discovery rule updated
uk	Правило виявлення оновлено

en-us	Discovery status
uk	Стан виявлення

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
uk	Статистика читання диска. Повертає ціле число для типів sectors, operations, bytes; дробове число для типів sps, ops, bps

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
uk	Розмір дискового простору в байтах або відсотках від загального. Повертає ціле число для байт; дробове для відсотків

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
uk	Статистика запису на диск. Повертає ціле число для типів sectors, operations, bytes; дробове число для типів sps, ops, bps

en-us	Display graph
uk	Показати графік

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
uk	Відображено %1$s із %2$s знайдених

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
uk	Відображено від %1$s до %2$s з %3$s знайдених

en-us	Displaying options
uk	Опції відображення

en-us	Display OK triggers for
uk	Відображати тригери ОК протягом

en-us	Display problems
uk	Відображення проблем

en-us	Display stacked graph
uk	Показати стекований графік

en-us	d.M
uk	d M

en-us	DNS
uk	DNS

en-us	DNS name
uk	DNS ім'я

en-us	does not contain
uk	не містить

en-us	does not equal
uk	не дорівнює

en-us	does not match
uk	не співпадає

en-us	Do not calculate
uk	Не підраховувати

en-us	Dot
uk	Лінія з крапок

en-us	Down
uk	Недоступний

en-us	Down
uk	Недоступно

en-us	Download the configuration file
uk	Завантажити конфігураційний файл

en-us	Downtime
uk	Недоступний

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
uk	Ви дійсно хочете замінити умовний вираз?

en-us	Draw
uk	Креслити

en-us	Draw style
uk	Стиль креслення

en-us	Dropdown first entry
uk	Перший запис у випадаючому списку

en-us	Dropdown first entry "%1$s".
uk	Перший запис у випадаючому списку "%1$s".

en-us	Dropdown remember selected "%1$s".
uk	Запам'ятовувати вибране у випадаючому списку "%1$s".

en-us	Duplicate "%1$s" value "%2$s" for correlation.
uk	Дублікат "%1$s" значення "%2$s" в кореляції.

en-us	Duplicate "%1$s" value "%2$s" for correlation "%3$s".
uk	Дублікат "%1$s" значення "%2$s" в кореляції "%3$s".

en-us	Duplicate dependencies in trigger "%1$s".
uk	Дублюючі залежності в тригері "%1$s".

en-us	Duplicate dependencies in trigger prototype "%1$s".
uk	Дублікат залежності в прототипі тригерів "%1$s".

en-us	Duplicate "description" value "%1$s" for media type.
uk	Дублікат значення "%1$s" для "description" у метода повідомлень.

en-us	Duplicate host. Host with the same host name "%s" already exists in data.
uk	Дублікат вузла мережі. Вузел мережі з таким же ім'ям "%s" вже існує в даних.

en-us	Duplicate host. Host with the same visible name "%s" already exists in data.
uk	Дублікат вузла мережі. Вузел мережі з таким же видимим ім'ям "%s" вже існує в даних.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for application prototype in item prototype "%2$s".
uk	Дублікат значення "%1$s" для "name" у прототипу групи елементів даних "%2$s".

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
uk	Дублікат значення "%1$s" для "name" у карти мережі.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for screen.
uk	Дублікат значення "%1$s" для "name" у комплексного екрану.

en-us	Duplicate severity name "%s".
uk	Дублікат назви важливості "%s".

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
uk	Дублікат userid "%1$s" у користувачів для карти мережі "%2$s".

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for screen "%2$s".
uk	Дублікат userid "%1$s" у користувачів для комплексного екрану "%2$s".

en-us	Duplicate usrgrpid "%1$s" in user groups for map "%2$s".
uk	Дублікат usrgrpid "%1$s" у групах користувачів для карти мережі "%2$s".

en-us	Duplicate usrgrpid "%1$s" in user groups for screen "%2$s".
uk	Дублікат usrgrpid "%1$s" у групах користувачів для комплексного екрану "%2$s".

en-us	Duration
uk	Тривалість

en-us	Dutch (nl_NL)
uk	Голландська (nl_NL)

en-us	Dynamic item
uk	Динамічний елемент

en-us	Dynamic items
uk	Динамічні елементи даних

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
uk	Кожнен URL-запит повинен мати унікальне ім'я. Будь ласка переконайтесь що це тільки один URL-запит з таким іменем

en-us	Edit
uk	Змінити

en-us	Edit dashboard
uk	Редагувати панель

en-us	Edit map
uk	Редагувати карту мережі

en-us	Edit screen
uk	Редагувати комплексний екран

en-us	Edit slide show
uk	Редагувати слайд шоу

en-us	Edit tree element
uk	Редагувати елемент дерева

en-us	Edit trigger
uk	Редагувати тригер

en-us	Edit widget
uk	Редагувати віджет

en-us	Effective value
uk	Результативне значення

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
uk	Помилка Elasticsearch: %1$s.

en-us	Elasticsearch url is not set for type: %1$s.
uk	Elasticsearch url не встановлено для типу: %1$s.

en-us	Element
uk	Елемент

en-us	Element name
uk	Назва елемента

en-us	Ellipse
uk	Еліпс

en-us	Email
uk	Email

en-us	Empty
uk	Пусто

en-us	Empty action condition.
uk	Умова дії пуста.

en-us	Empty application prototype name in item prototype "%1$s".
uk	Пусте ім'я прототипу групи елементів даних в прототипі елементів даних "%1$s".

en-us	Empty colour.
uk	Пустий колір.

en-us	Empty correlation ID.
uk	Пустий ID кореляції.

en-us	Empty filter condition formula ID for action "%1$s".
uk	Пустий ID формули умови фільтру для дії "%1$s".

en-us	Empty filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
uk	Пустий ID формули умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Empty filter condition macro for discovery rule "%1$s".
uk	Пустий макрос умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Empty input parameter.
uk	Вхідний параметр пустий.

en-us	Empty input parameters.
uk	Пусті вхідні параметри.

en-us	Empty map ID.
uk	Пустий ID карти мережі.

en-us	Empty media type ID.
uk	Пустий ID методу повідомлень.

en-us	Empty name.
uk	Пусте ім'я.

en-us	Empty parameters
uk	Пусті параметри

en-us	Empty screen ID.
uk	Пустий ID комплексного екрану.

en-us	Empty screen ID for screen.
uk	Пустий screen ID для комплексного екрану.

en-us	Empty screen ID for template screen.
uk	Пустий screen ID для шаблонного комплексного екрану.

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
uk	Пустий файл SSL сертифікату у веб сценарії "%1$s".

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
uk	Пустий файл SSL ключа у веб сценарії "%1$s".

en-us	Enable
uk	Активувати

en-us	Enable confirmation
uk	Задіяти підтвердження

en-us	Enabled
uk	Активовано

en-us	Enable debug mode
uk	Активувати діагностичний режим

en-us	Enable debug mode in selected groups?
uk	Активувати діагностичний режим для вибраних груп?

en-us	Enable host
uk	Активувати вузел мережі

en-us	Enable host?
uk	Активувати вузел мережі?

en-us	Enable hosts
uk	Активувати вузли мережі

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
uk	Активувати вузли мережі, які моніторяться обраними проксі?

en-us	Enable HTTP authentication
uk	Активувати HTTP аутентифікацію

en-us	Enable internal housekeeping
uk	Активувати внутрішню очистку

en-us	Enable LDAP authentication
uk	Активувати LDAP аутентифікацію

en-us	Enable selected actions?
uk	Активувати вибрані дії?

en-us	Enable selected applications?
uk	Активувати вибрані групи елементів даних?

en-us	Enable selected correlations?
uk	Активувати вибрані кореляції?

en-us	Enable selected discovery rules?
uk	Активувати вибрані правила виявлення?

en-us	Enable selected groups?
uk	Активувати вибрані групи?

en-us	Enable selected hosts?
uk	Активувати вибрані вузли мережі?

en-us	Enable selected items?
uk	Активувати вибрані елементи даних?

en-us	Enable selected media types?
uk	Активувати вибрані методи повідомлень?

en-us	Enable selected triggers?
uk	Активувати вибрані тригери?

en-us	Enable selected web scenarios?
uk	Активувати вибрані прототипи веб сценаріїв?

en-us	Enable trapping
uk	Активувати трапи

en-us	Encryption
uk	Шифрування

en-us	English (en_GB)
uk	Англійська (en_GB)

en-us	English (en_US)
uk	Англійська (en_US)

en-us	equals
uk	дорівнює

en-us	Equals
uk	Дорівнює

en-us	Error
uk	Помилка

en-us	Error: %1$s
uk	Помилка: %1$s

en-us	Error in search request for table "%1$s".
uk	Помилка в запиті пошуку в таблиці "%1$s".

en-us	Error message
uk	Повідомлення про помилку

en-us	esc_step_from and esc_step_to must be set together.
uk	esc_step_from та esc_step_to повинні встановлюватись одночасно.

en-us	Event
uk	Подія

en-us	Event acknowledged
uk	Подію підтвержено

en-us	Event correlation
uk	Кореляція подій

en-us	Event correlation rules
uk	Правила кореляції події

en-us	Event details
uk	Подробиці події

en-us	Event generation
uk	Генерація події

en-us	Event ID
uk	ID події

en-us	Event list [previous 20]
uk	Список подій [20 попередніх]

en-us	Event log monitoring. Returns log
uk	Моніторинг журналів подій. Повертає записи з журналу

en-us	Events and alerts
uk	Події і повідомлення

en-us	Event source
uk	Джерело події

en-us	Event tag pair
uk	Пара тегів події

en-us	Event type
uk	Тип події

en-us	Event updated
uk	Подій оновлено

en-us	Event updated
uk	Події оновлено

en-us	Event updated
uk	Подію оновлено

en-us	Every day(s)
uk	Щодня

en-us	Every week(s)
uk	Щотижня

en-us	Exclude
uk	Виключено

en-us	Exclude host groups
uk	Виключити групи вузлів мережі

en-us	Execute
uk	Виконати

en-us	Executed
uk	Виконано

en-us	Executed script
uk	Скрипт для виконання

en-us	Execute on
uk	Виконати на

en-us	Execute SQL error [%1$s] in [%2$s].
uk	Помилка виконання SQL [%1$s] у [%2$s].

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
uk	Виконує WMI запит та повертає перший вибраний об'єкт. Повертає ціле число, дробове число, рядок або текст (в залежності від запиту)

en-us	Execution confirmation
uk	Підтвердження виконання

en-us	Expand
uk	Розгорнути

en-us	Expand macros
uk	Розкрити макроси

en-us	Expand single problem
uk	Розгортати одиночну проблему

en-us	Expired
uk	Завершено

en-us	Exploded
uk	Розширений круговий

en-us	Export
uk	Експорт

en-us	Export to CSV
uk	Експортувати в CSV

en-us	Expression
uk	Вираз

en-us	Expression cannot be empty
uk	Вираз не може бути пустим

en-us	Expression constructor
uk	Конструктор виразу

en-us	expression is empty
uk	вираз пустий

en-us	Expressions
uk	Вирази

en-us	Expression syntax error.
uk	Синтаксична помилка у виразі.

en-us	Expression type
uk	Тип виразу

en-us	Expression Variable Elements
uk	Значення елементів Виразу

en-us	External check
uk	Зовнішня перевірка

en-us	Ez Texting
uk	Ez Texting

en-us	F
uk	Пт

en-us	Fail
uk	Помилка

en-us	Failed
uk	Помилковий

en-us	Failed to create dashboard
uk	Помилка при створенні панелі

en-us	failed to parse JSON
uk	не вдалося проаналізувати JSON

en-us	Failed to parse URL.
uk	Помилка при обробці URL.

en-us	Failed to update dashboard
uk	Помилка при оновленні панелі

en-us	Failed to update template.
uk	Помилка при оновленні шаблону.

en-us	Failure Audit
uk	Аудит відмов

en-us	FALSE
uk	ФАЛЬШ

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
uk	Критична помилка, будь-ласка повідомте про це команді Zabbix

en-us	Favourite graphs
uk	Обрані графіки

en-us	Favourite maps
uk	Обрані карти мереж

en-us	Favourite screens
uk	Обрані комплексні екрани

en-us	Feb
uk	Лют

en-us	February
uk	Лютий

en-us	Field
uk	Поле

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
uk	Поле "%1$s" не може бути встановлено в NULL.

