en-us	Cannot create maintenance period
uk	Неможливо створити період обслуговування

en-us	Cannot create request
uk	Не вдалося створити запит

en-us	Cannot create scheduled report
uk	Не вдалося створити запланований звіт

en-us	Cannot create service
uk	Не вдалося створити послугу

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося створити сервіс "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot create SLA
uk	Не вдалося створити SLA

en-us	Cannot create the configuration file.
uk	Не вдалося створити конфігураційний файл.

en-us	Cannot create user role
uk	Не вдалося створити роль користувача

en-us	Cannot delete action
uk	Не вдалося видалити дію

en-us	Cannot delete API token
uk	Не вдалося видалити API токен

en-us	Cannot delete API token
uk	Не вдалося видалити API токени

en-us	Cannot delete API token
uk	Не вдалося видалити API токени

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
uk	Не вдалося видалити призначену роль користувача "%1$s".

en-us	Cannot delete connector
uk	Неможливо видалити конектор

en-us	Cannot delete connector
uk	Неможливо видалити конектори

en-us	Cannot delete connector
uk	Неможливо видалити конектори

en-us	Cannot delete correlation
uk	Не вдалося вилучити кореляції

en-us	Cannot delete correlation
uk	Не вдалося вилучити кореляції

en-us	Cannot delete correlation
uk	Не вдалося видалити кореляцію

en-us	Cannot delete dashboard
uk	Не вдалося видалити панелі

en-us	Cannot delete dashboard
uk	Не вдалося видалити панелі

en-us	Cannot delete dashboard
uk	Не вдалося видалити панель

en-us	Cannot delete default user directory.
uk	Неможливо видалити каталог користувача за замовчуванням.

en-us	Cannot delete dependency
uk	Не вдалося видалити залежність

en-us	Cannot delete discovery rule
uk	Не вдалося видалити правило виявлення

en-us	Cannot delete discovery rule
uk	Не вдалося вилучити правила виявлення

en-us	Cannot delete discovery rule
uk	Не вдалося вилучити правила виявлення

en-us	Cannot delete discovery rules
uk	Не вдалося видалити плавила виявлення

en-us	Cannot delete graph
uk	Не вдалося видалити графік

en-us	Cannot delete graph prototype
uk	Не вдалося видалити прототип графіка

en-us	Cannot delete graph prototypes
uk	Не вдалося видалити прототипи графіків

en-us	Cannot delete graphs
uk	Не вдалося видалити графіки

en-us	Cannot delete group
uk	Не вдалося видалити групи

en-us	Cannot delete group
uk	Не вдалося видалити групу

en-us	Cannot delete group
uk	Не вдалося видалити групи

en-us	Cannot delete host
uk	Не вдалося видалити вузол мережі

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
uk	Неможливо видалити хости %1$s, оскільки обслуговування "%2$s" має містити принаймні один хост або групу хостів.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
uk	Неможливо видалити хости %1$s, оскільки обслуговування "%2$s" має містити принаймні один хост або групу хостів.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
uk	Неможливо видалити хост %1$s, оскільки технічне обслуговування "%2$s" має містити принаймні один хост або групу хостів.

en-us	Cannot delete host group
uk	Не вдалося видалити групу вузлів мережі

en-us	Cannot delete host group
uk	Не вдалося видалити групи вузлів мережі

en-us	Cannot delete host group
uk	Не вдалося видалити групи вузлів мережі

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалося видалити групи хостів %1$s, оскільки обслуговування "%2$s" має містити принаймні один хост або групу хостів.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалося видалити групи хостів %1$s, оскільки обслуговування "%2$s" має містити принаймні один хост або групу хостів.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалося видалити групу хостів %1$s, оскільки обслуговування "%2$s" має містити принаймні один хост або групу хостів.

en-us	Cannot delete host groups
uk	Неможливо видалити групи хостів

en-us	Cannot delete host prototypes
uk	Не вдалося видалити прототипи вузлів мережі

en-us	Cannot delete icon map
uk	Не вдалося видалити призначення іконок

en-us	Cannot delete image
uk	Не вдалося видалити картинку

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося видалити інтерфейс для виявленого хосту "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
uk	Не вдалося видалити інвентарні дані.

en-us	Cannot delete item
uk	Не вдалося видалити елемент даних

en-us	Cannot delete item prototype
uk	Не вдалося видалити прототип елементів даних

en-us	Cannot delete item prototypes
uk	Не вдалося видалити прототипи елементів даних

en-us	Cannot delete items
uk	Не вдалося видалити елементи даних

en-us	Cannot delete maintenance
uk	Не вдалося видалити період сервісу

en-us	Cannot delete maintenance period
uk	Неможливо видалити період обслуговування

en-us	Cannot delete maintenance period
uk	Неможливо видалити періоди обслуговування

en-us	Cannot delete maintenance period
uk	Неможливо видалити періоди обслуговування

en-us	Cannot delete media type
uk	Не вдалося видалити метод повідомлень

en-us	Cannot delete media type
uk	Не вдалося видалити методи повідомлень

en-us	Cannot delete media type
uk	Не вдалося видалити методи повідомлень

en-us	Cannot delete module: %1$s.
uk	Неможливо видалити модуль: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
uk	Неможливо видалити модулі: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
uk	Неможливо видалити модулі: %1$s.

en-us	Cannot delete network map
uk	Не вдалося видалити карту мережі

en-us	Cannot delete proxies
uk	Неможливо видалити проксі

en-us	Cannot delete proxy
uk	Не вдалося видалити проксі

en-us	Cannot delete proxy
uk	Не вдалося видалити проксі

en-us	Cannot delete proxy
uk	Не вдалося видалити проксі

en-us	Cannot delete readonly user role "%1$s".
uk	Неможливо видалити роль користувача "%1$s" лише для читання.

en-us	Cannot delete regular expression
uk	Не вдалося видалити регулярний вираз

en-us	Cannot delete regular expression
uk	Не вдалося видалити регулярний вираз

en-us	Cannot delete regular expression
uk	Не вдалося видалити регулярний вираз

en-us	Cannot delete scheduled report
uk	Неможливо видалити заплановані звіти

en-us	Cannot delete scheduled report
uk	Неможливо видалити заплановані звіти

en-us	Cannot delete scheduled report
uk	Неможливо видалити запланований звіт

en-us	Cannot delete script
uk	Не вдалося видалити скрипт

en-us	Cannot delete script
uk	Не вдалося видалити скрипти

en-us	Cannot delete script
uk	Не вдалося видалити скрипти

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
uk	Не вдалося видалити скрипт. Скрипт "%1$s" використовується в операції дії "%2$s".

en-us	Cannot delete selected actions
uk	Не вдалося видалити вибрані дії

en-us	Cannot delete service
uk	Не вдалося видалити послуги

en-us	Cannot delete service
uk	Не вдалося видалити послугу

en-us	Cannot delete service
uk	Не вдалося видалити послуги

en-us	Cannot delete service "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося видалити послугу "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot delete SLA
uk	Не вдалося видалити SLAs

en-us	Cannot delete SLA
uk	Не вдалося видалити SLA

en-us	Cannot delete SLA
uk	Не вдалося видалити SLAs

en-us	Cannot delete template
uk	Не вдалося видалити шаблон

en-us	Cannot delete templated graph.
uk	Не вдалося видалити шаблонний графік.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
uk	Не вдалося видалити шаблонний прототип графіку.

en-us	Cannot delete templated item.
uk	Не вдалося видалити шаблонний елемент даних.

en-us	Cannot delete templated item prototype.
uk	Не вдалося видалити шаблонний прототип елемента даних.

en-us	Cannot delete templated items.
uk	Не вдалося видалити шаблонні елементи даних.

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
uk	Не вдалося видалити шаблонний тригер "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
uk	Не вдалося видалити шаблонний прототип тригера "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
uk	Не вдалося видалити шаблонний веб сценарій "%1$s".

en-us	Cannot delete template group
uk	Не вдалося видалити групу шаблонів

en-us	Cannot delete template group
uk	Не вдалося видалити групи шаблонів

en-us	Cannot delete template group
uk	Не вдалося видалити групи шаблонів

en-us	Cannot delete trigger
uk	Не вдалося видалити тригер

en-us	Cannot delete trigger prototype
uk	Не вдалося видалити прототип тригера

en-us	Cannot delete trigger prototypes
uk	Не вдалося видалити прототипи тригерів

en-us	Cannot delete triggers
uk	Не вдалося видалити тригери

en-us	Cannot delete user
uk	Не вдалося видалити користувача

en-us	Cannot delete user
uk	Не вдалося видалити користувачів

en-us	Cannot delete user
uk	Не вдалося видалити користувачів

en-us	Cannot delete user directory "%1$s".
uk	Неможливо видалити каталог користувача "%1$s".

en-us	Cannot delete user group
uk	Не вдалося видалити групи користувачів

en-us	Cannot delete user group
uk	Не вдалося видалити групи користувачів

en-us	Cannot delete user group
uk	Не вдалося видалити групу користувачів

en-us	Cannot delete user role
uk	Не вдалося видалити роль користувача

en-us	Cannot delete user role
uk	Неможливо видалити ролі користувача

en-us	Cannot delete user role
uk	Неможливо видалити ролі користувача

en-us	Cannot delete web scenario
uk	Не вдалося видалити веб сценарій

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
uk	Не вдалося видалити внутрішнього користувача Zabbix "%1$s", спробуйте відключити цього користувача.

en-us	Cannot disable action
uk	Не вдалося дезактивувати дію

en-us	Cannot disable action
uk	Не вдалося дезактивувати дії

en-us	Cannot disable action
uk	Не вдалося дезактивувати дії

en-us	Cannot disable API token
uk	Не вдалося відключити API токени

en-us	Cannot disable API token
uk	Не вдалося відключити API токени

en-us	Cannot disable API token
uk	Не вдалося відключити API токен

en-us	Cannot disable connector
uk	Неможливо вимкнути конектор

en-us	Cannot disable connector
uk	Неможливо вимкнути конектори

en-us	Cannot disable connector
uk	Неможливо вимкнути конектори

en-us	Cannot disable correlation
uk	Не вдалося дезактивувати кореляції

en-us	Cannot disable correlation
uk	Не вдалося дезактивувати кореляцію

en-us	Cannot disable correlation
uk	Не вдалося дезактивувати кореляції

en-us	Cannot disable discovery rule
uk	Не вдалося дезактивувати правило виявлення

en-us	Cannot disable discovery rule
uk	Не вдалося дезактивувати правила виявлення

en-us	Cannot disable discovery rule
uk	Не вдалося дезактивувати правила виявлення

en-us	Cannot disable host
uk	Не вдалося дезактивувати вузли мережі

en-us	Cannot disable host
uk	Не вдалося дезактивувати вузли мережі

en-us	Cannot disable host
uk	Не вдалося дезактивувати вузол мережі

en-us	Cannot disable item
uk	Не вдалося дезактивувати елемент даних

en-us	Cannot disable item
uk	Не вдалося дезактивувати елементи даних

en-us	Cannot disable item
uk	Не вдалося дезактивувати елементи даних

en-us	Cannot disable media type
uk	Не вдалося дезактивувати методи повідомлень

en-us	Cannot disable media type
uk	Не вдалося дезактивувати методи повідомлень

en-us	Cannot disable media type
uk	Не вдалося дезактивувати метод повідомлень

en-us	Cannot disable module
uk	Не вдалося вимкнути модулі

en-us	Cannot disable module
uk	Не вдалося вимкнути модуль

en-us	Cannot disable module
uk	Не вдалося вимкнути модуль

en-us	Cannot disable module: %1$s.
uk	Не вдалося відключити модуль: %1$s.

en-us	Cannot disable module: %1$s.
uk	Не вдалося відключити модулі: %1$s.

en-us	Cannot disable module: %1$s.
uk	Не вдалося відключити модулі: %1$s.

en-us	Cannot disable scheduled report
uk	Не вдалося відключити запланований звіт

en-us	Cannot disable scheduled report
uk	Не вдалося відключити заплановані звіти

en-us	Cannot disable scheduled report
uk	Не вдалося відключити заплановані звіти

en-us	Cannot disable SLA
uk	Не вдалося відключити SLAs

en-us	Cannot disable SLA
uk	Не вдалося відключити SLA

en-us	Cannot disable SLA
uk	Не вдалося відключити SLAs

en-us	Cannot disable trigger
uk	Не вдалося дезактивувати тригери

en-us	Cannot disable trigger
uk	Не вдалося дезактивувати тригери

en-us	Cannot disable trigger
uk	Не вдалося дезактивувати тригер

en-us	Cannot disable web scenario
uk	Не вдалося відключити веб сценарії

en-us	Cannot disable web scenario
uk	Не вдалося відключити веб сценарії

en-us	Cannot disable web scenario
uk	Не вдалося відключити веб сценарій

en-us	Cannot display item queue.
uk	Не вдалося відобразити чергу елементів даних.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
uk	Не вдалося відобразити більше одного елемента даних з типом "Сумарний графік".

en-us	Cannot enable action
uk	Не вдалося активувати дію

en-us	Cannot enable action
uk	Не вдалося активувати дії

en-us	Cannot enable action
uk	Не вдалося активувати дії

en-us	Cannot enable API token
uk	Неможливо увімкнути API токени

en-us	Cannot enable API token
uk	Неможливо увімкнути API токен

en-us	Cannot enable API token
uk	Неможливо увімкнути API токени

en-us	Cannot enable connector
uk	Не вдається ввімкнути конектори

en-us	Cannot enable connector
uk	Не вдається ввімкнути конектори

en-us	Cannot enable connector
uk	Не вдається ввімкнути конектор

en-us	Cannot enable correlation
uk	Не вдалося активувати кореляцію

en-us	Cannot enable correlation
uk	Не вдалося активувати кореляції

en-us	Cannot enable correlation
uk	Не вдалося активувати кореляції

en-us	Cannot enable discovery rule
uk	Не вдалося активувати правила виявлення

en-us	Cannot enable discovery rule
uk	Не вдалося активувати правило виявлення

en-us	Cannot enable discovery rule
uk	Не вдалося активувати правила виявлення

en-us	Cannot enable host
uk	Не вдалося активувати вузли мережі

en-us	Cannot enable host
uk	Не вдалося активувати вузли мережі

en-us	Cannot enable host
uk	Не вдалося активувати вузол мережі

en-us	Cannot enable item
uk	Не вдалося активувати елементи даних

en-us	Cannot enable item
uk	Не вдалося активувати елементи даних

en-us	Cannot enable item
uk	Не вдалося активувати елемент даних

en-us	Cannot enable media type
uk	Не вдалося активувати методи повідомлень

en-us	Cannot enable media type
uk	Не вдалося активувати метод повідомлень

en-us	Cannot enable media type
uk	Не вдалося активувати методи повідомлень

en-us	Cannot enable module
uk	Не вдалося ввімкнути модулі

en-us	Cannot enable module
uk	Не вдалося ввімкнути модулі

en-us	Cannot enable module
uk	Не вдалося ввімкнути модуль

en-us	Cannot enable module: %1$s.
uk	Не вдалося активувати модулі: %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
uk	Не вдалося активувати модуль: %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
uk	Не вдалося активувати модулі: %1$s.

en-us	Cannot enable scheduled report
uk	Не вдалося активувати заплановані звіти

en-us	Cannot enable scheduled report
uk	Не вдалося активувати заплановані звіти

en-us	Cannot enable scheduled report
uk	Не вдалося активувати запланований звіт

en-us	Cannot enable SLA
uk	Не вдалося активувати SLA

en-us	Cannot enable SLA
uk	Не вдалося активувати SLAs

en-us	Cannot enable SLA
uk	Не вдалося активувати SLAs

en-us	Cannot enable trigger
uk	Не вдалося активувати тригер

en-us	Cannot enable trigger
uk	Не вдалося активувати тригери

en-us	Cannot enable trigger
uk	Не вдалося активувати тригери

en-us	Cannot enable web scenario
uk	Не вдалося активувати веб сценарії

en-us	Cannot enable web scenario
uk	Не вдалося активувати веб сценарії

en-us	Cannot enable web scenario
uk	Не вдалося активувати веб сценарій

en-us	Cannot evaluate expression
uk	Неможливо оцінити вираз

en-us	Cannot execute operation
uk	Неможливо виконати операцію

en-us	Cannot execute script.
uk	Не вдалося виконати скрипт.

en-us	Cannot execute URL type script.
uk	Не вдається виконати скрипт типу URL.

en-us	Cannot expand macros.
uk	Не вдалося розкрити макроси.

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти фонове зображення "%1$s" використовуване в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in dashboard "%2$s".
uk	Не вдалося знайти графік "%1$s", який використовується на інформаційній панелі "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти групу "%1$s" яка використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in dashboard "%2$s".
uk	Не вдалося знайти вузол мережі "%1$s", який використовується на інформаційній панелі "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти вузол мережі "%1$s" який використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
uk	Не вдалося знайти групу вузлів мережі "%1$s" для прототипу вузлів мережі "%2$s" правила виявлення "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
uk	Не вдалося знайти інтерфейс вузла мережі "%1$s" для ключа елемента даних "%2$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item prototype with key "%2$s".
uk	Не вдається знайти інтерфейс хоста на "%1$s" для прототипу елемента з ключем "%2$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item with key "%2$s".
uk	Не вдається знайти інтерфейс хоста на "%1$s" для елемента з ключем "%2$s".

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти іконку "%1$s" яка використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти призначення іконок "%1$s" використовуване в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
uk	Не вдалося знайти інтерфейс "%1$s", який використовується для правила виявлення "%2$s" на "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
uk	Не вдалося знайти інтерфейс "%1$s", який використовується для елемента даних "%2$s" на "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
uk	Не вдається знайти інтерфейс "%1$s", який використовується для прототипу елемента даних "%2$s" правила виявлення "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується як MAX значення вісі Y в графіку "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
uk	Не вдалося найти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується як MAX значення вісі Y в прототипі графіку "%3$s" правила виявлення "%4$s" на "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується як MIN значення вісі Y в графіку "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується як MIN значення вісі Y в прототипі графіку "%3$s" правила виявлення "%4$s" на "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується в графіку "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується в прототипі графіку "%3$s" правила виявлення "%4$s" на "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in dashboard "%2$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s", який використовується на інформаційній панелі "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалось знайти карту мережі "%1$s" яка використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
uk	Не вдалося знайти шаблон "%1$s" для прототипу вузлів мережі "%2$s" правила виявлення "%3$s" в "%4$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for override "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
uk	Не вдалося знайти шаблон "%1$s" для перевизначення "%2$s" правила виявлення "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалось знайти тригер "%1$s" який використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find user directory for LDAP.
uk	Не вдається знайти каталог користувача для LDAP.

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
uk	Не вдалося знайти перетворення значень "%1$s" яке використовується в елементі даних "%2$s" на "%3$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
uk	Не вдалося знайти перетворення значень "%1$s" яке використовується в прототипі елементів даних "%2$s" правила виявлення "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot have non-default "%2$s" rule while having "%3$s" set to %4$d for user role "%1$s".
uk	Не можна мати правило "%2$s" не за замовчуванням, якщо "%3$s" має значення %4$d для ролі користувача "%1$s".

en-us	Cannot have non-empty tag value while having empty tag in rule "%2$s" for user role "%1$s".
uk	Неможливо мати непорожнє значення тегу, якщо є порожній тег у правилі "%2$s" для ролі користувача "%1$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
uk	Не вдалося імпортувати шаблон "%1$s", приєднані шаблони "%2$s" не існують.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
uk	Не вдалося імпортувати шаблон "%1$s", приєднаний шаблон "%2$s" не існує.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
uk	Не вдалося імпортувати шаблон "%1$s", приєднані шаблони "%2$s" не існують.

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
uk	Неможливо успадкувати прототипи елемента з ключем "%1$s" обох шаблонів "%2$s" і "%3$s", оскільки ключ має бути унікальним на хості "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
uk	Неможливо успадкувати прототипи елементів із ключем "%1$s" обох шаблонів "%2$s" і "%3$s", оскільки ключ має бути унікальним у шаблоні "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to host "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
uk	Неможливо успадкувати прототип елемента з ключем "%1$s" шаблону "%2$s" і правилом LLD "%3$s" для хосту "%4$s", оскільки прототип елемента з таким самим ключем уже належить LLD правило "%5$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to template "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
uk	Неможливо успадкувати прототип елемента з ключем "%1$s" шаблону "%2$s" і правилом LLD "%3$s" шаблону "%4$s", оскільки прототип елемента з таким самим ключем уже належить LLD правило "%5$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати прототип елемента з ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки виявлений елемент із таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
uk	Неможливо успадкувати прототип елемента з ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки потрібен інтерфейс хосту типу "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати прототип елемента з ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки елемент із таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
uk	Неможливо успадкувати прототип елемента з ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки елемент із таким самим ключем уже успадковано від шаблону "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати прототип елемента з ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки правило LLD із таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати прототип елемента з ключем "%1$s" шаблону "%2$s" шаблону "%3$s", оскільки виявлений елемент із таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати прототип елемента з ключем "%1$s" шаблону "%2$s" шаблону "%3$s", оскільки елемент із таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
uk	Неможливо успадкувати прототип елемента з ключем "%1$s" шаблону "%2$s" шаблону "%3$s", тому що елемент із таким самим ключем уже успадковано від шаблону "%4$s".

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати прототип елемента з ключем "%1$s" шаблону "%2$s" шаблону "%3$s", оскільки правило LLD із таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
uk	Неможливо успадкувати елементи з ключем "%1$s" шаблонів "%2$s" і "%3$s", оскільки ключ має бути унікальним на хості "%4$s".

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
uk	Неможливо успадкувати елементи з ключем "%1$s" шаблонів "%2$s" і "%3$s", тому що ключ має бути унікальним у шаблоні "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to host "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
uk	Неможливо успадкувати елемент із ключем «%1$s» шаблону «%2$s» і елемент із ключем «%3$s» шаблону «%4$s» для хосту «%5$s», оскільки вони заповнюватимуться те саме поле інвентарю "%6$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to template "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
uk	Неможливо успадкувати елемент із ключем «%1$s» шаблону «%2$s» і елемент із ключем «%3$s» шаблону «%4$s» шаблону «%5$s», оскільки вони заповнюватимуться те саме поле інвентарю "%6$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати елемент із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки виявлений елемент із таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
uk	Неможливо успадкувати елемент із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки потрібен інтерфейс хосту типу "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати елемент із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки прототип елемента з таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
uk	Неможливо успадкувати елемент із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки елемент із таким самим ключем уже успадковано від шаблону "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати елемент із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки правило LLD із таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
uk	Неможливо успадкувати елемент із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки його поле інвентаризації "%4$s" уже заповнено елементом із ключем "%5$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати елемент із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" шаблону "%3$s", оскільки виявлений елемент із таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати елемент із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" шаблону "%3$s", оскільки прототип елемента з таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
uk	Неможливо успадкувати елемент із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" шаблону "%3$s", оскільки елемент із таким самим ключем уже успадковано від шаблону "%4$s".

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати елемент із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" шаблону "%3$s", оскільки правило LLD із таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
uk	Неможливо успадкувати елемент із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" шаблону "%3$s", оскільки його поле інвентаризації "%4$s" уже заповнено елементом із ключем "%5$s".

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
uk	Неможливо успадкувати правила LDD із ключем "%1$s" обох шаблонів "%2$s" і "%3$s", оскільки ключ має бути унікальним на хості "%4$s".

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
uk	Неможливо успадкувати правила LDD із ключем "%1$s" обох шаблонів "%2$s" і "%3$s", оскільки ключ має бути унікальним у шаблоні "%4$s".

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати правило LLD із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки виявлений елемент із таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
uk	Неможливо успадкувати правило LLD із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки потрібен інтерфейс хосту типу "%4$s".

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати правило LLD із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки прототип елемента з таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати правило LLD із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки елемент із таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
uk	Неможливо успадкувати правило LLD із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" для хосту "%3$s", оскільки елемент із таким самим ключем уже успадковано від шаблону "%4$s".

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати правило LLD із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" шаблону "%3$s", оскільки виявлений елемент із таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати правило LLD із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" шаблону "%3$s", оскільки прототип елемента з таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
uk	Неможливо успадкувати правило LLD із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" шаблону "%3$s", оскільки елемент із таким самим ключем уже існує.

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
uk	Неможливо успадкувати правило LLD із ключем "%1$s" шаблону "%2$s" шаблону "%3$s", оскільки елемент із таким самим ключем уже успадковано від шаблону "%4$s".

en-us	Cannot insert trigger expression
uk	Не вдалося вставити вираз тригера

en-us	Cannot link template
uk	Не вдалося приєднати шаблон

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
uk	Неможливо зв’язати шаблон «%1$s» із хостом «%2$s», оскільки його батьківський шаблон «%3$s» буде пов’язано двічі.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
uk	Неможливо зв’язати шаблон «%1$s» із хостом «%2$s», оскільки його батьківський шаблон «%3$s» буде пов’язано двічі.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон "%1$s" із вузлом "%2$s", оскільки він буде двічі зв'язаний через шаблон "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон "%1$s" із хостом "%2$s" через залежність тригера "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон "%1$s" із хостом "%2$s" через вираз тригера "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
uk	Неможливо зв’язати шаблон «%1$s» із прототипом хосту «%2$s», оскільки його батьківський шаблон «%3$s» буде зв’язано двічі.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
uk	Неможливо зв’язати шаблон «%1$s» із прототипом хосту «%2$s», оскільки його батьківський шаблон «%3$s» буде пов’язано двічі.

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон "%1$s" із прототипом вузла "%2$s", оскільки він буде двічі зв'язаний через шаблон "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон "%1$s" із прототипом хосту "%2$s" через залежність тригера "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон "%1$s" із прототипом хосту "%2$s" через вираз тригера "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
uk	Неможливо пов’язати шаблон «%1$s» із шаблоном «%2$s», оскільки виникне циклічний зв’язок (%3$s).

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" because circular linkage (%3$s) will occurs.
uk	Неможливо пов’язати шаблон «%1$s» із шаблоном «%2$s», оскільки виникне циклічне зв’язування (%3$s).

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
uk	Неможливо зв’язати шаблон «%1$s» із шаблоном «%2$s», оскільки його батьківський шаблон «%3$s» буде пов’язано двічі.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host "%4$s" twice.
uk	Неможливо зв’язати шаблон "%1$s" із шаблоном "%2$s", оскільки його батьківський шаблон "%3$s" буде зв’язано з вузлом "%4$s" двічі.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host prototype "%4$s" twice.
uk	Неможливо зв’язати шаблон "%1$s" із шаблоном "%2$s", оскільки його батьківський шаблон "%3$s" буде пов’язано з прототипом вузла "%4$s" двічі.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to template "%4$s" twice.
uk	Неможливо зв’язати шаблон "%1$s" із шаблоном "%2$s", оскільки його батьківський шаблон "%3$s" буде зв’язано з шаблоном "%4$s" двічі.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
uk	Неможливо зв’язати шаблон «%1$s» із шаблоном «%2$s», оскільки його батьківський шаблон «%3$s» буде пов’язано двічі.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host "%3$s" twice.
uk	Неможливо зв’язати шаблон "%1$s" із шаблоном "%2$s", оскільки він буде зв'язаний із вузлом "%3$s" двічі.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host prototype "%3$s" twice.
uk	Неможливо зв’язати шаблон "%1$s" із шаблоном "%2$s", оскільки він буде зв'язаний із прототипом вузла "%3$s" двічі.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to template "%3$s" twice.
uk	Неможливо зв’язати шаблон "%1$s" із шаблоном "%2$s", оскільки він буде зв'язаний із шаблоном "%3$s" двічі.

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон "%1$s" із шаблоном "%2$s", оскільки він буде двічі зв'язаний через шаблон "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон "%1$s" із шаблоном "%2$s" через залежність тригера "%3$s".

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон «%1$s» із шаблоном «%2$s» через вираз тригера «%3$s».

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон «%1$s» без шаблону «%2$s» із хостом «%3$s» через залежність тригера «%4$s».

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон «%1$s» без шаблону «%2$s» з хостом «%3$s» через вираз тригера «%4$s».

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон «%1$s» без шаблону «%2$s» із прототипом хосту «%3$s» через залежність тригера «%4$s».

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон «%1$s» без шаблону «%2$s» із прототипом хосту «%3$s» через вираз тригера «%4$s».

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон «%1$s» без шаблону «%2$s» із шаблоном «%3$s» через залежність тригера «%4$s».

