en-us	Lost
uk	Втрачено

en-us	low-level discovery rule
uk	правило низькорівневого виявлення

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
uk	Правило низькорівневого виявлення в стані "не підтримується"

en-us	m
uk	хв

en-us	m
uk	м

en-us	M
uk	M

en-us	M
uk	M

en-us	M
uk	Пн

en-us	MAC address A
uk	MAC адреса A

en-us	MAC address B
uk	MAC адреса B

en-us	Macro
uk	Макро

en-us	Macro "%1$s" already exists.
uk	Макрос "%1$s" вже існує.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Макрос "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	macro is empty
uk	макрос пустий

en-us	macro(s)
uk	макрос(и)

en-us	Macros
uk	Макроси

en-us	Macros updated
uk	Макроси оновлено

en-us	Main filter
uk	Головний фільтр

en-us	Main navigation
uk	Головна навігація

en-us	Maintenance
uk	Сервіс

en-us	Maintenance: %1$s
uk	Обслуговування: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
uk	Сервіс "%1$s" вже існує.

en-us	Maintenance added
uk	Період сервісу додано

en-us	Maintenance deleted
uk	Сервіс видалено

en-us	Maintenance period
uk	Період сервісу

en-us	Maintenance period length
uk	Тривалість періоду сервісу

en-us	Maintenance periods
uk	Періоди сервісу

en-us	Maintenance type
uk	Тип сервісу

en-us	Maintenance updated
uk	Сервіс оновлено

en-us	Maintenance with data collection
uk	Сервіс зі збором даних

en-us	Maintenance without data collection
uk	Сервіс без збору даних

en-us	Make sure the code comes from a reliable source and does not contain malicious scripts.
uk	Переконайтеся, що код отримано з надійного джерела та не містить шкідливих скриптів.

en-us	Make sure to copy the auth token as you won't be able to view it after the page is closed.
uk	Обов’язково скопіюйте маркер автентифікації, оскільки ви не зможете його переглянути після закриття сторінки.

en-us	Manage API tokens
uk	Управління API токенами

en-us	Manage scheduled reports
uk	Управління запланованими звітами

en-us	Manage SLA
uk	Управління SLD

en-us	<manual>
uk	<вручну>

en-us	Manual
uk	Вручну

en-us	Manual event action
uk	Ручні дії щодо події

en-us	Manual host action
uk	Дія вузла мережі вручну

en-us	Manually closed
uk	Закритий вручну

en-us	map
uk	карта мережі

en-us	Map
uk	Карта мережі

en-us	Map "%1$s" already exists.
uk	Карта мережі "%1$s" вже існує.

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
uk	Карта мережі "%1$s" є публічною, тому спільний доступ тільки на читання не дозволений.

en-us	Map element
uk	Елемент карти мережі

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
uk	Відсутні параметри в елемента карти мережі: %1$s

en-us	Map element label location
uk	Розміщення підпису до елементу карти мережі

en-us	Map element label type
uk	Тип підпису до елементу карти мережі

en-us	Map is updated! Return to map list?
uk	Карта оновлена! Повернутися до списку карт?

en-us	Map label type
uk	Тип позначки карти мережі

en-us	Map name cannot be empty.
uk	Ім'я карти мережі не може бути пустим.

en-us	Map navigation tree
uk	Дерево навігації карт мереж

en-us	Map owner cannot be empty.
uk	Власник карти мережі не може бути пустим.

en-us	Mapped to
uk	Перетворюється на

en-us	Mapping
uk	Відповідність

en-us	Mappings
uk	Призначення

en-us	Maps
uk	Карти мереж

en-us	Map shape
uk	Фігура карти мережі

en-us	Map update failed.
uk	Оновлення карти мережі неуспішне.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
uk	Карта мережі з ID "%1$s" недоступна.

en-us	Mar
uk	Бер

en-us	March
uk	Березень

en-us	Mark elements on trigger status change
uk	Відмічати елементи при зміні стану тригера

en-us	Mark others
uk	Не помічати тільки відібрані

en-us	Mark selected
uk	Помітити тільки відібрані

en-us	Mask
uk	Маска

en-us	Mass update
uk	Масове оновлення

en-us	Mass update elements
uk	Масове оновлення елементів

en-us	Mass update shapes
uk	Масове оновлення фігур

en-us	Master item
uk	Головний елемент даних

en-us	matches
uk	співпадає

en-us	Matches regular expression
uk	Відповідає регулярному виразу

en-us	Mathematical functions
uk	Математичні функції

en-us	max
uk	макс.

en-us	Max
uk	Макс

en-us	Max count of elements to show inside table cell
uk	Макс. кількість елементів для відображення в комірці таблиці

en-us	Max history display period
uk	Максимальний період відображення історії

en-us	maximum dependent items count reached
uk	досягнуто максимальну кількість залежних елементів даних

en-us	maximum number of dependency levels reached
uk	досягнуто максимальну кількість рівнів залежності

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
uk	Максимальна кількість відкритих файлів яку підтримує ОС. Повертає ціле число

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
uk	Максимальна кількість процесів яку підтримує ОС. Повертає ціле число

en-us	Maximum required %1$s database version is %2$s.
uk	Максимальна необхідна версія бази даних %1$s – %2$s.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
uk	Максимальний період часу відображення %1$s день.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
uk	Максимальний період часу відображення %1$s дні.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
uk	Максимальний період часу відображення %1$s днів.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
uk	Перевищено максимальну довжину email адреси у методу повідомлень з ID "%1$s".

en-us	Maximum zoom level of the map.
uk	Максимальний рівень масштабування карти.

en-us	max() - Maximum value for period T
uk	max() - Максимальне значення за період Т

en-us	Max number of columns and rows in overview tables
uk	Максимальна кількість стовпців і рядків у оглядових таблицях

en-us	Max period for time selector
uk	Максимальний період для вибору часу

en-us	Max zoom level
uk	Максимальний рівень масштабування

en-us	May
uk	Тра

en-us	May
uk	Травень

en-us	m-d
uk	m-d

en-us	MD2
uk	MD2

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
uk	MD5 контрольна сума файлу. Повертає рядок символів (MD5 хеш файлу)

en-us	m-d H:i
uk	m-d H:i

en-us	Media
uk	Метод повідомлення

en-us	Media type
uk	Тип засобу передачі

en-us	Media type "%1$s" already exists.
uk	Метод повідомлень "%1$s" вже існує.

en-us	Media type added
uk	Метод повідомлень додано

en-us	Media type deleted
uk	Методи повідомлень видалено

en-us	Media type deleted
uk	Методи повідомлень видалено

en-us	Media type deleted
uk	Метод повідомлень видалено

en-us	Media type disabled
uk	Методи повідомлень дезактивовано

en-us	Media type disabled
uk	Методи повідомлень дезактивовано

en-us	Media type disabled
uk	Метод повідомлень дезактивовано

en-us	Media type enabled
uk	Метод повідомлень активовано

en-us	Media type enabled
uk	Методи повідомлень активовано

en-us	Media type enabled
uk	Методи повідомлень активовано

en-us	Media types
uk	Методи повідомлень

en-us	Media types used by action "%1$s".
uk	Методи повідомлень використовуються у дії "%1$s".