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
uk	Поле "%1$s" є обов'язковим.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
uk	В полі "%1$s" відсутнє значення для карти мережі "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is missing a value for media type "%2$s".
uk	В полі "%1$s" відсутнє значення для методу повідомлень "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is missing a value for screen "%2$s".
uk	В полі "%1$s" відсутнє значення для комплексного екрану "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
uk	Поле "%1$s" некоректне: %2$s

en-us	Field "%1$s" is not integer.
uk	Поле "%1$s" не ціле число.

en-us	Field "%1$s" is not string.
uk	Поле "%1$s" не рядок.

en-us	Field "%1$s" is required for media type "%2$s".
uk	Поле "%1$s" є обов'язковим для методу повідомлень "%2$s".

en-us	Field "%1$s" must be missing.
uk	Поле "%1$s" не повинно бути присутнім.

en-us	Field "host" is mandatory.
uk	Поле "host" є обов'язковим.

en-us	File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Returns integer
uk	Контрольна сума файлу, вираховується алгоритмом UNIX cksum. Повертає ціле число

en-us	File format is unsupported.
uk	Формат файлу не підтримується.

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
uk	Файл занадто великий, максимальний розмір файлу для завантаження %1$s байт.

en-us	File provided to a view does not exist. Tried to find "%s".
uk	Файл вказаний для відображення не існує. Була спроба знайти "%s".

en-us	File size (in bytes). Returns integer
uk	Розмір файлу (в байтах). Повертає ціле число

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
uk	Інформація часу файлу. Повертає ціле число (Unix timestamp)

en-us	Fill
uk	Заливка

en-us	Filled region
uk	Заповнений регіон

en-us	Filter
uk	Фільтр

en-us	Filters
uk	Фільтри

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
uk	Пошук рядка в файлі. Повертає 0 - відповідностей не знайдено; 1 - знайдено

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
uk	Пошук рядка в файлі. Повертає рядок, який містить відповідність, або як задано в додатковому параметрі output

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
uk	Пошук рядка на веб сторінці. Повертає рядок, який містить відповідність, або як задано в додатковому параметрі output

en-us	Finish
uk	Завершити

en-us	Finnish (fi_FI)
uk	Фінська (fi_FI)

en-us	first
uk	перший

en-us	First
uk	Перша

en-us	first parameter is expected
uk	очікується перший параметр

en-us	Fit
uk	Апроксимація

en-us	Fit to map
uk	Вписати в карту мережі

en-us	Fixed
uk	Фіксоване

en-us	Flexible
uk	Гнучкий

en-us	Follow redirects
uk	Слідувати перенаправленням

en-us	Font
uk	Шрифт

en-us	Font colour
uk	Колір шрифту

en-us	Font size
uk	Розмір шрифту

en-us	forecast() - Forecast for next t seconds based on period T
uk	forecast() - Прогноз значення через t секунд на основі періоду Т

en-us	For guest, password must be empty
uk	Для Гостя пароль повинен бути пустим

en-us	Form data
uk	Дані форми

en-us	Formula
uk	Формула

en-us	fourth
uk	четвертий

en-us	French (fr_FR)
uk	Французька (fr_FR)

en-us	Fri
uk	П'ят

en-us	Friday
uk	П'ятниця

en-us	From
uk	З

en-us	Frontend access
uk	Доступ до веб-інтерфейсу

en-us	Frontend access updated
uk	Доступ до веб-інтерфейсу оновлено

en-us	Frontend messaging
uk	Повідомлення у веб-інтерфейсі

en-us	FTP
uk	FTP

en-us	Full
uk	Повне

en-us	Full clone
uk	Клонувати повністю

en-us	Fullscreen
uk	На весь екран

en-us	Function
uk	Функція

en-us	fuzzytime() - Difference between item value (as timestamp) and Zabbix server timestamp is less than or equal to T seconds (1 - true, 0 - false)
uk	fuzzytime() - Різниця між значенням елементу даних (як штамп часу) та штампом часу Zabbix сервера є меншою за або дорівнює T секунд (1 - істина, 0 - фальш)

en-us	General
uk	Загальні

en-us	Generated in %s sec
uk	Згенеровано за %s сек.

en-us	Georgian (ka_GE)
uk	Грузинська (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
uk	Німецька (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
uk	Отримання вмісту веб сторінки. Повертає джерельний код веб сторінки у вигляді тексту

en-us	Given expression is not a macro
uk	Наданий вираз це не макрос

en-us	global housekeeping settings
uk	глобальних налаштуваннях очистки історії

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
uk	Глобальний регулярний вираз "%1$s" не існує.

en-us	Global script
uk	Глобальний скрипт

en-us	Global scripts
uk	Глобальні скрипти

en-us	Global value
uk	Глобальне значення

en-us	GMT%1$s
uk	GMT%1$s

en-us	Go back to %1$s
uk	Повернутись до %1$s

en-us	Google Chrome
uk	Google Chrome

en-us	Go to
uk	Перейти до

en-us	Go to dashboard
uk	Перейти на ПАНЕЛЬ

en-us	Gradient line
uk	Градієнтна лінія

en-us	Graph
uk	Графік

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Графік "%1$s" вже існує у "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
uk	Графік "%1$s" вже існує у "%2$s" (успадковано із іншого шаблону).

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
uk	Графік "%1$s" вже існує у "%2$s" (елементи даних не ідентичні).

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s".
uk	Графік "%1$s" не може бути успадковано. Не вистачає обов'язкових елементів даних у "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s" (Ymax value item).
uk	Графік "%1$s" не може бути успадковано. Не вистачає обов'язкових елементів даних у "%2$s" (елемента даних для макс. значення вісі Y).

en-us	Graph "%1$s" cannot inherit. No required items on "%2$s" (Ymin value item).
uk	Графік "%1$s" не може бути успадковано. Не вистачає обов'язкових елементів даних у "%2$s" (елемента даних для мін. значення вісі Y).

en-us	Graph "%1$s" does not exist on template "%2$s".
uk	Графік "%1$s" не існує в шаблоні "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
uk	Графік "%1$s" з елементами даних із шаблону не може містити елементи даних з інших вузлів мережі.

en-us	Graph added
uk	Графік додано

en-us	Graph (classic)
uk	Графік (класичний)

en-us	Graph copied
uk	Графік скопійовано

en-us	Graph copied
uk	Графіки скопійовано

en-us	Graph copied
uk	Графіки скопійовано

en-us	Graph deleted
uk	Графік видалено

en-us	Graph element
uk	Елемент графіка

en-us	Graph prototype
uk	Прототип графіків

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
uk	Прототип графіків "%1$s" містить прототипи елементів даних від декількох правил виявлення.

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
uk	Прототип графіків "%1$s" повинен містити принаймні один прототип елементів даних.

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
uk	Прототип графіку "%1$s" з елементами даних із шаблону не може містити елементи даних з інших вузлів мережі.

en-us	Graph prototype added
uk	Прототип графіків додано

en-us	Graph prototype deleted
uk	Прототип графіків видалено

en-us	Graph prototype not found.
uk	Прототип графіків не знайдено.

en-us	Graph prototypes
uk	Прототипи графіків

en-us	Graph prototypes deleted
uk	Прототипи графіків видалено

en-us	Graph prototype updated
uk	Прототип графіків оновлено

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
uk	Прототип графіка з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Graphs
uk	Графіки

en-us	Graphs deleted
uk	Графіки видалено

en-us	Graph sum
uk	Сума графіку

en-us	Graph type
uk	Тип графіка

en-us	Graph updated
uk	Графік оновлено

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
uk	Графік з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Graph with name "%1$s" already exists in graphs or graph prototypes.
uk	Графік з іменем "%1$s" вже існує в графіках або в прототипах графіків.

en-us	Graph with same name but other type exist.
uk	Графік з таким же іменем, але іншого типу, вже існує.

en-us	Greek (el_GR)
uk	Грецька (el_GR)

en-us	Grid
uk	Сітка

en-us	Group
uk	Група

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
uk	Групу "%1$s" не може бути видалено, так як вона використовується прототипом вузлів мережі.

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
uk	Група "%1$s" не може бути видалена, так як вона використовується в умові кореляції.

en-us	Group "%1$s" does not exist.
uk	Група "%1$s" не існує.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
uk	Група "%1$s" для вузла мережі "%2$s" не існує.

en-us	Group added
uk	Групу додано

en-us	Group deleted
uk	Групу видалено

en-us	Group deleted
uk	Групи видалено

en-us	Group deleted
uk	Групи видалено

en-us	Group for discovered hosts
uk	Група для виявлених вузлів

en-us	Group for discovered hosts "%1$s".
uk	Група для виявлених вузлів мережі "%1$s".

en-us	Grouping by
uk	Згруповано по

en-us	Group name
uk	Назва групи

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
uk	Прототип групи не може бути заснований на виявленій групі вузлів мережі "%1$s".

en-us	Group prototypes
uk	Прототипи груп

en-us	Groups
uk	Групи

en-us	Group updated
uk	Групу оновлено

en-us	GSM modem
uk	GSM модем

en-us	GUI
uk	Веб інтерфейс

en-us	GUI access disabled.
uk	Доступ до GUI відключено.

en-us	h
uk	г

en-us	Hardware
uk	Апаратна конфігурація

en-us	Hardware (Full details)
uk	Апаратна частина (повні деталі)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
uk	Значення апаратного сенсору. Повертає дробове число

en-us	Headers
uk	Заголовки

en-us	Hebrew (he_IL)
uk	Іврит (he_IL)

en-us	Height
uk	Висота

en-us	Help
uk	Допомога

en-us	Hexadecimal to decimal
uk	Шістнадцяткове в десяткове

en-us	hh
uk	гг

en-us	hh.mm
uk	hh.mm

en-us	H:i
uk	H:i

en-us	Hidden
uk	Прихована

en-us	Hide debug
uk	Сховати діагностичну інф.

en-us	Hide groups without problems
uk	Сховати групи без проблем

en-us	Hide selected
uk	Не відображувати тільки відібрані

en-us	Hierarchy
uk	Ієрархія

en-us	High
uk	Висока

en-us	High-contrast dark
uk	Висококонтрастна темна

en-us	High-contrast light
uk	Висококонтрастна світла

en-us	Highlight whole row
uk	Підсвічувати весь рядок

en-us	H:i:s
uk	H:i:s

en-us	History
uk	Історія

en-us	History cleared
uk	Історію очищено

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
uk	Очистка журналу може забрати багато часу. Продовжувати?

en-us	History data selection
uk	Вибір даних історії

en-us	History data storage period
uk	Період зберігання даних історії

en-us	History data storage period "%1$s".
uk	Період зберігання даних історії "%1$s".

en-us	History of events
uk	Історія подій

en-us	History storage period
uk	Період зберігання історії

en-us	Horizontal
uk	Горизонтальний

en-us	Horizontal align
uk	Вирівнювання по горизонталі

en-us	host
uk	вузел мережі

en-us	Host
uk	Вузли мережі

en-us	Host
uk	Вузли мережі

en-us	Host
uk	Вузел мережі

en-us	Host "%1$s" already exists.
uk	Вузел мережі "%1$s" вже існує.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
uk	Вузел мережі "%1$s" не може бути без групи вузлів мережі.

en-us	Host "%1$s" is monitored with proxy "%2$s".
uk	Вузел мережі "%1$s" під спостереженням через проксі "%2$s".

en-us	Host access
uk	Доступ до вузла мережі

en-us	Host added
uk	Вузел мережі додано

en-us	Host (ascending)
uk	Вузел мережі (в порядку зростання)

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
uk	У вузла мережі не може бути більше одного інтерфейсу по замовчуванню однакового типу.

en-us	Host count
uk	Кількість вузлів мережі

en-us	Host deleted
uk	Вузел мережі видалено

en-us	Host disabled
uk	Вузли мережі дезактивовано

en-us	Host disabled
uk	Вузли мережі дезактивовано

en-us	Host disabled
uk	Вузел мережі дезактивовано

en-us	Host enabled
uk	Вузли мережі активовано

en-us	Host enabled
uk	Вузел мережі активовано

en-us	Host enabled
uk	Вузли мережі активовано

en-us	host group
uk	група вузлів мережі

en-us	Host group
uk	Група вузлів мережі

en-us	Host group "%1$s" already exists.
uk	Група вузлів мережі "%1$s" вже існує.