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
uk	Неможливо зв’язати шаблон «%1$s» без шаблону «%2$s» із шаблоном «%3$s» через вираз тригера «%4$s».

en-us	Cannot load module at: %1$s.
uk	Неможливо завантажити модулі на: %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
uk	Неможливо завантажити модулі на: %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
uk	Неможливо завантажити модуль на: %1$s.

en-us	Cannot log out.
uk	Не вдалося вийти.

en-us	Cannot mass update host name.
uk	Неможливо масово оновити ім'я вузла мережі.

en-us	Cannot mass update visible host name.
uk	Неможливо масово оновити видиме ім'я вузла мережі.

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %1$s.
uk	Неможливо передати одинакові IDs шаблонів для приєднання: %1$s.

en-us	Cannot paste inaccessible widget.
uk	Не вдається вставити недоступний віджет.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
uk	Неможливо виконати запит видалення з таблиці "%1$s" без виразу where.

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
uk	неможливо виконати запит Scroll API, дані могли бути обрізані

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
uk	Неможливо виконати запит оновлення таблиці "%1$s" без значень.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
uk	Неможливо виконати запит оновлення таблиці "%1$s" без виразу where.

en-us	Cannot provision user
uk	Не вдається створити користувача

en-us	Cannot provision user
uk	Неможливо створити користувачів

en-us	Cannot provision user
uk	Неможливо створити користувачів

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
uk	Не вдалося прочитати JSON: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
uk	Не вдалося прочитати відповідь, перевірте з'єднання з Zabbix сервером "%1$s".

en-us	Cannot read XML: %1$s.
uk	Не вдалося прочитати XML: %1$s.

en-us	Cannot read YAML: %1$s.
uk	Не вдається прочитати YAML: %1$s.

en-us	Cannot remove the tag with name "%1$s" and value "%2$s", defined in a host prototype, from host "%3$s".
uk	Неможливо видалити тег із назвою "%1$s" і значенням "%2$s", визначеним у прототипі хоста, з хосту "%3$s".

en-us	Cannot rename guest user.
uk	Не вдалось перейменувати гостьового користувача.

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
uk	Не вдалось зберегти правило виявлення без перевірок.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
uk	Не вдалося зберегти віджет "%1$s".

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
uk	Не вдалося відправити команду, перевірте з'єднання з Zabbix сервером "%1$s".

en-us	Cannot send request
uk	Не вдалося відправити запит

en-us	Cannot send request: %1$s.
uk	Не вдалося відправити запит: %1$s.

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
uk	Не вдалося встановити "%1$s" для графіка "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
uk	Не вдалося встановити "%1$s" для прототипу графіка "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for item "%2$s".
uk	Не вдалося задати "%1$s" для елемента даних "%2$s".

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
uk	Неможливо встановити залежність для прототипу елемента з ключем "%1$s" від прототипу головного елемента з ключем "%2$s" на хості "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
uk	Неможливо встановити залежність для прототипу елемента з ключем "%1$s" від прототипу головного елемента з ключем "%2$s" у шаблоні "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
uk	Неможливо встановити залежність для прототипу елемента з ключем "%1$s" від головного елемента з ключем "%2$s" на хості "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
uk	Неможливо встановити залежність для прототипу елемента з ключем "%1$s" від головного елемента з ключем "%2$s" у шаблоні "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
uk	Неможливо встановити залежність для елемента з ключем "%1$s" від головного елемента з ключем "%2$s" на хості "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
uk	Неможливо встановити залежність для елемента з ключем "%1$s" від головного елемента з ключем "%2$s" у шаблоні "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
uk	Неможливо встановити залежність для правила LLD з ключем "%1$s" на головному елементі з ключем "%2$s" на хості "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
uk	Неможливо встановити залежність для правила LLD із ключем "%1$s" у головному елементі з ключем "%2$s" у шаблоні "%3$s": %4$s.

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
uk	Не вдалося задати поля інтентарних даних при відключеній інвентаризації.

en-us	Cannot set session cookie.
uk	Неможливо встановити файл cookie сесії.

en-us	Cannot specify "propagation_rule" parameter without specifying "propagation_value" parameter for service "%1$s".
uk	Неможливо вказати параметр "propagation_rule", не вказавши параметр "propagation_value" для служби "%1$s".

en-us	Cannot support notification audio for this device.
uk	Неможливо підтримувати звук сповіщень для цього пристрою.

en-us	Cannot switch host for interface.
uk	Не вдалося переключити вузол мережі на інтерфейс.

en-us	Cannot test disabled media type.
uk	Не вдалося протестувати дезактивований медіа тип.

en-us	Cannot unblock user
uk	Неможливо розблокувати користувача

en-us	Cannot unblock user
uk	Неможливо розблокувати користувачів

en-us	Cannot unblock user
uk	Неможливо розблокувати користувачів

en-us	Cannot unlink and clear Web scenarios.
uk	Не вдалося від'єднати і очистити веб сценарії.

en-us	Cannot unlink template
uk	Не вдалося від'єднати шаблон

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
uk	Неможливо від’єднати шаблон «%1$s» від хосту «%2$s» через залежність тригера «%3$s».

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
uk	Неможливо від’єднати шаблон «%1$s» від шаблону «%2$s» через залежність тригера «%3$s».

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on host "%4$s".
uk	Неможливо від’єднати шаблон «%1$s» від шаблону «%2$s» через залежність тригера «%3$s» від хосту «%4$s».

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on template "%4$s".
uk	Неможливо від’єднати шаблон «%1$s» від шаблону «%2$s» через залежність тригера «%3$s» від шаблону «%4$s».

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
uk	Неможливо від’єднати шаблон «%1$s» без шаблону «%2$s» із хостом «%3$s» через залежність тригера «%4$s».

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
uk	Неможливо від’єднати шаблон «%1$s» без шаблону «%2$s» із хостом «%3$s» через вираз тригера «%4$s».

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
uk	Неможливо від’єднати шаблон «%1$s» без шаблону «%2$s» із шаблоном «%3$s» через залежність тригера «%4$s».

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
uk	Неможливо від’єднати шаблон «%1$s» без шаблону «%2$s» із шаблоном «%3$s» через вираз тригера «%4$s».

en-us	Cannot unlink trigger "%1$s", it has items from template that is left linked to host.
uk	Неможливо від’єднати тригер "%1$s", він містить елементи з шаблону, який залишився зв’язаним із хостом.

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для дії "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для графіка "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для прототипу графіка "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for item "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для елемента даних "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для шаблонного графіка "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для шаблонного прототипу графіка "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для виявленого вузла мережі "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered item "%1$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для виявленого елемента даних "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
uk	Не вдалося оновити "%2$s" у виявленого тригера "%1$s".

en-us	Cannot update action
uk	Не вдалося оновити дію

en-us	Cannot update a discovered graph.
uk	Не вдалося оновити виявлений графік.

en-us	Cannot update a discovered host group "%1$s".
uk	Не вдається оновити виявлену групу хостів "%1$s".

en-us	Cannot update API token
uk	Не вдається оновити API токен

en-us	Cannot update a templated graph "%1$s".
uk	Не вдалося оновити графік "%1$s" із шаблону.

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося оновити успадкований із шаблону веб-сценарій "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update authentication
uk	Не вдалося оновити аутентифікацію

en-us	Cannot update configuration
uk	Не вдалося оновити налаштування

en-us	Cannot update connector
uk	Неможливо оновити конектор

en-us	Cannot update correlation
uk	Не вдалося оновити кореляцію

en-us	Cannot update dependencies of inherited trigger "%1$s".
uk	Неможливо оновити залежності успадкованого тригера "%1$s".

en-us	Cannot update discovery rule
uk	Не вдалося оновити правило виявлення

en-us	Cannot update event
uk	Не вдалося оновити події

en-us	Cannot update event
uk	Не вдалося оновити події

en-us	Cannot update event
uk	Не вдалося оновити подію

en-us	Cannot update events
uk	Неможливо оновити події

en-us	Cannot update graph
uk	Не вдалося оновити графік

en-us	Cannot update graph prototype
uk	Не вдалося оновити прототип графіку

en-us	Cannot update group
uk	Не вдалося оновити групу

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося оновити групи для виявленого вузла мережі "%1$s".

en-us	Cannot update host
uk	Не вдалося оновити вузол мережі

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
uk	Не вдалося оновити налаштування шифрування вузла мережі. Потрібно вказати налаштування з'єднання для обох сторін.

en-us	Cannot update host group
uk	Неможливо оновити групу хостів

en-us	Cannot update host prototype
uk	Не вдалося оновити прототип вузла мережі

en-us	Cannot update host prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи вузлів мережі

en-us	Cannot update host prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи вузлів мережі

en-us	Cannot update hosts
uk	Не вдалося оновити вузли мережі

en-us	Cannot update icon map
uk	Не вдалося оновити призначення іконок

en-us	Cannot update image
uk	Не вдалося оновити картинку

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося оновити інтерфейс для виявленого вузла мережі "%1$s".

en-us	Cannot update item
uk	Не вдалося оновити елемент даних

en-us	Cannot update item prototype
uk	Не вдалося оновити прототип елемента даних

en-us	Cannot update item prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи елементів даних

en-us	Cannot update item prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи елементів даних

en-us	Cannot update item prototypes
uk	Не вдалося оновити прототипи елементів даних

en-us	Cannot update items
uk	Не вдалося оновити елементи даних

en-us	Cannot update macros
uk	Не вдалося оновити макроси

en-us	Cannot update maintenance
uk	Не вдалося оновити період сервісу

en-us	Cannot update maintenance period
uk	Неможливо оновити період обслуговування

en-us	Cannot update media type
uk	Не вдалося оновити метод повідомлень

en-us	Cannot update module
uk	Не вдалося оновити модуль

en-us	Cannot update module: %1$s.
uk	Неможливо оновити модуль: %1$s.

en-us	Cannot update network map
uk	Не вдалося оновити карту мережі

en-us	cannot update property for templated discovery rule
uk	неможливо оновити властивість для шаблонного правила виявлення

en-us	Cannot update proxy
uk	Не вдалося оновити проксі

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося оновити проксі для виявленого вузла мережі "%1$s".

en-us	Cannot update readonly user role "%1$s".
uk	Неможливо оновити роль користувача "%1$s" лише для читання.

en-us	Cannot update regular expression
uk	Не вдалося оновити регулярний вираз

en-us	Cannot update scheduled report
uk	Не вдається оновити запланований звіт

en-us	Cannot update script
uk	Не вдалося оновити скрипт

en-us	Cannot update script scope. Script "%1$s" is used in action "%2$s".
uk	Неможливо оновити область сценарію. Сценарій "%1$s" використовується в дії "%2$s".

en-us	Cannot update service
uk	Не вдалося оновити послугу

en-us	Cannot update service "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося оновити послугу "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update services
uk	Не вдалося оновити послуги

en-us	Cannot update SLA
uk	Не вдалося оновити SLA

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося оновити успадкований із шаблону крок веб-сценарію "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update template
uk	Не вдалося оновити шаблон

en-us	Cannot update template group
uk	Не вдалося оновити групу шаблонів

en-us	Cannot update templates
uk	Не вдалося оновити шаблони

en-us	Cannot update trigger
uk	Не вдалося оновити тригер

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося оновити тригер "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи тригерів

en-us	Cannot update trigger prototype
uk	Не вдалося оновити прототип тригера

en-us	Cannot update trigger prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи тригерів

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося оновити прототип тригера "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototypes
uk	Не вдалося оновити прототипи тригерів

en-us	Cannot update user
uk	Не вдалося оновити дані користувача

en-us	Cannot update user group
uk	Неможливо оновити групу користувачів

en-us	Cannot update user group
uk	Неможливо оновити групи користувачів

en-us	Cannot update user group
uk	Неможливо оновити групи користувачів

en-us	Cannot update user role
uk	Неможливо оновити роль користувача

en-us	Cannot update web scenario
uk	Не вдалося оновити веб сценарій

en-us	Case sensitive
uk	Чутливий до регістру

en-us	Case-sensitive login
uk	Логін чутливий до регістру

en-us	Catalan (ca_ES)
uk	Каталонська (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
uk	Ловить SNMP трапи, які співпадають з регулярним виразом. Якщо регулярний вираз не задано, ловить всі трапи.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
uk	Ловить всі SNMP трапи, які не були піймані жодним елементом даних snmptrap[].

en-us	Cause
uk	Причина

en-us	Center
uk	Центр

en-us	CERT
uk	CERT

en-us	Certificate
uk	Сертіфикат

en-us	Change
uk	Зміна

en-us	Change
uk	Змінити

en-us	changecount() - Number of changes between adjacent values, Mode (all - all changes, inc - only increases, dec - only decreases)
uk	changecount() - Кількість змін між суміжними значеннями, Режим (all - всі зміни, inc - тільки збільшення, dec - тільки зменшення)

en-us	change() - Difference between last and previous value
uk	change() - Різниця між останнім та попереднім значенням

en-us	Change indicator
uk	Змінити індикатор

en-us	Change password
uk	Змінити пароль

en-us	Change per second
uk	Зміна в секунду

en-us	Change problem ranking
uk	Змінити рейтинг проблеми

en-us	Change PSK
uk	Змінити PSK

en-us	Change severity
uk	Змінити важливість

en-us	Change type
uk	Змінити тип

en-us	Character
uk	Символ

en-us	Character string included
uk	Містить рядок символів

en-us	Character string not included
uk	Не містить рядок символів

en-us	Chars
uk	Символи

en-us	Chassis
uk	Шассі

en-us	Chassis information. Returns string
uk	Інформація про шасі. Повертає текст

en-us	Check already exists.
uk	Перевірка вже існує.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
uk	Перевірте частину виразу починаючи з "%1$s".

en-us	check expression starting from "%1$s"
uk	перевірте вираз починаючи з "%1$s"

en-us	Check for error in JSON
uk	Перевірка на помилки в JSON

en-us	Check for error in XML
uk	Перевірка на помилки в XML

en-us	Check for error using regular expression
uk	Перевірка на помилки при використанні регулярного виразу

en-us	Check for not supported value
uk	Перевірте значення, яке не підтримується

en-us	Check of pre-requisites
uk	Перевірка попередніх умов

en-us	Checks
uk	Перевірки

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
uk	Перевіряє доступність DNS сервісу. Повертає 0 - DNS не доступний (сервер не відповів або DNS запит не виконано); 1 - DNS доступний

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - file of the specified type exists
uk	Перевіряє наявність файлу. Повертає 0 - не знайдено; 1 - файл зазначеного типу існує

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
uk	Перевіряє, чи хост доступний за допомогою ICMP ping. 0 – ICMP ping невдача. 1 – ICMP ping успішний.

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
uk	Перевіряє чи можливо створити TCP з'єднання до певного порту. Повертає 0 - не вдалося під'єднатись; 1 - вдалося під'єднатись

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
uk	Перевіряє чи запущений сервіс і чи приймає TCP з'єднання. Повертає 0 - якщо сервіс недоступний; 1 - сервіс запущено

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
uk	Перевіряє чи запущений сервіс і чи приймає UDP запити. Повертає 0 - якщо сервіс недоступний; 1 - сервіс запущено

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
uk	Перевіряє чи знаходиться цей TCP порт в стані LISTEN. Повертає 0 - якщо він не в стані LISTEN; 1 - він в стані LISTEN

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
uk	Перевіряє чи знаходиться цей UDP порт в стані LISTEN. Повертає 0 - якщо він не в стані LISTEN; 1 - він в стані LISTEN

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
uk	Перевіряє швидкодію TCP сервісу. Повертає 0 - сервіс недоступний; секунди - тривалість секунд, затрачених в процесі під'єднання до сервісу

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
uk	Перевіряє швидкодію UDP сервісу. Повертає 0 - сервіс недоступний; секунди - тривалість секунд, затрачених в процесі під'єднання до сервісу

en-us	Checks should be unique.
uk	Перевірки повинні бути унікальними.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
uk	Будь ласка, перевірте ключ. Приклад по замовчуванню показано.

en-us	Check type
uk	Тип перевірки

en-us	Child services
uk	Дочерні послуги

en-us	Chinese (zh_CN)
uk	Китайська (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
uk	Китайська (zh_TW)

en-us	circular item dependency is not allowed
uk	кільцева залежність елементів даних не дозволена

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
uk	Посилання, утворююче кільце, в шаблонах: %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
uk	Приєднання шаблону, утворююче кільце, не дозволено.

en-us	Class %1$s not found for action %2$s.
uk	Клас %1$s не знайдено для дії %2$s.

en-us	Class not found.
uk	Клас не знайдено.

en-us	Clear history
uk	Очистити історію

en-us	Clear history and trends
uk	Очистити історію та динаміку змін

en-us	Clear history and trends of selected items?
uk	Очистити історію та тренди вибраних елементів?

en-us	Clear history and trends of selected web scenarios?
uk	Очистити історію та тренди вибраних веб-сценаріїв?

en-us	Clear when unlinking
uk	Очистити при від'єднанні

en-us	Click and drag to desired size.
uk	Натисніть та тягніть до бажаного розміру.

en-us	Click to view or edit
uk	Клацніть для перегляду або редагування

en-us	Clock
uk	Годинник

en-us	Clock type
uk	Тип годинника

en-us	Clone
uk	Клонувати

en-us	Cloned host parameter values have been modified.
uk	Параметри клонованого вузла було змінено.

en-us	Cloned template parameter values have been modified.
uk	Параметри клонованого шаблону було змінено.

en-us	Close
uk	Закрити

en-us	Close expression constructor
uk	Закрити конструктор виразу

en-us	Close new event
uk	Закрити нову подію

en-us	Close old events
uk	Закрити старі події

en-us	Close problem
uk	Закрити проблему

en-us	Close problems
uk	Закрити проблеми

en-us	CLOSING
uk	ЗАКРИТТЯ

en-us	Collapse
uk	Згорнути

en-us	Collapse sidebar
uk	Згорнути бічну панель

en-us	Color
uk	Колір

en-us	Color "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal color code (6 symbols).
uk	Колір "%1$s" неправильний: очікується шістнадцятковий код кольору (6 символів).

en-us	Color (OK)
uk	Колір (ОК)

en-us	Columns
uk	Стовпчиків

en-us	Combined result
uk	Комбінований результат

en-us	Command
uk	Команда

en-us	Commands
uk	Команди

en-us	Comma separated center coordinates and zoom level to display when the widget is initially loaded.
uk	Розділені комами центральні координати та рівень масштабування для відображення під час початкового завантаження віджета.

en-us	comma-separated list
uk	список, розділений комами

en-us	Communication with Zabbix server
uk	Зв'язок із сервером Zabbix

en-us	Community
uk	Спільнота

en-us	Compact view
uk	Компактний вигляд

en-us	Component %1$s already registered.
uk	Компонент %1$s уже зареєстрований.

en-us	Component %1$s is not registered.
uk	Компонент %1$s не зареєстровано.

en-us	Compression
uk	Стиснення

en-us	Compression is not supported.
uk	Стиснення не підтримується.

en-us	Compress records older than
uk	Стискати записи старіше чим

en-us	Concurrent sessions
uk	Одночасні сесії

en-us	Condition
uk	Умова

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s".
uk	Умова "%2$s" не використовується в формулі "%3$s" для правила виявлення "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for override "%1$s".
uk	Умова "%2$s" не використовується у формулі "%3$s" для перевизначення "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s" is not defined.
uk	Умову "%2$s" яка використовується в формулі "%3$s" для правила виявлення "%1$s" не задано.

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for override "%1$s" is not defined.
uk	Умова "%2$s", яка використовується у формулі "%3$s" для перевизначення "%1$s", не визначена.

en-us	Conditions
uk	Умови

en-us	Configuration
uk	Налаштування

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
uk	Статистика конфігураційного кешу. Кеш - буфер (режими: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
uk	Файл конфігурації "%1$s" створено.

en-us	Configuration of actions
uk	Налаштування дій

en-us	Configuration of audit log
uk	Налаштування журналу аудиту

en-us	Configuration of authentication
uk	Налаштування аутентифікації

en-us	Configuration of dashboards
uk	Налаштування панелей

en-us	Configuration of discovery rules
uk	Налаштування правил виявлення

en-us	Configuration of graph prototypes
uk	Налаштування прототипу графіків

en-us	Configuration of graphs
uk	Налаштування графіків

en-us	Configuration of GUI
uk	Налаштування веб-інтерфейсу

en-us	Configuration of host
uk	Налаштування вузла мережі

en-us	Configuration of host group
uk	Налаштування групи вузлів мережі

en-us	Configuration of host groups
uk	Налаштування груп вузлів мережі

en-us	Configuration of host prototypes
uk	Налаштування прототипів вузлів мережі

en-us	Configuration of hosts
uk	Налаштування вузлів мережі

en-us	Configuration of housekeeping
uk	Налаштування очистки

en-us	Configuration of icon mapping
uk	Налаштування призначення іконок

en-us	Configuration of images
uk	Налаштування картинок

en-us	Configuration of item prototypes
uk	Налаштування прототипів елементів даних

en-us	Configuration of items
uk	Налаштування елементів даних

en-us	Configuration of macros
uk	Налаштування макросів

en-us	Configuration of maintenance periods
uk	Налаштування періодів обслуговування

en-us	Configuration of media types
uk	Налаштування методів повідомлень

en-us	Configuration of network maps
uk	Налаштування карт мереж

en-us	Configuration of proxies
uk	Налаштування проксі

en-us	Configuration of regular expressions
uk	Налаштування регулярних виразів

en-us	Configuration of scripts
uk	Налаштування скриптів

en-us	Configuration of template group
uk	Налаштування групи шаблонів

en-us	Configuration of template groups
uk	Налаштування груп шаблонів

en-us	Configuration of templates
uk	Налаштування шаблонів

en-us	Configuration of trigger displaying options
uk	Налаштування опцій відображення тригерів

en-us	Configuration of trigger prototypes
uk	Налаштування протитипів тригерів

en-us	Configuration of triggers
uk	Налаштування тригерів

en-us	Configuration of user groups
uk	Налаштування груп користувачів

en-us	Configuration of user roles
uk	Налаштування ролей користувачів

en-us	Configuration of users
uk	Налаштування користувачів

en-us	Configuration of web monitoring
uk	Налаштування веб-моніторингу

en-us	Configuration refresh
uk	Оновити налаштування

en-us	Configuration updated
uk	Налаштування оновлено

en-us	configure
uk	налаштувати

en-us	Configure DB connection
uk	Налаштування з'єднання з БД

en-us	Configure JIT provisioning
uk	Налаштувати надання JIT

en-us	Confirmation text
uk	Текст підтвердження

en-us	Confirm changes
uk	Підтвердити зміни

en-us	Confirms the problem is noticed (acknowledging user will be recorded). Status change triggers action update operation.
uk	Підтверджує, що проблему помічено (підтвердження користувача буде записано). Зміна статусу запускає операцію оновлення дії.

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
uk	Вітаємо! Ви успішно встановили веб-інтерфейс Zabbix.

en-us	Connected
uk	З'єднано

en-us	Connections
uk	З'єднання

en-us	Connection security
uk	Безпека з'єднання

en-us	Connections from host
uk	З'єднання від вузла мережі

en-us	Connections from proxy
uk	З'єднання з проксі

en-us	Connections to host
uk	З'єднання до вузла мережі

en-us	Connections to proxy
uk	З'єднання до проксі

en-us	Connection timeout
uk	Перевищено час підключення

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
uk	Перевищено час очікування %1$s секунд при під'єднанні до Zabbix сервера "%2$s".

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
uk	Помилка підключення до сервера Zabbix "%1$s". Можливі причини: 1. Неправильний «NodeAddress» або «ListenPort» у «zabbix_server.conf» або перевизначення IP/DNS сервера у «zabbix.conf.php»; 2. Неправильна конфігурація DNS-сервера. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
uk	Помилка підключення до сервера Zabbix "%1$s". Можливі причини: 1. Неправильний IP/DNS сервера в "zabbix.conf.php"; 2. Неправильна конфігурація DNS-сервера. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
uk	Підключення до сервера Zabbix "%1$s" відмовлено. Можливі причини: 1. Неправильний «NodeAddress» або «ListenPort» у «zabbix_server.conf» або перевизначення IP/DNS сервера у «zabbix.conf.php»; 2. Середовище безпеки (наприклад, SELinux) блокує підключення; 3. Демон сервера Zabbix не працює; 4. Брандмауер блокує з'єднання TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
uk	Підключення до сервера Zabbix "%1$s" відмовлено. Можливі причини: 1. Неправильний IP/DNS сервера в "zabbix.conf.php"; 2. Середовище безпеки (наприклад, SELinux) блокує підключення; 3. Демон сервера Zabbix не працює; 4. Брандмауер блокує з'єднання TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
uk	Час очікування підключення до сервера Zabbix "%1$s" минув. Можливі причини: 1. Неправильний «NodeAddress» або «ListenPort» у «zabbix_server.conf» або перевизначення IP/DNS сервера у «zabbix.conf.php»; 2. Брандмауер блокує з'єднання TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
uk	Час очікування підключення до сервера Zabbix "%1$s" минув. Можливі причини: 1. Неправильний IP/DNS сервера в "zabbix.conf.php"; 2. Брандмауер блокує з'єднання TCP. 

en-us	Connection to Zabbix server failed. Incorrect configuration.
uk	Помилка підключення до сервера Zabbix. Неправильна конфігурація.

en-us	Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).
uk	З’єднання не буде зашифровано, оскільки воно використовує файл сокета (в Unix) або спільну пам’ять (Windows).

en-us	Connector
uk	Роз'єм

en-us	Connector "%1$s" already exists.
uk	Конектор "%1$s" уже існує.

en-us	Connector created
uk	Конектор створено

en-us	Connector deleted
uk	З’єднувачі видалено

en-us	Connector deleted
uk	Конектор видалено

en-us	Connector deleted
uk	З’єднувачі видалено

en-us	Connector disabled
uk	Роз'єми вимкнено

en-us	Connector disabled
uk	Роз'єми вимкнено

en-us	Connector disabled
uk	Роз'єм вимкнено

en-us	Connector enabled
uk	Конектор увімкнено

en-us	Connector enabled
uk	Конектори включені

en-us	Connector enabled
uk	Конектори включені

en-us	Connectors
uk	Роз'єми

en-us	Connector updated
uk	Конектор оновлено

en-us	Connect to
uk	Підключатись використовуючи

en-us	Constructor
uk	Конструктор

en-us	Contact
uk	Контактна інформація

en-us	contains
uk	містить

en-us	Contains
uk	Містить

en-us	Content controls
uk	Керування вмістом

en-us	Content controls: header
uk	Елементи керування вмістом: заголовок

en-us	Content menu
uk	Меню вмісту

en-us	Context name
uk	Ім'я контексту

en-us	Continue overrides
uk	Продовжити перевизначення

en-us	Contract number
uk	Номер контракту

en-us	Converts a symptom event back to cause event
uk	Перетворює подію-симптом назад у подію-причину

en-us	Convert to cause
uk	Перетворити на причину

en-us	Convert to JSON
uk	Конвертувати в JSON

en-us	Coordinates
uk	Координати

en-us	Copy
uk	Копіювати

en-us	Copy %1$s graph
uk	Скопіюйте графік %1$s

en-us	Copy %1$s graph
uk	Копіювати графіки %1$s

en-us	Copy %1$s graph
uk	Копіювати графіки %1$s

en-us	Copy %1$s item
uk	Копіювати елементи %1$s

en-us	Copy %1$s item
uk	Копіювати елемент %1$s

en-us	Copy %1$s item
uk	Копіювати елементи %1$s

en-us	Copy %1$s trigger
uk	Копіювати тригер %1$s

en-us	Copy %1$s trigger
uk	Копіювати тригери %1$s

en-us	Copy %1$s trigger
uk	Копіювати тригери %1$s

en-us	Copy to clipboard
uk	Копіювати в буфер обміну

en-us	Correlation
uk	Кореляція

en-us	Correlation "%1$s" already exists.
uk	Кореляція "%1$s" вже існує.

en-us	Correlation added
uk	Кореляцію додано

en-us	Correlation deleted
uk	Видалені кореляції

en-us	Correlation deleted
uk	Видалені кореляції

en-us	Correlation deleted
uk	Кореляція видалена

en-us	Correlation disabled
uk	Кореляції дезактивовано

en-us	Correlation disabled
uk	Кореляції дезактивовано

en-us	Correlation disabled
uk	Кореляцію дезактивовано

en-us	Correlation enabled
uk	Кореляції активовано

en-us	Correlation enabled
uk	Кореляції активовано

en-us	Correlation enabled
uk	Кореляцію активовано

en-us	Correlation rule
uk	Правило кореляції

en-us	Correlation updated
uk	Кореляцію оновлено

en-us	Count
uk	Кількість

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
uk	count() - Кількість успішно отриманих значень V (які задовільняють оператор О) за період Т

en-us	Count of context switches. Returns integer
uk	Кількість перемикань контексту. Повертає ціле число