en-us	Media type test failed.
uk	Тест медіа типу неуспішний.

en-us	Media type test log
uk	Журнал тесту способу оповіщення

en-us	Media type test successful.
uk	Тест медіа типу успішний.

en-us	Media type updated
uk	Метод повідомлень оновлено

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
uk	Метод повідомлень з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Members
uk	Члени групи

en-us	Memory limit: %1$s
uk	Ліміт пам'яті: %1$s

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
uk	Розмір пам'яті в байтах або у відсотках від загальної. Повертає ціле число в байтах; дробове для відсотків

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
uk	Пам'ять яка використовується процесом в байтах. Повертає ціле число

en-us	Menu entry name
uk	Назва пункту меню

en-us	Menu entry URL
uk	URL-адреса входу в меню

en-us	Menu path
uk	Шлях до меню

en-us	Message
uk	Повідомлення

en-us	Message/Command
uk	Повідомлення/Команда

en-us	Message format
uk	Формат повідомлення

en-us	Messages
uk	Повідомлення

en-us	Message template
uk	Шаблон повідомлення

en-us	Message templates
uk	Шаблони повідомлень

en-us	Message timeout
uk	Таймаут повідомлення

en-us	Message type
uk	Тип повідомлення

en-us	Messaging
uk	Повідомлення

en-us	Method not found.
uk	Метод не знайдено.

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
uk	<ім'я метрики>{<ім'я мітки>="<значення мітки>", ...} == <значення>

en-us	Microsoft Edge
uk	Microsoft Edge

en-us	Middle
uk	Посередині

en-us	min
uk	мін.

en-us	Min
uk	Мін

en-us	minimum length is %1$s characters
uk	мінімальна довжина %1$s символів

en-us	Minimum password length
uk	Мінімальна довжина пароля

en-us	Minimum required %1$s database version is %2$s.
uk	Мінімальна необхідна версія бази даних %1$s – %2$s.

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
uk	Мінімальний необхідний ліміт часу виконання сценаріїв PHP становить %1$s (опція конфігурації "max_execution_time").

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
uk	Мінімально необхідний ліміт часу аналізу скриптів в PHP - %1$s (параметр конфігурації "max_input_time").

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
uk	Мінімально необхідний ліміт пам'яті в PHP - %1$s (параметр конфігурації "memory_limit").

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
uk	Мінімально необхідний розмір файлу, який завантажується в PHP - %1$s (параметр конфігурації "upload_max_filesize").

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
uk	Мінімально необхідна версія PHP це %1$s.

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
uk	Мінімально необхідний розмір PHP post - %1$s (параметр конфігурації "post_max_size").

en-us	Minimum required TimescaleDB version is %1$s.
uk	Мінімально необхідна версія TimescaleDB - %1$s.

en-us	Minimum severity
uk	Мінімальна важливість

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
uk	Мінімальний період часу для відображеня %1$s хвилина.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
uk	Мінімальний період часу для відображеня %1$s хвилин.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
uk	Мінімальний період часу для відображеня %1$s хвилини.

en-us	min() - Minimum value for period T
uk	max() - Мінімальне значення за період Т

en-us	Minutes
uk	Хвилин

en-us	Missing data
uk	Відсутні дані

en-us	Missing "itemid" field for item.
uk	Відсутнє поле "itemid" для елемента даних.

en-us	Missing items for graph "%1$s".
uk	Відсутні елементи даних для графіку "%1$s".

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
uk	Відсутні елементи даних для прототипу графіка "%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
uk	Відсутній ключ "%1$s" для вузла мережі "%2$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
uk	Відсутнє поле "name" для графіку.

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
uk	Відсутнє поле "name" для прототипу графіка.

en-us	Mode
uk	Режим

en-us	Model
uk	Модель

en-us	Module
uk	Модуль

en-us	Module added: %1$s.
uk	Додані модулі: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
uk	Додано модуль: %1$s.

en-us	Module added: %1$s.
uk	Додані модулі: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
uk	Модуль видалено: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
uk	Модулі видалено: %1$s.

en-us	Module deleted: %1$s.
uk	Модулі видалено: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
uk	Модулі вимкнено: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
uk	Модуль вимкнено: %1$s.

en-us	Module disabled: %1$s.
uk	Модулі вимкнено: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
uk	Модуль увімкнено: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
uk	Модулі ввімкнено: %1$s.

en-us	Module enabled: %1$s.
uk	Модулі ввімкнено: %1$s.

en-us	Module.php class must extend %1$s for module located at %2$s.
uk	Клас Module.php має розширювати %1$s для модуля, розташованого в %2$s.

en-us	Modules
uk	Модулі

en-us	Modules updated
uk	Модулі оновлені

en-us	Module updated: %1$s.
uk	Модуль оновлено: %1$s.

en-us	Module with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
uk	Модуль з ідентифікатором "%2$s" недоступний для ролі користувача "%1$s".

en-us	Mon
uk	Пн

en-us	Monday
uk	Понеділок

en-us	Monitored by
uk	Спостереження через

en-us	Monitored by proxy
uk	Спостерігається через проксі

en-us	Monitored host
uk	Вузол мережі під спостереженням

en-us	Monitoring
uk	Моніторинг

en-us	Monospace
uk	Моноширинний

en-us	Month
uk	Місяць

en-us	Monthly
uk	Щомісяця

en-us	More matches found...
uk	Знайдено більше співпадінь...

en-us	More than 10 minutes
uk	Більше 10 хвилин

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
uk	Знайдено більше ніж %1$d відповідностей з %2$s

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
uk	Більше ніж один графік з ім'ям "%1$s" у вузла мережі.

en-us	Most critical if all children have problems
uk	Найбільш критично, якщо всі дочірні мають проблеми

en-us	Most critical of child services
uk	Найбільш критично до дочірніх послуг

en-us	Mozilla Firefox
uk	Mozilla Firefox

en-us	ms
uk	мс

en-us	Multiple
uk	Багатократно

en-us	Multiple PROBLEM events
uk	Багатократні події ПРОБЛЕМА

en-us	must be a valid LDAP user
uk	має бути дійсним користувачем LDAP

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
uk	має містити принаймні один макрос низькорівневого виявлення

en-us	Mute
uk	Вимкнути звук

en-us	My
uk	Моя

en-us	N
uk	Н

en-us	N
uk	N

en-us	N%
uk	N%

en-us	N/A
uk	Н/Д

en-us	name
uk	назва

en-us	Name
uk	Ім'я

en-us	Name
uk	Ім'я

en-us	Name ID
uk	ID імені

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
uk	Ім'я поля форми не має перевищувати 255 символів.