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
uk	Група вузлів мережі "%1$s" не може бути видалена, так як вона використовується в глобальному скрипті.

en-us	Host group "%1$s" is internal and can not be deleted.
uk	Група вузлів мережі "%1$s" являється внутрішньою і не може бути видалена.

en-us	Host group elements
uk	Елементи групи вузлів мережі

en-us	Host group issues
uk	Події в групі вузлів мережі

en-us	Host group label type
uk	Тип ярлика до групи вузлів мережі

en-us	Host groups
uk	Групи вузлів мережі

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
uk	Група вузлів мережі з ID "%1$s" недоступна.

en-us	hostid of dependent item and master item should match
uk	hostid залежного елемента даних та головного елемента даних мають співпадати

en-us	Host info
uk	Інформація по вузлах мережі

en-us	Host interface
uk	Інтерфейс вузла мережі

en-us	Host inventory
uk	Інвентарні дані вузла мережі

en-us	Host inventory overview
uk	Огляд інвентарних даних вузла мережі

en-us	Host IP
uk	IP адреса вузла мережі

en-us	host is not monitored
uk	вузел мережі без спостереження

en-us	Host issues
uk	Події вузла мережі

en-us	"host:key" pair is expected
uk	очікувалась пара "вузел мережі:ключ"

en-us	Host label type
uk	Тип ярлика до вузла мережі

en-us	Host macros
uk	Макроси вузла мережі

en-us	Host metadata
uk	Метадані вузла мережі

en-us	Host name
uk	Ім'я вузла мережі

en-us	Host networks
uk	Мережі вузла мережі

en-us	host pattern
uk	маска вузла мережі

en-us	Host prototype
uk	Прототип вузла мережі

en-us	Host prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Прототип вузлів мережі "%1$s" уже існую в "%2$s".

en-us	Host prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
uk	Прототип вузлів мережі "%1$s" вже існує в "%2$s", успадкований з іншого шаблону.

en-us	Host prototype added
uk	Прототип вузлів мережі додано

en-us	Host prototype deleted
uk	Прототип вузлів мережі видалено

en-us	Host prototypes
uk	Прототипи вузлів мережі

en-us	Host prototypes deleted
uk	Прототипи вузлів мережі видалено

en-us	Host prototype updated
uk	Прототипи вузлів мережі оновлено

en-us	Host prototype updated
uk	Прототипи вузлів мережі оновлено

en-us	Host prototype updated
uk	Прототип вузлів мережі оновлено

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
uk	Прототип вузлів мережі з іменем вузла мережі "%1$s" вже існує в правилі виявлення "%2$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
uk	Прототип вузлів мережі з видимим іменем вузла мережі "%1$s" вже існує в правилі виявлення "%2$s".

en-us	Host router
uk	Шлюз вузла мережі

en-us	Hosts
uk	Вузли мережі

en-us	Hosts and groups
uk	Вузли мережі та групи

en-us	Host screens
uk	Комплексні екрани вузла мережі

en-us	Hosts location
uk	Розміщення вузлів

en-us	Host subnet mask
uk	Маска підмережі вузла мережі

en-us	Hosts updated
uk	Вузли мережі оновлено

en-us	Host time
uk	Час вузла мережі

en-us	Host updated
uk	Вузел мережі оновлено

en-us	Host update failed.
uk	Помилка при оновленні вузла мережі.

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
uk	Вузел мережі з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
uk	Вузел мережі з таким самим іменем "%1$s" вже існує.

en-us	Host with the same name "%s" already exists.
uk	Вузел мережі з цим самим іменем "%s" вже існує.

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
uk	Вузел мережі з таким самим видимим іменем "%1$s" вже існує.

en-us	Host with the same visible name "%s" already exists.
uk	Вузел мережі з цим самим видимим іменем "%s" вже існує.

en-us	Hours
uk	Годин

en-us	Housekeeping
uk	Очистка

en-us	HTTP
uk	HTTP

en-us	HTTP agent
uk	HTTP агент

en-us	HTTP authentication
uk	HTTP аутентифікація

en-us	HTTP login form
uk	HTTP діалог входу в систему

en-us	HTTP proxy
uk	HTTP проксі

en-us	HTTPS
uk	HTTPS

en-us	HTTP settings
uk	Налаштування HTTP

en-us	Hungarian (hu_HU)
uk	Угорська (hu_HU)

en-us	HW architecture
uk	Архітектура HW

en-us	ICMP ping
uk	ICMP ping

en-us	icon
uk	іконка

en-us	Icon
uk	Іконка

en-us	Icon (default)
uk	Іконка (по замовчуванню)

en-us	Icon (disabled)
uk	Іконка (відключено)

en-us	Icon highlight
uk	Виділення іконки

en-us	Icon (maintenance)
uk	Іконка (обслуговування)

en-us	Icon map
uk	Призначення іконок

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
uk	Призначення іконок "%1$s" не може бути видалено. Використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Icon map created
uk	Призначення іконок створено

en-us	Icon map deleted
uk	Призначення іконок видалено

en-us	Icon mapping
uk	Призначення іконок

en-us	Icon map "%s" already exists.
uk	Призначення іконок "%s" вже існує.

en-us	Icon map updated
uk	Призначення іконок оновлено

en-us	Icon (problem)
uk	Іконка (проблема)

en-us	Icons
uk	Іконки

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
uk	Іконка з ID "%1$s" недоступна.

en-us	ID
uk	ID

en-us	Identification of the system. Returns string
uk	Ідентифікатор системи. Повертає рядок

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
uk	Якщо Ви вважаєте це повідомлення помилковим, то зверніться до вашого адміністратора для отримання необхідних прав доступу.

en-us	image
uk	картинка

en-us	Image
uk	Картинка

en-us	Image "%1$s" already exists.
uk	Картинка "%1$s" вже існує.

en-us	Image added
uk	Картинку додано

en-us	Image deleted
uk	Картинку видалено

en-us	Image label type
uk	Тип ярлика до картинки

en-us	Image load error [%1$s] in [%2$s].
uk	Помилка завантаження зображення [%1$s] в [%2$s].

en-us	Images
uk	Картинки

en-us	Images for all maps will be updated!
uk	Картинки для всіх карт мереж буде оновлено!

en-us	Image updated
uk	Картинку оновлено

en-us	IMAP
uk	IMAP

en-us	Immediately
uk	Негайно

en-us	Import
uk	Імпорт

en-us	Imported successfully
uk	Імпортовано успішно

en-us	Import failed
uk	Імпорт не вдався

en-us	Import file
uk	Імпорт файлу

en-us	Impossible to filter by inventory field "%s", which does not exist.
uk	Неможливо фільтрувати по неіснуючому полю інвентарних даних "%s".

en-us	in
uk	в

en-us	Inaccessible graph
uk	Недоступний графік

en-us	Inaccessible group
uk	Недоступна група

en-us	Inaccessible host
uk	Недоступний вузел мережі

en-us	Inaccessible item
uk	Недоступний елемент даних

en-us	Inaccessible maintenance
uk	Недоступне обслуговування

en-us	Inaccessible map
uk	Недоступна карта мережі

en-us	Inaccessible template
uk	Недоступний шаблон

en-us	Inaccessible trigger
uk	Недоступний тригер

en-us	Inaccessible user
uk	Недоступний користувач

en-us	Include
uk	Включено

en-us	Include subgroups
uk	Включити субгрупи

en-us	including subgroups
uk	включаючи субгрупи

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
uk	Статистика вхідного трафіку мережевого інтерфейсу. Повертає ціле число

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
uk	Некоректне значення %1$s типу підпису для карти мережі "%2$s".

en-us	Incorrect acceptable SLA for service "%1$s".
uk	Некоректне допустиме SLA для послуги "%1$s".

en-us	Incorrect acknowledgement action operationid.
uk	Некоректний operationid операції підтвердження.

en-us	Incorrect action condition discovery check.
uk	Некоректна перевірка виявлення в умові дії.

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректна перевірка виявлення в умові дії. Перевірка виявлення не існує або у вас немає прав доступу до неї.

en-us	Incorrect action condition discovery object.
uk	Некоректний об'єкт виявлення в умові дії.

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректна правило виявлення в умові дії. Правило виявлення не існує або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect action condition discovery status.
uk	Некоректний стан виявлення в умові дії.

en-us	Incorrect action condition event type.
uk	Некоректний тип події в умові дії.

en-us	Incorrect action condition host group. Host group does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректна група вузлів мережі в умові дії. Група вузлів мережі не існує або у вас немає прав доступу до неї.

en-us	Incorrect action condition host. Host does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректний вузел мережі в умові дії. Вузел мережі не існує або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
uk	Некоректний порт "%1$s" в умові дії.

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректний проксі в умові дії. Проксі не існує або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect action condition template. Template does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректний шаблон в умові дії. Шаблон не існує або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
uk	Некоректна важливість тригера в умові дії.

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректний тригер в умові дії. Тригер не існує або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect action condition type.
uk	Некоректний тип умови дії.

en-us	Incorrect action operation command type.
uk	Некоректний тип команди в операції дії.

en-us	Incorrect action operation condition acknowledge type.
uk	Некоректний тип підтвердження для умови в операції дії.

en-us	Incorrect action operation condition type.
uk	Некоректний тип умови в операції дії.

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
uk	Некоректні значення кроку ескалації для операції дії.

en-us	Incorrect action operation host group. Host group does not exist or you have no access to this host group.
uk	Некоректна група вузлів мережі в операції дії. Група вузлів мережі не існує або у вас немає прав доступу до цієї групи вузлів мережі.

en-us	Incorrect action operation host. Host does not exist or you have no access to this host.
uk	Некоректний вузел мережі для операції дії. Вузел мережі не існує або ви не маєте до нього доступу.

en-us	Incorrect action operationid.
uk	Некоректний id операції дії.

en-us	Incorrect action operation port "%s".
uk	Некоректний порт "%s" для операції дії.

en-us	Incorrect action operation template. Template does not exist or you have no access to this template.
uk	Некоректний шаблон в операції дії. Шаблон не існує або у вас немає прав доступу до цього шаблону.

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
uk	Некоректний тип операції дії "%1$s" для джерела події "%2$s".

en-us	Incorrect action operation user group. User group does not exist or you have no access to this user group.
uk	Некоректна група користувачів для операції дії. Група користувачів не існує або ви не маєте до неї доступу.

en-us	Incorrect action operation user. User does not exist or you have no access to this user.
uk	Некоректний користувач для операції дії. Користувач не існує або ви не маєте до нього доступу.

en-us	Incorrect algorithm for service "%1$s".
uk	Некоректний алгоритм для послуги "%1$s".

en-us	Incorrect API "%1$s".
uk	Некоректний API "%1$s".

en-us	Incorrect arguments passed to function
uk	Функції передано некоректні параметри

en-us	Incorrect arguments passed to function.
uk	Функції передано некоректні параметри.

en-us	Incorrect arguments passed to method.
uk	Некоректні параметри передано методу.

en-us	Incorrect authentication protocol for item "%1$s".
uk	Некоректний протокол аутентифікації для елемента даних "%1$s".

en-us	Incorrect bulk value for interface.
uk	Некоректне масове значення для інтерфейсу.

en-us	Incorrect calculate SLA value for service "%1$s".
uk	Некоректне значення для вирахування SLA для послуги "%1$s".

en-us	Incorrect characters used for host name "%s".
uk	Використано некоректні символи в імені вузла мережі "%s".

en-us	Incorrect characters used for proxy name "%1$s".
uk	Використано некоректні символи в імені проксі "%1$s".

en-us	Incorrect characters used for template name "%1$s".
uk	Використано некоректні символи в імені шаблону "%1$s".

en-us	Incorrect conditions for action "%1$s".
uk	Некоректні умови для дії "%1$s".

en-us	Incorrect conditions for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректні умови для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect correlation ID.
uk	Некоректний ID кореляції.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for action "%1$s": %3$s.
uk	Некоректний довільний вираз "%2$s" для дії "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for correlation "%1$s": %3$s.
uk	Некоректний довільний вираз "%2$s" для кореляції "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for discovery rule "%1$s": %3$s.
uk	Некоректний довільний вираз "%2$s" для правила виявлення "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect data.
uk	Некоректні дані.

en-us	incorrect element count
uk	некоректна кількість елементів

en-us	Incorrect evaltype value.
uk	Некоректне значення evaltype.

en-us	Incorrect event object "%1$s" (%2$s) for event source "%3$s" (%4$s), only the following objects are supported: %5$s.
uk	Некоректний об'єкт події "%1$s" (%2$s) для джерела події" %3$s" (%4$s), підтримуються тільки наступні об'єкти: %5$s.

en-us	Incorrect eventobject value.
uk	Некоректне значення eventobject.

en-us	Incorrect eventsource value.
uk	Некоректне значення eventsource.