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
uk	Кількість записів в директорії, рекурсивно. Повертає ціле число

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
uk	Кількість співпавших рядків в лог файлі. Повертає ціле число

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
uk	Кількість співпавших рядків в лог файлі з підтримкою ротації. Повертає ціле число

en-us	Count of values enqueued in the connector queue.
uk	Кількість значень, поставлених у чергу конектора.

en-us	Count of values enqueued in the low-level discovery processing queue.
uk	Кількість значень, поставлених у чергу обробки низькорівневого виявлення.

en-us	Count of values enqueued in the preprocessing queue.
uk	Кількість значень, поставлених у чергу попередньої обробки.

en-us	countunique() - The number of unique values
uk	countunique() - Кількість унікальних значень

en-us	CPU information. Returns string or integer
uk	Інформація о CPU. Повертає текст або число

en-us	CPU load. Returns float
uk	Завантаження CPU. Повертає дробове значення

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
uk	Час процесора, витрачений на очікування заміни, "url" - URL-адреса служби VMware, "uuid" - ім'я хоста віртуальної машини VMware, "instance" - екземпляр ЦП

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
uk	Час процесора, витрачений на очікування заміни, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware, <instance> - екземпляр ЦП

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
uk	Використання ЦП у відсотках протягом інтервалу залежить від керування живленням або багатопотоковості, "url" - URL-адреса служби VMware, "uuid" - глобальний унікальний ідентифікатор гіпервізора VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Використання ЦП у відсотках протягом інтервалу залежить від керування живленням або HT, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
uk	Використання ЦП у відсотках протягом інтервалу, "url" - URL-адреса служби VMware, "uuid" - глобальний унікальний ідентифікатор гіпервізора VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Використання ЦП у відсотках протягом інтервалу, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
uk	Використання ЦП у відсотках протягом інтервалу, "url" - URL-адреса служби VMware, "uuid" - глобальний унікальний ідентифікатор віртуальної машини VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Використання ЦП у відсотках протягом інтервалу, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	CPU usage in hertz during the interval on VMware Resource Pool, <url> - VMware service URL, <rpid> - VMware resource pool id
uk	Використання ЦП у герцах протягом інтервалу в пулі ресурсів VMware, <url> – URL-адреса служби VMware, <rpid> – ідентифікатор пулу ресурсів VMware

en-us	CPU usage in hertz during the interval on VMware Resource Pool, "url" - VMware service URL, "rpid" - VMware resource pool id
uk	Використання ЦП у герцах протягом інтервалу в пулі ресурсів VMware, "url" - URL-адреса служби VMware, "rpid" - ідентифікатор пулу ресурсів VMware

en-us	CPU utilization percentage. Returns float
uk	Відсоток використання ЦП. Повертає число з плаваючою точкою

en-us	Create action
uk	Створити дію

en-us	Create and edit dashboards
uk	Створити та редагувати панелі

en-us	Create and edit maintenance
uk	Створити та редагувати обслуговування

en-us	Create and edit maps
uk	Створити та редагувати мапи

en-us	Create API token
uk	Створити API токен

en-us	Create background
uk	Створити фонове зображення

en-us	Create connector
uk	Створити конектор

en-us	Create correlation
uk	Створити кореляцію

en-us	Create dashboard
uk	Створити панель

en-us	Created at
uk	Створено в

en-us	(created by host discovery)
uk	(створено шляхом виявлення хоста)

en-us	Created by me
uk	Створено мною

en-us	Created by user
uk	Створено користувачем

en-us	Created by users
uk	Створено користувачами

en-us	Create dependent discovery rule
uk	Створити залежне правило виявлення

en-us	Create dependent item
uk	Створити залежний елемент даних

en-us	Create disabled
uk	Створювати дезактивованим

en-us	Create discovery rule
uk	Створити правило виявлення

en-us	Create discovery rule (select host first)
uk	Створити правило виявлення (спочатку виберіть хост)

en-us	Create discovery rule (select template first)
uk	Створити правило виявлення (спочатку виберіть шаблон)

en-us	Create enabled
uk	Створювати активованим

en-us	Create graph
uk	Створити графік

en-us	Create graph prototype
uk	Створити прототип графіка

en-us	Create graph (select host first)
uk	Створити графік (спочатку оберіть вузол мережі)

en-us	Create graph (select template first)
uk	Створити графік (спочатку виберіть шаблон)

en-us	Create host
uk	Створити вузол мережі

en-us	Create host group
uk	Створити групу вузлів мережі

en-us	Create host prototype
uk	Створити прототип вузла мережі

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
uk	Створювати вузли мережі з вибраних прототипів як дезактивовані?

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
uk	Створити вузли мережі з вибраних прототипів як активовані?

en-us	Create icon
uk	Створити іконку

en-us	Create icon map
uk	Створити призначення іконок

en-us	Create item
uk	Створити елемент даних

en-us	Create item prototype
uk	Створити прототип елемента даних

en-us	Create item (select host first)
uk	Створити елемент даних (оберіть спочатку вузол мережі)

en-us	Create item (select template first)
uk	Створити елемент даних (оберіть спочатку шаблон)

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
uk	Створити елементи даних з вибраних прототипів як дезактивовані?

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
uk	Створити елементи даних з вибраних прототипів як активовані?

en-us	Create maintenance period
uk	Створити період сервісу

en-us	Create map
uk	Створити карту мережі

en-us	Create media type
uk	Створити метод повідомлень

en-us	Create new
uk	Створити нові

en-us	Create proxy
uk	Створити проксі

en-us	Create report
uk	Створити звіт

en-us	Create script
uk	Створити скрипт

en-us	Create service
uk	Створити послугу

en-us	Create SLA
uk	Створити SLA

en-us	Create template
uk	Створити шаблон

en-us	Create template group
uk	Створити групу шаблонів

en-us	Create trigger
uk	Створити тригер

en-us	Create trigger prototype
uk	Створити прототип тригера

en-us	Create trigger (select host first)
uk	Створити тригер (оберіть спочатку вузол мережі)

en-us	Create trigger (select template first)
uk	Створити тригер (спочатку виберіть шаблон)

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
uk	Створити тригери з вибраних прототипів як дезактивовані?

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
uk	Створити тригера з вибраних прототипів як активовані?

en-us	Create user
uk	Створити користувача

en-us	Create user group
uk	Створити групу користувачів

en-us	Create user role
uk	Створіть роль користувача

en-us	Create web scenario
uk	Створити веб сценарій

en-us	Create web scenario (select host first)
uk	Створити веб сценарій (спочатку виберіть вузол мережі)

en-us	Create web scenario (select template first)
uk	Створити веб сценарій (спочатку виберіть шаблон)

en-us	Critical
uk	Критична

en-us	CRLF
uk	CRLF

en-us	CSRF test
uk	CSRF тест

en-us	CSRF token test
uk	Тест CSRF токена

en-us	CSRF token validation succeeded.
uk	Валідація токенів CSRF пройшла успішно.

en-us	CSV to JSON
uk	CSV в JSON

en-us	CUID is expected
uk	Очікується CUID

en-us	Current
uk	Поточний

en-us	Current host
uk	Поточний вузол мережі

en-us	Current password
uk	Поточний пароль

en-us	Current password is mandatory.
uk	Поточний пароль є обов'язковим.

en-us	Current user
uk	Поточний користувач

en-us	Current value
uk	Поточне значення

en-us	Custom
uk	Користувацьке

en-us	Custom expression
uk	Довільний вираз

en-us	Custom graphs
uk	Графіки користувача

en-us	Custom intervals
uk	Довільні інтервали

en-us	Custom label
uk	Ярлик користувача

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
uk	Ярлик користувача для елементів карти мережі "%2$s" типу "%1$s" не може бути пустим.

en-us	Custom message
uk	Довільне повідомлення

en-us	Custom multiplier
uk	Користувацький множник

en-us	Custom on fail
uk	Довільне при помилці

en-us	Custom schedule
uk	Довільний графік

en-us	Custom scripts
uk	Довільні скрипти

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
uk	Імена користувацьких важливостей впливають на всі мови і потребують ручного перекладу!

en-us	Custom size
uk	Користувацький розмір

en-us	CyberArk Vault
uk	CyberArk Vault

en-us	Cycle
uk	Період

en-us	Czech (cs_CZ)
uk	Чеська (cs_CZ)

en-us	d
uk	д

en-us	D
uk	D

en-us	D
uk	Н

en-us	Daily
uk	Щодня

en-us	Dark
uk	Темна

en-us	Dashboard
uk	ПАНЕЛЬ

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
uk	Панель "%1$s" вже існує.

en-us	Dashboard "%1$s" is used in report "%2$s".
uk	Панель "%1$s" використовується у звіті "%2$s".

en-us	Dashboard created
uk	Панель створено

en-us	Dashboard deleted
uk	Панелі видалено

en-us	Dashboard deleted
uk	Панелі видалено

en-us	Dashboard deleted
uk	Панель видалено

en-us	Dashboard page properties
uk	Властивості сторінки панелі

en-us	Dashboard properties
uk	Властивості панелі

en-us	Dashboards
uk	Панелі

en-us	Dashboard sharing
uk	Спільний доступ до панелі

en-us	Dashboard updated
uk	Панель обновлено

en-us	Dashboard with ID "%1$s" is not available.
uk	Панель з ID "%1$s" недоступна.

en-us	Dashed line
uk	Пунктирна лінія

en-us	Data
uk	Дані

en-us	Database history tables upgraded
uk	Таблиці історії бази даних оновлено

en-us	Database history tables use primary key
uk	Таблиці історії бази даних використовують первинний ключ

en-us	Database host
uk	Хост бази даних

en-us	Database host verification
uk	Перевірка хоста бази даних

en-us	Database monitor
uk	Монітор бази даних

en-us	Database name
uk	Ім'я бази даних

en-us	Database password
uk	Пароль до бази даних

en-us	Database port
uk	Порт бази даних

en-us	Database schema
uk	Схема бази даних

en-us	Database server
uk	Сервер бази даних

en-us	Database TLS CA file
uk	Файл CA бази даних TLS

en-us	Database TLS certificate file
uk	Файл сертифіката TLS бази даних

en-us	Database TLS certificate files must be read-only
uk	Файли сертифікатів бази даних TLS мають бути доступними лише для читання

en-us	Database TLS cipher list
uk	Список шифрів бази даних TLS

en-us	Database TLS encryption
uk	Шифрування бази даних TLS

en-us	Database TLS key file
uk	Ключовий файл бази даних TLS

en-us	Database type
uk	Тип бази даних

en-us	Database user
uk	Користувач бази даних

en-us	Data collection
uk	Збір даних

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
uk	Дані із %1$s. Згенеровано за %2$s сек.

en-us	Data is not properly encoded.
uk	Дані закодовано неправильно.

en-us	Data overview
uk	Огляд даних

en-us	Data set
uk	Набір даних

en-us	Data set label
uk	Мітка набору даних

en-us	Data storage period
uk	Період зберігання даних

en-us	Data type
uk	Тип даних

en-us	Date
uk	Дата

en-us	Date and time functions
uk	Функції дати та часу

en-us	date() - Current date
uk	date() - Поточна дата

en-us	Date HW decommissioned
uk	Дата списання HW

en-us	Date HW installed
uk	Дата встановлення HW

en-us	Date HW maintenance expires
uk	Дата закінчення гарантії HW

en-us	Date HW purchased
uk	Дата придбання HW

en-us	Day
uk	День

en-us	Day
uk	День

en-us	Day before yesterday
uk	Позавчора

en-us	Day of month
uk	День в місяць

en-us	dayofmonth() - Day of month
uk	dayofmonth() - День місяця

en-us	Day of the week and day of the month cannot be specified simultaneously.
uk	Не можна вказувати день тижня і день місяця одночасно.

en-us	Day of week
uk	День в тиждень

en-us	dayofweek() - Day of week
uk	dayofweek() - День тижня

en-us	days
uk	днів

en-us	Days
uk	Днів

en-us	%d device
uk	%d пристрій

en-us	%d device
uk	%d пристроїв

en-us	%d device
uk	%d пристрої

en-us	DD.MM.YY
uk	DD.MM.YY

en-us	Deactivates manual suppression.
uk	Дезактивує ручне придушення.

en-us	Debug
uk	Дебаг

en-us	Debug mode
uk	Режим діагност.

en-us	Dec
uk	Гру

en-us	December
uk	Грудень

en-us	Decimal places
uk	Десяткові знаки

en-us	Decrease by
uk	Зменшити на

en-us	default
uk	по замовчуванню

en-us	Default
uk	По замовчуванню

en-us	Default (%1$s)
uk	По замовчуванню (%1$s)

en-us	Default access to new actions
uk	Стандартний доступ до нових дій

en-us	Default access to new modules
uk	Стандартний доступ до нових модулів

en-us	Default access to new UI elements
uk	Стандартний доступ до нових елементів інтерфейсу

en-us	Default authentication
uk	Аутентифікація по замовчуванню

en-us	Default host inventory mode
uk	Режим інвентаризації вузлів мережі по замовчуванню

en-us	Default language
uk	Мова за замовчуванням

en-us	Default LDAP server must be specified.
uk	Необхідно вказати сервер LDAP за умовчанням.

en-us	Default login form
uk	Форма логіну по замовчуванню

en-us	Default media type
uk	Метод повідомлень по замовчуванню

en-us	Default operation step duration
uk	Тривалість кроку операції по замовчуванню

en-us	Default page display period
uk	Період відображення сторінки за замовчуванням

en-us	Default theme
uk	Тема по замовчуванню

en-us	Default time zone
uk	Часовий пояс за умовчанням

en-us	Delay
uk	Затримка

en-us	Delayed by
uk	Затримується на

en-us	Delete
uk	Видалити

en-us	Delete all elements that are not present in the import file?
uk	Видалити всі елементи, яких немає у файлі імпорту?

en-us	Delete and clear
uk	Видалити та очистити

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
uk	Видалити та очистити вибрані шаблони? (УВАГА: всі приєднані вузли мережі буде очищено!)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
uk	Видалити та очистити шаблон? (УВАГА: всі приєднані вузли мережі буде очищено!)

en-us	Delete current action?
uk	Видалити поточну дію?

en-us	Delete current correlation?
uk	Видалити потчну кореляцію?

en-us	Deleted
uk	Видалено

en-us	Delete dashboard?
uk	Видалити панель?

en-us	Delete discovery rule?
uk	Видалити правило виявлення?

en-us	Delete expression?
uk	Видалити вираз?

en-us	Delete graph?
uk	Видалити графік?

en-us	Delete graph prototype?
uk	Видалити прототип графиків?

en-us	Delete history of selected items?
uk	Видалити історію вибраних елементів даних?

en-us	Delete history of selected web scenarios?
uk	Видалити історію вибраних веб сценаріїв?

en-us	Delete icon map?
uk	Видалити призначення іконок?

en-us	Delete item?
uk	Видалити елемент даних?

en-us	Delete item prototype?
uk	Видалити прототип елементів даних?

en-us	Delete links between selected elements?
uk	Видалити лінки між обраними елементами?

en-us	Delete maintenance period?
uk	Видалити період сервісу?

en-us	Delete media type?
uk	Видалити метод повідомлень?

en-us	Delete missing
uk	Видалити відсутні

en-us	Delete proxy?
uk	Видалити проксі?

en-us	Delete regular expression?
uk	Видалити регулярний вираз?

en-us	Delete script?
uk	Видалити скрипт?

en-us	Delete selected action?
uk	Видалити вибрану дію?

en-us	Delete selected actions?
uk	Видалити вибрані дії?

en-us	Delete selected API token?
uk	Видалити вибраний токен API?

en-us	Delete selected connector?
uk	Видалити вибраний з’єднувач?

en-us	Delete selected connectors?
uk	Видалити вибрані з’єднувачі?

en-us	Delete selected correlations?
uk	Видалити вибрані кореляції?

en-us	Delete selected dashboards?
uk	Видалити обрані панелі?

en-us	Delete selected discovery rules?
uk	Видалити вибрані правила виявлення?

en-us	Delete selected elements?
uk	Видалити вибрані елементи?

en-us	Delete selected graph prototypes?
uk	Видалити вибрані прототипи графіків?

en-us	Delete selected graphs?
uk	Видалити вибрані графіки?

en-us	Delete selected group?
uk	Видалити вибрану групу?

en-us	Delete selected groups?
uk	Видалити вибрані групи?

en-us	Delete selected host?
uk	Видалити вибраний вузол мережі?

en-us	Delete selected host group?
uk	Видалити вибрану групу хостів?

en-us	Delete selected host groups?
uk	Видалити вибрані групи вузлів мережі?

en-us	Delete selected host prototype?
uk	Видалити вибраний прототип вузлів мережі?

en-us	Delete selected host prototypes?
uk	Видалити вибрані прототипи вузлів мережі?

en-us	Delete selected hosts?
uk	Видалити вибрані вузли мережі?

en-us	Delete selected image?
uk	Видалити вибрані картинки?

en-us	Delete selected item prototypes?
uk	Видалити вибрані прототипи елементів даних?

en-us	Delete selected items?
uk	Видалити вибрані елементи даних?

en-us	Delete selected maintenance period?
uk	Видалити вибраний період обслуговування?

en-us	Delete selected maintenance periods?
uk	Видалити вибрані періоди сервісу?

en-us	Delete selected map?
uk	Видалити вибрану карту мережі?

en-us	Delete selected maps?
uk	Видалити вибрані карти?

en-us	Delete selected media types?
uk	Видалити вибрані методи повідомлень?

en-us	Delete selected proxies?
uk	Видалити вибрані проксі?

en-us	Delete selected proxy?
uk	Видалити вибраний проксі?

en-us	Delete selected regular expressions?
uk	Видалити вибрані регулярні вирази?

en-us	Delete selected role?
uk	Видалити вибрану роль?

en-us	Delete selected roles?
uk	Видалити вибрані ролі?

en-us	Delete selected scheduled report?
uk	Видалити вибраний запланований звіт?

en-us	Delete selected scheduled reports?
uk	Видалити вибрані заплановані звіти?

en-us	Delete selected scripts?
uk	Видалити вибрані скрипти?

en-us	Delete selected service?
uk	Видалити вибрану послугу?

en-us	Delete selected services?
uk	Видалити вибрані послуги?

en-us	Delete selected shapes?
uk	Видалити обрані фігури?

en-us	Delete selected SLA?
uk	Видалити вибране SLA?

en-us	Delete selected SLAs?
uk	Видалити вибрані SLA?

en-us	Delete selected template group?
uk	Видалити вибрану групу шаблонів?

en-us	Delete selected template groups?
uk	Видалити вибрані групи шаблонів?

en-us	Delete selected templates?
uk	Видалити вибрані шаблони?

en-us	Delete selected token?
uk	Видалити вибраний токен?

en-us	Delete selected tokens?
uk	Видалити вибрані токени?

en-us	Delete selected trigger prototypes?
uk	Видалити вибрані прототипи тригерів?

en-us	Delete selected triggers?
uk	Видалити вибрані тригери?

en-us	Delete selected user?
uk	Видалити обраного користувача?

en-us	Delete selected users?
uk	Видалити вибраних користувачів?

en-us	Delete selected web scenarios?
uk	Видалити вибрані веб сценарії?

en-us	Delete template?
uk	Видалити шаблон?

en-us	Delete trigger?
uk	Видалити тригер?

en-us	Delete trigger prototype?
uk	Видалити прототип тригерів?

en-us	Delete web scenario?
uk	Видалити веб сценарій?

en-us	Delimiter
uk	Розділювач

en-us	Denied methods
uk	Заборонені методи

en-us	Deny
uk	Заборонено

en-us	Deny list
uk	Список заборон

en-us	Dependencies
uk	Залежності

en-us	Dependent
uk	Залежність

en-us	Dependent item
uk	Залежний елемент даних

en-us	Depends on
uk	Залежить від

en-us	Deployment status
uk	Статус розгортання

en-us	Deprecated
uk	Застаріле

en-us	Deprecated parameter "%1$s" cannot be used with "%2$s".
uk	Застарілий параметр "%1$s" не можна використовувати з "%2$s".

en-us	Deprovisioned users group
uk	Деініціалізована група користувачів

en-us	Deprovisioned users group cannot be deleted.
uk	Деініціалізовану групу користувачів не можна видалити.

en-us	Deprovisioned users group cannot be empty.
uk	Група деініціалізованих користувачів не може бути порожньою.

en-us	Deprovisioned users group cannot be enabled.
uk	Неможливо ввімкнути деініціалізовану групу користувачів.

en-us	descending
uk	за спаданням

en-us	Description
uk	Опис

en-us	Detailed listing of installed packages. Returns text in JSON format
uk	Детальний список встановлених пакетів. Повертає текст у форматі JSON

en-us	Details
uk	Деталі

en-us	Details of web scenario
uk	Деталі про веб сценарій

en-us	Detected TimescaleDB license does not support compression. Compression is supported in TimescaleDB Community Edition.
uk	Виявлена ліцензія TimescaleDB не підтримує стиснення. Стиснення підтримується у TimescaleDB Community Edition.

en-us	Detection period
uk	Період виявлення

en-us	Deviations
uk	Відхилення

en-us	Device
uk	Пристрій

en-us	Device interrupts. Returns integer
uk	Перериви пристрою. Повертає ціле число

en-us	Device uniqueness criteria
uk	Критерій унікальності пристрою

en-us	Digest
uk	Дайджест

en-us	Digital
uk	Цифровий

en-us	Directory
uk	Довідник

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
uk	Розмір папки (в байтах). Повертає ціле

en-us	Disable
uk	Дезактивувати

en-us	Disabled
uk	Дезактивовано

en-us	Disable debug mode
uk	Дезактивувати діагностичний режим

en-us	Disable debug mode in selected groups?
uk	Дезактивувати діагностичний режим для вибраних груп?

en-us	Disable host
uk	Дезактивувати вузол мережі

en-us	Disable host?
uk	Дезактивувати вузол мережі?

en-us	Disable hosts
uk	Дезактивувати вузли мережі

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
uk	Дезактивувати вузли мережі у вибраних групах вузлів мережі?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
uk	Дезактивувати вузли мережі, які моніторяться обраними проксі?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxy?
uk	Вимкнути хости, які мониторяться вибраним проксі?

en-us	Disable selected action?
uk	Вимкнути вибрану дію?

en-us	Disable selected actions?
uk	Дезактивувати вузли мережі?

en-us	Disable selected API tokens?
uk	Вимкнути вибрані API токени?

en-us	Disable selected connector?
uk	Вимкнути вибраний роз’єм?

en-us	Disable selected connectors?
uk	Відключити вибрані з’єднувачі?

en-us	Disable selected correlations?
uk	Дезактивувати вибрані кореляції?

en-us	Disable selected discovery rules?
uk	Дезактивувати вибрані правила виявлення?

en-us	Disable selected groups?
uk	Дезактивувати вибрані групи?

en-us	Disable selected hosts?
uk	Дезактивувати вибрані вузли мережі?

en-us	Disable selected items?
uk	Дезактивувати вибрані елементи даних?

en-us	Disable selected media types?
uk	Дезактивувати вибрані методи повідомлень?

en-us	Disable selected modules?
uk	Вимкнути вибрані модулі?

en-us	Disable selected scheduled reports?
uk	Вимкнути вибрані заплановані звіти?

en-us	Disable selected SLA?
uk	Вимкнути вибране SLA?

en-us	Disable selected SLAs?
uk	Вимкнути вибрані SLA?

en-us	Disable selected triggers?
uk	Дезактивувати вибрані тригери?

en-us	Disable selected web scenarios?
uk	Дезактивувати вибрані веб сценарії?

en-us	Disaster
uk	Критична

en-us	Discard unchanged
uk	Відкинути без змін

en-us	Discard unchanged with heartbeat
uk	Відкинути без змін, з пульсом

en-us	Discard value
uk	Відкинути значення

en-us	Discover
uk	Виявлення

en-us	Discovered
uk	Виявлено

en-us	Discovered by
uk	Виявлено

en-us	Discovered device
uk	Виявлений пристрій

en-us	discovered host
uk	виявлений вузол мережі

en-us	discovered service
uk	виявлений сервіс

en-us	discovery
uk	виявлення

en-us	Discovery
uk	Виявлення

en-us	Discovery actions
uk	Дії виявлення

en-us	Discovery by proxy
uk	Виявлення через проксі

en-us	Discovery check
uk	Перевірка виявлення

en-us	Discovery checks
uk	Перевірки виявлення

en-us	Discovery list
uk	Список виявлення

en-us	Discovery object
uk	Об'єкт виявлення

en-us	Discovery of VMware clusters, <url> - VMware service URL. Returns JSON
uk	Виявлення кластерів VMware, <url> - URL-адреса служби VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware clusters, "url" - VMware service URL. Returns JSON
uk	Виявлення кластерів VMware, "url" - URL-адреса служби VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, <url> - VMware service URL. Returns JSON
uk	Виявлення сховищ даних VMware, <url> - URL-адреса служби VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, "url" - VMware service URL. Returns JSON
uk	Виявлення сховищ даних VMware, "url" - URL-адреса служби VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
uk	Виявлення сховищ даних гіпервізора VMware, "url" - URL-адреса служби VMware, "uuid" - глобальний унікальний ідентифікатор гіпервізора VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
uk	Виявлення сховищ даних гіпервізора VMware, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
uk	Виявлення мережевих інтерфейсів гіпервізора VMware, "url" - URL-адреса служби VMware, "uuid" - глобальний унікальний ідентифікатор гіпервізора VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor network interfaces, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor. Returns JSON
uk	Виявлення мережевих інтерфейсів гіпервізора VMware, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - гіпервізор VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, <url> - VMware service URL. Returns JSON
uk	Виявлення гіпервізорів VMware, <url> – URL-адреса служби VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, "url" - VMware service URL. Returns JSON
uk	Виявлення гіпервізорів VMware, "url" - URL-адреса служби VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
uk	Виявлення дискових пристроїв віртуальної машини VMware, "url" - URL-адреса служби VMware, "uuid" - глобальний унікальний ідентифікатор віртуальної машини VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
uk	Виявлення дискових пристроїв віртуальної машини VMware, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
uk	Виявлення файлових систем віртуальної машини VMware, "url" - URL-адреса служби VMware, "uuid" - глобальний унікальний ідентифікатор віртуальної машини VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
uk	Виявлення файлових систем віртуальної машини VMware, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
uk	Виявлення мережевих інтерфейсів віртуальної машини VMware, "url" - URL-адреса служби VMware, "uuid" - глобальний унікальний ідентифікатор віртуальної машини VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine network interfaces, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
uk	Виявлення мережевих інтерфейсів віртуальної машини VMware, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, <url> - VMware service URL. Returns JSON
uk	Виявлення віртуальних машин VMware, <url> - URL-адреса служби VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, "url" - VMware service URL. Returns JSON
uk	Виявлення віртуальних машин VMware, "url" - URL-адреса служби VMware. Повертає JSON

en-us	Discovery rule
uk	Правило виявлення

en-us	Discovery rule
uk	Правило виявлення

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
uk	Правило виявлення "%1$s" вже існує.

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Правило виявлення "%1$s" вже існує у "%2$s".