en-us	Namespace
uk	Простір імен

en-us	Navigate to default view
uk	Перейдіть до перегляду за замовчуванням

en-us	Navigate to initial view
uk	Перейдіть до початкового вигляду

en-us	Network discovery data storage period
uk	Період зберігання даних мережевого оновлення

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
uk	Список мережевих інтерфейсів (містить тип, стан, IPv4 адресу, опис). Повертає текст

en-us	Network map added
uk	Карту мережі додано

en-us	Network map deleted
uk	Карту мережі видалено

en-us	Network maps
uk	Карти мереж

en-us	Network map updated
uk	Карту мережі оновлено

en-us	Network timeout
uk	Час очікування мережі

en-us	Network timeout for item test
uk	Час очікування мережі для перевірки елемента даних

en-us	Network timeout for media type test
uk	Час очікування мережі для перевірки способу оповіщення

en-us	Network timeout for scheduled report test
uk	Час очікування мережі для тесту запланованого звіту

en-us	Network timeout for script execution
uk	Час очікування мережі для виконання сценарію

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance
uk	Використання мережі (комбінована швидкість передачі та отримання) протягом інтервалу, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware, <instance> - екземпляр мережевого інтерфейсу

en-us	Never
uk	Ніколи

en-us	new
uk	новий

en-us	new
uk	новий

en-us	New additional rule
uk	Нове додаткове правило

en-us	New column
uk	Новий стовпець

en-us	New condition
uk	Нова умова

en-us	New dashboard
uk	Нова панель

en-us	New element
uk	Новий елемент

en-us	New event host group
uk	Група вузлів нової події

en-us	New event tag name
uk	Нова назва тегу події

en-us	New event tag value
uk	Значення тегу нової події

en-us	New excluded downtime
uk	Новий виключений час простою

en-us	New host
uk	Новий вузол звязку

en-us	New operation
uk	Нова операція

en-us	New regular expression
uk	Новий регулярний вираз

en-us	New service
uk	Нова послуга

en-us	New SLA
uk	Новий SLA

en-us	New tag name
uk	Нова назва тегу

en-us	New triggers
uk	Нові тригери

en-us	Next page
uk	Наступна сторінка

en-us	Next step
uk	Наступний крок

en-us	NNTP
uk	NNTP

en-us	No
uk	Ні

en-us	No "%1$s" given for graph.
uk	Не вказано "%1$s" для графіку.

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
uk	Не вказано "%1$s" для прототипу графіків.

en-us	No "%1$s" given for map.
uk	Не вказано "%1$s" для карти мережі.

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
uk	Не вказано "%2$s" для умови фільтру в правилі виявлення "%1$s".

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
uk	Не вказано "%2$s" для фільтру в правилі виявлення "%1$s".

en-us	No authentication user name specified.
uk	Для аутентифікації не вказано ім'я користувача.

en-us	No changes.
uk	Без змін.

en-us	No conditions defined.
uk	Умов не визначено.

en-us	no data
uk	немає даних

en-us	No data
uk	Немає даних

en-us	No data.
uk	Данні відсутні.

en-us	No data collection
uk	Без збору даних

en-us	No data found.
uk	Дані не знайдено.

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
uk	Відсутній інтерфейс по замовчуванню "%1$s" типу у вузла мережі "%2$s".

en-us	No details
uk	Подробиці відсутні

en-us	No discovery rule IDs given.
uk	ID правил виявлення не вказано.

en-us	No enabled modules found.
uk	Не знайдено ввімкнених модулів.

en-us	No encryption
uk	Без шифрування

en-us	No file was uploaded.
uk	Файл не було завантажено.

en-us	No graph item with graph ID "%1$s".
uk	Немає елемента даних графіку з ID графіку "%1$s".

en-us	No graphs added.
uk	Графіків не додано.

en-us	No host IDs given.
uk	Не вказано ID вузлів мережі.

en-us	No host selected.
uk	Не вибрано вузол мережі.

en-us	No host with host ID "%1$s".
uk	Немає вузла мережі з ID "%1$s".

en-us	No icon for map element ""%1$s".
uk	Відсутня іконка для елемента мапи ""%1$s".

en-us	No image
uk	Немає картинки

en-us	No interface found
uk	Інтерфейсу не знайдено

en-us	No interface found.
uk	Інтерфейсу не знайдено.

en-us	No interfaces are defined.
uk	Інтерфейси не визначені.

en-us	No inventory mode specified for action operation.
uk	Не вказано режим інвентарних даних для операції дії.

en-us	No items defined.
uk	Елементів даних не визначено.

en-us	No item with item ID "%1$s".
uk	Немає елемента даних з ID "%1$s".

en-us	No macros found.
uk	Макроси не знайдено.

en-us	No maps added.
uk	Карти мереж не додано.

en-us	No matches found
uk	Відповідностей не знайдено

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
uk	Не логічні атрибути більше не використовуються.

en-us	none
uk	немає

en-us	None
uk	Немає

en-us	nonempty key and value pair expected
uk	очікувались не пуста пара ключа та значення

en-us	No new modules discovered
uk	Нових модулів не виявлено

en-us	No operations defined for action "%1$s".
uk	Для дії "%1$s" не визначено операцій.

en-us	No permissions for system access.
uk	Немає прав доступу до системи.

en-us	No permissions to call "%1$s.%2$s".
uk	Немає дозволу на виклик "%1$s.%2$s".

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
uk	Немає прав доступу до запитуваного об'єкту або він не існує!

en-us	No private key file specified.
uk	Файл приватного ключа не вказано.

en-us	No problems
uk	Немає проблем

en-us	(no proxy)
uk	(без проксі)

en-us	No proxy
uk	Без проксі

en-us	No public key file specified.
uk	Файл публічного ключа не вказано.

en-us	No recipients specified for action operation message.
uk	Не вказано одержувачів для повідомлення операції дії.

en-us	No refresh
uk	Не оновлювати

en-us	Normal
uk	Звичайний

en-us	Normal view
uk	Звичайний вигляд

en-us	Norwegian (nb_NO)
uk	Норвежський (nb_NO)

en-us	No script specified for action operation command.
uk	Не вказано скрипт для команди в операції дії.

en-us	No SNMP OID specified.
uk	Не вказано SNMP OID.

en-us	Not Ack
uk	Не підтверджено

en-us	Not allowed to set language for user "guest".
uk	Не дозволено встановлювати мову для користувача "гість".

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
uk	Забороняється встановлювати пароль для користувача "гість".

en-us	Not allowed to set theme for user "guest".
uk	Не дозволено встановлювати тему для користувача "гість".

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
uk	Відображаються не всі результати. Будь ласка, надайте коректніші критерії пошуку.