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
uk	Некоректне ім'я або значення поля "%1$s" в операторі where для таблиці "%2$s".

en-us	Incorrect fields for sysmap.
uk	Некоректні поля для sysmap.

en-us	Incorrect file upload.
uk	Некоректний завантажуваний файл.

en-us	Incorrect filter condition formula ID for action "%1$s".
uk	Некоректний ID формули умови фільтру для дії "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректний ID формули умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition formula ID given for correlation "%1$s".
uk	Задано некоректний ID формули умови фільтру для кореляції "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректний макрос умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition operator for action "%1$s".
uk	Некоректний оператор умови фільтру для дії "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition operator for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректний оператор умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition type for action "%1$s".
uk	Некоректний тип умови фільтру для дії "%1$s".

en-us	Incorrect function is used
uk	Використано некоректну функцію

en-us	Incorrect graph ID "%1$s" provided for screen element.
uk	Некоректний ID графіку "%1$s" вказано для елементу комплексного екрану.

en-us	Incorrect graph prototype ID "%1$s" provided for screen element.
uk	Некоректний ID прототипу графіку "%1$s" вказано для елементу комплексного екрану.

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
uk	Некоректне значення "height" у карти мережі "%1$s".

en-us	Incorrect host group.
uk	Некоректна група вузлів мережі.

en-us	Incorrect host group ID "%1$s" provided for screen element.
uk	Некоректний ID групи вузлів мережі "%1$s" вказано для елементу комплексного екрану.

en-us	Incorrect host ID "%1$s" provided for screen element.
uk	Некоректний ID вузла мережі "%1$s" вказано для елементу комплексного екрану.

en-us	Incorrect image index.
uk	Некоректний номер картинки.

en-us	Incorrect input parameters.
uk	Некоректні вхідні параметри.

en-us	Incorrect interface DNS parameter "%s" provided.
uk	Для інтерфейсу вказано некоректний параметр DNS "%s".

en-us	Incorrect interface port "%s" provided.
uk	Для інтерфейсу вказано некоректний порт "%s".

en-us	Incorrect inventory field "%s".
uk	Некоректне поле "%s" інвентарних даних.

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
uk	Некоректний режим інвентарних даних в операції дії.

en-us	Incorrect item for axis value.
uk	Некоректний елемент даних для значення вісі.

en-us	Incorrect item ID "%1$s" provided for screen element.
uk	Некоректний ID елемента даних "%1$s" вказано для елемента комплексного екрану.

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
uk	У виразі тригера "%2$s" вказано некоректний ключ елемента даних "%1$s".

en-us	Incorrect item prototype ID "%1$s" provided for screen element.
uk	Некоректний ID прототипу елемента даних "%1$s" вказано для елемента комплексного екрану.

en-us	Incorrect item value type
uk	Некоректний тип значення елемента даних

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
uk	Некоректний тип значення елемента даних "%1$s" вказано для функції тригера "%2$s".

en-us	Incorrect list of items.
uk	Некоректний список елементів даних.

en-us	Incorrect maintenance date
uk	Некоректна дата періоду сервісу

en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
uk	Некоректний сервіс - дата має бути між 1970.01.01 та 2038.01.18

en-us	Incorrect maintenance day period
uk	Некоректний день періоду сервісу

en-us	Incorrect maintenance days of week
uk	Некоректний день тижня періоду сервісу

en-us	Incorrect maintenance month period
uk	Некоректний місяць періоду сервісу

en-us	Incorrect maintenance period
uk	Некоректний період сервісу

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
uk	Некоректний період сервісу (мінімум 5 хвилин)

en-us	Incorrect maintenance week period
uk	Некоректний тиждень періоду сервісу

en-us	Incorrect map ID.
uk	Некоректний ID карти мережі.

en-us	Incorrect map ID "%1$s" provided for screen element.
uk	Некоректний ID карти мережі "%1$s" вказано для елемента комплексного екрану.

en-us	Incorrect max columns provided for screen element.
uk	Некоректне значення максимальної кількості колонок вказано для елемента комплексного екрану.

en-us	Incorrect media type ID.
uk	Некоректний ID методу повідомлень.

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
uk	Некоректний метод "%1$s.%2$s".

en-us	Incorrect object value.
uk	Некоректне значення об'єкта.

en-us	Incorrect parameter for action "%1$s".
uk	Некоректний параметр для дії "%1$s".

en-us	Incorrect parameter for operations.
uk	Некоректний параметр для операцій.

en-us	Incorrect parameters for action update method "%1$s".
uk	Некоректні параметри для методу оновлення дії "%1$s".

en-us	Incorrect parameters for condition.
uk	Некоректні параметри для умови.

en-us	Incorrect parameters for maintenance.
uk	Некоректні параметри для сервісу.

en-us	Incorrect parent for service "%1$s".
uk	Некоректна батьківська для послуги "%1$s".

en-us	Incorrect parent service.
uk	Некоректна батьківська послуга.

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
uk	Некоректне значення "%1$s" для "permission" в групах користувачів для карти мережі "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for screen "%2$s".
uk	Некоректне значення "%1$s" для "permission" в групах користувачів для комплексного екрану "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
uk	Некоректне значення "%1$s" для "permission" в користувачах для карти мережі "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for screen "%2$s".
uk	Некоректне значення "%1$s" для "permission" в користувачах для комплексного екрану "%2$s".

en-us	Incorrect port range.
uk	Некоректний діапазон портів.

en-us	Incorrect privacy protocol for item "%1$s".
uk	Некоректний протокол приватності для елемента даних "%1$s".

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
uk	Некоректне значення "%1$s" для "private" для карти мережі "%2$s".

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for screen "%2$s".
uk	Некоректне значення "%1$s" для "private" для комплексного екрану "%2$s".

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
uk	Некоректний регулярний вираз "%1$s": "%2$s"

en-us	Incorrect resource type provided for screen item.
uk	Вказано некоректний тип ресурсу для елементу комплексного екрану.

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
uk	Некоректну відповідь отримано від Zabbix сервера "%1$s".

en-us	Incorrect screen ID.
uk	Некоректний ID комплексного екрану.

en-us	Incorrect screen ID "%1$s" provided for screen element.
uk	Некоректний ID комплексного екрану "%1$s" вказано для елемента комплексного екрану.

en-us	Incorrect screen provided for slide show.
uk	Некоректний комплексний екран вказано для слайд-шоу.

en-us	Incorrect service end time.
uk	Некоректний час завершення послуги.

en-us	Incorrect service start time.
uk	Некоректний час початку послуги.

en-us	Incorrect service time type.
uk	Некоректний тип часу послуги.

en-us	Incorrect SNMP community.
uk	Некоректне SNMP community.

en-us	Incorrect SNMP OID.
uk	Некоректний SNMP OID.

en-us	Incorrect "soft" field value for dependency for service "%1$s".
uk	Некоректне значення поля "не жорстка" для залежності у послуги "%1$s".

en-us	Incorrect sort order for service "%1$s".
uk	Некоректный порядок сортування в послуги "%1$s".

en-us	Incorrect source value.
uk	Некоректне значення джерела.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
uk	Некоректний статус для вузла мережі "%1$s".

en-us	Incorrect status for service "%1$s".
uk	Некоректний стан для послуги "%1$s".

en-us	Incorrect style provided for screen element.
uk	Некоректний стиль вказано для елемента комплексного екрану.

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
uk	некоректний синтаксис біля "%1$s"

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
uk	Некоректна кількість кроків шаблонного веб сценарію.

en-us	Incorrect template screen ID.
uk	Некоректний ID шаблонного комплексного екрану.

en-us	Incorrect trigger expression
uk	Некоректний вираз тригера

en-us	Incorrect trigger expression.
uk	Некоректний вираз тригера.

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
uk	Некоректний вираз тригера. Вузел мережі "%1$s" не існує або ви не маєте до цього вузла мережі.

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
uk	Некоректний вираз тригера. Елементи виразу тригера не повинні належати шаблону та вузлу мережі одночасно.

en-us	Incorrect trigger function "%1$s" provided in expression.
uk	У виразі вказано некоректну функцію тригера "%1$s".

en-us	Incorrect trigger ID for service "%1$s".
uk	Некоректний ID тригера для послуги "%1$s".

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
uk	Некоректний вираз прототипу тригера. Вузел мережі "%1$s" не існує або у вас немає права доступу до нього.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
uk	Некоректний вираз прототипу тригера. Елементи виразу прототипу тригера не повинні належати шаблону та вузлу мережі одночасно.

en-us	Incorrect type of calculation for action "%1$s".
uk	Некоректний тип підрахунку для дії "%1$s".

en-us	Incorrect type of calculation for correlation "%1$s".
uk	Некоректний тип обчислення для кореляції "%1$s".

en-us	Incorrect type of calculation for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректний тип підрахунку для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect user group.
uk	Некоректна група користувачів.

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
uk	Некоректне значення ID групи користувачів вказано для карти мережі "%1$s".

en-us	Incorrect user group ID specified for screen "%1$s".
uk	Некоректне значення ID групи користувачів вказано для комплексного екрану "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
uk	Некоректне значення ID користувача вказано для карти мережі "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for screen "%1$s".
uk	Некоректне значення ID користувача вказано для комплексного екрану "%1$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
uk	Некоректне значення "%1$s" для поля "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
uk	Некоректне значення "%1$s" для поля "%2$s": має бути між %3$s та %4$s.

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
uk	Значення "%1$s" є некоректним для поля дробового числа "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
uk	Значення "%1$s" є некоректним для поля цілого числа "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
uk	Значення "%1$s" є некоректним для поля числа без знаку "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" in field "%2$s" for correlation "%3$s".
uk	Некоректне значення "%1$s" в полі "%2$s" для кореляції "%3$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" in field "%2$s" for media type "%3$s".
uk	Некоректне значення "%1$s" в полі "%2$s" для методу повідомлень "%3$s".

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
uk	Некоректне значення для поля "%1$s".

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
uk	Некоректне значення для поля "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect value for field "%1$s": cannot be empty.
uk	Некоректне значення для поля "%1$s": не може бути пустим.

en-us	Incorrect value used for proxy status "%1$s".
uk	Некоректне значення використано для статусу проксі "%1$s".

en-us	Incorrect value used for PSK field. It should consist of an even number of hexadecimal characters.
uk	Некоректне значення використано для поля PSK. Воно має містити парну кількість шістнадцяткових символів.

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
uk	Некоректне значення "width" для карти мережі "%1$s".

en-us	Indonesian (id_ID)
uk	Індонезійська (id_ID)

en-us	Info
uk	Інфо

en-us	Information
uk	Інформація

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
uk	Інформація про сервіс. Повертає ціле число для параметрів state, startup; рядок - для параметрів displayname, path, user; текст - для параметра description; Особливості для state: 0 - запущений, 1 - призупинений, 2 - запускається, 3 - призупиняється, 4 - відновлюється, 5 - зупиняється, 6 - зупинений, 7 - невідомо, 255 - сервіс відсутній; Особливості для startup: 0 - автоматичний, 1 - автоматичний з затримкою, 2 - вручну, 3 - відімкнений, 4 - невідомо

en-us	Inherited and host macros
uk	Макроси вузла мережі та успадковані

en-us	Inherited and template macros
uk	Успадковані та макроси із шаблонів

en-us	In maintenance
uk	В періоді сервісу

en-us	In progress
uk	В роботі

en-us	Insert
uk	Вставити

en-us	Insert expression
uk	Вставити вираз

en-us	Install
uk	Встановлення

en-us	Installation
uk	Інсталяція

en-us	Installer name
uk	Ім'я інсталятора

en-us	Interface
uk	Інтерфейс

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
uk	Інтерфейс зв'язаний з елементом даних "%1$s" у "%2$s".

en-us	Interface is used by items that require this type of the interface.
uk	Інтерфейс використовується елементами даних, яким потрібен цей тип інтерфейсу.