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
uk	Правило виявлення "%1$s" вже існує у "%2$s", успадковано з іншого шаблону.

en-us	Discovery rule "%1$s" cannot be copied without its master item.
uk	Правило виявлення "%1$s" не може бути скопійоване без його майстер елемента даних.

en-us	Discovery rule "%1$s" is used in "%2$s" action.
uk	Правило виявлення "%1$s" використовується в "%2$s" дії.

en-us	Discovery rule created
uk	Правило виявлення створено

en-us	Discovery rule deleted
uk	Правило виявлення видалено

en-us	Discovery rule deleted
uk	Правило виявлення видалено

en-us	Discovery rule deleted
uk	Правила виявлення видалено

en-us	Discovery rule disabled
uk	Правила виявлення дезактивовано

en-us	Discovery rule disabled
uk	Правила виявлення дезактивовано

en-us	Discovery rule disabled
uk	Правило виявлення дезактивовано

en-us	Discovery rule enabled
uk	Правила виявлення активовано

en-us	Discovery rule enabled
uk	Правило виявлення активовано

en-us	Discovery rule enabled
uk	Правила виявлення активовано

en-us	Discovery rules
uk	Правила виявлення

en-us	Discovery rules deleted
uk	Правила виявлення видалено

en-us	Discovery rule updated
uk	Правило виявлення оновлено

en-us	Discovery status
uk	Стан виявлення

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
uk	Статистика читання диска. Повертає ціле число для типів sectors, operations, bytes; дробове число для типів sps, ops, bps

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
uk	Розмір дискового простору в байтах або відсотках від загального. Повертає ціле число для байт; дробове для відсотків

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
uk	Статистика запису на диск. Повертає ціле число для типів sectors, operations, bytes; дробове число для типів sps, ops, bps

en-us	Display
uk	Відображення

en-us	Display graph
uk	Показати графік

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
uk	Відображено %1$s із %2$s знайдених

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
uk	Відображено від %1$s до %2$s з %3$s знайдених

en-us	Displaying options
uk	Опції відображення

en-us	Display min/max/avg
uk	Відображення мін/макс/сер

en-us	Display OK triggers for
uk	Відображати тригери ОК протягом

en-us	Display problems
uk	Відображення проблем

en-us	Display stacked graph
uk	Показати стекований графік

en-us	Division denominator
uk	Знаменник ділення

en-us	d.M
uk	d M

en-us	DNS
uk	DNS

en-us	DNS name
uk	DNS ім'я

en-us	does not contain
uk	не містить

en-us	Does not contain
uk	Не містить

en-us	does not equal
uk	не дорівнює

en-us	Does not equal
uk	Не дорівнює

en-us	does not exist
uk	Не існує

en-us	Does not exist
uk	Не існує

en-us	does not match
uk	не співпадає

en-us	Does not match regular expression
uk	Не відповідає регулярному виразу

en-us	Do not keep history
uk	Не зберігайте історію

en-us	Do not keep trends
uk	Не тримайте тренди

en-us	Dot
uk	Лінія з крапок

en-us	Down
uk	Недоступно

en-us	Down
uk	Недоступний

en-us	Download image
uk	Завантажити зображення

en-us	Download the configuration file
uk	Завантажити конфігураційний файл

en-us	Downtime
uk	Недоступний

en-us	Downtime
uk	Час простою

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
uk	Ви дійсно хочете замінити умовний вираз?

en-us	Draw
uk	Креслити

en-us	Draw style
uk	Стиль креслення

en-us	Duplicate dependencies in trigger "%1$s".
uk	Дублюючі залежності в тригері "%1$s".

en-us	Duplicate dependencies in trigger prototype "%1$s".
uk	Дублікат залежності в прототипі тригерів "%1$s".

en-us	Duplicate host. Host with the same host name "%1$s" already exists in data.
uk	Дублікат вузла мережі. Вузол мережі з таким же ім'ям вузла мережі "%1$s" вже існує в даних.

en-us	Duplicate host. Host with the same visible name "%1$s" already exists in data.
uk	Дублікат вузла мережі. Вузол мережі з таким же видимим ім'ям вузла мережі "%1$s" вже існує в даних.

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
uk	Дублікат значення "%1$s" для "name" у карти мережі.

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
uk	Дублікат userid "%1$s" у користувачів для карти мережі "%2$s".

en-us	Duplicate "usrgrpid" "%1$s" in user groups for map "%2$s".
uk	Дублікат "usrgrpid" "%1$s" у групах користувачів для карти "%2$s".

en-us	Duration
uk	Тривалість

en-us	Duration
uk	Тривалість

en-us	Dutch (nl_NL)
uk	Голландська (nl_NL)

en-us	Dynamic item
uk	Динамічний елемент

en-us	Dynamic items
uk	Динамічні елементи даних

en-us	Each item
uk	Кожен елемент даних

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
uk	Кожнен URL-запит повинен мати унікальне ім'я. Будь ласка переконайтесь що це тільки один URL-запит з таким іменем

en-us	Edit
uk	Змінити

en-us	Edit dashboard
uk	Редагувати панель

en-us	Edit map
uk	Редагувати карту мережі

en-us	Edit operation
uk	Змінити операцію

en-us	Edit tree element
uk	Редагувати елемент дерева

en-us	Edit widget
uk	Редагувати віджет

en-us	Effective date
uk	Дійсно з

en-us	Effective value
uk	Результативне значення

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
uk	Помилка Elasticsearch: %1$s.

en-us	Elasticsearch URL is not set for type: %1$s.
uk	URL Elasticsearch не встановлено для типу: %1$s.

en-us	Element
uk	Елемент

en-us	Element name
uk	Назва елемента

en-us	Ellipse
uk	Еліпс

en-us	Email
uk	Email

en-us	Email and password
uk	Email та пароль

en-us	Email provider
uk	Постачальник пошти

en-us	Empty
uk	Пусто

en-us	Empty color.
uk	Порожній колір.

en-us	Empty filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
uk	Пустий ID формули умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Empty filter condition macro for discovery rule "%1$s".
uk	Пустий макрос умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Empty input parameter.
uk	Вхідний параметр пустий.

en-us	Empty map ID.
uk	Пустий ID карти мережі.

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
uk	Пустий файл SSL сертифікату у веб сценарії "%1$s".

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
uk	Пустий файл SSL ключа у веб сценарії "%1$s".

en-us	<empty string>
uk	<пустий рядок>

en-us	Enable
uk	Активувати

en-us	Enable audit logging
uk	Активувати журнал аудиту

en-us	Enable compression
uk	Активувати стиснення

en-us	Enable confirmation
uk	Задіяти підтвердження

en-us	Enabled
uk	Активовано

en-us	Enable debug mode
uk	Активувати діагностичний режим

en-us	Enable debug mode in selected groups?
uk	Активувати діагностичний режим для вибраних груп?

en-us	Enable host
uk	Активувати вузол мережі

en-us	Enable host?
uk	Активувати вузол мережі?

en-us	Enable hosts
uk	Активувати вузли мережі

en-us	Enable host selection
uk	Активувати вибір вузла мережі

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
uk	Активувати вузли мережі, які моніторяться обраними проксі?

en-us	Enable hosts monitored by selected proxy?
uk	Активувати вузли мережі, що спостерігаються вибраними проксі?

en-us	Enable HTTP authentication
uk	Активувати HTTP аутентифікацію

en-us	Enable HTTP authentication for all users.
uk	Активувати HTTP автентифікацію для всіх користувачів.

en-us	Enable internal housekeeping
uk	Активувати внутрішню очистку

en-us	Enable JIT provisioning
uk	Активувати JIT ініціалізацію

en-us	Enable LDAP authentication
uk	Активувати LDAP аутентифікацію

en-us	Enable SAML authentication
uk	Активувати SAML автентифікацію

en-us	Enable SCIM provisioning
uk	Активувати SCIM ініціалізацію

en-us	Enable selected action?
uk	Активувати вибрану дію?

en-us	Enable selected actions?
uk	Активувати вибрані дії?

en-us	Enable selected API tokens?
uk	Активувати вибрані API токени?

en-us	Enable selected connector?
uk	Активувати вибраний конектор?

en-us	Enable selected connectors?
uk	Активувати вибрані конектори?

en-us	Enable selected correlations?
uk	Активувати вибрані кореляції?

en-us	Enable selected discovery rules?
uk	Активувати вибрані правила виявлення?

en-us	Enable selected groups?
uk	Активувати вибрані групи?

en-us	Enable selected hosts?
uk	Активувати вибрані вузли мережі?

en-us	Enable selected items?
uk	Активувати вибрані елементи даних?

en-us	Enable selected media types?
uk	Активувати вибрані методи повідомлень?

en-us	Enable selected modules?
uk	Активувати вибрані модулі?

en-us	Enable selected scheduled reports?
uk	Активувати вибрані регулярні звіти?

en-us	Enable selected SLA?
uk	Активувати вибраний SLA?

en-us	Enable selected SLAs?
uk	Активувати вибрані SLA?

en-us	Enable selected triggers?
uk	Активувати вибрані тригери?

en-us	Enable selected web scenarios?
uk	Активувати вибрані прототипи веб сценаріїв?

en-us	Enable trapping
uk	Активувати трапи

en-us	Encrypt
uk	Шифрування

en-us	Encryption
uk	Шифрування

en-us	Encryption level
uk	Рівень шифрування

en-us	End date
uk	Дата закінчення

en-us	End of line sequence
uk	Кінець рядка

en-us	English (en_GB)
uk	Англійська (en_GB)

en-us	English (en_US)
uk	Англійська (en_US)

en-us	Entry with UUID "%1$s" already exists.
uk	Запис із UUID "%1$s" вже існує.

en-us	equals
uk	дорівнює

en-us	Equals
uk	Дорівнює

en-us	e() - Returns Euler's number
uk	e() - Повертає число Ейлера

en-us	Error
uk	Помилка

en-us	Error: %1$s
uk	Помилка: %1$s

en-us	Error budget
uk	Бюджет часу простою

en-us	Error budget
uk	Бюджет часу простою

en-us	Error in search request for table "%1$s".
uk	Помилка в запиті пошуку в таблиці "%1$s".

en-us	error message
uk	повідомлення помилки

en-us	Error message
uk	Повідомлення про помилку

en-us	Error! Unable to start Zabbix server.
uk	Помилка! Не вдалося запустити сервер Zabbix.

en-us	Error! Unable to start Zabbix server due to unsupported %1$s database server version. Must be at least (%2$s)
uk	Помилка! Zabbix сервер не може стартувати через занадто стару версію сервера бази даних (%1$s). Мінімальна дозволена версія %2$s

en-us	Evaluation period
uk	Період аналізу

en-us	Event
uk	Подія

en-us	Event acknowledged
uk	Подію підтвержено

en-us	Event correlation
uk	Кореляція подій

en-us	Event correlation rules
uk	Правила кореляції події

en-us	Event details
uk	Подробиці події

en-us	Event generation
uk	Генерація події

en-us	Event ID
uk	ID події

en-us	Event is acknowledged
uk	Подія підтверджена

en-us	Event is not acknowledged
uk	Подія не підтверджена

en-us	Event list [previous 20]
uk	Список подій [20 попередніх]

en-us	Event log monitoring. Returns log
uk	Моніторинг журналів подій. Повертає записи з журналу

en-us	Event name
uk	Ім'я події

en-us	Event name matches Trigger name (with macros expanded) unless a custom Event name is specified in Trigger settings.
uk	Назва події збігається з назвою тригера (з розгорнутими макросами), якщо тільки в налаштуваннях тригера не вказано власну назву події.

en-us	Events
uk	Події

en-us	Events and alerts
uk	Події і повідомлення

en-us	Event tag pair
uk	Пара тегів події

en-us	Event type
uk	Тип події

en-us	Event updated
uk	Події оновлено

en-us	Event updated
uk	Подію оновлено

en-us	Event updated
uk	Подій оновлено

en-us	Every day(s)
uk	Щодня

en-us	Every week(s)
uk	Щотижня

en-us	Example
uk	Наприклад

en-us	Example: https://localhost/zabbix/ui/
uk	Приклад: https://localhost/zabbix/ui/

en-us	Except selected
uk	Крім вибраних

en-us	Exclude
uk	Виключено

en-us	Excluded downtime
uk	Виключення часу простою

en-us	Excluded downtimes
uk	Виключення часу простою

en-us	Excluded downtimes
uk	Виключення часу простою

en-us	Exclude host groups
uk	Виключити групи вузлів мережі

en-us	Execute
uk	Виконати

en-us	Executed
uk	Виконано

en-us	Executed script
uk	Скрипт для виконання

en-us	Execute now
uk	Виконати зараз

en-us	Execute on
uk	Виконати на

en-us	Execute scripts
uk	Виконання скриптів

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
uk	Виконує WMI запит та повертає перший вибраний об'єкт. Повертає ціле число, дробове число, рядок або текст (в залежності від запиту)

en-us	Execute WMI query and return the JSON document with all selected objects
uk	Виконання запиту WMI та отримання JSON документа з усіма вибраними об'єктами

en-us	Execution confirmation
uk	Підтвердження виконання

en-us	exists
uk	існує

en-us	Exists
uk	Існує

en-us	Expand
uk	Розгорнути

en-us	Expand macros
uk	Розкрити макроси

en-us	Expand sidebar
uk	Розширити бічну панель

en-us	Expand single problem
uk	Розгортати одиночну проблему

en-us	Expired
uk	Минув

en-us	Expired
uk	Завершено

en-us	Expired on %1$s.
uk	Термін дії минув у %1$s.

en-us	Expires at
uk	Спливає в

en-us	Expires in less than
uk	Термін дії закінчується менш ніж через

en-us	Exploded
uk	Розширений круговий

en-us	Export
uk	Експорт

en-us	Export failed
uk	Помилка під час експорту

en-us	Export to CSV
uk	Експортувати в CSV

en-us	Expression
uk	Вираз

en-us	Expression cannot be empty
uk	Вираз не може бути пустим

en-us	Expression constructor
uk	Конструктор виразу

en-us	expression is empty
uk	вираз пустий

en-us	Expressions
uk	Вирази

en-us	Expression syntax error.
uk	Синтаксична помилка у виразі.

en-us	Expression type
uk	Тип виразу

en-us	Expression variable elements
uk	Елементи змінних виразів

en-us	External check
uk	Зовнішня перевірка

en-us	F
uk	Пт

en-us	Fail
uk	Помилка

en-us	Failed
uk	Невдало

en-us	Failed
uk	Помилковий

en-us	Failed login
uk	Помилка при вході

en-us	Failed to create dashboard
uk	Помилка при створенні панелі

en-us	failed to parse JSON
uk	не вдалося проаналізувати JSON

en-us	Failed to parse URL.
uk	Помилка при обробці URL.

en-us	Failed to paste dashboard page.
uk	Помилка під час вставлення сторінки панелі.

en-us	Failed to paste widget.
uk	Помилка при вставці віджету.

en-us	Failed to select default LDAP server.
uk	Помилка вибору сервера LDAP за умовчанням.

en-us	Failed to update dashboard
uk	Помилка при оновленні панелі

en-us	Failed to update dashboard page properties.
uk	Помилка під час оновлення властивостей сторінки панелі.

en-us	Failed to update dashboard properties.
uk	Помилка під час оновлення властивостей панелі.

en-us	Failed to update dashboard sharing.
uk	Помилка під час оновлення загального доступу до панелі.

en-us	Failed to update widget properties.
uk	Помилка при оновленні властивостей віджету.

en-us	Fail-over delay: %1$s
uk	Затримка при аварійному перемиканні: %1$s

en-us	Failure Audit
uk	Аудит відмов

en-us	FALSE
uk	ФАЛЬШ

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
uk	Критична помилка, будь-ласка повідомте про це команді Zabbix

en-us	Favorite graphs
uk	Улюблені графіки

en-us	Favorite maps
uk	Улюблені карти

en-us	Feb
uk	Лют

en-us	February
uk	Лютий

en-us	Field
uk	Поле

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
uk	Поле "%1$s" не може бути встановлено в NULL.

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
uk	Поле "%1$s" є обов'язковим.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
uk	В полі "%1$s" відсутнє значення для карти мережі "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
uk	Поле "%1$s" некоректне: %2$s

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s.
uk	Поле "%1$s" використовує неправильне значення: %2$s.

en-us	Field "%1$s" is not integer.
uk	Поле "%1$s" не ціле число.

en-us	Field "%1$s" is not string.
uk	Поле "%1$s" не рядок.

en-us	Field "%1$s" must be missing.
uk	Поле "%1$s" не повинно бути присутнім.

en-us	Field name
uk	Ім'я поля

en-us	File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Returns integer for crc32 (default) and string for md5, sha256
uk	Контрольна сума файлу обчислюється алгоритмом UNIX cksum. Повертає ціле число для crc32 (за замовчуванням) та рядки для md5, sha256

en-us	File is empty
uk	Файл порожній

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
uk	Файл занадто великий, максимальний розмір файлу для завантаження %1$s байт.

en-us	File owner information. Returns string
uk	Інформація про власника файлу. Повертається текст

en-us	File size in bytes (default) or in newlines. Returns integer
uk	Розмір файлу в байтах (за замовчуванням) або кількість символів нових рядків. Повертається ціле число

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
uk	Інформація часу файлу. Повертає ціле число (Unix timestamp)

en-us	Fill
uk	Заливка

en-us	Filled region
uk	Заповнений регіон

en-us	Filter
uk	Фільтр

en-us	Filter deleted
uk	Фільтр видалено

en-us	Filter properties
uk	Властивості фільтра

en-us	Filter results
uk	Результати фільтрації

en-us	Filters
uk	Фільтри

en-us	find() - Check occurrence of pattern V (which fulfill operator O) for period T (1 - match, 0 - no match)
uk	find() - Перевірка наявності шаблону V (задовольняє оператору O) за період T (1 - відповідає, 0 - не відповідає)

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
uk	Пошук рядка в файлі. Повертає 0 - відповідностей не знайдено; 1 - знайдено

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
uk	Пошук рядка в файлі. Повертає рядок, який містить відповідність, або як задано в додатковому параметрі output

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
uk	Пошук рядка на веб сторінці. Повертає рядок, який містить відповідність, або як задано в додатковому параметрі output

en-us	Finish
uk	Завершити

en-us	Finnish (fi_FI)
uk	Фінська (fi_FI)

en-us	first
uk	перший

en-us	First
uk	Перша

en-us	first parameter is expected
uk	очікується перший параметр

en-us	Fit
uk	Апроксимація

en-us	Fit to map
uk	Вписати в карту мережі

en-us	Fixed
uk	Фіксоване

en-us	Fixed status
uk	Заданий стан

en-us	Flexible
uk	Гнучкий

en-us	Follow redirects
uk	Слідувати перенаправленням

en-us	Font
uk	Шрифт

en-us	Font color
uk	Колір шрифту

en-us	Font size
uk	Розмір шрифту

en-us	forecast() - Forecast for next t seconds based on period T
uk	forecast() - Прогноз значення через t секунд на основі періоду Т

en-us	Format
uk	Формат

en-us	Form data
uk	Дані форми

en-us	Formula
uk	Формула

en-us	Formula missing for discovery rule "%1$s".
uk	Відсутня формула "%1$s" правила виявлення.

en-us	Formula missing for override "%1$s".
uk	Відсутня формула "%1$s" заміщення.

en-us	fourth
uk	четвертий

en-us	French (fr_FR)
uk	Французька (fr_FR)

en-us	Fri
uk	П'ят

en-us	Friday
uk	П'ятниця

en-us	From
uk	З

en-us	Frontend access
uk	Доступ до веб-інтерфейсу

en-us	Frontend messaging
uk	Повідомлення у веб-інтерфейсі

en-us	Frontend URL
uk	URL веб-интерфейса

en-us	FTP
uk	FTP

en-us	Full
uk	Повне

en-us	Full clone
uk	Клонувати повністю

en-us	Function
uk	Функція

en-us	fuzzytime() - Difference between item value (as timestamp) and Zabbix server timestamp is less than or equal to T seconds (1 - true, 0 - false)
uk	fuzzytime() - Різниця між значенням елементу даних (як штамп часу) та штампом часу Zabbix сервера є меншою за або дорівнює T секунд (1 - істина, 0 - фальш)

en-us	General
uk	Загальні

en-us	Generated in %1$s sec
uk	Згенеровано за %1$s сек

en-us	Generate report by
uk	Генерувати звіт від

en-us	Geographical maps
uk	Географічні карти

en-us	Geomap
uk	Геокарта

en-us	Georgian (ka_GE)
uk	Грузинська (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
uk	Німецька (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
uk	Отримання вмісту веб сторінки. Повертає джерельний код веб сторінки у вигляді тексту

en-us	Get value
uk	Отримати значення

en-us	Get value and test
uk	Отримати значення та протестувати

en-us	Get value from host
uk	Отримати значення з вузла мережі

en-us	Given expression is not a macro
uk	Наданий вираз це не макрос

en-us	global housekeeping settings
uk	глобальних налаштуваннях очистки історії

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
uk	Глобальний регулярний вираз "%1$s" не існує.

en-us	Global value
uk	Глобальне значення

en-us	Go back to %1$s
uk	Повернутись до %1$s

en-us	Google Chrome
uk	Google Chrome

en-us	Go to
uk	Перейти до

en-us	Go to "%1$s"
uk	Перейти до "%1$s"

en-us	Go to first page
uk	Перейти на першу сторінку

en-us	Go to last page, %1$s
uk	Перейти на остан. сторінку, %1$s

en-us	Go to next page, %1$s
uk	Перейти на слід. сторінку, %1$s

en-us	Go to page %1$s
uk	Перейти на сторінку %1$s

en-us	Go to page %1$s, current page
uk	Перейти на сторінку %1$s, поточну сторінку

en-us	Go to previous page, %1$s
uk	Перейти на попер. сторінку, %1$s

en-us	Gradient line
uk	Градієнтна лінія

en-us	Graph
uk	Графік

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Графік "%1$s" вже існує у "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" as a graph created from graph prototype.
uk	Графік "%1$s" вже існує у "%2$s" як графік, створений з прототипу графіків.

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
uk	Графік "%1$s" вже існує у "%2$s" (успадковано із іншого шаблону).

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
uk	Графік "%1$s" вже існує у "%2$s" (елементи даних не ідентичні).

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
uk	Графік "%1$s" з елементами даних із шаблону не може містити елементи даних з інших вузлів мережі.

en-us	Graph added
uk	Графік додано

en-us	Graph (classic)
uk	Графік (класичний)

en-us	Graph copied
uk	Графік скопійовано

en-us	Graph copied
uk	Графіки скопійовано

en-us	Graph copied
uk	Графіки скопійовано

en-us	Graph deleted
uk	Графік видалено

en-us	Graph prototype
uk	Прототип графіків

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
uk	Прототип графіків "%1$s" містить прототипи елементів даних від декількох правил виявлення.

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
uk	Прототип графіків "%1$s" повинен містити принаймні один прототип елементів даних.

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
uk	Прототип графіку "%1$s" з елементами даних із шаблону не може містити елементи даних з інших вузлів мережі.

en-us	Graph prototype added
uk	Прототип графіків додано

en-us	Graph prototype deleted
uk	Прототип графіків видалено

en-us	Graph prototypes
uk	Прототипи графіків

en-us	Graph prototypes deleted
uk	Прототипи графіків видалено

en-us	Graph prototype updated
uk	Прототип графіків оновлено

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
uk	Прототип графіка з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Graphs
uk	Графіки

en-us	Graphs deleted
uk	Графіки видалено

en-us	Graph sum
uk	Сума графіку

en-us	Graph type
uk	Тип графіка

en-us	Graph updated
uk	Графік оновлено

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
uk	Графік з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Graph with name "%1$s" already exists in graphs or graph prototypes.
uk	Графік з іменем "%1$s" вже існує в графіках або в прототипах графіків.

en-us	Greek (el_GR)
uk	Грецька (el_GR)

en-us	Grid
uk	Сітка

en-us	Group
uk	Група

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
uk	Групу "%1$s" не може бути видалено, так як вона використовується прототипом вузлів мережі.

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
uk	Група "%1$s" не може бути видалена, так як вона використовується в умові кореляції.

en-us	Group "%1$s" does not exist.
uk	Група "%1$s" не існує.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
uk	Група "%1$s" для вузла мережі "%2$s" не існує.

en-us	Group added
uk	Групу додано

en-us	Group base DN
uk	База для пошуку групи (Base DN)

en-us	Group configuration
uk	Налаштування групи вузлів мережі

en-us	Group deleted
uk	Групи видалено

en-us	Group deleted
uk	Групу видалено

en-us	Group deleted
uk	Групи видалено

en-us	Group filter
uk	Фільтр групи

en-us	Group for discovered hosts
uk	Група для виявлених вузлів

en-us	Grouping by
uk	Згруповано по

en-us	Group member attribute
uk	Атрибут члена групи

en-us	Group name
uk	Назва групи

en-us	Group name attribute
uk	Атрибут імені групи

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
uk	Прототип групи не може бути заснований на виявленій групі вузлів мережі "%1$s".

en-us	Group prototypes
uk	Прототипи груп

en-us	Groups
uk	Групи

en-us	Group updated
uk	Групу оновлено

en-us	GSM modem
uk	GSM модем

en-us	Guest user
uk	Гостьовий користувач

en-us	GUI
uk	Веб інтерфейс

en-us	GUI access disabled.
uk	Доступ до GUI відключено.

en-us	h
uk	г

en-us	H
uk	H

en-us	Hardware
uk	Апаратна конфігурація

en-us	Hardware (Full details)
uk	Апаратна частина (повні деталі)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
uk	Значення апаратного сенсору. Повертає дробове число

en-us	HashiCorp Vault
uk	Сховище HashiCorp

en-us	Headers
uk	Заголовки

en-us	Headers already sent.
uk	Заголовки вже надіслано.

en-us	Hebrew (he_IL)
uk	Іврит (he_IL)

en-us	Height
uk	Висота

en-us	Help
uk	Допомога

en-us	Hexadecimal to decimal
uk	Шістнадцяткове в десяткове

en-us	hh.mm
uk	hh.mm

en-us	H:i
uk	H:i

en-us	Hidden
uk	Прихована

en-us	Hide debug
uk	Сховати діагностичну інф.

en-us	Hide groups without problems
uk	Сховати групи без проблем

en-us	Hide selected
uk	Не відображувати тільки відібрані

en-us	Hide sidebar
uk	Приховати бічну панель

en-us	Hierarchy
uk	Ієрархія

en-us	High
uk	Висока

en-us	High availability cluster
uk	Відмовостійкий кластер

en-us	High availability node
uk	Нода відмовостійкого кластера

en-us	High availability nodes
uk	Ноди відмовостійкого кластера

en-us	High-contrast dark
uk	Висококонтрастна темна

en-us	High-contrast light
uk	Висококонтрастна світла

en-us	Highlight whole row
uk	Підсвічувати весь рядок

en-us	H:i:s
uk	H:i:s

en-us	History
uk	Історія

en-us	History and trends cleared
uk	Історія та тренди очищені

en-us	History and trends compression
uk	Стиснення історії та динаміки змін

en-us	History cleanup is not supported if compression is enabled
uk	При увімкненому стисненні очищення історії не підтримується

en-us	History clear
uk	Очищення історії

en-us	History cleared
uk	Історію очищено

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
uk	Очистка журналу може забрати багато часу. Продовжувати?

en-us	History data
uk	Дані історії

en-us	History data selection
uk	Вибір даних історії

en-us	History functions
uk	Функції історії

en-us	History storage period
uk	Період зберігання історії

en-us	Home
uk	Додому

en-us	Homepage
uk	Домашня сторінка

en-us	Horizontal
uk	Горизонтальний

en-us	Horizontal align
uk	Вирівнювання по горизонталі

en-us	Horizontal position
uk	Розташування по горизонталі

en-us	host
uk	вузол мережі

en-us	Host
uk	Вузол мережі

en-us	Host
uk	Вузли мережі

en-us	Host
uk	Вузли мережі

en-us	Host
uk	Вузол мережі

en-us	Host "%1$s" already exists.
uk	Вузол мережі "%1$s" вже існує.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
uk	Вузол мережі "%1$s" не може бути без групи вузлів мережі.

en-us	Host "%1$s" is monitored by proxy "%2$s".
uk	Вузол мережі "%1$s" моніториться проксі "%2$s".

en-us	Host access
uk	Доступ до вузла мережі

en-us	Host added
uk	Вузол мережі додано

en-us	Host address
uk	Адреса хоста

en-us	Host availability
uk	Доступність вузлів мережі

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
uk	У вузла мережі не може бути більше одного інтерфейсу по замовчуванню однакового типу.

en-us	Host count
uk	Кількість вузлів мережі

en-us	Host deleted
uk	Вузол мережі видалено

en-us	Host disabled
uk	Вузли мережі дезактивовано

en-us	Host disabled
uk	Вузли мережі дезактивовано

en-us	Host disabled
uk	Вузол мережі дезактивовано

en-us	Host enabled
uk	Вузли мережі активовано

en-us	Host enabled
uk	Вузли мережі активовано

en-us	Host enabled
uk	Вузол мережі активовано

en-us	Host graphs
uk	Графіки вузлів мережі

en-us	host group
uk	група вузлів мережі

en-us	Host group
uk	Група вузлів мережі

en-us	Host group
uk	Група вузлів мережі

en-us	Host group "%1$s" already exists.
uk	Група вузлів мережі "%1$s" вже існує.