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
uk	Не всі шаблони приєднані до "%1$s".

en-us	No target selected
uk	Ціль не обрано

en-us	No target selected.
uk	Ціль не обрано.

en-us	No targets specified for action operation global script.
uk	Не вказані цілі для глобального скрипта дії

en-us	Not authorized.
uk	Відсутній доступ.

en-us	Not available
uk	Недоступний

en-us	Not classified
uk	Не класифіковано

en-us	Notes
uk	Примітки

en-us	Nothing
uk	Нічого

en-us	Notification report
uk	Звіт про повідомлення

en-us	Notifications
uk	Повідомлення

en-us	Notify about canceled escalations
uk	Оповіщення про скасовані ескалації

en-us	Notify all involved
uk	Повідомити всіх залучених

en-us	not in
uk	не в

en-us	Not inherited items
uk	Не успадковані елементи дані

en-us	No triggers defined.
uk	Тригерів не визначено.

en-us	No trigger with trigger ID "%1$s".
uk	Немає тригера з ID "%1$s".

en-us	not selected
uk	не обрано

en-us	Not supported
uk	Не підтримується

en-us	Nov
uk	Лис

en-us	No value
uk	Немає значення

en-us	November
uk	Листопад

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
uk	now() - Кількість секунд починаючи з Epoch

en-us	NTLM
uk	NTLM

en-us	number
uk	число

en-us	Number of CPUs. Returns integer
uk	Кількість CPU. Повертає ціле число

en-us	Number of currently open file descriptors. Returns integer
uk	Кількість відкритих файлових дескрипторів. Повертає ціле число

en-us	Number of enabled items on the host.
uk	Кількість активованих елементів даних у вузла мережі.

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
uk	Кількість вузлів мережі (активованих/деактивованих)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
uk	Кількість елементів даних (активовані/дезактивовані/не підтримуються)

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
uk	Кількість елементів даних в історії проксі, які ще не були відправлені на сервер

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to seconds, inclusive.
uk	Кількість елементів даних в черзі, які затримуються від та до секунд, включно.

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
uk	Кількість елементів даних в черзі, які затримується від і до секунд, включно.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
uk	Кількість елементів даних в черзі, які затримуються у Zabbix сервер чи проксі  "від" - "до" секунд, включно.

en-us	Number of items in Zabbix database.
uk	Кількість елементів даних в базі даних Zabbix.

en-us	Number of monitored hosts
uk	Кількість вузлів мережі під спостереженням

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
uk	Кількість колізій out-of-window. Повертає ціле число

en-us	Number of problems
uk	Кількість проблем

en-us	Number of problems and expand most critical one
uk	Кількість проблем та розкривати найбільш критичну

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Кількість ядер процесора у гіпервізора VMware, <url> - URL сервісу VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Кількість процесорів віртуальної машини VMware, <url> - URL сервіс VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Кількість потоків процесора у гіпервізора VMware, <url> - URL сервісу VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	Number of rows
uk	Кількість рядків

en-us	Number of seasons
uk	Кількість сезонів

en-us	Number of status changes
uk	Кількість змін стану

en-us	Number of steps
uk	Кількість кроків

en-us	Number of templates
uk	Кількість шаблонів

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
uk	Кількість тригерів (активовані/дезактивовані [проблема/ок])

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
uk	Кількість тригерів в базі даних Zabbix.

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
uk	Кількість елементів даних в базі даних Zabbix, які не підтримуються.

en-us	Number of unsupported items on the host.
uk	Кількість елементів даних у вузла мережі, які не підтримуються.

en-us	Number of users logged in. Returns integer
uk	Кількість користувачів в системі. Повертає ціле число

en-us	Number of users (online)
uk	Кількість користувачів (підключених в даний момент)

en-us	Number of values stored in table HISTORY.
uk	Кількість значень збережених в таблиці HISTORY.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_LOG.
uk	Кількість значень збережених в таблиці HISTORY_LOG.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_STR.
uk	Кількість значень збережених в таблиці HISTORY_STR.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_TEXT.
uk	Кількість значень збережених в таблиці HISTORY_TEXT.

en-us	Number of values stored in table HISTORY_UINT.
uk	Кількість значень збережених в таблиці HISTORY_UINT.

en-us	Number of values stored in table TRENDS.
uk	Кількість значень збережених в таблиці TRENDS.

en-us	Number of values stored in table TRENDS_UINT.
uk	Кількість значений збережених в таблиці TRENDS_UINT.

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Кількість віртуальних машин на гіпервізорі VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста VMware гіпервізора

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
uk	Кількість inode у відсотках. Повертає ціле число для кількості; дробове - для відсотків

en-us	Numeral systems
uk	Числові системи

en-us	Numeric (float)
uk	Числовий (дробове)

en-us	Numeric (integer)
uk	Числовий (ціле)

en-us	Numeric (unsigned)
uk	Числовий (ціле додатне)

en-us	Object
uk	Об'єкт

en-us	Oct
uk	Жов

en-us	Octal to decimal
uk	Вісімкове в десяткове

en-us	October
uk	Жовтень

en-us	OEM
uk	OEM

en-us	of
uk	із

en-us	off
uk	вимк

en-us	Off
uk	Вимкн

en-us	Ok
uk	Ок

en-us	OK
uk	OK

en-us	OK event closes
uk	подія ОК закриває

en-us	OK event generation
uk	генерація події OK

en-us	Old event tag name
uk	Ім'я тегу старої події

en-us	Old event tag value
uk	Значення тега старої події

en-us	Old tag name
uk	Стара назва тегу

en-us	on
uk	в

en-us	On
uk	Увімк

en-us	Once
uk	Один раз

en-us	One
uk	Одна

en-us	One time only
uk	Одноразово

en-us	Only administrators can set map owner.
uk	Тільки адміністратори можуть задавати власника карти мережі.

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
uk	Підраховуються елементи даних тільки у вузлів мережі під спостереженням

en-us	Only one change step is allowed.
uk	Дозволено тільки один крок зміни.

en-us	Only one check can be unique.
uk	Тільки одна перевірка може бути унікальною.

en-us	Only one not supported value check is allowed.
uk	Дозволяється лише одна перевірка непідтримуваного значення.

en-us	Only one Prometheus step is allowed.
uk	Дозволено тільки один крок Prometheus.

en-us	Only one throttling step is allowed.
uk	Дозволено тільки один крок дедуплікації.

en-us	only one time unit is allowed
uk	дозволяється тільки одна одиниця часу

en-us	Only selected problem
uk	Тільки вибрані проблеми

en-us	Only selected problem
uk	Тільки вибрана проблема

en-us	Only selected problem
uk	Тільки вибрані проблеми

en-us	Only services without children
uk	Лише послуги без дочірніх

en-us	Only services without problem tags
uk	Лише послуги без проблемних тегів

en-us	(Only super admins can create groups)
uk	(Тільки супер адміністратори можуть створювати групи)

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
uk	Тільки супер адмін може встановлювати власника панелі.

en-us	Only super admins can set report owner.
uk	Лише супер адміністратор може встановлювати власника звіту.