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
uk	У інтерфейсу з DNS іменем "%1$s" не може бути пуста IP адреса.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
uk	У інтерфейсу з IP адресою "%1$s" не може бути пусте DNS ім'я.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
uk	У інтерфейсу з IP адресою "%1$s" не може бути пусте DNS ім'я, коли встановлено "Використовувати DNS" у "%2$s".

en-us	internal
uk	внутрішній

en-us	Internal
uk	Внутрішня

en-us	Internal
uk	Внутрішній

en-us	Internal
uk	Внутрішня

en-us	Internal data storage period
uk	Період зберігання внутрішніх даних

en-us	Internal error.
uk	Внутрішня помилка.

en-us	Internal event and alert data storage period
uk	Період зберігання даних про внутрішні події і повідомлення

en-us	Internal event and alert data storage period "%1$s".
uk	Період зберігання даних внутрішніх подій та повідомлень "%1$s".

en-us	Internal JSON-RPC error.
uk	Внутрішня помилка JSON-RPC.

en-us	Internet Explorer
uk	Internet Explorer

en-us	Interval
uk	Інтервал

en-us	Invalid action condition: %1$s.
uk	Неправильна умова дії: %1$s.

en-us	invalid address range "%1$s"
uk	неправильний діапазон адрес "%1$s"

en-us	Invalid audit data storage period: %1$s.
uk	Неправильний період зберігання даних аудиту: %1$s.

en-us	Invalid auto-registration data storage period: %1$s.
uk	Неправильний період зберігання даних автореєстрації: %1$s.

en-us	Invalid blinking on trigger status change: %1$s.
uk	Неправильне миготіння тригера при зміні статусу: %1$s.

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
uk	помилкова послідовність байт в UTF-8

en-us	Invalid data storage period for services: %1$s.
uk	Помилковий період зберігання для послуг: %1$s.

en-us	Invalid date.
uk	Помилкова дата.

en-us	invalid delay
uk	некоректна затримка

en-us	Invalid displaying of OK triggers: %1$s.
uk	Неправильне відображення тригерів в стані ОК: %1$s.

en-us	Invalid email address "%1$s".
uk	Помилкова адреса email "%1$s".

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
uk	Помилкова адреса email у методу повідомлень з ID "%1$s".

en-us	Invalid fifth parameter.
uk	Неправильний п'ятий параметр.

en-us	Invalid first parameter.
uk	Неправильний перший параметр.

en-us	Invalid fourth parameter.
uk	Неправильний четвертий параметр.

en-us	Invalid history data storage period: %1$s.
uk	Неправильний період зберігання даних історії: %1$s.

en-us	invalid history storage period
uk	некоректний період зберігання історії

en-us	invalid host group name
uk	некоректне ім'я групи вузлів мережі

en-us	Invalid hostid for macro "%1$s".
uk	Неправильний hostid для макросу "%1$s".

en-us	invalid host name
uk	некоректне ім'я вузла мережі

en-us	Invalid internal data storage period: %1$s.
uk	Неправильний період зберігання внутрішніх даних: %1$s.

en-us	Invalid interval "%1$s".
uk	Неправильний інтервал "%1$s".

en-us	Invalid IP address "%1$s".
uk	Неправильна IP адреса "%1$s".

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
uk	Неправильний JSON. На сервері виникла помилка при аналізі тексту JSON.

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
uk	Неправильний ключ "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for discovery rule "%2$s" on "%3$s": %4$s.
uk	Неправильний ключ "%1$s" для правила виявлення "%2$s" в "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item "%2$s" on "%3$s": %4$s.
uk	Неправильний ключ "%1$s" для елемента даних "%2$s" в "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item prototype "%2$s" on "%3$s": %4$s.
uk	Неправильний ключ "%1$s" для прототипу елементів даних "%2$s" в "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid macro "%1$s": %2$s.
uk	Неправильний макрос "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid method parameters.
uk	Неправильні параметри методу.

en-us	Invalid network discovery data storage period: %1$s.
uk	Неправильний період зберігання даних про події виявлення в мережі: %1$s.

en-us	Invalid number of parameters.
uk	Неправильна кількість параметрів.

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
uk	Неправильний параметр "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid params.
uk	Неправильні параметри.

en-us	Invalid refresh of unsupported items: %1$s
uk	Неправильне оновлення непідтримуваних елементів даних: %1$s

en-us	invalid regular expression
uk	помилковий регулярний вираз

en-us	Invalid Request.
uk	Неправильний запит.

en-us	Invalid response code "%1$s".
uk	Неправильний код відповіді "%1$s".

en-us	Invalid second parameter.
uk	Неправильний другий параметр.

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
uk	Неправильний тег "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid third parameter.
uk	Неправильний третій параметр.

en-us	Invalid time period.
uk	Неправильний період часу.

en-us	Invalid trends data storage period: %1$s.
uk	Неправильний період зберігання даних трендів: %1$s.

en-us	invalid trend storage period
uk	некоректний період зберігання трендів

en-us	Invalid trigger data storage period: %1$s.
uk	Неправильний період зберігання даних тригерів: %1$s.

en-us	Invalid user sessions data storage period: %1$s.
uk	Неправильний період зберігання даних сесій користувачів: %1$s.

en-us	Invalid view name given "%s". Allowed chars: "a-z" and ".".
uk	Отримано помилкове ім'я вигляду "%s". Дозволені символи : "a-z" та ".".

en-us	Inventory
uk	Інвентаризація

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
uk	Інвентарні данні дезактивовано для вузла мережі "%1$s".

en-us	Inventory field
uk	Поле інвентарних даних

en-us	Inventory mode
uk	Режим інвентарних даних

en-us	IP
uk	IP

en-us	IP address
uk	IP-адрес

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
uk	IP та DNS не можуть бути пустими для інтерфейсу вузла мережі.

en-us	IPMI
uk	IPMI

en-us	IPMI agent
uk	IPMI агент

en-us	IPMI authentication algorithm
uk	Алгоритм аутентифікації IPMI

en-us	IPMI interfaces
uk	Інтерфейси IPMI

en-us	IPMI password
uk	Пароль IPMI

en-us	IPMI privilege level
uk	Рівень привілеїв IPMI

en-us	IPMI scripts can be executed only by server.
uk	IPMI скрипти можуть бути виконані тільки на сервері.

en-us	IPMI sensor
uk	IPMI датчик

en-us	IPMI username
uk	Ім'я користувача IPMI

en-us	IP range
uk	Діапазон IP адрес

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
uk	Діапазон IP "%1$s" перевищує ліміт адрес "%2$s"

en-us	iregexp() - Regular expression V matching last value in period T (non case-sensitive; 1 - match, 0 - no match)
uk	iregexp() - Регулярний вираз V відповідає останньому значенню за період Т (не залежить від регістру; 1 - відповідає, 0 - не відповідає)

en-us	is greater than or equals
uk	більше ніж чи дорівнює

en-us	is less than or equals
uk	менше ніж чи дорівнює

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
uk	не обгорнуте в {} або неправильно сформоване

en-us	Is online?
uk	В системі?

en-us	Issue
uk	Проблема

en-us	Issuer
uk	Видавець

en-us	Italian (it_IT)
uk	Італійська (it_IT)

en-us	item
uk	елемент даних

en-us	Item
uk	Елемент даних

en-us	Item "%1$s:%2$s" has invalid port: "%3$s".
uk	Елемент даних "%1$s:%2$s" має неправильний порт: "%3$s".

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Елемент даних "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
uk	Елемент даних "%1$s" вже існує в "%2$s", успадковано з іншого шаблону.

en-us	Item "%1$s" cannot populate a missing host inventory field number "%2$d". Choices are: from 0 (do not populate) to %3$d.
uk	Елемент даних "%1$s" не може заповнювати відсутнє поле під номером "%2$d" інвентарних даних вузла мережі. Оберіть з: від 0 (не заповнювати) до %3$d.

en-us	Item "%1$s" does not exist on template "%2$s".
uk	Елемент даних "%1$s" не існує в шаблоні "%2$s".

en-us	Item "%1$s" does not exist or you have no access to this item
uk	Елемент даних "%1$s" не існує або у вас немає прав доступу до нього

en-us	Item "%1$s" has master item and cannot be copied.
uk	Елемент даних "%1$s" має мастер-елемент та не може бути скопійовано.

en-us	Item "%1$s" on "%2$s": application "%3$s" does not exist.
uk	Елемент даних "%1$s" в "%2$s": група елементів даних "%3$s" не існує.

en-us	Item added
uk	Елемент додано

en-us	Item copied
uk	Елементи даних скопійовано

en-us	Item copied
uk	Елемент даних скопійовано

en-us	Item copied
uk	Елементи даних скопійовано

en-us	Item count
uk	Кількість елементів даних

en-us	Item deleted
uk	Елемент даних видалено

en-us	Item disabled
uk	Елемент даних дезактивовано

en-us	Item disabled
uk	Елементи даних дезактивовано

en-us	Item disabled
uk	Елементи даних дезактивовано

en-us	Item enabled
uk	Елементи даних активовано

en-us	Item enabled
uk	Елементи даних активовано

en-us	Item enabled
uk	Елемент даних активовано

en-us	Item in "not supported" state
uk	Елемент даних в стані "не підтримується"

en-us	item is disabled
uk	елемент даних дезактивовано

en-us	Item not selected
uk	Елемент даних не вибрано

en-us	item pattern
uk	маска елементу даних

en-us	Item pre-processing is missing parameters: %1$s
uk	Відсутні параметри в попередній обробці елемента даних: %1$s

en-us	Item pre-processing is not allowed for discovery rules.
uk	Попередня обробка елементів даних не дозволена для правил виявлення.

en-us	Item prototype
uk	Прототип елемента даних

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Прототип елемента даних "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
uk	Прототип елемента даних "%1$s" вже існує в "%2$s", успадкований з іншого шаблону.

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", linked to another rule.
uk	Прототип елемента даних "%1$s" вже існує у "%2$s", приєднаний до іншого правила.

en-us	Item prototype added
uk	Прототип елемента даних додано

en-us	Item prototype deleted
uk	Прототип елемента даних видалено

en-us	Item prototypes
uk	Прототипи елементів даних

en-us	Item prototypes deleted
uk	Прототипи елементів даних видалено

en-us	Item prototype updated
uk	Прототип елемента даних оновлено

en-us	Item prototype updated
uk	Прототипи елементів даних оновлено

en-us	Item prototype updated
uk	Прототипи елементів даних оновлено

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
uk	Прототип елементів даних з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Items
uk	Елементи даних

en-us	Items deleted
uk	Елементи даних видалено

en-us	Items list
uk	Список елементів

en-us	Items location
uk	Розміщення елементів даних

en-us	Items updated
uk	Елементи оновлено

en-us	Item updated
uk	Елемент даних оновлено

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
uk	Елемент даних використовує інтерфейс не від батьківського вузла мережі.

en-us	Item uses incorrect interface type.
uk	Елемент даних використовує некоректний тип інтерфейсу.

en-us	Item values
uk	Значення елемента даних

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
uk	Елемент не було оновлено. Будь ласка введіть коректний інтервал оновлення.

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
uk	Елемент даних не може бути оновлено. Вказаний інтервал оновлення повинен мати принаймні один гнучкий або запланований інтервал.

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
uk	Елемент даних не буде оновлено. Інтервал оновлення повинен бути між 1s та 1d. Також може використовуватись запланований/гнучкий інтервал.