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
uk	Група вузлів мережі "%1$s" не може бути видалена, так як вона використовується в глобальному скрипті.

en-us	Host group "%1$s" is group for discovered hosts and cannot be deleted.
uk	Група вузлів мережі "%1$s" використовується для виявлених вузлів мережі і не може бути видалена.

en-us	Host group "%1$s" is internal and cannot be deleted.
uk	Група вузлів мережі "%1$s" - внутрішня та не може бути видалена.

en-us	Host group added
uk	Група вузлів мережі додана

en-us	Host group deleted
uk	Група вузлів мережі видалена

en-us	Host group deleted
uk	Групи вузлів мережі видалені

en-us	Host group deleted
uk	Груп вузлів мережі віддалено

en-us	Host group elements
uk	Елементи групи вузлів мережі

en-us	Host group label type
uk	Тип ярлика до групи вузлів мережі

en-us	Host groups
uk	Групи вузлів мережі

en-us	Host group updated
uk	Група вузлів мережі оновлено

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
uk	Група вузлів мережі з ID "%1$s" недоступна.

en-us	"hostid" of dependent item and master item should match
uk	"hostid" залежного елемента даних та головного елемента даних мають співпадати

en-us	Host interface
uk	Інтерфейс вузла мережі

en-us	Host inventory
uk	Інвентарні дані вузла мережі

en-us	Host inventory overview
uk	Огляд інвентарних даних вузла мережі

en-us	Host IP
uk	IP адреса вузла мережі

en-us	"host:key" pair is expected
uk	очікувалась пара "вузел мережі:ключ"

en-us	Host label type
uk	Тип ярлика до вузла мережі

en-us	Host macros
uk	Макроси вузла мережі

en-us	Host metadata
uk	Метадані вузла мережі

en-us	Host name
uk	Ім'я вузла мережі

en-us	Host networks
uk	Мережі вузла мережі

en-us	host pattern
uk	маска вузла мережі

en-us	Host permissions
uk	Права доступу до вузлів мережі

en-us	Host prototype
uk	Прототип вузла мережі

en-us	Host prototype added
uk	Прототип вузлів мережі додано

en-us	Host prototype deleted
uk	Прототип вузлів мережі видалено

en-us	Host prototype macros
uk	Макроси прототипів вузлів мережі

en-us	Host prototypes
uk	Прототипи вузлів мережі

en-us	Host prototypes deleted
uk	Прототипи вузлів мережі видалено

en-us	Host prototype updated
uk	Прототипи вузлів мережі оновлено

en-us	Host prototype updated
uk	Прототипи вузлів мережі оновлено

en-us	Host prototype updated
uk	Прототип вузлів мережі оновлено

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
uk	Прототип вузлів мережі з іменем вузла мережі "%1$s" вже існує в правилі виявлення "%2$s".

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of host "%3$s".
uk	Прототип вузла мережі з іменем вузла мережі "%1$s" вже існує у правилі виявлення "%2$s" вузла мережі "%3$s".

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of template "%3$s".
uk	Прототип вузла мережі з ім'ям "%1$s" вже існує у правилі виявлення "%2$s" шаблону "%3$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
uk	Прототип вузлів мережі з видимим іменем вузла мережі "%1$s" вже існує в правилі виявлення "%2$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of host "%3$s".
uk	Прототип вузла мережі з видимим ім'ям "%1$s" уже існує в правилі виявлення "%2$s" вузла мережі "%3$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of template "%3$s".
uk	Прототип вузла мережі з видимим ім'ям "%1$s" уже існує в правилі виявлення "%2$s" шаблону "%3$s".

en-us	Host router
uk	Шлюз вузла мережі

en-us	Hosts
uk	Вузли мережі

en-us	Hosts location
uk	Розміщення вузлів

en-us	Host subnet mask
uk	Маска підмережі вузла мережі

en-us	Hosts updated
uk	Вузли мережі оновлено

en-us	Host tags
uk	Теги вузлів мережі

en-us	Host time
uk	Час вузла мережі

en-us	Host updated
uk	Вузол мережі оновлено

en-us	Host update failed.
uk	Помилка при оновленні вузла мережі.

en-us	Host with host name "%1$s" already exists.
uk	Вузол мережі з таким же ім'ям "%1$s" вже існує.

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
uk	Вузол мережі з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
uk	Вузол мережі з таким самим іменем "%1$s" вже існує.

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
uk	Вузол мережі з таким самим видимим іменем "%1$s" вже існує.

en-us	Host with visible name "%1$s" already exists.
uk	Вузол мережі з таким же видимим ім'ям "%1$s" вже існує.

en-us	Hour
uk	Час

en-us	Hours
uk	Годин

en-us	Housekeeping
uk	Очистка

en-us	HTML
uk	HTML

en-us	HTTP
uk	HTTP

en-us	HTTP agent
uk	HTTP агент

en-us	HTTP authentication
uk	HTTP аутентифікація

en-us	HTTP login form
uk	HTTP діалог входу в систему

en-us	HTTP proxy
uk	HTTP проксі

en-us	HTTPS
uk	HTTPS

en-us	HTTP settings
uk	Налаштування HTTP

en-us	Hungarian (hu_HU)
uk	Угорська (hu_HU)

en-us	HW architecture
uk	Архітектура HW

en-us	I
uk	I

en-us	ICMP ping
uk	ICMP ping

en-us	icon
uk	іконка

en-us	Icon
uk	Іконка

en-us	Icon (default)
uk	Іконка (по замовчуванню)

en-us	Icon (disabled)
uk	Іконка (відключено)

en-us	I confirm to remove all macros
uk	Я підтверджую видалення всіх макросів

en-us	I confirm to remove all value mappings
uk	Я підтверджую видалення всіх перетвореннь значень

en-us	Icon highlight
uk	Виділення іконки

en-us	Icon (maintenance)
uk	Іконка (обслуговування)

en-us	Icon map
uk	Призначення іконок

en-us	Icon map "%1$s" already exists.
uk	Відповідність іконок "%1$s" вже існує.

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
uk	Призначення іконок "%1$s" не може бути видалено. Використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Icon map created
uk	Призначення іконок створено

en-us	Icon map deleted
uk	Призначення іконок видалено

en-us	Icon mapping
uk	Призначення іконок

en-us	Icon map updated
uk	Призначення іконок оновлено

en-us	Icon (problem)
uk	Іконка (проблема)

en-us	Icons
uk	Іконки

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
uk	Іконка з ID "%1$s" недоступна.

en-us	ID
uk	ID

en-us	Identical actions are used by modules located at %1$s.
uk	Одинакові дії використовуються модулями, розміщеними в %1$s.

en-us	Identical ID (%1$s) is used by modules located at %2$s.
uk	Ідентичний ID (%1$s) використовується модулями, розміщеними в %2$s.

en-us	Identical namespace (%1$s) is used by modules located at %2$s.
uk	Одинакові простори імен (%1$s) використовуються моделями, розміщеними в %2$s.

en-us	Identification of the system. Returns string
uk	Ідентифікатор системи. Повертає рядок

en-us	IdP entity ID
uk	IdP entity ID

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
uk	Якщо принаймні %2$s дочірня служба має статус %1$s або вище

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
uk	Якщо принаймні %2$s дочірні служби мають статус %1$s або вище

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
uk	Якщо принаймні %2$s дочірніх служб мають статус %1$s або вище

en-us	If at least %2$s child services have %1$s status or above
uk	Якщо принаймні %2$s дочірні служби мають статус %1$s або вище

en-us	If at least %2$s of child services have %1$s status or above
uk	Якщо принаймні %2$s дочірніх служб мають статус %1$s або вище

en-us	If filter matches
uk	При відповідності фільтру

en-us	If HTTP authentication is enabled, all users (even with frontend access set to LDAP/Internal) will be authenticated by the web server, not by Zabbix.
uk	Якщо активовано HTTP автентифікацію, всі користувачі (навіть з доступом до веб-інтерфейсу LDAP/внутрішній) будуть автентифікуватись веб-сервером, не Zabbix.

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
uk	Якщо менше %2$s дочірніх служб мають статус %1$s або нижче

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
uk	Якщо менше %2$s дочірніх служб мають статус %1$s або нижче

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
uk	Якщо менше %2$s дочірня служба має статус %1$s або нижче

en-us	If less than %2$s child services have %1$s status or below
uk	Якщо менше %2$s дочірніх служб мають статус %1$s або нижче

en-us	If less than %2$s of child services have %1$s status or below
uk	Якщо менше ніж %2$s дочірніх служб мають статус %1$s або нижче

en-us	If no user groups are specified, at least one user must be included in the mailing list.
uk	Якщо групи користувачів не вказані, до списку розсилки необхідно включити принаймні одного користувача.

en-us	Iframe sandboxing exceptions
uk	Винятки для атрибуту sandbox у iframe

en-us	If weight of child services with %1$s status or above is at least %2$s
uk	Якщо вага дочірніх служб зі статусом %1$s або вище становить принаймні %2$s

en-us	If weight of child services with %1$s status or below is less than %2$s
uk	Якщо вага дочірніх служб зі статусом %1$s або нижче менше ніж %2$s

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
uk	Якщо Ви вважаєте це повідомлення помилковим, то зверніться до вашого адміністратора для отримання необхідних прав доступу.

en-us	Ignore this service
uk	Ігнорувати цю послугу

en-us	image
uk	картинка

en-us	Image
uk	Картинка

en-us	Image "%1$s" already exists.
uk	Картинка "%1$s" вже існує.

en-us	Image added
uk	Картинку додано

en-us	Image deleted
uk	Картинку видалено

en-us	Image label type
uk	Тип ярлика до картинки

en-us	Images
uk	Картинки

en-us	Images for all maps will be updated!
uk	Картинки для всіх карт мереж буде оновлено!

en-us	Image size must be less than %1$s.
uk	Розмір зображення має бути менше %1$s.

en-us	Image updated
uk	Картинку оновлено

en-us	IMAP
uk	IMAP

en-us	Immediately
uk	Негайно

en-us	Import
uk	Імпорт

en-us	Imported successfully
uk	Імпортовано успішно

en-us	Import failed
uk	Помилка при імпортуванні

en-us	Import file
uk	Імпорт файлу

en-us	Impossible to filter by inventory field "%1$s", which does not exist.
uk	Неможливо відфільтрувати по полю інвентарних даних "%1$s", якого не існує.

en-us	in
uk	в

en-us	Inaccessible action
uk	Недоступна дія

en-us	Inaccessible dashboard
uk	Недоступна панель

en-us	Inaccessible discovery rule
uk	Недоступное правило обнаружения

en-us	Inaccessible graph
uk	Недоступний графік

en-us	Inaccessible graph prototype
uk	Недоступний прототип графіків

en-us	Inaccessible group
uk	Недоступна група

en-us	Inaccessible host
uk	Недоступний вузол мережі

en-us	Inaccessible item
uk	Недоступний елемент даних

en-us	Inaccessible item prototype
uk	Недоступний прототип даних

en-us	Inaccessible maintenance
uk	Недоступне обслуговування

en-us	Inaccessible map
uk	Недоступна карта мережі

en-us	Inaccessible media type
uk	Недоступний тип носія

en-us	Inaccessible service
uk	Недоступна послуга

en-us	Inaccessible SLA
uk	Недоступний SLA

en-us	Inaccessible template
uk	Недоступний шаблон

en-us	Inaccessible trigger
uk	Недоступний тригер

en-us	Inaccessible user
uk	Недоступний користувач

en-us	Inaccessible user group
uk	Недоступна група користувача

en-us	Inaccessible widget
uk	Недоступний віджет

en-us	Inaccessible widgets were not copied.
uk	Недоступні віджети не скопійовано.

en-us	Inaccessible widgets were not pasted.
uk	Недоступні віджети не були вставлені.

en-us	Inaccessible widget type.
uk	Недоступний тип віджету.

en-us	In case of successful password change user will be logged out of all active sessions. Continue?
uk	У разі успішної зміни пароля для користувача буде виконано вихід з усіх активних сесій. Продовжити?

en-us	Include
uk	Включено

en-us	Include event menu entry
uk	Додати запис у меню події

en-us	Include subgroups
uk	Включити субгрупи

en-us	including subgroups
uk	включаючи субгрупи

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
uk	Статистика вхідного трафіку мережевого інтерфейсу. Повертає ціле число

en-us	Incompatible "propagation_rule" and "propagation_value" parameters for service "%1$s".
uk	Несумісні параметри "propagation_rule" і "propagation_value" для служби "%1$s".

en-us	Incomplete configuration
uk	Настройка не завершена

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
uk	Некоректне значення %1$s типу підпису для карти мережі "%2$s".

en-us	Incorrect action condition discovery check.
uk	Некоректна перевірка виявлення в умові дії.

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректна перевірка виявлення в умові дії. Перевірка виявлення не існує або у вас немає прав доступу до неї.

en-us	Incorrect action condition discovery object.
uk	Некоректний об'єкт виявлення в умові дії.

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректна правило виявлення в умові дії. Правило виявлення не існує або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect action condition discovery status.
uk	Некоректний стан виявлення в умові дії.

en-us	Incorrect action condition event type.
uk	Некоректний тип події в умові дії.

en-us	Incorrect action condition or operation host group. Host group does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректна умова дії чи група вузлів операції. Група вузлів мережі не існує або у вас немає прав доступу до неї.

en-us	Incorrect action condition or operation host. Host does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректна умова дії або вузол мережі операції. Вузол мережі не існує або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect action condition or operation template. Template does not exist or you have no access to it.
uk	Неправильна умова дії або шаблон операції. Шаблон не існує або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
uk	Некоректний порт "%1$s" в умові дії.

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректний проксі в умові дії. Проксі не існує або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect action condition service. Service does not exist or you have no access to it.
uk	Невірна умова дії сервісу. Сервіс не існує або ви не маєте до нього доступу.

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
uk	Некоректна важливість тригера в умові дії.

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректний тригер в умові дії. Тригер не існує або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect action condition type.
uk	Некоректний тип умови дії.

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
uk	Некоректні значення кроку ескалації для операції дії.

en-us	Incorrect action operation media type. Media type does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректний спосіб оповіщення операції. Спосіб оповіщення немає або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
uk	Некоректний тип операції дії "%1$s" для джерела події "%2$s".

en-us	Incorrect action operation user group. User group does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректна група користувачів операції дії. Група користувачів не існує або у вас немає прав доступу до неї.

en-us	Incorrect action operation user. User does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректний користувач операції. Користувач не існує або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect API "%1$s".
uk	Некоректний API "%1$s".

en-us	Incorrect arguments passed to function.
uk	Функції передано некоректні параметри.

en-us	Incorrect bulk value for interface.
uk	Некоректне масове значення для інтерфейсу.

en-us	Incorrect characters used for host name "%1$s".
uk	Некоректні символи в імені вузла мережі "%1$s".

en-us	Incorrect conditions for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректні умови для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect current password.
uk	Неправильний поточний пароль.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for discovery rule "%1$s": %3$s.
uk	Некоректний довільний вираз "%2$s" для правила виявлення "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for override "%1$s": %3$s.
uk	Неправильний довільний вираз "%2$s" для заміни "%1$s": %3$s.

en-us	Incorrect default charset for Zabbix database: %1$s.
uk	Неправильний набір символів за замовчуванням для бази даних Zabbix: %1$s.

en-us	incorrect element count
uk	некоректна кількість елементів

en-us	Incorrect evaltype value.
uk	Некоректне значення evaltype.

en-us	Incorrect event object "%1$s" (%2$s) for event source "%3$s" (%4$s), only the following objects are supported: %5$s.
uk	Некоректний об'єкт події "%1$s" (%2$s) для джерела події" %3$s" (%4$s), підтримуються тільки наступні об'єкти: %5$s.

en-us	Incorrect eventobject value.
uk	Некоректне значення eventobject.

en-us	Incorrect eventsource value.
uk	Некоректне значення eventsource.

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
uk	Некоректне ім'я або значення поля "%1$s" в операторі where для таблиці "%2$s".

en-us	Incorrect fields for sysmap.
uk	Некоректні поля для sysmap.

en-us	Incorrect file path for "%1$s": %2$s.
uk	Неправильний шлях до файлу для "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect file upload.
uk	Некоректний завантажуваний файл.

en-us	Incorrect filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректний ID формули умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректний макрос умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for override "%1$s".
uk	Неправильний макрос умови фільтру для заміни "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition operator for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректний оператор умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect function is used
uk	Використано некоректну функцію

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
uk	Некоректне значення "height" у карти мережі "%1$s".

en-us	Incorrect image index.
uk	Некоректний номер картинки.

en-us	Incorrect input parameters.
uk	Некоректні вхідні параметри.

en-us	Incorrect interface DNS parameter "%1$s" provided.
uk	Для інтерфейсу вказано некоректний параметр DNS "%1$s".

en-us	Incorrect interface port "%1$s" provided.
uk	Для інтерфейсу вказано некоректний порт "%1$s".

en-us	Incorrect inventory field "%1$s".
uk	Некоректне поле "%1$s" інвентарних даних.

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
uk	Некоректний режим інвентарних даних в операції дії.

en-us	Incorrect item for axis value.
uk	Некоректний елемент даних для значення вісі.

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
uk	У виразі тригера "%2$s" вказано некоректний ключ елемента даних "%1$s".

en-us	Incorrect item value type
uk	Некоректний тип значення елемента даних

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
uk	Некоректний тип значення елемента даних "%1$s" вказано для функції тригера "%2$s".

en-us	Incorrect list of items.
uk	Некоректний список елементів даних.

en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
uk	Некоректний сервіс - дата має бути між 1970.01.01 та 2038.01.18

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
uk	Некоректний період сервісу (мінімум 5 хвилин)

en-us	Incorrect map ID.
uk	Некоректний ID карти мережі.

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
uk	Некоректний метод "%1$s.%2$s".

en-us	Incorrect object value.
uk	Некоректне значення об'єкта.

en-us	Incorrect parameter "%1$s" value: %2$s.
uk	Невірне значення: %2$s параметру "%1$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
uk	Некоректне значення "%1$s" для "permission" в групах користувачів для карти мережі "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
uk	Некоректне значення "%1$s" для "permission" в користувачах для карти мережі "%2$s".

en-us	Incorrect port range.
uk	Некоректний діапазон портів.

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
uk	Некоректне значення "%1$s" для "private" для карти мережі "%2$s".

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
uk	Некоректний регулярний вираз "%1$s": "%2$s"

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
uk	Некоректну відповідь отримано від Zabbix сервера "%1$s".

en-us	Incorrect schedule: %1$s.
uk	Неправильний розклад: %1$s.

en-us	Incorrect SNMP community.
uk	Некоректне SNMP community.

en-us	Incorrect SNMP OID.
uk	Некоректний SNMP OID.

en-us	Incorrect source value.
uk	Некоректне значення джерела.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
uk	Некоректний статус для вузла мережі "%1$s".

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
uk	некоректний синтаксис біля "%1$s"

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
uk	Некоректна кількість кроків шаблонного веб сценарію.

en-us	Incorrect trigger expression.
uk	Некоректний вираз тригера.

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
uk	Некоректний вираз тригера. Вузол мережі "%1$s" не існує або ви не маєте до цього вузла мережі.

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
uk	Некоректний вираз тригера. Елементи виразу тригера не повинні належати шаблону та вузлу мережі одночасно.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
uk	Некоректний вираз прототипу тригера. Вузол мережі "%1$s" не існує або у вас немає права доступу до нього.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
uk	Некоректний вираз прототипу тригера. Елементи виразу прототипу тригера не повинні належати шаблону та вузлу мережі одночасно.

en-us	Incorrect type of calculation for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректний тип підрахунку для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
uk	Некоректне значення ID групи користувачів вказано для карти мережі "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
uk	Некоректне значення ID користувача вказано для карти мережі "%1$s".

en-us	Incorrect user name or password or account is temporarily blocked.
uk	Неправильне ім'я користувача чи пароль або обліковий запис тимчасово заблоковано.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
uk	Некоректне значення "%1$s" для поля "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
uk	Некоректне значення "%1$s" для поля "%2$s": має бути між %3$s та %4$s.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s, and have no more than %5$s digits after the decimal point.
uk	Неправильне значення "%1$s" для поля "%2$s": має бути від %3$s до %4$s і містити не більше %5$s цифр після коми.

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
uk	Значення "%1$s" є некоректним для поля дробового числа "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
uk	Значення "%1$s" є некоректним для поля цілого числа "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
uk	Значення "%1$s" є некоректним для поля числа без знаку "%2$s".

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
uk	Некоректне значення для поля "%1$s".

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
uk	Некоректне значення для поля "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect Vault API endpoint.
uk	Неправильна кінцева точка Vault API.

en-us	Incorrect Vault token.
uk	Невірний токен Vault.

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
uk	Некоректне значення "width" для карти мережі "%1$s".

en-us	Increase by
uk	Збільшення на

en-us	Indefinitely
uk	Безстроково

en-us	Indicators
uk	Індикатори

en-us	Indonesian (id_ID)
uk	Індонезійська (id_ID)

en-us	Infinity
uk	Безкінечно

en-us	Info
uk	Інфо

en-us	Info
uk	Інформація

en-us	Info about internal disks of hypervisor required for vmware.datastore.perfcounter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
uk	Інформація про внутрішні диски гіпервізора необхідна для vmware.datastore.perfcounter, "url" - URL-адреса служби VMware, "uuid" - глобальний унікальний ідентифікатор гіпервізора VMware. Повертає JSON

en-us	Info about internal disks of hypervisor required for vmware.datastore.perfcounter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
uk	Інформація про внутрішні диски гіпервізора необхідна для vmware.datastore.perfcounter, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я вузла мережі гіпервізора VMware. Повертає JSON

en-us	Information
uk	Інформація

en-us	Information about a file. Returns JSON
uk	Інформація про файл. Повертає JSON

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
uk	Інформація про сервіс. Повертає ціле число для параметрів state, startup; рядок - для параметрів displayname, path, user; текст - для параметра description; Особливості для state: 0 - запущений, 1 - призупинений, 2 - запускається, 3 - призупиняється, 4 - відновлюється, 5 - зупиняється, 6 - зупинений, 7 - невідомо, 255 - сервіс відсутній; Особливості для startup: 0 - автоматичний, 1 - автоматичний з затримкою, 2 - вручну, 3 - відімкнений, 4 - невідомо

en-us	Inherit
uk	Наслідувати

en-us	Inherited
uk	Успадковано

en-us	Inherited and host macros
uk	Макроси вузла мережі та успадковані

en-us	Inherited and host prototype macros
uk	Успадковані та прототипи макросів вузла мережі

en-us	Inherited and item tags
uk	Успадковані та власні теги

en-us	Inherited and scenario tags
uk	Успадковані та сценарні теги

en-us	Inherited and template macros
uk	Успадковані та макроси із шаблонів

en-us	Inherited and trigger tags
uk	Успадковані та теги тригера

en-us	Inherited items
uk	Успадковані елементи даних

en-us	Initial view
uk	Початковий вигляд

en-us	Initial view is ignored if the default view is set.
uk	Початковий вигляд ігнорується, якщо встановлено перегляд за умовчанням.

en-us	In maintenance
uk	В періоді сервісу

en-us	In progress
uk	В роботі

en-us	in range
uk	в діапазоні

en-us	In range
uk	В діапазоні

en-us	Insert
uk	Вставити

en-us	Insert expression
uk	Вставити вираз

en-us	Install
uk	Встановлення

en-us	Installation
uk	Інсталяція

en-us	Installer name
uk	Ім'я інсталятора

en-us	Integer from BITS
uk	BITS в ціле число

en-us	Integrations
uk	Інтеграція

en-us	Interface
uk	Інтерфейс

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
uk	Інтерфейс зв'язаний з елементом даних "%1$s" у "%2$s".

en-us	Interfaces
uk	Інтерфейси

en-us	Interface type
uk	Тип інтерфейсу

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
uk	У інтерфейсу з DNS іменем "%1$s" не може бути пуста IP адреса.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
uk	У інтерфейсу з IP адресою "%1$s" не може бути пусте DNS ім'я.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
uk	У інтерфейсу з IP адресою "%1$s" не може бути пусте DNS ім'я, коли встановлено "Використовувати DNS" у "%2$s".

en-us	internal
uk	внутрішній

en-us	Internal
uk	Внутрішній

en-us	Internal
uk	Внутрішня

en-us	Internal actions
uk	Внутрішні дії

en-us	Internal data storage period
uk	Період зберігання внутрішніх даних

en-us	Internal error.
uk	Внутрішня помилка.

en-us	Internal JSON-RPC error.
uk	Внутрішня помилка JSON-RPC.

en-us	Internal problem
uk	Внутрішня проблема

en-us	Internal problem recovery
uk	Відновлення внутрішньої проблеми

en-us	Internet Explorer
uk	Internet Explorer

en-us	Interval
uk	Інтервал

en-us	Invalid action condition: %1$s.
uk	Неправильна умова дії: %1$s.

en-us	invalid address range "%1$s"
uk	неправильний діапазон адрес "%1$s"

en-us	Invalid API method "%2$s" for user role "%1$s".
uk	Недійсний метод API "%2$s" для ролі користувача "%1$s".

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
uk	помилкова послідовність байт в UTF-8

en-us	Invalid condition: %1$s.
uk	Неправильна умова: %1$s.

en-us	invalid data type
uk	помилковий тип даних

en-us	Invalid date.
uk	Помилкова дата.

en-us	invalid delay
uk	некоректна затримка

en-us	Invalid email address "%1$s".
uk	Помилкова адреса email "%1$s".

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
uk	Помилкова адреса email у методу повідомлень з ID "%1$s".

en-us	invalid history storage period
uk	некоректний період зберігання історії

en-us	invalid host group name
uk	некоректне ім'я групи вузлів мережі

en-us	invalid host name
uk	некоректне ім'я вузла мережі

en-us	Invalid interval "%1$s".
uk	Неправильний інтервал "%1$s".

en-us	Invalid IP address "%1$s".
uk	Неправильна IP адреса "%1$s".

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
uk	Неправильний JSON. На сервері виникла помилка при аналізі тексту JSON.

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
uk	Неправильний ключ "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for discovery rule "%2$s" on "%3$s": %4$s.
uk	Неправильний ключ "%1$s" для правила виявлення "%2$s" в "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item "%2$s" on "%3$s": %4$s.
uk	Неправильний ключ "%1$s" для елемента даних "%2$s" в "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item prototype "%2$s" on "%3$s": %4$s.
uk	Неправильний ключ "%1$s" для прототипу елементів даних "%2$s" в "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid LDAP configuration
uk	Помилкова конфігурація LDAP

en-us	Invalid LDAP JIT provisioning media type mapping configuration.
uk	Помилкова конфігурація відповідності способів оповіщення LDAP JIT ініціалізації.

en-us	Invalid LDAP JIT provisioning user group mapping configuration.
uk	Помилкова конфігурація відповідності групи користувачів LDAP JIT ініціалізації.

en-us	Invalid media type mapping configuration.
uk	Неправильна конфігурація зіставлення способу оповіщення.

en-us	Invalid method parameters.
uk	Неправильні параметри методу.

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
uk	Неправильний параметр "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid params.
uk	Неправильні параметри.

en-us	invalid Prometheus output
uk	недійсний вивід Prometheus

en-us	invalid Prometheus pattern
uk	недійсний патерн Prometheus

en-us	invalid range expression
uk	неприпустимий вираз діапазону

en-us	invalid regular expression
uk	помилковий регулярний вираз

en-us	Invalid request.
uk	Неправильний запит.

en-us	Invalid response code "%1$s".
uk	Неправильний код відповіді "%1$s".

en-us	Invalid SAML JIT provisioning media type mapping configuration.
uk	Помилкова конфігурація відповідності способів оповіщення SAML JIT ініціалізації.

en-us	Invalid SAML JIT provisioning user group mapping configuration.
uk	Помилкова конфігурація відповідності групи користувачів SAML JIT ініціалізації.