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
uk	Підраховуються тригери тільки у вузлів мережі під спостереженням та які залежать від активних елементів даних

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
uk	Тільки Zabbix агент, SNMPv1, SNMPv2 та SNMPv3 перевірки можуть бути зроблені унікальними.

en-us	On status change triggers blink for
uk	Мигання тригерів при зміні стану протягом

en-us	OOB IP address
uk	OOB IP адреса

en-us	OOB router
uk	OOB роутер

en-us	OOB subnet mask
uk	OOB маска підмережі

en-us	Open log
uk	Відкрити протокол

en-us	Opera
uk	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
uk	Інформація про операційну систему. Повертає рядок

en-us	Operation
uk	Операція

en-us	Operation "%1$s" already exists.
uk	Операція "%1$s" вже існує.

en-us	Operation "%1$s" already exists for action "%2$s".
uk	Операція "%1$s" вже існує у дії "%2$s".

en-us	Operational data
uk	Оперативні дані

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
uk	Операцію не може бути виконано через несанкціонований запит.

en-us	Operation details
uk	Деталі операції

en-us	Operation has no group to operate.
uk	Операція не має групи для функціонування.

en-us	Operation has no template to operate.
uk	Операція не має шаблону для функціонування.

en-us	Operations
uk	Операції

en-us	Operator
uk	Оператор

en-us	Operator functions
uk	Функції оператора

en-us	Options
uk	Опції

en-us	Or
uk	Або

en-us	Order
uk	Сортування

en-us	Order column
uk	Сортування стовпця

en-us	Original
uk	Оригінальне

en-us	OS
uk	ОС

en-us	OS (Full details)
uk	ОС (Повні деталі)

en-us	OS (Short)
uk	ОС (Короткий опис)

en-us	other
uk	інший

en-us	Other
uk	Інші

en-us	Other configuration parameters
uk	Інші параметри налаштувань

en-us	Other parameters
uk	Інші параметри

en-us	Others
uk	Інші

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
uk	Статистика вихідного трафіку на мережевому інтерфейсі. Повертає ціле число

en-us	output
uk	вивід

en-us	Output
uk	Вивід

en-us	Overridden by
uk	Перевизначено в

en-us	Override
uk	Заміщення

en-us	Override item history period
uk	Перевизначити період зберігання історії елементів даних

en-us	Override item trend period
uk	Перевизначити період зберігання трендів елементів даних

en-us	Overrides
uk	Заміщення

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
uk	Заміна з іменем "%1$s" вже існує.

en-us	Overview
uk	Огляд

en-us	Owner
uk	Власник

en-us	Page %1$d
uk	Сторінка %1$d

en-us	Page display period
uk	Період відображення сторінки

en-us	Pager
uk	Навігація по сторінках

en-us	Page received incorrect data
uk	Сторінка отримала некоректні дані

en-us	Parameter
uk	Параметр

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
uk	Параметр "%1$s" застарів.

en-us	Parameters
uk	Параметри

en-us	Parameters "esc_step_from" and "esc_step_to" must be set together.
uk	Параметри "esc_step_from" та "esc_step_to" повинні встановлюватись одночасно.

en-us	Parent discovery rules
uk	Батьківські правила виявлення

en-us	Parent graphs
uk	Батьківські графіки

en-us	Parent host value
uk	Значення батьківського вузла мережі

en-us	Parent items
uk	Батьківські елементи даних

en-us	Parent services
uk	Батьківські послуги

en-us	Parent templates
uk	Батьківські шаблони

en-us	Parent triggers
uk	Батьківські тригери

en-us	Parent web scenarios
uk	Батьківські веб сценарії

en-us	Parse
uk	Аналіз

en-us	Parse error
uk	Помилка розбору

en-us	Passive
uk	Пасивний

en-us	Password
uk	Пароль

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
uk	Пароль не обов'язковий для не внутрішнього типу аутентифікації.

en-us	Password must contain
uk	Пароль має містити

en-us	Password (once again)
uk	Пароль (підтвердження)

en-us	Password policy
uk	Політика паролів

en-us	Password requirements:
uk	Вимоги до паролю:

en-us	Paste
uk	Вставити

en-us	Paste page
uk	Вставити сторінку

en-us	Paste widget
uk	Вставити віджет

en-us	Paste without external links
uk	Вставити без зовнішніх зв'язків

en-us	$.path.to.node
uk	$.шлях.до.ноди

en-us	pattern
uk	шаблон

en-us	Pattern
uk	Шаблон

en-us	Pause operations for suppressed problems
uk	Призупиняти операції для подавлених проблем

en-us	Peak memory usage: %1$s
uk	Пікове використання пам'яті: %1$s

en-us	Percentage
uk	Відсотки

en-us	Percentile line (left)
uk	Процентна лінія (зліва)

en-us	Percentile line (right)
uk	Процентна лінія (справа)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
uk	percentile() - Процентне P за період Т

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
uk	Виконує DNS запит. Повертає рядок символів з необхідним типом інформації

en-us	Period
uk	Період

en-us	Periods
uk	Періоди

en-us	Period shift
uk	Зсув періоду

en-us	Period type
uk	Тип періоду

en-us	Permissions
uk	Права доступу

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
uk	Права доступу можуть бути призначені тільки групам користувачів.

en-us	Persian (fa_IR)
uk	Персидська (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
uk	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
uk	Розширення PHP bcmath відсутнє (параметр конфігурації PHP --enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
uk	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
uk	Розширення PHP ctype відсутнє (параметр конфігурації PHP --enable-ctype).

en-us	PHP databases support
uk	Підтримка баз даних PHP

en-us	PHP gd
uk	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
uk	Розширення PHP gd відсутнє (параметр конфігурації PHP --with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
uk	Підтримка PHP gd FreeType

en-us	PHP gd FreeType support missing.
uk	Підтримка PHP gd FreeType відсутня.

en-us	PHP gd GIF image support missing.
uk	Підтримка PHP gd GIF зображень відсутня.

en-us	PHP gd GIF support
uk	Підтримка PHP gd GIF зображень

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
uk	Підтримка PHP gd JPEG зображень відсутня.

en-us	PHP gd JPEG support
uk	Підтримка JPEG в PHP gd

en-us	PHP gd PNG image support missing.
uk	Підтримка PHP gd PNG зображень відсутня.

en-us	PHP gd PNG support
uk	Підтримка PNG в PHP gd

en-us	PHP gettext
uk	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
uk	Розширення PHP gettext відсутнє (параметр конфігурації PHP --with-gettext). Переклади будуть недоступні.

en-us	PHP LDAP
uk	PHP LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
uk	PHP LDAP модуль відсутній.

en-us	PHP libxml
uk	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
uk	Розширення PHP libxml відсутнє.

en-us	PHP mbstring
uk	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
uk	Розширення PHP mbstring відсутнє (параметр конфігурації PHP --enable-mbstring).

en-us	PHP OpenSSL
uk	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
uk	Розширення PHP OpenSSL відсутнє.

en-us	PHP option "%1$s"
uk	Опція PHP "%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
uk	Опція PHP "%1$s" повинна бути задана як "%2$s"

en-us	PHP session
uk	PHP session

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
uk	Автоматичний старт сесій в PHP повинен бути відключений (PHP директива "session.auto_start").