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
uk	Елемент даних з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як правило виявлення.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як елемент даних.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як елемент даних створений з прототипу елемента даних.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як прототип елемента даних.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як невідомий елемент даних.

en-us	It is not possible to filter by user password.
uk	Неможливо фільтрувати по паролю користувача.

en-us	It is not possible to search by user password.
uk	Неможливо виконувати пошук по паролю користувача.

en-us	Jabber
uk	Jabber

en-us	Jabber identifier
uk	Ідентифікатор Jabber

en-us	Jan
uk	Січ

en-us	January
uk	Січень

en-us	Japanese (ja_JP)
uk	Японська (ja_JP)

en-us	JMX
uk	JMX

en-us	JMX agent
uk	JMX агент

en-us	JMX endpoint
uk	JMX endpoint

en-us	JMX interfaces
uk	Інтерфейси JMX

en-us	JSON data
uk	JSON дані

en-us	JSON Path
uk	Шлях JSON

en-us	JSON string is expected
uk	очікувався JSON рядок

en-us	Jul
uk	Лип

en-us	July
uk	Липень

en-us	Jun
uk	Чер

en-us	June
uk	Червень

en-us	Keep lost resources period
uk	Період зберігання втрачених ресурсів

en-us	Key
uk	Ключ

en-us	Key "%1$s" does not match <grpmax|grpmin|grpsum|grpavg>["Host group(s)", "Item key", "<last|min|max|avg|sum|count>", "parameter"].
uk	Ключ "%1$s" не співпадає з <grpmax|grpmin|grpsum|grpavg>["Група вузлів мережі", "Ключ елемента даних", "<last|min|max|avg|sum|count>", "параметр"].

en-us	key is empty
uk	ключ пустий

en-us	Key passphrase
uk	Фраза-пароль ключа

en-us	Keyword
uk	Ключове слово

en-us	Kiosk mode
uk	Режим кіоску

en-us	Korean (ko_KR)
uk	Корейська (ko_KR)

en-us	Label
uk	Ярлик

en-us	Label location
uk	Розміщення ярлика

en-us	Language
uk	Мова

en-us	last
uk	ост.

en-us	last
uk	ост.

en-us	Last
uk	Остання

en-us	Last %1$d day
uk	Останні %1$d дні

en-us	Last %1$d day
uk	Останній %1$d день

en-us	Last %1$d day
uk	Останні %1$d днів

en-us	Last %1$d hour
uk	Останні %1$d години

en-us	Last %1$d hour
uk	Остання %1$d година

en-us	Last %1$d hour
uk	Останні %1$d годин

en-us	Last %1$d minute
uk	Остання %1$d хвилина

en-us	Last %1$d minute
uk	Останні %1$d хвилин

en-us	Last %1$d minute
uk	Останні %1$d хвилини

en-us	Last %1$d month
uk	Останній %1$d місяць

en-us	Last %1$d month
uk	Останні %1$d місяці

en-us	Last %1$d month
uk	Останні %1$d місяців

en-us	Last %1$d second
uk	Останні %1$d секунд

en-us	Last %1$d second
uk	Остання %1$d секунда

en-us	Last %1$d second
uk	Останні %1$d секунди

en-us	Last %1$d year
uk	Останні %1$d років

en-us	Last %1$d year
uk	Останні %1$d роки

en-us	Last %1$d year
uk	Останній %1$d рік

en-us	Last 24 hours
uk	Останні 24 години

en-us	Last 30 days
uk	Останні 30 днів

en-us	Last 365 days
uk	Останні 365 днів

en-us	Last 7 days
uk	Останні 7 днів

en-us	Last change
uk	Остання зміна

en-us	Last change (descending)
uk	Остання зміна (в порядку спадання)

en-us	Last check
uk	Остання перевірка

en-us	Last hour graph
uk	Графік за останню годину

en-us	last() - Last (most recent) T value
uk	last() - Останнє (найбільш недавнє) значення Т

en-us	Last month graph
uk	Графік за останній місяць

en-us	Last of
uk	За останні

en-us	Last seen (age)
uk	Востаннє помітний (вік)

en-us	Last value
uk	Останнє значення

en-us	Last week graph
uk	Графік за останній тиждень

en-us	Latest data
uk	Останні дані

en-us	Latest values
uk	Останні значення

en-us	Latvian (lv_LV)
uk	Латвійська (lv_LV)

en-us	LDAP
uk	LDAP

en-us	LDAP authentication
uk	LDAP аутентифікація

en-us	LDAP host
uk	Хост LDAP

en-us	LDAP is not configured
uk	LDAP не налаштовано

en-us	LDAP login successful
uk	Вдалий вхід через LDAP

en-us	LDAP settings
uk	Налаштування LDAP

en-us	left
uk	зліва

en-us	Left
uk	З лівого боку

en-us	Left trim
uk	Обрізати зліва

en-us	Left Y
uk	Вісь Y зліва

en-us	Legend
uk	Легенда

en-us	Limit for search and filter results
uk	Ліміт елементів в пошуку/фільтрі

en-us	Line
uk	Лінія

en-us	Line colour
uk	Колір лінії

en-us	Line type
uk	Тип лінії

en-us	Line width
uk	Товщина лінії

en-us	Link
uk	Лінк

en-us	Linked map
uk	Пов'язана карта

en-us	Linked templates
uk	Приєднані шаблони

en-us	Linked to
uk	Приєднаний до

en-us	Link indicators
uk	Індикатори лінка

en-us	Link new templates
uk	Приєднати нові шаблони

en-us	Links
uk	Зв'язки

en-us	Link selementid1 field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
uk	Поле лінку selementid1 вказує на не існуючий selement ID "%1$s" для карти мережі "%2$s".

en-us	Link selementid2 field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
uk	Поле лінку selementid2 вказує на не існуючий selement ID "%1$s" для карти мережі "%2$s".

en-us	Link templates
uk	Приєднати шаблони

en-us	Link to template
uk	Приєднати до шаблону

en-us	Link to templates
uk	Приєднати до шаблонів

en-us	Listing of installed packages. Returns text
uk	Список встановлених пакетів. Повертає текст

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
uk	Список MAC адрес. Повертає рядок

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
uk	Список PCI та USB пристроїв. Повертає текст

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
uk	Список сервісів. Повертає 0 - якщо список пустий; текст - список сервісів розділених переводом рядка

en-us	List is empty
uk	Список пустий

en-us	list of characters
uk	список символів

en-us	List of user group shares
uk	Список груп користувачів спільного доступу

en-us	List of user shares
uk	Список користувачів спільного доступу

en-us	Lithuanian (lt_LT)
uk	Литовський (lt_LT)

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
uk	Повний час завантаження веб сторінки (в секундах). Повертає дробове число

en-us	Local
uk	Локальний

en-us	Local time
uk	Локальний (дійсний) час

en-us	Location
uk	Місцезнаходження

en-us	Location latitude
uk	Розміщення (широта)

en-us	Location longitude
uk	Розміщення (довгота)

en-us	Log
uk	Лог (багато полів)

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression T (1 - match, 0 - no match)
uk	logeventid() - ID події останнього запису логу відповідає регулярному виразу Т (1 - відповідає, 0 - не відповідає)

en-us	Log file monitoring. Returns log
uk	Моніторинг файлів журналів. Повертає лог

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
uk	Моніторинг файлів журналів з підтримкою ротації. Повертає лог

en-us	Login
uk	Вхід в систему

en-us	Login failed.
uk	Невдала спроба входу.

en-us	Login name or password is incorrect.
uk	Некоректне ім'я користувача або пароль.

en-us	Logout
uk	Вихід із системи

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry
uk	logseverity() - Важливість останнього запису логу

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter T (1 - match, 0 - no match)
uk	logsource() - Джерело в останньому записі логу відповідає параметру Т (1 - відповідає, 0 - не відповідає)

en-us	Log time format
uk	Формат часу в журналі

en-us	Log unmatched SNMP traps
uk	Записувати не співпадаючі SNMP трапи

en-us	Lost
uk	Втрачено

en-us	low-level discovery rule
uk	правило низькорівневого виявлення

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
uk	Правило низькорівневого виявлення в стані "не підтримується"

en-us	m
uk	хв

en-us	m
uk	м

en-us	M
uk	Пн

en-us	M
uk	M

en-us	MAC address A
uk	MAC адреса A

en-us	MAC address B
uk	MAC адреса B

en-us	Macro
uk	Макро

en-us	Macro "%1$s" already exists.
uk	Макрос "%1$s" вже існує.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Макрос "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	Macro "%1$s" is not unique.
uk	Макрос "%1$s" не унікальний.

en-us	macro is empty
uk	макрос пустий

en-us	macro(s)
uk	макрос(и)

en-us	Macros
uk	Макроси

en-us	Macros updated
uk	Макроси оновлено

en-us	Macro with hostmacroid "%1$s" does not exist.
uk	Макросу з hostmacroid "%1$s" не існує.

en-us	Main filter
uk	Головний фільтр

en-us	Main navigation
uk	Головна навігація

en-us	Maintenance
uk	Сервіс

en-us	MAINTENANCE
uk	В СТАНІ СЕРВІСУ

en-us	Maintenance: %1$s
uk	Обслуговування: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
uk	Сервіс "%1$s" вже існує.

en-us	Maintenance "Active since" value cannot be bigger than "Active till".
uk	Значення "Активно з" в сервісі не може бути більше ніж "Активно до".

en-us	Maintenance added
uk	Період сервісу додано

en-us	Maintenance deleted
uk	Сервіс видалено

en-us	Maintenance period
uk	Період сервісу

en-us	Maintenance period length
uk	Тривалість періоду сервісу

en-us	Maintenance periods
uk	Періоди сервісу

en-us	Maintenance type
uk	Тип сервісу

en-us	Maintenance updated
uk	Сервіс оновлено

en-us	Maintenance with data collection
uk	Сервіс зі збором даних

en-us	Maintenance without data collection
uk	Сервіс без збору даних

en-us	Mandatory parameter is missing.
uk	Пропущено обов'язковий параметр.

en-us	<manual>
uk	<вручну>

en-us	Manual
uk	Вручну

en-us	Manually closed
uk	Закритий вручну

en-us	map
uk	карта мережі

en-us	Map
uk	Карта мережі

en-us	Map "%1$s" already exists.
uk	Карта мережі "%1$s" вже існує.

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
uk	Карта мережі "%1$s" є публічною, тому спільний доступ тільки на читання не дозволений.

en-us	Map element
uk	Елемент карти мережі

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
uk	Відсутні параметри в елемента карти мережі: %1$s

en-us	Map element label location
uk	Розміщення підпису до елементу карти мережі

en-us	Map element label type
uk	Тип підпису до елементу карти мережі

en-us	Map label type
uk	Тип позначки карти мережі

en-us	Map name cannot be empty.
uk	Ім'я карти мережі не може бути пустим.

en-us	Map navigation tree
uk	Дерево навігації карт мереж

en-us	Map owner cannot be empty.
uk	Власник карти мережі не може бути пустим.

en-us	Mapped to
uk	Перетворюється на

en-us	Mappings
uk	Призначення

en-us	Maps
uk	Карти мереж

en-us	Map shape
uk	Фігура карти мережі

en-us	Map update failed.
uk	Оновлення карти мережі неуспішне.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
uk	Карта мережі з ID "%1$s" недоступна.

en-us	Mar
uk	Бер

en-us	March
uk	Березень

en-us	Mark elements on trigger status change
uk	Відмічати елементи при зміні стану тригера

en-us	Mark others
uk	Не помічати тільки відібрані

en-us	Mark selected
uk	Помітити тільки відібрані

en-us	Mask
uk	Маска

en-us	Mass update
uk	Масове оновлення

en-us	Mass update elements
uk	Масове оновлення елементів

en-us	Mass update shapes
uk	Масове оновлення фігур

en-us	Master item
uk	Головний елемент даних

en-us	matches
uk	співпадає

en-us	max
uk	макс.

en-us	Max
uk	Макс

en-us	Max columns
uk	Макс стовпчиків

en-us	Max count of elements to show inside table cell
uk	Макс. кількість елементів для відображення в комірці таблиці

en-us	Max count of elements to show inside table cell "%1$s".
uk	Макс. кількість елементів для відображення у комірці таблиці "%1$s".

en-us	maximum dependent items count reached
uk	досягнуто максимальну кількість залежних елементів даних

en-us	maximum number of dependency levels reached
uk	досягнуто максимальну кількість рівнів залежності

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
uk	Максимальна кількість відкритих файлів яку підтримує ОС. Повертає ціле число

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
uk	Максимальна кількість процесів яку підтримує ОС. Повертає ціле число

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
uk	Максимальний період часу відображення %1$s днів.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
uk	Максимальний період часу відображення %1$s дні.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
uk	Максимальний період часу відображення %1$s день.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
uk	Перевищено максимальну довжину email адреси у методу повідомлень з ID "%1$s".

en-us	max() - Maximum value for period T
uk	max() - Максимальне значення за період Т

en-us	May
uk	Травень

en-us	May
uk	Тра

en-us	m-d
uk	m-d

en-us	MD2
uk	MD2

en-us	MD5
uk	MD5

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
uk	MD5 контрольна сума файлу. Повертає рядок символів (MD5 хеш файлу)

en-us	m-d H:i
uk	m-d H:i

en-us	Media
uk	Метод повідомлення

en-us	Media type
uk	Тип засобу передачі

en-us	Media type "%1$s" already exists.
uk	Метод повідомлень "%1$s" вже існує.

en-us	Media type added
uk	Метод повідомлень додано

en-us	Media type deleted
uk	Метод повідомлень видалено

en-us	Media type deleted
uk	Методи повідомлень видалено

en-us	Media type deleted
uk	Методи повідомлень видалено

en-us	Media type disabled
uk	Метод повідомлень дезактивовано

en-us	Media type disabled
uk	Методи повідомлень дезактивовано

en-us	Media type disabled
uk	Методи повідомлень дезактивовано

en-us	Media type enabled
uk	Метод повідомлень активовано

en-us	Media type enabled
uk	Методи повідомлень активовано

en-us	Media type enabled
uk	Методи повідомлень активовано

en-us	Media type is missing parameters: %1$s
uk	В методі повідомлень відсутні параметри: %1$s

en-us	Media types
uk	Методи повідомлень

en-us	Media types used by action "%s".
uk	Методи повідомлень використовуються у дії "%s".

en-us	Media type updated
uk	Метод повідомлень оновлено

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
uk	Метод повідомлень з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Members
uk	Члени групи

en-us	Memory limit: %1$s
uk	Ліміт пам'яті: %1$s

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
uk	Розмір пам'яті в байтах або у відсотках від загальної. Повертає ціле число в байтах; дробове для відсотків

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
uk	Пам'ять яка використовується процесом в байтах. Повертає ціле число

en-us	Message
uk	Повідомлення

en-us	Message/Command
uk	Повідомлення/Команда

en-us	Messages
uk	Повідомлення

en-us	Message text limit
uk	Обреження тексту повідомлення

en-us	Message timeout
uk	Таймаут повідомлення

en-us	Messaging
uk	Повідомлення

en-us	Method not found.
uk	Метод не знайдено.

en-us	Middle
uk	Посередині

en-us	min
uk	мін.

en-us	Min
uk	Мін

en-us	minimum length is %1$s characters
uk	мінімальна довжина %1$s символів

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %s (configuration option "max_execution_time").
uk	Мінімально необхідний ліміт часу виконання в PHP - %s (параметр конфігурації "max_execution_time").