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
uk	Неправильний тег "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid time period.
uk	Неправильний період часу.

en-us	invalid trend storage period
uk	некоректний період зберігання трендів

en-us	Invalid user group mapping configuration.
uk	Неправильна конфігурація зіставлення груп користувачів.

en-us	Invalid YAML file contents
uk	Неправильний вміст файлу YAML

en-us	Invalid zoomparameter "%1$s": %2$s.
uk	Неправильний параметр масштабування "%1$s": %2$s.

en-us	Inventory
uk	Інвентаризація

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
uk	Інвентарні данні дезактивовано для вузла мережі "%1$s".

en-us	Inventory field
uk	Поле інвентарних даних

en-us	Inventory mode
uk	Режим інвентарних даних

en-us	Invoke "Execute now" on read-only hosts
uk	Виклик "Виконати зараз" над вузлами мережі тільки для читання

en-us	IP
uk	IP

en-us	IP address
uk	IP-адрес

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
uk	IP та DNS не можуть бути пустими для інтерфейсу вузла мережі.

en-us	IPMI
uk	IPMI

en-us	IPMI agent
uk	IPMI агент

en-us	IPMI interfaces
uk	Інтерфейси IPMI

en-us	IPMI sensor
uk	IPMI датчик

en-us	IPMI sensor IDs and other sensor-related parameters. Returns JSON.
uk	ID датчиків IPMI та інші пов'язані з датчиками параметри. Повертає JSON.

en-us	IP range
uk	Діапазон IP адрес

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
uk	Діапазон IP "%1$s" перевищує ліміт адрес "%2$s"

en-us	is greater than or equals
uk	більше ніж чи дорівнює

en-us	is less than or equals
uk	менше ніж чи дорівнює

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
uk	не обгорнуте в {} або неправильно сформоване

en-us	Is online?
uk	В системі?

en-us	Issuer
uk	Видавець

en-us	Italian (it_IT)
uk	Італійська (it_IT)

en-us	item
uk	елемент даних

en-us	Item
uk	Елемент даних

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Елемент даних "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
uk	Елемент даних "%1$s" вже існує в "%2$s", успадковано з іншого шаблону.

en-us	Item "%1$s" cannot be copied without its master item.
uk	Елемент даних "%1$s" не може бути скопійовано без його майстер елемента даних.

en-us	Item "%1$s" cannot populate a missing host inventory field number "%2$d". Choices are: from 0 (do not populate) to %3$d.
uk	Елемент даних "%1$s" не може заповнювати відсутнє поле під номером "%2$d" інвентарних даних вузла мережі. Оберіть з: від 0 (не заповнювати) до %3$d.

en-us	Item "%1$s" does not exist or you have no access to this item
uk	Елемент даних "%1$s" не існує або у вас немає прав доступу до нього

en-us	Item added
uk	Елемент додано

en-us	Item contains user-defined macros with secret values. Values of these macros should be entered manually.
uk	Елемент містить визначені користувачем макроси з секретними значеннями. Значення цих макросів слід вводити вручну.

en-us	Item copied
uk	Елементи даних скопійовано

en-us	Item copied
uk	Елемент даних скопійовано

en-us	Item copied
uk	Елементи даних скопійовано

en-us	Item count
uk	Кількість елементів даних

en-us	Item deleted
uk	Елемент даних видалено

en-us	Item disabled
uk	Елемент даних дезактивовано

en-us	Item disabled
uk	Елементи даних дезактивовано

en-us	Item disabled
uk	Елементи даних дезактивовано

en-us	Item enabled
uk	Елементи даних активовано

en-us	Item enabled
uk	Елемент даних активовано

en-us	Item enabled
uk	Елементи даних активовано

en-us	Item in "not supported" state
uk	Елемент даних в стані "не підтримується"

en-us	Item list
uk	Список елементів даних

en-us	Item not selected
uk	Елемент даних не вибрано

en-us	item pattern
uk	маска елементу даних

en-us	Item pattern
uk	Шаблон елементів даних

en-us	Item pre-processing is missing parameters: %1$s
uk	Відсутні параметри в попередній обробці елемента даних: %1$s

en-us	Item prototype
uk	Прототип елемента даних

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Прототип елемента даних "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
uk	Прототип елемента даних "%1$s" вже існує в "%2$s", успадкований з іншого шаблону.

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", linked to another rule.
uk	Прототип елемента даних "%1$s" вже існує у "%2$s", приєднаний до іншого правила.

en-us	Item prototype added
uk	Прототип елемента даних додано

en-us	Item prototype deleted
uk	Прототип елемента даних видалено

en-us	Item prototypes
uk	Прототипи елементів даних

en-us	Item prototypes deleted
uk	Прототипи елементів даних видалено

en-us	Item prototypes updated
uk	Прототипи елементів даних оновлено

en-us	Item prototype updated
uk	Прототипи елементів даних оновлено

en-us	Item prototype updated
uk	Прототип елемента даних оновлено

en-us	Item prototype updated
uk	Прототипи елементів даних оновлено

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
uk	Прототип елементів даних з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Items
uk	Елементи даних

en-us	Items deleted
uk	Елементи даних видалено

en-us	Items list
uk	Список елементів

en-us	Items location
uk	Розміщення елементів даних

en-us	Items updated
uk	Елементи оновлено

en-us	Item tags
uk	Теги елемента даних

en-us	Item type does not use interface
uk	Тип елемента не використовує інтерфейс

en-us	Item updated
uk	Елемент даних оновлено

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
uk	Елемент даних використовує інтерфейс не від батьківського вузла мережі.

en-us	Item uses incorrect interface type.
uk	Елемент даних використовує некоректний тип інтерфейсу.

en-us	Item value
uk	Значення елемента даних

en-us	Item values
uk	Значення елемента даних

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
uk	Елемент не було оновлено. Будь ласка введіть коректний інтервал оновлення.

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
uk	Елемент даних не може бути оновлено. Вказаний інтервал оновлення повинен мати принаймні один гнучкий або запланований інтервал.

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
uk	Елемент даних не буде оновлено. Інтервал оновлення повинен бути між 1s та 1d. Також може використовуватись запланований/гнучкий інтервал.

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
uk	Елемент даних з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як правило виявлення.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як елемент даних.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як елемент даних створений з прототипу елемента даних.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як прототип елемента даних.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як невідомий елемент даних.

en-us	It is not possible to filter by user password.
uk	Неможливо фільтрувати по паролю користувача.

en-us	It is not possible to search by user password.
uk	Неможливо виконувати пошук по паролю користувача.

en-us	Jan
uk	Січ

en-us	January
uk	Січень

en-us	Japanese (ja_JP)
uk	Японська (ja_JP)

en-us	JavaScript
uk	JavaScript

en-us	JMX
uk	JMX

en-us	JMX agent
uk	JMX агент

en-us	JMX endpoint
uk	JMX endpoint

en-us	JMX interfaces
uk	Інтерфейси JMX

en-us	JSON
uk	JSON

en-us	JSON array input is expected.
uk	Очікується вхідний масив JSON.

en-us	JSON data
uk	JSON дані

en-us	JSON is expected
uk	Очікується JSON

en-us	JSONPath
uk	JSONPath

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
uk	Не вдалося створити помилку JSON-RPC. Немає такої помилки "%1$s".

en-us	JSON string is expected
uk	очікувався JSON рядок

en-us	Jul
uk	Лип

en-us	July
uk	Липень

en-us	Jun
uk	Чер

en-us	June
uk	Червень

en-us	Keep lost resources period
uk	Період зберігання втрачених ресурсів

en-us	Kerberos
uk	Kerberos

en-us	Key
uk	Ключ

en-us	key is empty
uk	ключ пустий

en-us	Key passphrase
uk	Фраза-пароль ключа

en-us	Kiosk mode
uk	Режим кіоску

en-us	Korean (ko_KR)
uk	Корейська (ko_KR)

en-us	Label
uk	Ярлик

en-us	Label location
uk	Розміщення ярлика

en-us	<label name>
uk	<ім'я мітки>

en-us	Language
uk	Мова

en-us	Language "%1$s" is not supported.
uk	Мова "%1$s" не підтримується.

en-us	last
uk	ост.

en-us	last
uk	ост.

en-us	Last
uk	Остання

en-us	Last %1$d day
uk	Останні %1$d дні

en-us	Last %1$d day
uk	Останній %1$d день

en-us	Last %1$d day
uk	Останні %1$d днів

en-us	Last %1$d hour
uk	Остання %1$d година

en-us	Last %1$d hour
uk	Останні %1$d години

en-us	Last %1$d hour
uk	Останні %1$d годин

en-us	Last %1$d minute
uk	Остання %1$d хвилина

en-us	Last %1$d minute
uk	Останні %1$d хвилин

en-us	Last %1$d minute
uk	Останні %1$d хвилини

en-us	Last %1$d month
uk	Останній %1$d місяць

en-us	Last %1$d month
uk	Останні %1$d місяці

en-us	Last %1$d month
uk	Останні %1$d місяців

en-us	Last %1$d second
uk	Останні %1$d секунди

en-us	Last %1$d second
uk	Останні %1$d секунд

en-us	Last %1$d second
uk	Остання %1$d секунда

en-us	Last %1$d year
uk	Останні %1$d роки

en-us	Last %1$d year
uk	Останній %1$d рік

en-us	Last %1$d year
uk	Останні %1$d років

en-us	Last access
uk	Останній доступ

en-us	Last accessed at
uk	Час останнього використання

en-us	Last check
uk	Остання перевірка

en-us	Last hour graph
uk	Графік за останню годину

en-us	Last known
uk	Останні відомі

en-us	last() - Last (most recent) T value
uk	last() - Останнє (найбільш недавнє) значення Т

en-us	Last month graph
uk	Графік за останній місяць

en-us	Last name
uk	Прізвище

en-us	Last of
uk	За останні

en-us	Last seen (age)
uk	Востаннє помітний (вік)

en-us	Last sent
uk	Остання відправка

en-us	Last value
uk	Останнє значення

en-us	Last week graph
uk	Графік за останній тиждень

en-us	Latest data
uk	Останні дані

en-us	Latest values
uk	Останні значення

en-us	Latvian (lv_LV)
uk	Латвійська (lv_LV)

en-us	Layout
uk	Розміщення

en-us	LDAP
uk	LDAP

en-us	LDAP authentication
uk	LDAP аутентифікація

en-us	LDAP authentication is disabled.
uk	Автентифікація LDAP вимкнена.

en-us	LDAP group pattern
uk	Шаблон групи LDAP

en-us	LDAP host
uk	Хост LDAP

en-us	LDAP is not configured
uk	LDAP не налаштовано

en-us	LDAP login successful
uk	Вдалий вхід через LDAP

en-us	LDAP must be enabled
uk	LDAP має бути ввімкнено

en-us	LDAP Server
uk	LDAP сервер

en-us	LDAP settings
uk	Налаштування LDAP

en-us	left
uk	зліва

en-us	Left
uk	З лівого боку

en-us	left() - Returns the leftmost count characters
uk	left() - Повертає найлівіші символи

en-us	Left trim
uk	Обрізати зліва

en-us	Left Y
uk	Вісь Y зліва

en-us	Legend
uk	Легенда

en-us	Length
uk	Довжина

en-us	LF
uk	LF

en-us	Licensed under
uk	Поширюється за ліцензією

en-us	Limit for search and filter results
uk	Ліміт елементів в пошуку/фільтрі

en-us	Line
uk	Лінія

en-us	Line color
uk	Колір лінії

en-us	Line type
uk	Тип лінії

en-us	Line width
uk	Товщина лінії

en-us	Link
uk	Лінк

en-us	(linked by host discovery)
uk	(зв’язано шляхом виявлення хоста)

en-us	Linked map
uk	Пов'язана карта

en-us	Linked templates
uk	Приєднані шаблони

en-us	Linked to templates
uk	Зв'язано з шаблонами

en-us	Link indicators
uk	Індикатори лінка

en-us	Links
uk	Зв'язки

en-us	Link "selementid1" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
uk	Поле посилання "selementid1" вказує на неіснуючий ідентифікатор елемента карти "%1$s" для карти "%2$s".

en-us	Link "selementid2" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
uk	Поле посилання "selementid2" вказує на неіснуючий ідентифікатор елемента карти "%1$s" для карти "%2$s".

en-us	Link templates
uk	Приєднати шаблони

en-us	Link to template
uk	Приєднати до шаблону

en-us	Link to templates
uk	Приєднати до шаблонів

en-us	Listing of installed packages. Returns text
uk	Список встановлених пакетів. Повертає текст

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
uk	Список MAC адрес. Повертає рядок

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
uk	Список PCI та USB пристроїв. Повертає текст

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
uk	Список сервісів. Повертає 0 - якщо список пустий; текст - список сервісів розділених переводом рядка

en-us	List is empty
uk	Список пустий

en-us	List of block devices and their type. Returns JSON
uk	Перелік блокових пристроїв та їх тип. Повертає JSON

en-us	list of characters
uk	список символів

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
uk	Список виявлених CPU/ядер CPU. Повертає JSON

en-us	List of directory entries, recursively. Returns JSON
uk	Список записів каталогу, рекурсивно. Повертає JSON

en-us	List of mounted filesystems and their types. Returns JSON
uk	Список змонтованих файлових систем та їх типи. Повертає JSON

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
uk	Список змонтованих файлових систем, їх типи, дисковий простір і статистика inode. Повертає JSON

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
uk	Список мережевих інтерфейсів. Повертає JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters, discovered using object names in English. Returns JSON
uk	Список екземплярів об’єктів лічильників продуктивності Windows, виявлених за допомогою назв об’єктів англійською мовою. Повертає JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters. Returns JSON
uk	Список лічильників продуктивності Windows, що є об'єктами. Повертає JSON

en-us	List of OS processes with attributes. Returns JSON array
uk	Список процесів ОС з атрибутами. Повертає JSON масив

en-us	List of user group shares
uk	Список груп користувачів спільного доступу

en-us	List of user shares
uk	Список користувачів спільного доступу

en-us	List of Windows Registry values or keys located at given key. Returns JSON.
uk	Список значень або ключів реєстру Windows, розташованих за заданим ключем. Повертає JSON.

en-us	List of Zabbix proxies with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps) and compatibility (current/outdated/unsupported). Returns JSON.
uk	Список проксі Zabbix із назвою, режимом, шифруванням, стисненням, версією, востаннє помічено, кількість вузлів мережі, необхідні значення в секунду (vps) і сумістність (актуальний/застарілий/не підтримується). Повертає JSON.

en-us	Lithuanian (lt_LT)
uk	Литовський (lt_LT)

en-us	LLD macro
uk	LLD макрос

en-us	LLD macros
uk	LLD макроси

en-us	LLD rule with the same UUID already exists
uk	LLD правило з таким самим UUID вже існує

en-us	Loading...
uk	Завантаження...

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
uk	Повний час завантаження веб сторінки (в секундах). Повертає дробове число

en-us	Local
uk	Локальний

en-us	Local default
uk	Локальне за замовчуванням

en-us	Local time
uk	Локальний (дійсний) час

en-us	Location
uk	Місцезнаходження

en-us	Location latitude
uk	Розміщення (широта)

en-us	Location longitude
uk	Розміщення (довгота)

en-us	Log
uk	Лог (багато полів)

en-us	Log file monitoring. Returns log
uk	Моніторинг файлів журналів. Повертає лог

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
uk	Моніторинг файлів журналів з підтримкою ротації. Повертає лог

en-us	Login
uk	Вхід в систему

en-us	Login attempts
uk	Спроби входу

en-us	Login blocking interval
uk	Інтервал блокування входу до системи

en-us	Login failed
uk	Помилка входу

en-us	Login name or password is incorrect.
uk	Некоректне ім'я користувача або пароль.

en-us	Login successful
uk	Успішний вхід

en-us	Logout
uk	Вихід із системи

en-us	Logout requests
uk	Запити на вихід із системи

en-us	Logout responses
uk	Відповіді на вихід із системи

en-us	Log time format
uk	Формат часу в журналі

en-us	Log unmatched SNMP traps
uk	Записувати не співпадаючі SNMP трапи

en-us	Lost
uk	Втрачено

en-us	low-level discovery rule
uk	правило низькорівневого виявлення

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
uk	Правило низькорівневого виявлення в стані "не підтримується"

en-us	m
uk	хв

en-us	m
uk	м

en-us	M
uk	M

en-us	M
uk	М

en-us	M
uk	Пн

en-us	MAC address A
uk	MAC адреса A

en-us	MAC address B
uk	MAC адреса B

en-us	MAC from Hex-STRING
uk	MAC з Hex-STRING

en-us	Macro
uk	Макро

en-us	Macro "%1$s" already exists.
uk	Макрос "%1$s" вже існує.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Макрос "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	macro is empty
uk	макрос пустий

en-us	macro(s)
uk	макрос(и)

en-us	Macros
uk	Макроси

en-us	Macros updated
uk	Макроси оновлено

en-us	Main filter
uk	Головний фільтр

en-us	Main navigation
uk	Головна навігація

en-us	Maintenance
uk	Сервіс

en-us	Maintenance: %1$s
uk	Обслуговування: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
uk	Сервіс "%1$s" вже існує.

en-us	Maintenance added
uk	Період сервісу додано

en-us	Maintenance deleted
uk	Сервіс видалено

en-us	Maintenance period
uk	Період сервісу

en-us	Maintenance period created
uk	Період обслуговування створено

en-us	Maintenance period deleted
uk	Періоди обслуговування видалено

en-us	Maintenance period deleted
uk	Період обслуговування видалено

en-us	Maintenance period deleted
uk	Періоди обслуговування видалено

en-us	Maintenance period length
uk	Тривалість періоду сервісу

en-us	Maintenance periods
uk	Періоди сервісу

en-us	Maintenance period updated
uk	Період обслуговування оновлено

en-us	Maintenance type
uk	Тип сервісу

en-us	Maintenance updated
uk	Сервіс оновлено

en-us	Maintenance with data collection
uk	Сервіс зі збором даних

en-us	Maintenance without data collection
uk	Сервіс без збору даних

en-us	Make sure the code comes from a reliable source and does not contain malicious scripts.
uk	Переконайтеся, що код отримано з надійного джерела та не містить шкідливих скриптів.

en-us	Make sure to copy the auth token as you won't be able to view it after the page is closed.
uk	Переконайтеся, що скопіювали токен автентифікації, оскільки ви не зможете переглянути його після того, як закриєте сторінку.

en-us	Manage API tokens
uk	Управління API токенами

en-us	Manage scheduled reports
uk	Управління регулярними звітами

en-us	Manage SLA
uk	Управління SLA

en-us	<manual>
uk	<вручну>

en-us	Manual
uk	Вручну

en-us	Manual event action
uk	Дія вручну над подіями

en-us	Manual host action
uk	Дія над вузлом мережі вручну

en-us	Manually by: %1$s
uk	Вручну: %1$s

en-us	Manually closed
uk	Закритий вручну

en-us	Manual problem suppression. Date-time input accepts relative and absolute time format.
uk	Пригнічення проблем вручну. Поле введення дати приймає як відносний, і абсолютний формати часу.

en-us	map
uk	карта мережі

en-us	Map
uk	Карта мережі

en-us	Map "%1$s" already exists.
uk	Карта мережі "%1$s" вже існує.

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
uk	Карта мережі "%1$s" є публічною, тому спільний доступ тільки на читання не дозволений.

en-us	Map element
uk	Елемент карти мережі

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
uk	Відсутні параметри в елемента карти мережі: %1$s

en-us	Map element label location
uk	Розміщення підпису до елементу карти мережі

en-us	Map element label type
uk	Тип підпису до елементу карти мережі

en-us	Map is updated! Return to map list?
uk	Карта оновлено! Повернутись до списку карт?

en-us	Map label type
uk	Тип позначки карти мережі

en-us	Map name cannot be empty.
uk	Ім'я карти мережі не може бути пустим.

en-us	Map navigation tree
uk	Дерево навігації карт мереж

en-us	Map owner cannot be empty.
uk	Власник карти мережі не може бути пустим.

en-us	Mapped to
uk	Перетворюється на

en-us	Mapping
uk	Відповідність

en-us	Mappings
uk	Призначення

en-us	Maps
uk	Карти мереж

en-us	Map shape
uk	Фігура карти мережі

en-us	Map update failed.
uk	Оновлення карти мережі неуспішне.

en-us	Map user's LDAP media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
uk	Зіставлення LDAP атрибутів сповіщення користувача (наприклад, електронної пошти) зі сповіщенням користувача Zabbix для надсилання сповіщень.

en-us	Map user’s LDAP media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
uk	Зіставлення LDAP атрибутів сповіщення користувача (наприклад, електронної пошти) зі сповіщенням користувача Zabbix для надсилання сповіщень.

en-us	Map user's SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
uk	Зіставлення SAML атрибутів сповіщення користувача (наприклад, електронної пошти) зі сповіщенням користувача Zabbix для надсилання сповіщень.

en-us	Map user’s SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
uk	Зіставлення SAML атрибутів сповіщення користувача (наприклад, електронної пошти) зі сповіщенням користувача Zabbix для надсилання сповіщень.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
uk	Карта мережі з ID "%1$s" недоступна.

en-us	Mar
uk	Бер

en-us	March
uk	Березень

en-us	Mark as cause
uk	Відзначити причиною

en-us	Mark elements on trigger status change
uk	Відмічати елементи при зміні стану тригера

en-us	Mark others
uk	Не помічати тільки відібрані

en-us	Mark selected
uk	Помітити тільки відібрані

en-us	Mark selected as symptoms
uk	Позначити вибране як симптоми

en-us	Mask
uk	Маска

en-us	Mass update
uk	Масове оновлення

en-us	Mass update elements
uk	Масове оновлення елементів

en-us	Mass update shapes
uk	Масове оновлення фігур

en-us	Master item
uk	Головний елемент даних

en-us	matches
uk	співпадає

en-us	Matches regular expression
uk	Відповідає регулярному виразу

en-us	Mathematical functions
uk	Математичні функції

en-us	max
uk	макс.

en-us	Max
uk	Макс

en-us	Max count of elements to show inside table cell
uk	Макс. кількість елементів для відображення в комірці таблиці

en-us	Max history display period
uk	Максимальний період відображення історії

en-us	maximum dependent items count reached
uk	досягнуто максимальну кількість залежних елементів даних

en-us	maximum number of dependency levels reached
uk	досягнуто максимальну кількість рівнів залежності

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
uk	Максимальна кількість відкритих файлів яку підтримує ОС. Повертає ціле число

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
uk	Максимальна кількість процесів яку підтримує ОС. Повертає ціле число

en-us	Maximum required %1$s database version is %2$s.
uk	Максимально потрібна версія бази даних %1$s - %2$s.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
uk	Максимальний період часу відображення %1$s день.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
uk	Максимальний період часу відображення %1$s днів.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
uk	Максимальний період часу відображення %1$s дні.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
uk	Перевищено максимальну довжину email адреси у методу повідомлень з ID "%1$s".

en-us	Maximum zoom level of the map.
uk	Максимальний рівень масштабу картки.

en-us	max() - Maximum value for period T
uk	max() - Максимальне значення за період Т

en-us	Max number of columns and rows in overview tables
uk	Максимальна кількість стовпців і рядків в таблицях огляду

en-us	Max period for time selector
uk	Максимальний інтервал для селектора часу

en-us	Max records per message
uk	Макс. записів на повідомлення

en-us	Max repetition count
uk	Макс. кількість повторень

en-us	Max repetition count is applicable to discovery and snmp.walk only.
uk	Максимальна кількість повторень застосовна лише для виявлення та snmp.walk.

en-us	Max zoom level
uk	Максимальний рівень масштабу

en-us	May
uk	Тра

en-us	May
uk	Травень

en-us	m-d
uk	m-d

en-us	MD2
uk	MD2

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
uk	MD5 контрольна сума файлу. Повертає рядок символів (MD5 хеш файлу)

en-us	m-d H:i
uk	m-d H:i

en-us	Media
uk	Метод повідомлення

en-us	Media type
uk	Спосіб оповіщень

en-us	Media type
uk	Тип засобу передачі

en-us	Media type "%1$s" already exists.
uk	Метод повідомлень "%1$s" вже існує.

en-us	Media type added
uk	Метод повідомлень додано

en-us	Media type deleted
uk	Методи повідомлень видалено

en-us	Media type deleted
uk	Методи повідомлень видалено

en-us	Media type deleted
uk	Метод повідомлень видалено

en-us	Media type disabled
uk	Методи повідомлень дезактивовано

en-us	Media type disabled
uk	Методи повідомлень дезактивовано

en-us	Media type disabled
uk	Метод повідомлень дезактивовано

en-us	Media type disabled by Administration.
uk	Спосіб оповіщення деактивовано адміністраторами.

en-us	Media type enabled
uk	Методи повідомлень активовано

en-us	Media type enabled
uk	Методи повідомлень активовано

en-us	Media type enabled
uk	Метод повідомлень активовано

en-us	Media type mapping
uk	Відповідність способів оповіщень

en-us	Media types
uk	Методи повідомлень

en-us	Media types disabled by Administration.
uk	Способи оповіщення деактивовані адміністраторами.

en-us	Media types used by action "%1$s".
uk	Методи повідомлень використовуються у дії "%1$s".

en-us	Media type test failed.
uk	Тест медіа типу неуспішний.

en-us	Media type test log
uk	Журнал тесту способу оповіщення

en-us	Media type test successful.
uk	Тест медіа типу успішний.

en-us	Media type updated
uk	Метод повідомлень оновлено

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
uk	Метод повідомлень з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Members
uk	Члени групи

en-us	Memory limit: %1$s
uk	Ліміт пам'яті: %1$s

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
uk	Розмір пам'яті в байтах або у відсотках від загальної. Повертає ціле число в байтах; дробове для відсотків

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
uk	Пам'ять яка використовується процесом в байтах. Повертає ціле число

en-us	Menu entry name
uk	Назва пункту меню

en-us	Menu entry name is used as a label for the trigger URL in the event context menu.
uk	Ім'я пункту меню використовується як підпис до URL тригера у контекстному меню події.

en-us	Menu entry URL
uk	URL запису в меню

en-us	Menu path
uk	Путь в меню

en-us	Message
uk	Повідомлення

en-us	Message
uk	Повідомлення

en-us	Message/Command
uk	Повідомлення/Команда

en-us	Message format
uk	Формат повідомлення

en-us	Messages
uk	Повідомлення

en-us	Message template
uk	Шаблон повідомлення

en-us	Message templates
uk	Шаблони повідомлень

en-us	Message timeout
uk	Таймаут повідомлення

en-us	Message type
uk	Тип повідомлення

en-us	Messaging
uk	Повідомлення

en-us	Method not found.
uk	Метод не знайдено.

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
uk	<ім'я метрики>{<ім'я мітки>="<значення мітки>", ...} == <значення>

en-us	Microsoft Edge
uk	Microsoft Edge

en-us	Middle
uk	Посередині

en-us	min
uk	мін.

en-us	Min
uk	Мін

en-us	minimum length is %1$s characters
uk	мінімальна довжина %1$s символів

en-us	Minimum password length
uk	Мінімальна довжина пароля

en-us	Minimum required %1$s database version is %2$s.
uk	Мінімально потрібна версія %1$s бази даних - %2$s.

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
uk	Мінімально необхідний об'єм пам'яті в PHP - %1$s (параметр конфігурації "memory_limit").

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
uk	Мінімально необхідний розмір файлу, який завантажується в PHP - %1$s (параметр конфігурації "upload_max_filesize").