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
uk	Розширення PHP session відсутнє (параметр конфігурації PHP --enable-session).

en-us	PHP sockets
uk	PHP sockets

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
uk	Розширення PHP sockets відсутнє (параметр конфігурації PHP --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
uk	Перевантаження функції PHP string повинно бути відімкнене.

en-us	PHP version
uk	Версія PHP

en-us	PHP xmlreader
uk	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
uk	Розширення PHP xmlreader відсутнє.

en-us	PHP xmlwriter
uk	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
uk	Розширення PHP xmlwriter відсутнє.

en-us	Pie
uk	Круговий

en-us	Placing algorithm
uk	Алгоритм розміщення

en-us	Plain text
uk	Текст

en-us	Play
uk	Грати

en-us	Play sound
uk	Програвати звуковий сигнал

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
uk	Будь-ласка, перевірте параметри конфігурації. Якщо все вірно, то натисніть кнопку "%1$s" а для зміни параметрів конфігурації натисніть кнопку "%2$s".

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
uk	Будь ласка, підтвердить намір видалити всі макроси.

en-us	Please confirm that you want to remove all value mappings.
uk	Будь ласка, підтвердить намір видалити всі відображення значень.

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
uk	Будь-ласка, вручну створіть базу даних та вкажіть параметри для з'єднання з цією базою. Натисніть кнопку "%1$s" для завершення.

en-us	Please enable "allow_url_fopen" directive.
uk	Будь ласка, увімкніть директиву "allow_url_fopen".

en-us	Please select two elements
uk	Будь-ласка, оберіть два елементи

en-us	Points
uk	Крапки

en-us	Point size
uk	Розмір крапок

en-us	Polish (pl_PL)
uk	Польська (pl_PL)

en-us	POP
uk	POP

en-us	Populates host inventory field
uk	Заповнює поле інвентарних даних вузла мережі

en-us	Port
uk	Порт

en-us	Port cannot be empty for host interface.
uk	Порт не може бути порожнім для інтерфейсу вузла мережі.

en-us	Port range
uk	Діапазон портів

en-us	Portuguese (pt_BR)
uk	Португальська (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
uk	Португальська (pt_PT)

en-us	Position
uk	Розташування

en-us	Post fields
uk	Поля Post

en-us	Post type
uk	Тип Post

en-us	Prediction functions
uk	Функції прогнозування

en-us	Pre-installation summary
uk	Узагальнення інсталяції

en-us	Preprocessing
uk	Попередня обробка

en-us	Preprocessing steps
uk	Кроки попередньої обробки

en-us	Preview
uk	Попередній перегляд

en-us	Previous day
uk	Попередній день

en-us	Previous month
uk	Попередній місяць

en-us	Previous page
uk	Попередня сторінка

en-us	Previous value
uk	Попереднє значення

en-us	Previous week
uk	Попередній тиждень

en-us	Previous year
uk	Попередній рік

en-us	Prev. time
uk	Попер. час

en-us	Primary POC cell
uk	Головний мобільний для контакту

en-us	Primary POC email
uk	Головний email для контакту

en-us	Primary POC name
uk	Головне ім'я для контакту

en-us	Primary POC notes
uk	Головні нотатки для контакту

en-us	Primary POC phone A
uk	Головний телефон А для контакту

en-us	Primary POC phone B
uk	Головний телефон B для контакту

en-us	Primary POC screen name
uk	Головне нік-ім'я для контакту

en-us	Privacy passphrase
uk	Ключова фраза приватності

en-us	Privacy protocol
uk	Протокол приватності

en-us	Private
uk	Приватний

en-us	Private key file
uk	Файл приватного ключа

en-us	Privilege level
uk	Рівень привілеїв

en-us	Problem
uk	Проблема

en-us	PROBLEM
uk	ПРОБЛЕМА

en-us	Problem created
uk	Виникла Проблема

en-us	Problem display
uk	Відображення проблем

en-us	PROBLEM event generation mode
uk	Режим генерації подій ПРОБЛЕМА

en-us	Problem expression
uk	Вираз для проблеми

en-us	Problem hosts
uk	Вузли мережі з проблемами

en-us	Problem is not suppressed
uk	Проблему не подавлено

en-us	Problem is suppressed
uk	Проблему подавлено

en-us	Problem on
uk	Проблема на

en-us	problem pattern
uk	маска проблеми

en-us	Problem recovery
uk	Відновлення проблеми

en-us	Problem resolved
uk	Проблему вирішено

en-us	Problems
uk	Проблеми

en-us	Problems by severity
uk	Проблеми за важливістю

en-us	Problem update
uk	Оновлення проблеми

en-us	Process CPU utilization percentage. Returns float
uk	Відсоток використання ЦП процесом. Повертає дріб

en-us	Profile
uk	Профіль

en-us	Prometheus
uk	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
uk	Prometheus маска

en-us	Prometheus to JSON
uk	Prometheus в JSON

en-us	Properties
uk	Властивості

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
uk	Наданий URL "%1$s" є некоректним.

en-us	Proxies
uk	Проксі

en-us	Proxy
uk	Проксі

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
uk	Проксі "%1$s" для вузла мережі "%2$s" не існує.

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
uk	Проксі "%1$s" використовується дією "%2$s".

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
uk	Проксі "%1$s" використовується в правилі виявлення "%2$s".

en-us	Proxy added
uk	Проксі додано

en-us	Proxy address
uk	Адреса проксі

en-us	Proxy deleted
uk	Проксі видалено

en-us	Proxy deleted
uk	Проксі видалено

en-us	Proxy deleted
uk	Проксі видалено

en-us	Proxy mode
uk	Режим проксі

en-us	Proxy name
uk	Ім'я проксі

en-us	Proxy updated
uk	Проксі оновлено

en-us	PSK
uk	PSK

en-us	PSK identity
uk	Ідентифікатор PSK

en-us	Public
uk	Публічний

en-us	Public key
uk	Публічний ключ

en-us	Public key file
uk	Файл публічного ключа

en-us	Quarter
uk	Квартал

en-us	Quarterly
uk	Щокварталу

en-us	Query fields
uk	Поля запиту

en-us	Queue
uk	Черга

en-us	Queue details
uk	Деталі черги

en-us	Queue overview
uk	Огляд черги

en-us	Queue overview by proxy
uk	Огляд черги по проксі

en-us	Raw data
uk	Необроблені дані

en-us	Raw post
uk	Необроблений post

en-us	Read
uk	Читання

en-us	Read only
uk	Тільки читання

en-us	Read-only
uk	Тільки читання

en-us	Read-only access to services
uk	Доступ до послуг лише для читання

en-us	Read-only access to services with tag
uk	Доступ до послуг з тегом лише для читання

en-us	Reads modbus data. Returns various types
uk	Читання даних mobus. Повертає різні типи

en-us	Read-write
uk	Читання-запис

en-us	Read-write access to services
uk	Доступ до послуг читання-запису

en-us	Read-write access to services with tag
uk	Доступ до послуг із тегом на читання-запис

en-us	Received value
uk	Отримане значення

en-us	Recent problems
uk	Останні проблеми

en-us	Recipient
uk	Отримувач

en-us	Recipient already exists.
uk	Отримувач вже існує.