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %s (configuration option "max_input_time").
uk	Мінімально необхідний ліміт часу аналізу скриптів в PHP - %s (параметр конфігурації "max_input_time").

en-us	Minimum required PHP memory limit is %s (configuration option "memory_limit").
uk	Мінімально необхідний ліміт пам'яті в PHP - %s (параметр конфігурації "memory_limit").

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %s (configuration option "upload_max_filesize").
uk	Мінімально необхідний розмір файлу, який завантажується в PHP - %s (параметр конфігурації "upload_max_filesize").

en-us	Minimum required PHP version is %s.
uk	Мінімально необхідна версія PHP це %s.

en-us	Minimum required size of PHP post is %s (configuration option "post_max_size").
uk	Мінімально необхідний розмір PHP post - %s (параметр конфігурації "post_max_size").

en-us	Minimum severity
uk	Мінімальна важливість

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
uk	Мінімальний період часу для відображеня %1$s хвилини.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
uk	Мінімальний період часу для відображеня %1$s хвилина.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
uk	Мінімальний період часу для відображеня %1$s хвилин.

en-us	min() - Minimum value for period T
uk	max() - Мінімальне значення за період Т

en-us	Minutes
uk	Хвилин

en-us	Missing data
uk	Відсутні дані

en-us	Missing "gitemid" field for item.
uk	Відсутнє поле "gitemid" для елемента даних.

en-us	Missing "itemid" field for item.
uk	Відсутнє поле "itemid" для елемента даних.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
uk	Відсутні елементи даних для графіку "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
uk	Відсутні елементи даних для прототипу графіка "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
uk	Відсутній ключ "%1$s" для вузла мережі "%2$s".

en-us	Missing "name" field for application prototype in item prototype "%1$s".
uk	Відсутнє поле "name" для прототипу групи елементів даних в прототипі елементів даних "%1$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
uk	Відсутнє поле "name" для графіку.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
uk	Відсутнє поле "name" для прототипу графіка.

en-us	mm
uk	мм

en-us	Mode
uk	Режим

en-us	Model
uk	Модель

en-us	Mon
uk	Пн

en-us	Monday
uk	Понеділок

en-us	Monitored by
uk	Спостереження через

en-us	Monitored by proxy
uk	Спостерігається через проксі

en-us	Monitored host
uk	Вузел мережі під спостереженням

en-us	Monitoring
uk	Моніторинг

en-us	Monospace
uk	Моноширинний

en-us	Month
uk	Місяць

en-us	Monthly
uk	Щомісяця

en-us	More matches found...
uk	Знайдено більше співпадінь...

en-us	More than 10 minutes
uk	Більше 10 хвилин

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
uk	Знайдено більше ніж %1$d відповідностей з %2$s

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
uk	Більше ніж один графік з ім'ям "%1$s" у вузла мережі.

en-us	Mozilla Firefox
uk	Mozilla Firefox

en-us	ms
uk	мс

en-us	Multiple
uk	Багатократно

en-us	Multiple PROBLEM events
uk	Багатократні події ПРОБЛЕМА

en-us	must be a valid LDAP user
uk	має бути дійсним користувачем LDAP

en-us	must be between "%1$s" and "%2$s"
uk	має бути між "%1$s" та "%2$s"

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
uk	має містити принаймні один макрос низькорівневого виявлення

en-us	Mute
uk	Вимкнути звук

en-us	name
uk	назва

en-us	Name
uk	Ім'я

en-us	Name
uk	Ім'я

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
uk	Ім'я поля форми не має перевищувати 255 символів.

en-us	Network discovery data storage period
uk	Період зберігання даних мережевого оновлення

en-us	Network discovery event and alert data storage period
uk	Період зберігання подій та повідомлень мережевого виявлення

en-us	Network discovery event and alert data storage period "%1$s".
uk	Період зберігання подій та повідомлень мережевого виявлення "%1$s".

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
uk	Список мережевих інтерфейсів (містить тип, стан, IPv4 адресу, опис). Повертає текст

en-us	Network map added
uk	Карту мережі додано

en-us	Network map deleted
uk	Карту мережі видалено

en-us	Network maps
uk	Карти мереж

en-us	Network map updated
uk	Карту мережі оновлено

en-us	Never
uk	Ніколи

en-us	new
uk	новий

en-us	new
uk	новий

en-us	New
uk	Новий

en-us	New application
uk	Нова група елементів даних

en-us	New application prototype
uk	Новий прототип групи елементів даних

en-us	New condition
uk	Нова умова

en-us	New dashboard
uk	Нова панель

en-us	New element
uk	Новий елемент

en-us	New event host group
uk	Група вузлів нової події

en-us	New event tag value
uk	Значення тегу нової події

en-us	New host group
uk	Нова група вузлів мережі

en-us	New operation
uk	Нова операція

en-us	New regular expression
uk	Новий регулярний вираз

en-us	New service time
uk	Новий період послуги

en-us	New triggers
uk	Нові тригери

en-us	Next step
uk	Наступний крок

en-us	NNTP
uk	NNTP

en-us	No
uk	Ні

en-us	No "%1$s" given for correlation.
uk	"%1$s" не задано для кореляції.

en-us	No "%1$s" given for correlation "%2$s".
uk	"%1$s" не задано для кореляції "%2$s".

en-us	No "%1$s" given for graph.
uk	Не вказано "%1$s" для графіку.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
uk	Не вказано "%1$s" для прототипу графіків.

en-us	No "%1$s" given for map.
uk	Не вказано "%1$s" для карти мережі.

en-us	No "%1$s" given for media type.
uk	Не вказано "%1$s" для методу повідомлень.

en-us	No "%1$s" given for screen.
uk	Не вказано "%1$s" для комплексного екрану.

en-us	No "%1$s" given for template screen.
uk	Не вказано "%1$s" для шаблонного екрану.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of action "%1$s".
uk	Не вказано "%2$s" для умови фільтру в дії "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
uk	Не вказано "%2$s" для умови фільтру в правилі виявлення "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of action "%1$s".
uk	Не вказано "%2$s" для фільтру в дії "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
uk	Не вказано "%2$s" для фільтру в правилі виявлення "%1$s".

en-us	No agent interfaces found.
uk	Інтерфейсів агента не знайдено.

en-us	No applications found.
uk	Групи елементів даних не знайдено.

en-us	No authentication type specified for action operation command "%s".
uk	Не вказано тип аутентифікації для команди "%s" в операції дії.

en-us	No authentication user name specified.
uk	Для аутентифікації не вказано ім'я користувача.

en-us	No authentication user name specified for action operation command "%s".
uk	Не вказано імені користувача аутентифікації для команди "%s" в операції дії.

en-us	No command specified for action operation.
uk	Не вказано команди в операції дії.

en-us	No command type specified for action operation.
uk	Не вказано тип команди в операції дії.

en-us	No conditions defined.
uk	Умов не визначено.

en-us	No condition type given for correlation "%1$s".
uk	Тип умови не задано для кореляції "%1$s".

en-us	no data
uk	немає даних

en-us	No data
uk	Немає даних

en-us	No data.
uk	Данні відсутні.

en-us	No data collection
uk	Без збору даних

en-us	No data found.
uk	Дані не знайдено.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false)
uk	nodata() - Відсутність отриманих даних за період часу Т (1 - істина, 0 - фальш)

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
uk	Відсутній інтерфейс по замовчуванню "%1$s" типу у вузла мережі "%2$s".

en-us	No details
uk	Подробиці відсутні

en-us	No discovery rule IDs given.
uk	ID правил виявлення не вказано.

en-us	No encryption
uk	Без шифрування

en-us	No execution target specified for action operation command "%s".
uk	Не вказано ціль виконання для команди "%s" в операції дії.

en-us	No file was uploaded.
uk	Файл не було завантажено.

en-us	No graph ID provided for screen element.
uk	Для елемента комплексного екрану не вказано ID графіка.

en-us	No graph item with graphid "%s".
uk	Немає елемента графіку з graphid "%s".

en-us	No graph prototype ID provided for screen element.
uk	Не вказано ID прототипу графіка для елемента комплексного екрану.

en-us	No graphs added.
uk	Графіків не додано.

en-us	No host given for macro "%1$s".
uk	Не вказано вузел мережі для макросу "%1$s".

en-us	No host group ID provided for screen element.
uk	Не вказано ID групи вузлів мережі для елемента комплексного екрану.

en-us	No host groups with groupid "%s".
uk	Немає груп вузлів мережі з groupid "%s".

en-us	No host IDs given.
uk	Не вказано ID вузлів мережі.

en-us	No host selected.
uk	Не вибрано вузел мережі.

en-us	No host with hostid "%s".
uk	Немає вузла мережі з hostid "%s".

en-us	No icon for map element "%s".
uk	Немає іконки для елемента карти мережі "%s".

en-us	No image
uk	Немає картинки

en-us	No interface found
uk	Інтерфейсу не знайдено

en-us	No interface found.
uk	Інтерфейсу не знайдено.

en-us	No interface provided for proxy "%s".
uk	Не вказано інтерфейс для проксі "%s".

en-us	No interfaces for host "%s".
uk	Немає інтерфейсів для вузла мережі "%s".

en-us	No inventory mode specified for action operation.
uk	Не вказано режим інвентарних даних для операції дії.

en-us	No IPMI interfaces found.
uk	Інтерфейсів IPMI не знайдено.

en-us	No item ID provided for screen element.
uk	Не вказано ID елемента даних для елемента комплексного екрану.

en-us	No item prototype ID provided for screen element.
uk	Не вказано ID прототипу елемента даних для елемента комплексного екрану.

en-us	No items defined.
uk	Елементів даних не визначено.

en-us	No item with itemid="%1$s".
uk	Немає елемента даних з itemid="%1$s".

en-us	No JMX interfaces found.
uk	Інтерфейсів JMX не знайдено.

en-us	No macros found.
uk	Макроси не знайдено.

en-us	No map ID provided for screen element.
uk	Не вказано ID карти мережі для елемента комплексного екрану.

en-us	No maps added.
uk	Карти мереж не додано.

en-us	No matches found
uk	Відповідностей не знайдено

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
uk	Не логічні атрибути більше не використовуються.

en-us	none
uk	немає

en-us	None
uk	Немає

en-us	nonempty key and value pair expected
uk	очікувались не пуста пара ключа та значення

en-us	No operation type given for correlation "%1$s".
uk	Тип операції не задано для кореляції "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
uk	Немає прав доступу до системи.