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
uk	Мінімально потрібна версія PHP - %1$s.

en-us	Minimum required TimescaleDB version is %1$s.
uk	Мінімально необхідна версія TimescaleDB - %1$s.

en-us	Minimum severity
uk	Мінімальна важливість

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
uk	Мінімальний період часу для відображеня %1$s хвилини.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
uk	Мінімальний період часу для відображеня %1$s хвилина.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
uk	Мінімальний період часу для відображеня %1$s хвилин.

en-us	min() - Minimum value for period T
uk	max() - Мінімальне значення за період Т

en-us	Minutes
uk	Хвилин

en-us	Missing data
uk	Відсутні дані

en-us	Missing "itemid" field for item.
uk	Відсутнє поле "itemid" для елемента даних.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
uk	Відсутні елементи даних для графіку "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
uk	Відсутні елементи даних для прототипу графіка "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
uk	Відсутній ключ "%1$s" для вузла мережі "%2$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
uk	Відсутнє поле "name" для графіку.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
uk	Відсутнє поле "name" для прототипу графіка.

en-us	Mode
uk	Режим

en-us	Model
uk	Модель

en-us	Module
uk	Модуль

en-us	Module added: %1$s.
uk	Модулів додано: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
uk	Модуля додано: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
uk	Модуль доданий: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
uk	Модуля видалено: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
uk	Модулів видалено: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
uk	Модуль видалено: %1$s.

en-us	Module disabled
uk	Модулі вимкнено

en-us	Module disabled
uk	Модуль вимкнено

en-us	Module disabled
uk	Модулі вимкнено

en-us	Module disabled: %1$s.
uk	Модулів деактивовано: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
uk	Модуль деактивовано: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
uk	Модуля деактивовано: %1$s.

en-us	Module enabled
uk	Модулі увімкнено

en-us	Module enabled
uk	Модуль увімкнено

en-us	Module enabled
uk	Модулі увімкнено

en-us	Module enabled: %1$s.
uk	Модулів активовано: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
uk	Модуль активовано: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
uk	Модулю активовано: %1$s.

en-us	Modules
uk	Модулі

en-us	Modules updated
uk	Модулі оновлено

en-us	Module updated
uk	Модуль оновлений

en-us	Module updated: %1$s.
uk	Модуль оновлено: %1$s.

en-us	Mon
uk	Пн

en-us	Monday
uk	Понеділок

en-us	Monitored by
uk	Спостереження через

en-us	Monitored by proxy
uk	Спостерігається через проксі

en-us	Monitored host
uk	Вузол мережі під спостереженням

en-us	Monitoring
uk	Моніторинг

en-us	monodec() - Check for continuous item value decrease (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
uk	monodec() - Перевірка безперервного зменшення значення елемента (1 - дані монотонні, 0 - інакше), Режим (суворий - потрібна сувора монотонність)

en-us	monoinc() - Check for continuous item value increase (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
uk	monoinc() - Перевірка постійного збільшення значення елемента даних (1 - дані монотонні, 0 - інакше), Режим (strict - вимога суворої монотонності)

en-us	Monospace
uk	Моноширинний

en-us	Month
uk	Місяць

en-us	Month
uk	Місяць

en-us	Monthly
uk	Щомісяця

en-us	More matches found...
uk	Знайдено більше співпадінь...

en-us	More than 10 minutes
uk	Більше 10 хвилин

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
uk	Знайдено більше ніж %1$d відповідностей з %2$s

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
uk	Більше ніж один графік з ім'ям "%1$s" у вузла мережі.

en-us	Mozilla Firefox
uk	Mozilla Firefox

en-us	ms
uk	мс

en-us	Multiple
uk	Багатократно

en-us	Multiple PROBLEM events
uk	Багатократні події ПРОБЛЕМА

en-us	must be a valid LDAP user
uk	має бути дійсним користувачем LDAP

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
uk	має містити принаймні один макрос низькорівневого виявлення

en-us	Mute
uk	Вимкнути звук

en-us	My
uk	Моя

en-us	name
uk	назва

en-us	Name
uk	Ім'я

en-us	Name
uk	Ім'я

en-us	Name
uk	Ім'я

en-us	Name 
uk	Ім'я

en-us	Name ID
uk	ID імені

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
uk	Ім'я поля форми не має перевищувати 255 символів.

en-us	Namespace
uk	Простір імен

en-us	Naming requirements:
uk	Вимоги до іменування:

en-us	Navigate to default view
uk	Перейдіть до перегляду за замовчуванням

en-us	Navigate to initial view
uk	Перейдіть до початкового вигляду

en-us	Network discovery data storage period
uk	Період зберігання даних мережевого оновлення

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
uk	Список мережевих інтерфейсів (містить тип, стан, IPv4 адресу, опис). Повертає текст

en-us	Network map added
uk	Карту мережі додано

en-us	Network map deleted
uk	Карту мережі видалено

en-us	Network maps
uk	Карти мереж

en-us	Network map updated
uk	Карту мережі оновлено

en-us	Network timeout
uk	Час очікування мережі

en-us	Network timeout for item test
uk	Час очікування мережі під час тестування елемента даних

en-us	Network timeout for media type test
uk	Час очікування мережі при тестуванні способу оповіщення

en-us	Network timeout for scheduled report test
uk	Час очікування мережі під час тесту регулярного звіту

en-us	Network timeout for script execution
uk	Час очікування мережі під час виконання скриптів

en-us	Never
uk	Ніколи

en-us	new
uk	новий

en-us	new
uk	новий

en-us	New action
uk	Нова дія

en-us	New additional rule
uk	Нове додаткове правило

en-us	New API token
uk	Новий API токен

en-us	New column
uk	Новий стовпець

en-us	New condition
uk	Нова умова

en-us	New connector
uk	Новий конектор

en-us	New dashboard
uk	Нова панель

en-us	New element
uk	Новий елемент

en-us	New event host group
uk	Група вузлів нової події

en-us	New event tag name
uk	Нова назва тегу події

en-us	New event tag value
uk	Значення тегу нової події

en-us	New host
uk	Новий вузол мережі

en-us	New host group
uk	Нова група вузлів мережі

en-us	New LDAP server
uk	Новий сервер LDAP

en-us	New operation
uk	Нова операція

en-us	New proxy
uk	Новий проксі

en-us	New regular expression
uk	Новий регулярний вираз

en-us	New service
uk	Нова послуга

en-us	New SLA
uk	Новий SLA

en-us	New tag name
uk	Нова назва тегу

en-us	New template group
uk	Нова група шаблонів

en-us	New triggers
uk	Нові тригери

en-us	New user group mapping
uk	Нова відповідність групи користувачів

en-us	Next page
uk	Наступна сторінка

en-us	Next step
uk	Наступний крок

en-us	NNTP
uk	NNTP

en-us	No
uk	Ні

en-us	No "%1$s" given for graph.
uk	Не вказано "%1$s" для графіку.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
uk	Не вказано "%1$s" для прототипу графіків.

en-us	No "%1$s" given for map.
uk	Не вказано "%1$s" для карти мережі.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
uk	Не вказано "%2$s" для умови фільтру в правилі виявлення "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
uk	Не вказано "%2$s" для фільтру в правилі виявлення "%1$s".

en-us	No authentication user name specified.
uk	Для аутентифікації не вказано ім'я користувача.

en-us	No changes.
uk	Без змін.

en-us	No conditions defined.
uk	Умов не визначено.

en-us	no data
uk	немає даних

en-us	No data
uk	Немає даних

en-us	No data.
uk	Данні відсутні.

en-us	No data collection
uk	Без збору даних

en-us	No data found.
uk	Дані не знайдено.

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
uk	nodata() - Дані не отримані протягом періоду часу T (1 - істина, 0 - хибність), Режим (суворий - ігнорування затримки проксі при надсиланні даних)

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
uk	Відсутній інтерфейс по замовчуванню "%1$s" типу у вузла мережі "%2$s".

en-us	No details
uk	Подробиці відсутні

en-us	No discovery rule IDs given.
uk	ID правил виявлення не вказано.

en-us	No enabled modules found.
uk	Увімкнених модулів не знайдено.

en-us	No encryption
uk	Без шифрування

en-us	No file was uploaded.
uk	Файл не було завантажено.

en-us	No graphs added.
uk	Графіків не додано.

en-us	No host IDs given.
uk	Не вказано ID вузлів мережі.

en-us	No host selected.
uk	Не вибрано вузол мережі.

en-us	No image
uk	Немає картинки

en-us	No interface found
uk	Інтерфейсу не знайдено

en-us	No interface found.
uk	Інтерфейсу не знайдено.

en-us	No interfaces are defined.
uk	Інтерфейси не визначені.

en-us	No inventory mode specified for action operation.
uk	Не вказано режим інвентарних даних для операції дії.

en-us	No items defined.
uk	Елементів даних не визначено.

en-us	No item selected.
uk	Елемент не вибрано.

en-us	No macros found.
uk	Макроси не знайдено.

en-us	No maps added.
uk	Карти мереж не додано.

en-us	No matches found
uk	Відповідностей не знайдено

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
uk	Не логічні атрибути більше не використовуються.

en-us	none
uk	немає

en-us	None
uk	Немає

en-us	nonempty key and value pair expected
uk	очікувались не пуста пара ключа та значення

en-us	No new modules discovered
uk	Нових модулів не виявлено

en-us	No operations defined for action "%1$s".
uk	Операції не задано для дії "%1$s".

en-us	No permissions for system access.
uk	Немає прав доступу до системи.

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
uk	Немає прав доступу до запитуваного об'єкту або він не існує!

en-us	No private key file specified.
uk	Файл приватного ключа не вказано.

en-us	No problems
uk	Немає проблем

en-us	(no proxy)
uk	(без проксі)

en-us	No proxy
uk	Без проксі

en-us	No public key file specified.
uk	Файл публічного ключа не вказано.

en-us	No recipients specified for action operation message.
uk	Не вказані одержувачі для повідомлення операції дії.

en-us	No refresh
uk	Не оновлювати

en-us	Normal
uk	Звичайний

en-us	Normal view
uk	Звичайний вигляд

en-us	Norwegian (nb_NO)
uk	Норвежський (nb_NO)

en-us	No script specified for action operation command.
uk	Не вказано скрипт для команди в операції дії.

en-us	No SNMP OID specified.
uk	Не вказано SNMP OID.

en-us	Not Ack
uk	Не підтверджено

en-us	Not allowed to modify automatic user macro "%1$s".
uk	Не дозволено змінювати автоматичний макрос користувача "%1$s".

en-us	Not allowed to set language for user "guest".
uk	Не дозволено встановлювати мову для користувача "guest".

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
uk	Забороняється встановлювати пароль для користувача "гість".

en-us	Not allowed to set theme for user "guest".
uk	Не дозволено встановлювати тему для користувача "guest".

en-us	Not allowed to update field "%1$s" for provisioned user.
uk	Не дозволено оновлювати поле "%1$s" для підключеного користувача.

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
uk	Відображаються не всі результати. Надайте більш конкретні критерії пошуку.

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
uk	Не всі шаблони приєднані до "%1$s".

en-us	No target selected
uk	Ціль не обрано

en-us	No target selected.
uk	Ціль не обрано.

en-us	No targets specified for action operation global script.
uk	Не вказано цілі для глобального скрипту дії.

en-us	Not authorized.
uk	Відсутній доступ.

en-us	Not available
uk	Недоступний

en-us	Not available
uk	Недоступний

en-us	Not classified
uk	Не класифіковано

en-us	Not enabled
uk	Не включено

en-us	Notes
uk	Примітки

en-us	Note that %1$s or %2$s will be regarded as hostnames if used without single quotes.
uk	Зауважте, що %1$s або %2$s вважатимуться іменами хостів, якщо використовувати їх без одинарних лапок.

en-us	Nothing
uk	Нічого

en-us	Notification report
uk	Звіт про повідомлення

en-us	Notifications
uk	Повідомлення

en-us	Notify about canceled escalations
uk	Оповіщення про скасовані ескалації

en-us	Notify all involved
uk	Повідомити всіх залучених

en-us	not in
uk	не в

en-us	Not inherited items
uk	Не успадковані елементи дані

en-us	No triggers defined.
uk	Тригерів не визначено.

en-us	not selected
uk	не обрано

en-us	Not supported
uk	Не підтримується

en-us	Nov
uk	Лис

en-us	No value
uk	Немає значення

en-us	November
uk	Листопад

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
uk	now() - Кількість секунд починаючи з Epoch

en-us	NTLM
uk	NTLM

en-us	number
uk	число

en-us	Number of columns
uk	Кількість стовпців

en-us	Number of CPUs. Returns integer
uk	Кількість CPU. Повертає ціле число

en-us	Number of currently open file descriptors. Returns integer
uk	Кількість відкритих файлових дескрипторів. Повертає ціле число

en-us	Number of enabled items on the host.
uk	Кількість активованих елементів даних у вузла мережі.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
uk	Кількість вузлів мережі (активованих/деактивованих)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
uk	Кількість елементів даних (активовані/дезактивовані/не підтримуються)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
uk	Кількість елементів даних в історії проксі, які ще не були відправлені на сервер

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
uk	Кількість елементів даних в черзі, які затримується від і до секунд, включно.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
uk	Кількість елементів даних в черзі, які затримуються у Zabbix сервер чи проксі  "від" - "до" секунд, включно.

en-us	Number of items in Zabbix database.
uk	Кількість елементів даних в базі даних Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
uk	Кількість вузлів мережі під спостереженням

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
uk	Кількість колізій out-of-window. Повертає ціле число

en-us	Number of problems
uk	Кількість проблем

en-us	Number of problems and expand most critical one
uk	Кількість проблем та розкривати найбільш критичну

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Кількість ядер процесора у гіпервізора VMware, <url> - URL сервісу VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Кількість процесорів віртуальної машини VMware, <url> - URL сервіс VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Кількість потоків процесора у гіпервізора VMware, <url> - URL сервісу VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	Number of rows
uk	Кількість рядків

en-us	Number of seasons
uk	Кількість сезонів

en-us	Number of status changes
uk	Кількість змін стану

en-us	Number of steps
uk	Кількість кроків

en-us	Number of templates
uk	Кількість шаблонів

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
uk	Кількість тригерів (активовані/дезактивовані [проблема/ок])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
uk	Кількість тригерів в базі даних Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
uk	Кількість елементів даних в базі даних Zabbix, які не підтримуються.

en-us	Number of unsupported items on the host.
uk	Кількість елементів даних у вузла мережі, які не підтримуються.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
uk	Кількість користувачів в системі. Повертає ціле число

en-us	Number of users (online)
uk	Кількість користувачів (підключених в даний момент)

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Кількість віртуальних машин на гіпервізорі VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста VMware гіпервізора

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
uk	Кількість inode у відсотках. Повертає ціле число для кількості; дробове - для відсотків

en-us	Numeral systems
uk	Числові системи

en-us	Numeric (float)
uk	Числовий (дробове)

en-us	Numeric (integer)
uk	Числовий (ціле)

en-us	Numeric (unsigned)
uk	Числовий (ціле додатне)

en-us	Object
uk	Об'єкт

en-us	object does not exist or belongs to another object
uk	об'єкт не існує або належить іншому об'єкту

en-us	Oct
uk	Жов

en-us	Octal to decimal
uk	Вісімкове в десяткове

en-us	October
uk	Жовтень

en-us	OEM
uk	OEM

en-us	of
uk	із

en-us	off
uk	вимк

en-us	Off
uk	Вимкн

en-us	Ok
uk	Ок

en-us	Ok
uk	Ок

en-us	OK
uk	OK

en-us	OK event closes
uk	подія ОК закриває

en-us	OK event generation
uk	генерація події OK

en-us	Old event tag name
uk	Ім'я тегу старої події

en-us	Old event tag value
uk	Значення тега старої події

en-us	Old tag name
uk	Стара назва тегу

en-us	on
uk	в

en-us	On
uk	Увімк

en-us	Once
uk	Один раз

en-us	One
uk	Одна

en-us	One time only
uk	Одноразово

en-us	Only administrators can set map owner.
uk	Тільки адміністратори можуть задавати власника карти мережі.

en-us	Only disabled group can be set for deprovisioned users.
uk	Для деініціалізованих користувачів можна встановити лише вимкнену групу.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
uk	Підраховуються елементи даних тільки у вузлів мережі під спостереженням

en-us	Only one change step is allowed.
uk	Дозволено тільки один крок зміни.

en-us	Only one check can be unique.
uk	Тільки одна перевірка може бути унікальною.

en-us	Only one not supported value check is allowed.
uk	Дозволяється лише одна перевірка непідтримуваного значення.

en-us	Only one Prometheus step is allowed.
uk	Дозволено тільки один крок Prometheus.

en-us	Only one throttling step is allowed.
uk	Дозволено тільки один крок дедуплікації.

en-us	only one time unit is allowed
uk	дозволяється тільки одна одиниця часу

en-us	Only one user directory of type "%1$s" can exist.
uk	Може існувати лише один каталог користувача типу "%1$s".

en-us	Only selected problem
uk	Тільки вибрана проблема

en-us	Only selected problem
uk	Тільки вибрані проблеми

en-us	Only selected problem
uk	Тільки вибрані проблеми

en-us	Only services without children
uk	Лише послуги без дочірніх

en-us	Only services without problem tags
uk	Лише послуги без проблемних тегів

en-us	(Only super admins can create groups)
uk	(Тільки супер адміністратори можуть створювати групи)

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
uk	Тільки супер адмін може встановлювати власника панелі.

en-us	Only super admins can set report owner.
uk	Лише супер адміністратор може встановлювати власника звіту.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
uk	Підраховуються тригери тільки у вузлів мережі під спостереженням та які залежать від активних елементів даних

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
uk	Тільки Zabbix агент, SNMPv1, SNMPv2 та SNMPv3 перевірки можуть бути зроблені унікальними.

en-us	On status change triggers blink for
uk	Мигання тригерів при зміні стану протягом

en-us	OOB IP address
uk	OOB IP адреса

en-us	OOB router
uk	OOB роутер

en-us	OOB subnet mask
uk	OOB маска підмережі

en-us	Open in a new window
uk	Відкрити в новому вікні

en-us	Open log
uk	Відкрити журнал

en-us	Opera
uk	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
uk	Інформація про операційну систему. Повертає рядок

en-us	Operating system version information. Returns JSON
uk	Інформація щодо версії операційної системи. Повертає JSON

en-us	Operation
uk	Операція

en-us	Operation "%1$s" already exists.
uk	Операція "%1$s" вже існує.

en-us	Operation "%1$s" already exists for action "%2$s".
uk	Операція "%1$s" вже існує у дії "%2$s".

en-us	Operational data
uk	Оперативні дані

en-us	Operational data
uk	Оперативні дані

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
uk	Операцію не може бути виконано через несанкціонований запит.

en-us	Operation details
uk	Деталі операції

en-us	Operation has no group to operate.
uk	Операція не має групи для функціонування.

en-us	Operation has no template to operate.
uk	Операція не має шаблону для функціонування.

en-us	Operations
uk	Операції

en-us	Operator
uk	Оператор

en-us	Operator functions
uk	Функції оператора

en-us	Options
uk	Опції

en-us	Or
uk	Або

en-us	Order
uk	Сортування

en-us	Order column
uk	Сортування по колонці

en-us	Original
uk	Оригінальне

en-us	OS
uk	ОС

en-us	OS (Full details)
uk	ОС (Повні деталі)

en-us	OS (Short)
uk	ОС (Короткий опис)

en-us	other
uk	інший

en-us	Other
uk	Інші

en-us	Other configuration parameters
uk	Інші параметри налаштувань

en-us	Other parameters
uk	Інші параметри

en-us	Others
uk	Інші

en-us	Outdated
uk	Застаріла

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
uk	Статистика вихідного трафіку на мережевому інтерфейсі. Повертає ціле число

en-us	output
uk	вивід

en-us	Output
uk	Вихід

en-us	Overridden by
uk	Перевизначено в

en-us	Override
uk	Заміщення

en-us	Override item history period
uk	Перевизначити період зберігання історії елементів даних

en-us	Override item trend period
uk	Перевизначити період зберігання трендів елементів даних

en-us	Overrides
uk	Заміщення

en-us	Overview
uk	Огляд

en-us	Owner
uk	Власник

en-us	Pager
uk	Навігація по сторінках

en-us	Page received incorrect data
uk	Сторінка отримала некоректні дані

en-us	Parameter
uk	Параметр

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
uk	Параметр "%1$s" застарів.

en-us	Parameters
uk	Параметри

en-us	Parent discovery rules
uk	Батьківські правила виявлення

en-us	Parent graphs
uk	Батьківські графіки

en-us	Parent items
uk	Батьківські елементи даних

en-us	Parent templates
uk	Батьківські шаблони

en-us	Parent triggers
uk	Батьківські тригери

en-us	Parent web scenarios
uk	Батьківські веб сценарії

en-us	Parse
uk	Аналіз

en-us	Parse error
uk	Помилка розбору

en-us	Passive
uk	Пасивний

en-us	Password
uk	Пароль

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
uk	Пароль не обов'язковий для не внутрішнього типу аутентифікації.

en-us	Password must contain
uk	Пароль має містити

en-us	Password (once again)
uk	Пароль (підтвердження)

en-us	Password policy
uk	Політика паролів

en-us	Paste
uk	Вставити

en-us	Paste without external links
uk	Вставити без зовнішніх зв'язків

en-us	$.path.to.node
uk	$.шлях.до.ноди

en-us	pattern
uk	шаблон

en-us	Pause operations for suppressed problems
uk	Призупиняти операції для подавлених проблем

en-us	Pause operations for symptom problems
uk	Зупинити операції для симптомних проблем

en-us	Peak memory usage: %1$s
uk	Пікове використання пам'яті: %1$s

en-us	Percentage
uk	Відсотки

en-us	Percentile line (left)
uk	Процентна лінія (зліва)

en-us	Percentile line (right)
uk	Процентна лінія (справа)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
uk	percentile() - Процентне P за період Т

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
uk	Виконує DNS запит. Повертає рядок символів з необхідним типом інформації

en-us	Period
uk	Період

en-us	Periods
uk	Періоди

en-us	Period type
uk	Тип періоду

en-us	Permissions
uk	Права доступу

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
uk	Права доступу можуть бути призначені тільки групам користувачів.

en-us	Persian (fa_IR)
uk	Персидська (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
uk	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
uk	Розширення PHP bcmath відсутнє (параметр конфігурації PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
uk	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
uk	Розширення PHP ctype відсутнє (параметр конфігурації PHP --enable-ctype).

en-us	PHP databases support
uk	Підтримка баз даних PHP

en-us	PHP gd
uk	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
uk	Розширення PHP gd відсутнє (параметр конфігурації PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
uk	Підтримка PHP gd FreeType

en-us	PHP gd FreeType support missing.
uk	Підтримка PHP gd FreeType відсутня.

en-us	PHP gd GIF image support missing.
uk	Підтримка PHP gd GIF зображень відсутня.

en-us	PHP gd GIF support
uk	Підтримка PHP gd GIF зображень

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
uk	Підтримка PHP gd JPEG зображень відсутня.

en-us	PHP gd JPEG support
uk	Підтримка JPEG в PHP gd

en-us	PHP gd PNG image support missing.
uk	Підтримка PHP gd PNG зображень відсутня.

en-us	PHP gd PNG support
uk	Підтримка PNG в PHP gd

en-us	PHP gettext
uk	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
uk	Розширення PHP gettext відсутнє (параметр конфігурації PHP --with-gettext). Переклади будуть недоступні.

en-us	PHP LDAP
uk	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
uk	PHP LDAP модуль відсутній.

en-us	PHP libxml
uk	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
uk	Розширення PHP libxml відсутнє.

en-us	PHP mbstring
uk	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
uk	Розширення PHP mbstring відсутнє (параметр конфігурації PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP option "%1$s"
uk	Опція PHP "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
uk	Опція PHP "%1$s" повинна бути задана як "%2$s"

en-us	PHP session
uk	PHP session

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
uk	Автоматичний старт сесій в PHP повинен бути відключений (PHP директива "session.auto_start").

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
uk	Розширення PHP session відсутнє (параметр конфігурації PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
uk	PHP sockets

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
uk	Розширення PHP sockets відсутнє (параметр конфігурації PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
uk	Перевантаження функції PHP string повинно бути відімкнене.

en-us	PHP version
uk	Версія PHP

en-us	PHP xmlreader
uk	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
uk	Розширення PHP xmlreader відсутнє.

en-us	PHP xmlwriter
uk	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
uk	Розширення PHP xmlwriter відсутнє.

en-us	Pie
uk	Круговий

en-us	pi() - Returns the Pi constant
uk	pi() - Повертає Пі константу

en-us	Placing algorithm
uk	Алгоритм розміщення

en-us	Plain text
uk	Текст

en-us	Play
uk	Грати

en-us	Play sound
uk	Програвати звуковий сигнал

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
uk	Будь-ласка, перевірте параметри конфігурації. Якщо все вірно, то натисніть кнопку "%1$s" а для зміни параметрів конфігурації натисніть кнопку "%2$s".

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
uk	Будь-ласка, вручну створіть базу даних та вкажіть параметри для з'єднання з цією базою. Натисніть кнопку "%1$s" для завершення.

en-us	Please select two elements
uk	Будь-ласка, оберіть два елементи

en-us	Points
uk	Крапки

en-us	Point size
uk	Розмір крапок

en-us	Polish (pl_PL)
uk	Польська (pl_PL)

en-us	POP
uk	POP

en-us	Populates host inventory field
uk	Заповнює поле інвентарних даних вузла мережі

en-us	Port
uk	Порт

en-us	Port cannot be empty for host interface.
uk	Порт не може бути порожнім для інтерфейсу вузла мережі.

en-us	Port range
uk	Діапазон портів

en-us	Portuguese (pt_BR)
uk	Португальська (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
uk	Португальська (pt_PT)

en-us	Possibly the session has expired or the password was changed.
uk	Можливо, сесія прострочена або змінено пароль.

en-us	Post fields
uk	Поля Post

en-us	Post type
uk	Тип Post

en-us	Pre-installation summary
uk	Узагальнення інсталяції

en-us	Preprocessing
uk	Попередня обробка

en-us	Preprocessing steps
uk	Кроки попередньої обробки

en-us	Preview
uk	Попередній перегляд

en-us	Previous month
uk	Попередній місяць

en-us	Previous value
uk	Попереднє значення

en-us	Previous week
uk	Попередній тиждень

en-us	Previous year
uk	Попередній рік

en-us	Prev. time
uk	Попер. час

en-us	Primary POC cell
uk	Головний мобільний для контакту

en-us	Primary POC email
uk	Головний email для контакту

en-us	Primary POC name
uk	Головне ім'я для контакту

en-us	Primary POC notes
uk	Головні нотатки для контакту

en-us	Primary POC phone A
uk	Головний телефон А для контакту

en-us	Primary POC phone B
uk	Головний телефон B для контакту

en-us	Primary POC screen name
uk	Головне нік-ім'я для контакту

en-us	Privacy passphrase
uk	Ключова фраза приватності

en-us	Privacy protocol
uk	Протокол приватності

en-us	Private
uk	Приватний

en-us	Private key file
uk	Файл приватного ключа

en-us	Privilege level
uk	Рівень привілеїв

en-us	Problem
uk	Проблема

en-us	PROBLEM
uk	ПРОБЛЕМА

en-us	Problem created
uk	Виникла Проблема

en-us	Problem display
uk	Відображення проблем

en-us	PROBLEM event generation mode
uk	Режим генерації подій ПРОБЛЕМА

en-us	Problem expression
uk	Вираз для проблеми

en-us	Problem hosts
uk	Вузли мережі з проблемами

en-us	Problem is not suppressed
uk	Проблему не подавлено

en-us	Problem is suppressed
uk	Проблему подавлено

en-us	Problem on
uk	Проблема на

en-us	problem pattern
uk	маска проблеми

en-us	Problem recovery
uk	Відновлення проблеми

en-us	Problem resolved
uk	Проблему вирішено

en-us	Problems
uk	Проблеми

en-us	Problems by severity
uk	Проблеми за важливістю

en-us	Problem tag filter
uk	Фільтр тегів проблем

en-us	Problem update
uk	Оновлення проблеми

en-us	Profile
uk	Профіль

en-us	Prometheus
uk	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
uk	Prometheus маска

en-us	Prometheus to JSON
uk	Prometheus в JSON

en-us	Properties
uk	Властивості

en-us	Protocol
uk	Протокол

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
uk	Наданий URL "%1$s" є некоректним.

en-us	Provisioning period
uk	Період ініціалізації

en-us	Proxies
uk	Проксі

en-us	Proxy
uk	Проксі

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
uk	Проксі "%1$s" для вузла мережі "%2$s" не існує.

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
uk	Проксі "%1$s" використовується дією "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
uk	Проксі "%1$s" використовується в правилі виявлення "%2$s".

en-us	Proxy added
uk	Проксі додано

en-us	Proxy address
uk	Адреса проксі

en-us	Proxy deleted
uk	Проксі видалено

en-us	Proxy deleted
uk	Проксі видалено

en-us	Proxy deleted
uk	Проксі видалено

en-us	Proxy mode
uk	Режим проксі

en-us	Proxy name
uk	Ім'я проксі

en-us	Proxy updated
uk	Проксі оновлено

en-us	PSK
uk	PSK

en-us	PSK identity
uk	Ідентифікатор PSK

en-us	Public
uk	Публічний

en-us	Public key
uk	Публічний ключ

en-us	Public key file
uk	Файл публічного ключа

en-us	Query fields
uk	Поля запиту

en-us	Queue
uk	Черга

en-us	Queue details
uk	Деталі черги

en-us	Queue overview
uk	Огляд черги

en-us	Queue overview by proxy
uk	Огляд черги по проксі

en-us	rand() - A random integer value
uk	rand() - Випадкове ціле число

en-us	Raw data
uk	Необроблені дані

en-us	Raw post
uk	Необроблений post

en-us	Read
uk	Читання

en-us	Read only
uk	Тільки читання

en-us	Read-only
uk	Тільки читання

en-us	Read-only access to services
uk	Доступ до послуг лише на читання

en-us	Read-only access to services with tag
uk	Доступ до послуг з тегом лише для читання

en-us	Read-write
uk	Читання-запис

en-us	Read-write access to services
uk	Доступ до послуг читання-запису

en-us	Read-write access to services with tag
uk	Доступ до послуг із тегом на читання-запис

en-us	Received value
uk	Отримане значення

en-us	Recent problems
uk	Останні проблеми

en-us	Recipient
uk	Отримувач

en-us	Recovery
uk	Відновлення

en-us	Recovery expression
uk	Вираз для відновлення

en-us	Recovery expression syntax error.
uk	Синтаксична помилка у виразі для відновлення.

en-us	Recovery operations
uk	Операції відновлення

en-us	Recovery time
uk	Час відновлення

en-us	Rectangle
uk	Прямокутник

en-us	referred object does not exist
uk	вказаний об'єкт не існує

en-us	Refresh
uk	Оновити

en-us	refreshed every %1$s sec.
uk	оновлюється кожних %1$s сек.

en-us	Refresh interval
uk	Період оновлення

en-us	Regular
uk	Звичайні

en-us	regular expression
uk	регулярний вираз

en-us	Regular expression
uk	Регулярний вираз

en-us	Regular expression added
uk	Регулярний вираз додано

en-us	Regular expression deleted
uk	Регулярні вирази видалено

en-us	Regular expression deleted
uk	Регулярні вирази видалено

en-us	Regular expression deleted
uk	Регулярний вираз видалено

en-us	Regular expression must be a string
uk	Регулярний вираз має бути рядком

en-us	Regular expressions
uk	Регулярні вирази

en-us	Regular expression updated
uk	Регулярний вираз оновлено

en-us	Remember me for 30 days
uk	Запам'ятати мене на 30 днів

en-us	Remote command
uk	Віддалена команда

en-us	Remove
uk	Видалити

en-us	Remove, %1$s
uk	Видалити, %1$s

en-us	Removed, %1$s
uk	Видалено, %1$s

en-us	Remove domain name
uk	Видалити ім'я домену

en-us	Remove from host group
uk	Видалити з групи вузлів мережі

en-us	Remove from host groups
uk	Видалити із груп вузлів мережі

en-us	Remove host
uk	Видалити вузол мережі

en-us	Replace
uk	Замінити

en-us	Replace dependencies
uk	Замінити залежності

en-us	Reports
uk	Звіти

en-us	Request body
uk	Запит тіла

en-us	Request body type
uk	Тип запиту тіла

en-us	Request sent successfully
uk	Запит успішно відправлено

en-us	Request type
uk	Тип запиту

en-us	Required
uk	Вимагається текст-відповідь

en-us	Required host permissions
uk	Необхідні права на вузол мережі

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
uk	Необхідна швидкодія Zabbix сервера, в одиницях очікуваної кількості нових значень в секунду.

en-us	Required performance (vps)
uk	Необхідна продуктивність (знач/сек)

en-us	Required server performance, new values per second
uk	Необхідна потужність сервера, нових значень в секунду

en-us	Required status codes
uk	Необхідні коди статусу

en-us	Required string
uk	Необхідна строка

en-us	Reset
uk	Скинути

en-us	Reset all fields to default values?
uk	Скинути всі поля в значення по замовчуванню?

en-us	Reset confirmation
uk	Скинути підтвердження

en-us	Reset defaults
uk	Скинути по замовчуванню

en-us	Reset to initial view
uk	Скидання до початкового вигляду

en-us	Resolved
uk	Вирішено

en-us	RESOLVED
uk	ВИРІШЕНО

en-us	Resolved by
uk	Вирішено цим

en-us	Resolved by correlation rule.
uk	Вирішено правилом кореляції.