en-us	Recipients
uk	Одержувачі

en-us	Recovery
uk	Відновлення

en-us	Recovery expression
uk	Вираз для відновлення

en-us	Recovery expression syntax error.
uk	Синтаксична помилка у виразі для відновлення.

en-us	Recovery operations
uk	Операції відновлення

en-us	Recovery time
uk	Час відновлення

en-us	Rectangle
uk	Прямокутник

en-us	Refresh
uk	Оновити

en-us	refreshed every %1$s sec.
uk	оновлюється кожних %1$s сек.

en-us	Refresh interval
uk	Період оновлення

en-us	Regular
uk	Звичайні

en-us	regular expression
uk	регулярний вираз

en-us	Regular expression
uk	Регулярний вираз

en-us	Regular expression added
uk	Регулярний вираз додано

en-us	Regular expression deleted
uk	Регулярні вирази видалено

en-us	Regular expression deleted
uk	Регулярний вираз видалено

en-us	Regular expression deleted
uk	Регулярні вирази видалено

en-us	Regular expression must be a string
uk	Регулярний вираз має бути рядком

en-us	Regular expressions
uk	Регулярні вирази

en-us	Regular expression updated
uk	Регулярний вираз оновлено

en-us	Related reports
uk	Пов'язані звіти

en-us	Remember me for 30 days
uk	Запам'ятати мене на 30 днів

en-us	Remote command
uk	Віддалена команда

en-us	Remove
uk	Видалити

en-us	Remove, %1$s
uk	Видалити, %1$s

en-us	Remove all
uk	Видалити все

en-us	Removed
uk	Видалено

en-us	Removed, %1$s
uk	Видалено, %1$s

en-us	Remove domain name
uk	Видалити ім'я домену

en-us	Remove from host group
uk	Видалити з групи вузлів мережі

en-us	Remove from host groups
uk	Видалити із груп вузлів мережі

en-us	Remove host
uk	Видалити вузол мережі

en-us	Rename
uk	Перейменувати

en-us	Repeat on
uk	Повторити в

en-us	Replace
uk	Замінити

en-us	Replace dependencies
uk	Замінити залежності

en-us	replacement
uk	заміна

en-us	Replacement
uk	Заміна

en-us	Report "%1$s" already exists.
uk	Звіт "%1$s" вже існує.

en-us	Report generated by other users will be changed to the current user.
uk	Звіт створений іншими користувачами буде змінено на поточного користувача.

en-us	Report generating test failed.
uk	Збій створення тестового звіту.

en-us	Report generating test successful.
uk	Тестовий звіт створено успішно.

en-us	Reports
uk	Звіти

en-us	Request body
uk	Запит тіла

en-us	Request body type
uk	Тип запиту тіла

en-us	Request sent successfully
uk	Запит успішно відправлено

en-us	Request type
uk	Тип запиту

en-us	Required
uk	Вимагається текст-відповідь

en-us	Required host permissions
uk	Необхідні права на вузол мережі

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
uk	Необхідна швидкодія Zabbix сервера, в одиницях очікуваної кількості нових значень в секунду.

en-us	Required performance (vps)
uk	Необхідна продуктивність (знач/сек)

en-us	Required server performance, new values per second
uk	Необхідна потужність сервера, нових значень в секунду

en-us	Required status codes
uk	Необхідні коди статусу

en-us	Required string
uk	Необхідна строка

en-us	Reset
uk	Скинути

en-us	Reset all fields to default values?
uk	Скинути всі поля в значення по замовчуванню?

en-us	Reset confirmation
uk	Скинути підтвердження

en-us	Reset defaults
uk	Скинути по замовчуванню

en-us	Resolved
uk	Вирішено

en-us	RESOLVED
uk	ВИРІШЕНО

en-us	Resolved by
uk	Вирішено цим

en-us	Resolved by correlation rule.
uk	Вирішено правилом кореляції.

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
uk	Вирішено правилом кореляції "%1$s".

en-us	Resolved by user "%1$s".
uk	Вирішено користувачем "%1$s".

en-us	Resource
uk	Ресурс

en-us	Response code
uk	Код відповіді

en-us	Response time
uk	Час відповіді

en-us	Result
uk	Результат

en-us	Result is FALSE
uk	Результат ФАЛЬШ

en-us	Result is TRUE
uk	Результат ІСТИНА

en-us	Result type
uk	Тип результату

en-us	Retrieve mode
uk	Режим отримання

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
uk	Отримує вміст файлу. Повертає текст

en-us	Retry
uk	Повторити

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
uk	Повертає першу колонку першого рядка результату SQL запиту.

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
uk	Повертає JSON об'єкт, який містить внутрішні метрики Zabbix сервер або проксі .

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
uk	Повертає доступність певного типу перевірок на вузлі мережі. Значення цього елементу даних відповідає іконкам доступності в списку вузлів мережі. Допустимі типи: agent, snmp, ipmi, jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
uk	Повертає поточний стан сервісу вузла мережі.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
uk	Повертає час відповіді в секундах на ICMP ping. Наприклад: 0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
uk	Повертає інформацію про Zabbix Java gateway. Допустимі параметри: ping, version.

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
uk	Повертає відсоток втрачених ICMP ping пакетів.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
uk	Повертає значення атрибута MBean об'єкта.

en-us	right
uk	справа

en-us	Right
uk	З правого боку

en-us	Right trim
uk	Обрізати справа

en-us	Right Y
uk	Вісь Y справа

en-us	RMCP+
uk	RMCP+

en-us	Role
uk	Роль

en-us	Romanian (ro_RO)
uk	Румунська (ro_RO)

en-us	Root cause
uk	Першопричина

en-us	Rows
uk	Рядків

en-us	Rows per page
uk	Рядків на сторінку

en-us	"ruleid" of dependent item and master item should match
uk	"ruleid" залежного елементу даних та головного елементу даних мають співпадати

en-us	Rules
uk	Правила

en-us	Run script "%1$s" on current host
uk	Виконання скрипту "%1$s" на поточному вузлі

en-us	Run script "%1$s" on host groups
uk	Виконання скрипту "%1$s" на поточній групі вузлів

en-us	Run script "%1$s" on hosts
uk	Виконання скрипту "%1$s" на вузлах

en-us	Run script "%1$s" on Zabbix server
uk	Виконання скрипту "%1$s" на сервері Zabbix