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
uk	Немає прав доступу до запитуваного об'єкту або він не існує!

en-us	No private key file specified.
uk	Файл приватного ключа не вказано.

en-us	No private key file specified for action operation command "%s".
uk	Не вказано файл приватного ключа для команди "%s" в операції дії.

en-us	(no proxy)
uk	(без проксі)

en-us	No proxy
uk	Без проксі

en-us	No public key file specified.
uk	Файл публічного ключа не вказано.

en-us	No public key file specified for action operation command "%s".
uk	Не вказано файл публічного ключа для команди "%s" в операції дії.

en-us	No recipients for action operation message.
uk	Немає отримувачів повідомлення в операції дії.

en-us	No refresh
uk	Не оновлювати

en-us	Normal
uk	Звичайний

en-us	Normal view
uk	Звичайний вигляд

en-us	Norwegian (nb_NO)
uk	Норвежський (nb_NO)

en-us	No screen ID provided for screen element.
uk	Не вказано ID комплексного екрану для елемента комплексного екрану.

en-us	No screens added.
uk	Комплексні екрани не додано.

en-us	No script specified for action operation command.
uk	Не вказано скрипт для команди в операції дії.

en-us	No SNMP community specified.
uk	Не вказано SNMP community.

en-us	No SNMP interfaces found.
uk	Інтерфейсів SNMP не знайдено.

en-us	No SNMP OID specified.
uk	Не вказано SNMP OID.

en-us	Not Ack
uk	Не підтверджено

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
uk	Забороняється встановлювати пароль для користувача "гість".

en-us	Not all templates are linked to "%s".
uk	Не всі шаблони приєднані до "%s".

en-us	No target selected
uk	Ціль не обрано

en-us	No target selected.
uk	Ціль не обрано.

en-us	Not authorised.
uk	Не авторизовано.

en-us	Not available
uk	Недоступний

en-us	Not classified
uk	Не класифіковано

en-us	Note
uk	Примітка

en-us	Notes
uk	Примітки

en-us	Nothing
uk	Нічого

en-us	Nothing to do.
uk	Нічого робити.

en-us	Notification report
uk	Звіт про повідомлення

en-us	Notifications
uk	Повідомлення

en-us	Notify all involved
uk	Повідомити всіх залучених

en-us	not in
uk	не в

en-us	No triggers defined.
uk	Тригерів не визначено.

en-us	No trigger with triggerid "%1$s".
uk	Немає тригера з triggerid "%1$s".

en-us	not selected
uk	не обрано

en-us	Not supported
uk	Не підтримується

en-us	Not Templated items
uk	Немає елементів даних з шаблону

en-us	No URL provided for screen element.
uk	Для елемента комплексного екрану не вказано URL.

en-us	Nov
uk	Лис

en-us	November
uk	Листопад

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
uk	now() - Кількість секунд починаючи з Epoch

en-us	NTLM
uk	NTLM

en-us	number
uk	число

en-us	Number of CPUs. Returns integer
uk	Кількість CPU. Повертає ціле число

en-us	Number of enabled items on the host.
uk	Кількість активованих елементів даних у вузла мережі.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled/templates)
uk	Кількість вузлів мережі (активовані/дезактивовані/шаблони)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
uk	Кількість елементів даних (активовані/дезактивовані/не підтримуються)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
uk	Кількість елементів даних в історії проксі, які ще не були відправлені на сервер

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
uk	Кількість елементів даних в черзі, які затримується від і до секунд, включно.

en-us	Number of items in Zabbix database.
uk	Кількість елементів даних в базі даних Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
uk	Кількість вузлів мережі під спостереженням

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
uk	Кількість колізій out-of-window. Повертає ціле число

en-us	Number of problems
uk	Кількість проблем

en-us	Number of problems and expand most critical one
uk	Кількість проблем та розкривати найбільш критичну

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Кількість ядер процесора у гіпервізора VMware, <url> - URL сервісу VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Кількість процесорів віртуальної машини VMware, <url> - URL сервіс VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Кількість потоків процесора у гіпервізора VMware, <url> - URL сервісу VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	Number of rows
uk	Кількість рядків

en-us	Number of slides
uk	Кількість слайдів

en-us	Number of status changes
uk	Кількість змін стану

en-us	Number of steps
uk	Кількість кроків

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
uk	Кількість тригерів (активовані/дезактивовані [проблема/ок])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
uk	Кількість тригерів в базі даних Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
uk	Кількість елементів даних в базі даних Zabbix, які не підтримуються.

en-us	Number of unsupported items on the host.
uk	Кількість елементів даних у вузла мережі, які не підтримуються.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
uk	Кількість користувачів в системі. Повертає ціле число

en-us	Number of users (online)
uk	Кількість користувачів (підключених в даний момент)

en-us	Number of values stored in table HISTORY.
uk	Кількість значень збережених в таблиці HISTORY.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_LOG.
uk	Кількість значень збережених в таблиці HISTORY_LOG.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_STR.
uk	Кількість значень збережених в таблиці HISTORY_STR.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_TEXT.
uk	Кількість значень збережених в таблиці HISTORY_TEXT.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_UINT.
uk	Кількість значень збережених в таблиці HISTORY_UINT.

en-us	Number of values stored in table TRENDS.
uk	Кількість значень збережених в таблиці TRENDS.

en-us	Number of values stored in table TRENDS_UINT.
uk	Кількість значений збережених в таблиці TRENDS_UINT.

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Кількість віртуальних машин на гіпервізорі VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста VMware гіпервізора

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
uk	Кількість inode у відсотках. Повертає ціле число для кількості; дробове - для відсотків

en-us	Numeral systems
uk	Числові системи

en-us	Numeric (float)
uk	Числовий (дробове)

en-us	Numeric (integer)
uk	Числовий (ціле)

en-us	Numeric (unsigned)
uk	Числовий (ціле додатне)

en-us	Oct
uk	Жов

en-us	Octal to decimal
uk	Вісімкове в десяткове

en-us	October
uk	Жовтень

en-us	OEM
uk	OEM

en-us	of
uk	із

en-us	off
uk	вимк

en-us	Off
uk	Вимкн

en-us	Ok
uk	Ок

en-us	OK
uk	OK

en-us	OK event closes
uk	подія ОК закриває

en-us	OK event generation
uk	генерація події OK

en-us	Old event tag value
uk	Значення тега старої події

en-us	on
uk	в

en-us	On
uk	Увімк

en-us	Once
uk	Один раз

en-us	One
uk	Одна

en-us	One of the objects is left without a host group.
uk	Один із об'єктів залишився без групи вузлів мережі.

en-us	One-time downtime
uk	Однократна недоступність

en-us	One time only
uk	Одноразово

en-us	Only administrators can set map owner.
uk	Тільки адміністратори можуть задавати власника карти мережі.

en-us	Only administrators can set screen owner.
uk	Тільки адміністратори можуть задавати власника комплексного екрану.

en-us	Only administrators can set slide show owner.
uk	Тільки адміністратори можуть задавати власника слайд шоу.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
uk	Підраховуються елементи даних тільки у вузлів мережі під спостереженням

en-us	Only one change step is allowed.
uk	Дозволено тільки один крок зміни.

en-us	Only one check can be unique.
uk	Тільки одна перевірка може бути унікальною.

en-us	Only selected problem
uk	Тільки вибрані проблеми

en-us	Only selected problem
uk	Тільки вибрана проблема

en-us	Only selected problem
uk	Тільки вибрані проблеми

en-us	Only super admins can create correlations.
uk	Тільки супер адміністратори можуть створювати кореляції.

en-us	(Only super admins can create groups)
uk	(Тільки супер адміністратори можуть створювати групи)

en-us	Only Super Admins can create host groups.
uk	Тільки Супер-Адміністратори можуть створювати групи вузлів мережі.

en-us	Only Super Admins can create media types.
uk	Тільки Супер-Адміністратори можуть створювати методи повідомлень.

en-us	Only Super Admins can create user groups.
uk	Тільки Супер Адміністратори можуть створювати групи користувачів.

en-us	Only super admins can create value maps.
uk	Тільки супер адміністратори можуть створювати перетворення значень.

en-us	Only Super Admins can delete media types.
uk	Тільки Супер-Адміністратори можуть видаляти методи повідомлень.

en-us	Only Super Admins can delete user groups.
uk	Тільки Супер-Адміністратори можуть видаляти групи користувачів.

en-us	Only super admins can delete value maps.
uk	Тільки супер адміністратори можуть видаляти перетворення значень.

en-us	Only Super Admins can edit media types.
uk	Тільки Супер-Адміністратори можуть редагувати методи повідомлень.

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
uk	Тільки супер адмін може встановлювати власника панелі.

en-us	Only super admins can update correlations.
uk	Тільки супер адміністратори можуть оновлювати кореляції.

en-us	Only Super Admins can update user groups.
uk	Тільки Супер Адміністратори можуть оновлювати групи користувачів.

en-us	Only super admins can update value maps.
uk	Тільки супер адміністратори можуть оновлювати перетворення значень.

en-us	Only the last 20%% of the indicator is displayed.
uk	Індикатор відображує тільки останні 20%%.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
uk	Підраховуються тригери тільки у вузлів мережі під спостереженням та які залежать від активних елементів даних

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
uk	Тільки Zabbix агент, SNMPv1, SNMPv2 та SNMPv3 перевірки можуть бути зроблені унікальними.

en-us	On status change triggers blink for
uk	Мигання тригерів при зміні стану протягом

en-us	OOB IP address
uk	OOB IP адреса

en-us	OOB router
uk	OOB роутер

en-us	OOB subnet mask
uk	OOB маска підмережі

en-us	Opera
uk	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
uk	Інформація про операційну систему. Повертає рядок

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
uk	Операцію не може бути виконано через несанкціонований запит.

en-us	Operation condition
uk	Умова операції

en-us	Operation details
uk	Деталі операції

en-us	Operation has no group to operate.
uk	Операція не має групи для функціонування.

en-us	Operation has no template to operate.
uk	Операція не має шаблону для функціонування.

en-us	Operations
uk	Операції

en-us	Operation "%s" already exists.
uk	Операція "%s" вже існує.

en-us	Operation type
uk	Тип операції

en-us	Operator
uk	Оператор

en-us	Options
uk	Опції

en-us	Or
uk	Або

en-us	OR
uk	АБО

en-us	Original
uk	Оригінальне

en-us	OS
uk	ОС

en-us	OS (Full details)
uk	ОС (Повні деталі)

en-us	OS (Short)
uk	ОС (Короткий опис)

en-us	other
uk	інший

en-us	Other
uk	Інші

en-us	Other configuration parameters
uk	Інші параметри налаштувань

en-us	Other parameters
uk	Інші параметри

en-us	Others
uk	Інші

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
uk	Статистика вихідного трафіку на мережевому інтерфейсі. Повертає ціле число

en-us	output
uk	вивід

en-us	Overridden by
uk	Перевизначено в

en-us	Override item history period
uk	Перевизначити період зберігання історії елементів даних

en-us	Override item trend period
uk	Перевизначити період зберігання трендів елементів даних

en-us	Overrides
uk	Заміщення

en-us	Overview
uk	Огляд

en-us	Overview by proxy
uk	Огляд по проксі

en-us	Owner
uk	Власник

en-us	Page received incorrect data
uk	Сторінка отримала некоректні дані

en-us	Parameter
uk	Параметр

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
uk	Параметр "%1$s" застарів.

en-us	Parameters
uk	Параметри

en-us	Parent discovery rules
uk	Батьківські правила виявлення

en-us	Parent graphs
uk	Батьківські графіки

en-us	Parent items
uk	Батьківські елементи даних

en-us	Parent service
uk	Батьківська ІТ послуга

en-us	Parent triggers
uk	Батьківські тригери

en-us	Parent web scenarios
uk	Батьківські веб сценарії

en-us	Parse
uk	Аналіз

en-us	Parse error
uk	Помилка розбору

en-us	Parse SQL error [%1$s] in [%2$s].
uk	Помилка аналізу SQL [%1$s] у [%2$s].

en-us	Passive
uk	Пасивний

en-us	Password
uk	Пароль

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
uk	Пароль не обов'язковий для не внутрішнього типу аутентифікації.

en-us	Password (once again)
uk	Пароль (підтвердження)

en-us	Password should not be empty
uk	Пароль не може бути пустим

en-us	Paste
uk	Вставити

en-us	Paste without external links
uk	Вставити без зовнішніх зв'язків

en-us	path
uk	шлях

en-us	pattern
uk	шаблон

en-us	Pause operations for suppressed problems
uk	Призупиняти операції для подавлених проблем

en-us	Peak memory usage: %1$s
uk	Пікове використання пам'яті: %1$s

en-us	Percentage
uk	Відсотки

en-us	Percentile line (left)
uk	Процентна лінія (зліва)

en-us	Percentile line (right)
uk	Процентна лінія (справа)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
uk	percentile() - Процентне P за період Т

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
uk	Виконує DNS запит. Повертає рядок символів з необхідним типом інформації

en-us	Period
uk	Період

en-us	Periods
uk	Періоди

en-us	Period type
uk	Тип періоду