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
uk	Вирішено правилом кореляції "%1$s".

en-us	Resolved by user "%1$s".
uk	Вирішено користувачем "%1$s".

en-us	Resource
uk	Ресурс

en-us	Response code
uk	Код відповіді

en-us	Response time
uk	Час відповіді

en-us	Result
uk	Результат

en-us	Result is FALSE
uk	Результат ФАЛЬШ

en-us	Result is TRUE
uk	Результат ІСТИНА

en-us	Result type
uk	Тип результату

en-us	Retrieve mode
uk	Режим отримання

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
uk	Отримує вміст файлу. Повертає текст

en-us	Retry
uk	Повторити

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
uk	Повертає першу колонку першого рядка результату SQL запиту.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
uk	Повертає JSON об'єкт, який містить внутрішні метрики Zabbix сервер або проксі .

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
uk	Повертає доступність певного типу перевірок на вузлі мережі. Значення цього елементу даних відповідає іконкам доступності в списку вузлів мережі. Допустимі типи: agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
uk	Повертає поточний стан сервісу вузла мережі.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
uk	Повертає час відповіді в секундах на ICMP ping. Наприклад: 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
uk	Повертає інформацію про Zabbix Java gateway. Допустимі параметри: ping, version.

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
uk	Повертає відсоток втрачених ICMP ping пакетів.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
uk	Повертає значення атрибута MBean об'єкта.

en-us	right
uk	справа

en-us	Right
uk	З правого боку

en-us	right() - Returns the rightmost count characters
uk	right() - Повертає кількість найправіших символів

en-us	Right trim
uk	Обрізати справа

en-us	Right Y
uk	Вісь Y справа

en-us	RMCP+
uk	RMCP+

en-us	Role
uk	Роль

en-us	Romanian (ro_RO)
uk	Румунська (ro_RO)

en-us	Rows
uk	Рядків

en-us	Rows per page
uk	Рядків на сторінку

en-us	rtrim() - Removes specified characters from the end of a string
uk	rtrim() - Видалення вказаних символів з кінця рядка

en-us	"ruleid" of dependent item and master item should match
uk	"ruleid" залежного елементу даних та головного елементу даних мають співпадати

en-us	Rules
uk	Правила

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
uk	Виконує вказану команду на вузлі мережі. Повертає текстовий результат команди; 1 - якщо mode вказаний як nowait (незалежно від результату команди)

en-us	Russian (ru_RU)
uk	Російська (ru_RU)

en-us	s
uk	с

en-us	S
uk	Нд

en-us	S
uk	Сб

en-us	Safari
uk	Safari

en-us	Sans-Serif
uk	Sans-Serif

en-us	Sat
uk	Суб

en-us	Saturday
uk	Субота

en-us	Save
uk	Зберегти

en-us	Save as
uk	Зберегти як

en-us	Save changes
uk	Зберегти зміни

en-us	Save it as "%1$s"
uk	Зберегти як "%1$s"

en-us	Scan directory
uk	Сканувати директорію

en-us	Scenario
uk	Сценарій

en-us	Schedule
uk	Заплановано

en-us	Scheduled check
uk	Запланована перевірка

en-us	Scheduled report deleted
uk	Регулярні звіти видалено

en-us	Scheduled report deleted
uk	Регулярні звіти видалено

en-us	Scheduled report deleted
uk	Регулярний звіт видалено

en-us	Scheduled report disabled
uk	Регулярний звіт деактивовано

en-us	Scheduled report disabled
uk	Регулярні звіти деактивовані

en-us	Scheduled report disabled
uk	Регулярні звіти деактивовані

en-us	Scheduled report enabled
uk	Регулярний звіт активовано

en-us	Scheduled report enabled
uk	Регулярні звіти активовано

en-us	Scheduled report enabled
uk	Регулярні звіти активовано

en-us	Scheduled reports
uk	Регулярні звіти

en-us	Scheduling
uk	По розкладу

en-us	Scope
uk	Область

en-us	Scope
uk	Межі

en-us	script
uk	скрипт

en-us	Script
uk	Скрипт

en-us	Script "%1$s" already exists.
uk	Скрипт "%1$s" уже існує.

en-us	Script added
uk	Скрипт додано

en-us	Script deleted
uk	Скрипт видалено

en-us	Script deleted
uk	Скрипти видалено

en-us	Script deleted
uk	Скрипти видалено

en-us	Script name
uk	Назва скрипта

en-us	Script parameters
uk	Параметри скрипта

en-us	Script profiler
uk	Профілювання скрипта

en-us	Scripts
uk	Скрипти

en-us	Script updated
uk	Скрипт оновлено

en-us	Search
uk	Пошук

en-us	Search attribute
uk	Атрибут пошуку

en-us	Search pattern is empty
uk	Шаблон пошуку пустий

en-us	second
uk	другий

en-us	Secondary POC cell
uk	Другорядний мобільний для контакту

en-us	Secondary POC email
uk	Другорядний email для контакту

en-us	Secondary POC name
uk	Другорядне ім'я для контакту

en-us	Secondary POC notes
uk	Другорядні нотатки для контакту

en-us	Secondary POC phone A
uk	Другорядний телефон А для контакту

en-us	Secondary POC phone B
uk	Другорядний телефон B для контакту

en-us	Secondary POC screen name
uk	Другорядне нік-ім'я для контакту

en-us	second parameter is expected
uk	очікується другий параметр

en-us	seconds
uk	секунд

en-us	Security
uk	Безпека

en-us	Security level
uk	Рівень безпеки

en-us	Security name
uk	Ім'я безпеки

en-us	Select
uk	Вибрати

en-us	selected
uk	вибрано

en-us	Selected
uk	Відібрані

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
uk	Вибрано, %1$s в позиції %2$d з %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
uk	Вибрано, %1$s, тільки читання, в позиції %2$d з %3$d

en-us	Selected actions deleted
uk	Вибрані дії видалено

en-us	Selected and all other problems of related triggers
uk	Вибрані та всі інші проблеми пов'язаних тригерів

en-us	Selected elements
uk	Вибрані елементи

en-us	Selected items only
uk	Тільки обрані елементи даних

en-us	Select prototype
uk	Обрати прототип

en-us	Select SLA to display SLA report.
uk	Виберіть SLA, щоб відобразити звіт по SLA.

en-us	Select widget
uk	Виберіть віджет

en-us	Send backward
uk	Перемістити назад

en-us	Send message
uk	Надіслати повідомлення

en-us	Send message to user groups
uk	Надіслати повідомлення групі користувачів

en-us	Send message to users
uk	Надіслати повідомлення користувачам

en-us	Send only to
uk	Надіслати тільки на

en-us	Send to
uk	Відправляти на

en-us	Send to back
uk	Перемістити на самий зад

en-us	Sent
uk	Надіслано

en-us	Sep
uk	Вер

en-us	Separated
uk	Непідтверджені окремо

en-us	Separately
uk	Окремо

en-us	September
uk	Вересень

en-us	Serial number A
uk	Серійний номер А

en-us	Serial number B
uk	Серійний номер Б

en-us	Serif
uk	Serif

en-us	Server
uk	Сервер

en-us	Server (proxy)
uk	Сервер (проксі)

en-us	Servers
uk	Сервери

en-us	Server time
uk	Час на сервері

en-us	Service
uk	Послуга

en-us	Service actions
uk	Дії послуг

en-us	Service created
uk	Послугу створено

en-us	Service data storage period
uk	Період зберігання даних послуг

en-us	Service port
uk	Порт сервісу

en-us	Services
uk	Послуги

en-us	Services form a circular dependency.
uk	Послуги утворюють кільцеву залежність.

en-us	Service type
uk	Тип сервісу

en-us	Service updated
uk	Послугу оновлено

en-us	Session terminated, re-login, please.
uk	Сесія завершилась, будь-ласка повторно увійдіть в систему.

en-us	Set custom time period
uk	Задати користувацький період часу

en-us	Set error to
uk	Встановити помилку як

en-us	Set expiration date and time
uk	Встановіть термін придатності та час

en-us	Set host inventory mode
uk	Встановити режим інвентарних даних вузла мережі

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
uk	Не вдалося встановити інший режим LDAP.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
uk	Не вдалося встановити протокол LDAP.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
uk	Не вдалося встановити партнерів LDAP в "Off".

en-us	Set value to
uk	Встановити значення як

en-us	Severity
uk	Важливість

en-us	Severity changed
uk	Важливість змінено

en-us	Severity changes
uk	Зміна важливості

en-us	Severity decreased
uk	Важливість зменшено

en-us	Severity increased
uk	Важливість збільшено

en-us	Shape
uk	Фігура

en-us	Sharing
uk	Спільний доступ

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
uk	В опції спільного доступу "%1$s" відсутнє значення для карти мережі "%2$s".

en-us	short description
uk	короткий опис

en-us	Shortened
uk	Скорочено

en-us	should be empty
uk	має бути пустим

en-us	should be less than current time
uk	має бути менше ніж поточний час

en-us	Show
uk	Відобразити

en-us	Show details
uk	Відображувати деталі

en-us	Show hosts in maintenance
uk	Відображувати вузли мережі в періодах сервісу

en-us	show icon mappings
uk	показати призначення іконок

en-us	Show legend
uk	Відображувати легенду

en-us	Show lines
uk	Відображувати лінії

en-us	Shown
uk	Показана

en-us	Show number of records
uk	Відображення кількості записів

en-us	Show operational data
uk	Оперативні дані

en-us	Show problems
uk	Відображувати проблеми

en-us	Show selected
uk	Відобразити тільки відібрані

en-us	Show suppressed problems
uk	Відображувати подавлені проблеми

en-us	Show symptoms
uk	Показати симптоми

en-us	Show tags
uk	Відображати теги

en-us	Show technical errors
uk	Показувати технічні помилки

en-us	Show text as HTML
uk	Відобразити текст у вигляді HTML

en-us	Show timeline
uk	Відображувати вибір часу

en-us	Show triggers
uk	Відображувати тригери

en-us	Show unacknowledged only
uk	Відображувати тільки непідтверджені

en-us	Show unavailable maps
uk	Відображувати недоступні карти

en-us	Show warning if Zabbix server is down
uk	Відображувати попередження, якщо Zabbix сервер недоступний

en-us	Show working time
uk	Відображувати робочий час

en-us	Sign
uk	Підпис

en-us	Sign in
uk	Увійти

en-us	Sign in with HTTP
uk	Вхід по HTTP

en-us	Sign out
uk	Вихід

en-us	Simple
uk	Простий

en-us	Simple change
uk	Проста зміна

en-us	Simple check
uk	Проста перевірка

en-us	Simple graph
uk	Простий графік

en-us	Simple graph prototype
uk	Прототип простого графіку

en-us	Single
uk	Один раз

en-us	Site address A
uk	Адреса А

en-us	Site address B
uk	Адреса B

en-us	Site address C
uk	Адреса C

en-us	Site city
uk	Місто

en-us	Site country
uk	Країна

en-us	Site notes
uk	Примітки

en-us	Site rack location
uk	Місце знаходження стійки

en-us	Site state / province
uk	Область / район

en-us	Site ZIP / postal
uk	Поштовий індекс

en-us	Size
uk	Розмір

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
uk	Розмір отриманої відповіді від Zabbix сервера "%1$s" перевищує допустимий розмір в %2$s байт. Це значення може бути збільшене за допомогою константи ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT в include/defines.inc.php.

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
uk	Пропущено копіювання графіку "%1$s" у вузол мережі "%2$s".

en-us	SLA
uk	SLA

en-us	SLA report
uk	SLA звіт

en-us	SLA Report
uk	SLA звіт

en-us	Slovak (sk_SK)
uk	Словацька (sk_SK)

en-us	SMS
uk	SMS

en-us	SMTP
uk	SMTP

en-us	SMTP email
uk	SMTP адрес електронної пошти

en-us	SMTP helo
uk	SMTP привітання (helo)

en-us	SMTP server
uk	SMTP сервер

en-us	SMTP server port
uk	Порт SMTP серверу

en-us	SNMP
uk	SNMP

en-us	SNMP agent
uk	SNMP агент

en-us	SNMP community
uk	SNMP community

en-us	SNMP interfaces
uk	SNMP інтерфейси

en-us	SNMP OID
uk	SNMP OID

en-us	SNMP trap
uk	SNMP трап

en-us	SNMP trap key is invalid.
uk	Ключ SNMP trap помилковий.

en-us	SNMPv1 agent
uk	SNMPv1 агент

en-us	SNMPv2 agent
uk	SNMPv2 агент

en-us	SNMPv3 agent
uk	SNMPv3 агент

en-us	SNMP version
uk	Версія SNMP

en-us	Snooze
uk	Подрімати

en-us	Software
uk	Програмне забезпечення

en-us	Software application A
uk	Програмне забезпечення A

en-us	Software application B
uk	Програмне забезпечення B

en-us	Software application C
uk	Програмне забезпечення C

en-us	Software application D
uk	Програмне забезпечення D

en-us	Software application E
uk	Програмне забезпечення E

en-us	Software architecture information. Returns string
uk	Інформація про архітектуру програмного забезпечення. Повертає рядок

en-us	Software (Full details)
uk	Програмне забезпечення (повні деталі)

en-us	Sort entries by
uk	Сортування записів за

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
uk	Сортування по полю "%1$s" не дозволено.

en-us	Sort order (0->999)
uk	Порядок сортування (0->999)

en-us	Source
uk	Джерело

en-us	Source type
uk	Тип джерела

en-us	Spanish (es_ES)
uk	Іспанська (es_ES)

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
uk	Вказаний скрипт не існує або ви не маєте до нього доступу для команди операції дії.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
uk	Вкажіть якусь умову в фільтрі щоб бачити значення.

en-us	Speed
uk	Швидкість

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
uk	SQL запитів: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)

en-us	SQL query
uk	SQL запит

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
uk	Помилка при виконанні SQL запиту "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
uk	Помилка при виконанні SQL запиту "%1$s".

en-us	SSH
uk	SSH

en-us	SSH agent
uk	SSH агент

en-us	SSL certificate file
uk	Файл SSL сертифікату

en-us	SSL key file
uk	Файл SSL ключа

en-us	SSL key password
uk	Пароль SSL ключа

en-us	SSL/TLS
uk	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
uk	Перевіряти SSL host

en-us	SSL verify peer
uk	Перевіряти SSL peer

en-us	Stacked
uk	Накладається шарами в стек

en-us	Staircase
uk	Сходинки

en-us	Standard items
uk	Стандартні елементи даних

en-us	Start date
uk	Дата початку

en-us	Start in
uk	Початок в

en-us	Starting TLS failed.
uk	Старт TLS не вдалий.

en-us	Start time
uk	Час початку

en-us	STARTTLS
uk	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
uk	Час запуску Zabbix сервера, Unix timestamp.

en-us	State
uk	Стан

en-us	Static
uk	Статично

en-us	Status
uk	Стан

en-us	Status codes
uk	Коди станів

en-us	Status disabled
uk	Стан дезактивовано

en-us	Status maintenance
uk	Стан обслуговування

en-us	Status of discovery
uk	Стан виявлення

en-us	Status ok
uk	Стан ок

en-us	Status only
uk	Тільки статус

en-us	Status problem
uk	Стан проблеми

en-us	Step
uk	Крок

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
uk	Крок "%1$s" [%2$s з %3$s] помилковий: %4$s

en-us	Step duration
uk	Тривалість кроку

en-us	Step of web scenario
uk	Крок веб сценарію

en-us	Steps
uk	Кроки

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
uk	Крок з іменем "%1$s" вже існує.

en-us	Stop
uk	Стоп

en-us	Straight
uk	Straight

en-us	Structured data
uk	Структуровані дані

en-us	Subfilter
uk	Субфільтр

en-us	Subject
uk	Суб'єкт

en-us	Subject
uk	Тема

en-us	Submap
uk	Суб-карта

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
uk	<підменю/підменю/...>

en-us	Subscriptions
uk	Підписки

en-us	Success Audit
uk	Аудит успіхів

en-us	Success message
uk	Повідомлення про успіх

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
uk	Сумарна статистика вхідного та вихідного трафіку на мережевому інтерфейсі. Повертає ціле число

en-us	sum() - Sum of values of a period T
uk	sum() - Сума значень за період Т

en-us	Sun
uk	Нед

en-us	Sunday
uk	Неділя

en-us	supplied credentials are not unique
uk	наданий обліковий запис не унікальний

en-us	Support
uk	Підтримка

en-us	Suppressed till: %1$s
uk	Подавлено до: %1$s

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
uk	Статистика swap in (з пристрою в пам'ять). Повертає ціле число

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
uk	Статистика swap out (з пам'яті в пристрій). Повертає ціле число

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
uk	Розмір файлу підкачки в байтах або у відсотках від всього розміру. Повертає ціле число для байтів; дробове для відсотків

en-us	Swedish (sv_SE)
uk	Шведська (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
uk	Переключення методу аутентифікації скине всі сесії за виключенням цієї! Продовжити?

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
uk	Час завантаження системи. Повертає ціле число (Unix timestamp)

en-us	System default
uk	Системна по замовчуванню

en-us	System error.
uk	Системна помилка.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
uk	Трапилась системна помилка. Зв'яжіться з адміністратором Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
uk	Ім'я вузла мережі системи. Повертає рядок

en-us	System information
uk	Інформація про систему

en-us	System statistics. Returns integer or float
uk	Статистика системи. Повертає ціле або дробове число

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
uk	Час безперервної роботи системи в секундах (uptime). Повертає ціле число

en-us	T
uk	Чт

en-us	T
uk	Вт

en-us	Table "%1$s" does not exist.
uk	Таблиця "%1$s" не існує.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
uk	Таблиця "%1$s" не має поля з ім'ям "%2$s".

en-us	tag
uk	тег

en-us	Tag
uk	Тег

en-us	Tag display priority
uk	Пріоритет відображення тегів

en-us	Tag filter
uk	Фільтр тегів

en-us	Tag for matching
uk	Тег для співпадіння

en-us	Tag name
uk	Ім'я тегу

en-us	Tags
uk	Теги

en-us	Tag value
uk	Значення тегу

en-us	Target
uk	Ціль

en-us	Target list
uk	Список цілей

en-us	Target type
uk	Тип цілі

en-us	TCP
uk	TCP

en-us	Telnet
uk	Telnet

en-us	TELNET agent
uk	TELNET агент

en-us	Template
uk	Шаблон

en-us	Template "%1$s" already exists.
uk	Шаблон "%1$s" вже існує.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
uk	Шаблон "%1$s" не може бути без групи вузлів мережі.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
uk	Шаблон "%1$s" для вузла мережі "%2$s" не існує.

en-us	Template added
uk	Шаблон додано

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
uk	Шаблон не може бути приєднано до іншого шаблону більше ніж один раз, навіть через інші шаблони.

en-us	Template dashboards
uk	Шаблони панелей

en-us	Template deleted
uk	Шаблон видалено

en-us	Template group
uk	Група шаблону

en-us	Template group deleted
uk	Групи шаблонів видалено

en-us	Template group deleted
uk	Групу шаблонів видалено

en-us	Template group deleted
uk	Групи шаблонів видалено

en-us	Template groups
uk	Групи шаблонів

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
uk	шаблон з ID "%1$s" передано %2$s разів

en-us	Template linkage
uk	Зв'язки з шаблонами

en-us	Template macros
uk	Макроси з шаблону

en-us	Template name
uk	Ім'я шаблону

en-us	Template permissions
uk	Права доступу до шаблонів

en-us	Templates
uk	Шаблони

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
uk	Шаблони "%1$s" від'єднано від вузлів мережі "%2$s".

en-us	Templates updated
uk	Шаблони оновлено

en-us	Template trigger
uk	Тригер з шаблону

en-us	Template updated
uk	Шаблон оновлено

en-us	Template value
uk	Значення з шаблону

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
uk	Шаблон з таким самим іменем "%1$s" вже існує.

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
uk	Шаблон із цим самим видимим ім'ям "%1$s" вже існує.

en-us	Test
uk	Тест

en-us	Test all steps
uk	Тестувати всі кроки

en-us	Test authentication
uk	Тест аутентифікації

en-us	Test confirmation
uk	Тест підтвердження

en-us	Test data
uk	Тестові дані

en-us	Test expressions
uk	Тест виразів

en-us	Test string
uk	Тестовий рядок

en-us	Test subject
uk	Тема тесту

en-us	Text
uk	Текст (одне поле)

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
uk	Метод "%1$s.%2$s" повинен викликатись без "auth" параметра.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
uk	Група вузлів мережі більше не виявляється та буде видалена через %1$s (%2$s о %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
uk	Група вузлів мережі більше не виявляється та буде видалена при наступному виконанні правила виявлення.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
uk	Вузол мережі більше не виявляється та буде видалений через %1$s (%2$s о %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
uk	Вузол мережі більше не виявляється та буде видалений при наступному виконанні правила виявлення.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
uk	Картинка використовується у призначенні іконок %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
uk	Картинка використовується у призначеннях іконок %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
uk	Картинка використовується у призначеннях іконок %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
uk	Картинка використовується у картах мереж %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
uk	Картинка використовується у карті мережі %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
uk	Картинка використовується у картах мереж %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
uk	Елемент даних більш не виявляється і буде видалений через %1$s (%2$s о %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
uk	Елемент даних більше не виявляється та буде видалений при наступному виконанні правила виявлення.

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
uk	Максимальний рівень масштабу - "%1$s".

en-us	Theme
uk	Тема інтерфейсу

en-us	The number of processes. Returns integer
uk	Кількість процесів. Повертає ціле число

en-us	the parameter "%1$s" is missing
uk	параметр "%1$s" відсутній

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
uk	Запитувана віддалена процедура не існує / недоступна

en-us	These parameters will be passed to the script as command-line arguments in the specified order.
uk	Ці параметри будуть передані до скрипта аргументами командного рядка у зазначеному порядку.

en-us	the tag "%1$s" is missing
uk	тег "%1$s" відсутній

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
uk	У токена минув термін дії. Будь ласка, оновіть дату закінчення терміну дії для використання цього токена.

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
uk	Шаблон URL використовується для завантаження та відображення шару плитки на географічних картах.

en-us	third
uk	третій

en-us	This day last week
uk	Цей день попереднього тижня

en-us	This is the test message from Zabbix
uk	Це тестове повідомлення від Zabbix

en-us	This month
uk	Цей місяць

en-us	This month so far
uk	Цей місяць по нині

en-us	This week
uk	Цей тиждень

en-us	This week so far
uk	Цей тиждень по нині

en-us	This year
uk	Цей рік

en-us	This year so far
uk	Цей рік по нині

en-us	Threshold
uk	Межа

en-us	Throttling
uk	Дедуплікація

en-us	Thu
uk	Чет

en-us	Thursday
uk	Четвер

en-us	Tile provider
uk	Постачальник плитки

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
uk	Дані атрибуції постачальника плитки відображаються у невеликому текстовому полі на карті.

en-us	Tile URL
uk	URL плитки

en-us	Till
uk	До

en-us	Time
uk	Час

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
uk	Час конкретного процесу Zabbix або групи процесів (задається <типом> та <режимом>), проведений у <стані> у відсотках.

en-us	time() - Current time
uk	time() - Поточний час

en-us	Time filter default period
uk	Період фільтра часу за замовчуванням

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
uk	timeleft() - Час досягнення порогу, вирахуваний на основі періоду Т

en-us	Timeout
uk	Час очікування

en-us	Time period
uk	Період часу

en-us	time shift
uk	зсув часу

en-us	Time shift
uk	Зсув часу

en-us	Timestamp
uk	Час виникнення (штамп)

en-us	Time type
uk	Тип часу

en-us	Timezone
uk	Часовий пояс

en-us	Time zone
uk	Часовий пояс

en-us	To
uk	До

en-us	Today
uk	Сьогодні

en-us	Today so far
uk	Сьогодні по нині

en-us	Top
uk	По верхньому краю

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
uk	Для встановлення інтерфейсу вузла мережі виберіть один тип елемента даних для всіх елементів даних

en-us	Total
uk	Всього

en-us	TOTAL
uk	ВСЬОГО

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
uk	Повний час Elasticsearch: %1$s

en-us	Total SQL time: %1$s
uk	Всього затрачено часу на SQL: %1$s

en-us	Total time: %1$s
uk	Всього затрачено часу: %1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Загальний час, що минув у секундах з моменту останнього завантаження операційної системи, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
uk	Транзакція не була закрита. Скасування...

en-us	Transparency
uk	Прозорість

en-us	Transport error.
uk	Помилка транспорту.

en-us	Treat as 0
uk	Вважати як 0

en-us	Trends
uk	Динаміка

en-us	Trend storage period
uk	Період зберігання трендів

en-us	trigger
uk	тригер

en-us	Trigger
uk	Тригер

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Тригер "%1$s" вже існує у "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
uk	Тригер "%1$s" належить шаблонам з різними зв'язками.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
uk	Тригер "%1$s" залежить від тригера "%2$s", який не існує.

en-us	Trigger actions
uk	Дії тригерів

en-us	Trigger added
uk	Тригер додано

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
uk	Тригер не може залежати від тригера, який успадкований від нього.

en-us	Trigger copied
uk	Тригери скопійовано

en-us	Trigger copied
uk	Тригери скопійовано

en-us	Trigger copied
uk	Тригер скопійовано

en-us	Trigger data storage period
uk	Період зберігання даних тригерів

en-us	Trigger deleted
uk	Тригер видалено

en-us	Trigger details
uk	Деталі тригера

en-us	Trigger disabled
uk	Тригери дезактивовано

en-us	Trigger disabled
uk	Тригери дезактивовано

en-us	Trigger disabled
uk	Тригер дезактивовано

en-us	Trigger displaying options
uk	Параметри відображення тригера

en-us	trigger does not allow manual closing
uk	для тригера не дозволено закриття вручну

en-us	Trigger enabled
uk	Тригери активовано

en-us	Trigger enabled
uk	Тригери активовано

en-us	Trigger enabled
uk	Тригер активовано

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
uk	Тригер має елементи даних з шаблону "%1$s", який не приєднано до вузла мережі.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
uk	Тригер з шаблону "%1$s" має залежність від тригера з шаблону "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
uk	Тригер в "невідомому" стані

en-us	Trigger label type
uk	Тип ярлика до тригера

en-us	Trigger name
uk	Ім'я тригера

en-us	Trigger overview
uk	Огляд тригерів

en-us	Trigger prototype
uk	Прототип тригера

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Прототип тригера "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
uk	Прототип тригера "%1$s" належить шаблонам з різними зв'язками.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
uk	Прототип тригера "%1$s" містить прототипи елементів даних з декількох правил виявлення.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
uk	Прототип тригера "%1$s" залежить від тригера "%2$s", який не існує.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
uk	Прототип тригера "%1$s" повинен містити принаймні один прототип елемента даних.

en-us	Trigger prototype added
uk	Прототип тригера додано

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
uk	Прототип тригера не може залежати від тригера який успадкований від нього.