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
uk	Виконує вказану команду на вузлі мережі. Повертає текстовий результат команди; 1 - якщо mode вказаний як nowait (незалежно від результату команди)

en-us	Russian (ru_RU)
uk	Російська (ru_RU)

en-us	s
uk	с

en-us	S
uk	Нд

en-us	S
uk	Сб

en-us	Safari
uk	Safari

en-us	SAML settings
uk	Налаштування SAML

en-us	Sans-Serif
uk	Sans-Serif

en-us	Sat
uk	Суб

en-us	Saturday
uk	Субота

en-us	Save
uk	Зберегти

en-us	Save as
uk	Зберегти як

en-us	Save changes
uk	Зберегти зміни

en-us	Save it as "%1$s"
uk	Зберегти як "%1$s"

en-us	Scan directory
uk	Сканувати директорію

en-us	Scenario
uk	Сценарій

en-us	Schedule
uk	Заплановано

en-us	Scheduled check
uk	Запланована перевірка

en-us	Scheduled report
uk	Запланований звіт

en-us	Scheduled report added
uk	Запланований звіт додано

en-us	Scheduled report created
uk	Запланований звіт створено

en-us	Scheduled report deleted
uk	Запланований звіт видалено

en-us	Scheduled report deleted
uk	Заплановані звіти видалено

en-us	Scheduled report deleted
uk	Заплановані звіти видалено

en-us	Scheduled report disabled
uk	Заплановані звіти вимкнено

en-us	Scheduled report disabled
uk	Заплановані звіти вимкнено

en-us	Scheduled report disabled
uk	Запланований звіт вимкнено

en-us	Scheduled report enabled
uk	Заплановані звіти ввімкнені

en-us	Scheduled report enabled
uk	Запланований звіт увімкнено

en-us	Scheduled report enabled
uk	Заплановані звіти ввімкнені

en-us	Scheduled reports
uk	Заплановані звіти

en-us	Scheduled report updated
uk	Запланований звіт оновлено

en-us	Scheduling
uk	По розкладу

en-us	Scope
uk	Область

en-us	Scope
uk	Межі

en-us	script
uk	скрипт

en-us	Script
uk	Скрипт

en-us	Script "%1$s" already exists.
uk	Скрипт "%1$s" уже існує.

en-us	Script added
uk	Скрипт додано

en-us	Script deleted
uk	Скрипт видалено

en-us	Script deleted
uk	Скрипти видалено

en-us	Script deleted
uk	Скрипти видалено

en-us	Script execution log
uk	Журнал виконання скрипту

en-us	Script execution successful.
uk	Успішне виконання скрипту.

en-us	Script name
uk	Назва скрипта

en-us	Script parameters
uk	Параметри скрипта

en-us	Script profiler
uk	Профілювання скрипта

en-us	Scripts
uk	Скрипти

en-us	Script updated
uk	Скрипт оновлено

en-us	Search
uk	Пошук

en-us	Search attribute
uk	Атрибут пошуку

en-us	Search pattern is empty
uk	Шаблон пошуку пустий

en-us	Season
uk	Сезон

en-us	second
uk	другий

en-us	Secondary POC cell
uk	Другорядний мобільний для контакту

en-us	Secondary POC email
uk	Другорядний email для контакту

en-us	Secondary POC name
uk	Другорядне ім'я для контакту

en-us	Secondary POC notes
uk	Другорядні нотатки для контакту

en-us	Secondary POC phone A
uk	Другорядний телефон А для контакту

en-us	Secondary POC phone B
uk	Другорядний телефон B для контакту

en-us	Secondary POC screen name
uk	Другорядне нік-ім'я для контакту

en-us	second parameter is expected
uk	очікується другий параметр

en-us	seconds
uk	секунд

en-us	Secret text
uk	Прихований текст

en-us	Security
uk	Безпека

en-us	Security level
uk	Рівень безпеки

en-us	Security name
uk	Ім'я безпеки

en-us	Select
uk	Вибрати

en-us	selected
uk	вибрано

en-us	Selected
uk	Відібрані

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
uk	Вибрано, %1$s в позиції %2$d з %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
uk	Вибрано, %1$s, тільки читання, в позиції %2$d з %3$d

en-us	Selected actions deleted
uk	Вибрані дії видалено

en-us	Selected and all other problems of related triggers
uk	Вибрані та всі інші проблеми пов'язаних тригерів

en-us	Selected elements
uk	Вибрані елементи

en-us	Selected items only
uk	Тільки обрані елементи даних

en-us	Select prototype
uk	Обрати прототип

en-us	Select SLA to display SLA report.
uk	Виберіть SLA, щоб відобразити звіт по SLA.

en-us	Select widget
uk	Виберіть віджет

en-us	Send backward
uk	Перемістити назад

en-us	Send message
uk	Надіслати повідомлення

en-us	Send message to user groups
uk	Надіслати повідомлення групі користувачів

en-us	Send message to users
uk	Надіслати повідомлення користувачам

en-us	Send only to
uk	Надіслати тільки на

en-us	Send to
uk	Надіслати

en-us	Send to back
uk	Перемістити на самий зад

en-us	Send to user groups
uk	Надіслати групі користувачів

en-us	Send to users
uk	Надіслати користувачам

en-us	Sent
uk	Надіслано

en-us	Sep
uk	Вер

en-us	Separated
uk	Непідтверджені окремо

en-us	Separately
uk	Окремо

en-us	September
uk	Вересень

en-us	Serial number A
uk	Серійний номер А

en-us	Serial number B
uk	Серійний номер Б

en-us	Serif
uk	Serif

en-us	Server
uk	Сервер

en-us	Server (proxy)
uk	Сервер (проксі)

en-us	Server time
uk	Час на сервері

en-us	Service
uk	Послуга

en-us	Service actions
uk	Дії послуг

en-us	Service created
uk	Послугу створено

en-us	Service data storage period
uk	Період зберігання даних послуг

en-us	Service deleted
uk	Послуги видалені

en-us	Service deleted
uk	Послуги видалені

en-us	Service deleted
uk	Послугу видалено

en-us	Service list
uk	Список послуг

en-us	Service name
uk	Ім'я послуги

en-us	Service port
uk	Порт сервісу

en-us	Service recovery
uk	Відновлення послуги

en-us	Services
uk	Послуги

en-us	Services form a circular dependency.
uk	Послуги утворюють кільцеву залежність.

en-us	Service tag name
uk	Ім'я тегу послуги

en-us	Service tags
uk	Тегі послуги

en-us	Service tag value
uk	Значення тегу послуги

en-us	Service type
uk	Тип сервісу

en-us	Service update
uk	Оновлення послуги

en-us	Service updated
uk	Послугу оновлено

en-us	Session terminated, re-login, please.
uk	Сесія завершилась, будь-ласка повторно увійдіть в систему.

en-us	Set custom time period
uk	Задати користувацький період часу

en-us	Set error to
uk	Встановити помилку як

en-us	Set host inventory mode
uk	Встановити режим інвентарних даних вузла мережі

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
uk	Не вдалося встановити інший режим LDAP.

en-us	Setting LDAP protocol failed.
uk	Не вдалося встановити протокол LDAP.

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
uk	Не вдалося встановити партнерів LDAP в "Off".

en-us	Settings
uk	Налаштування

en-us	Set value to
uk	Встановити значення як

en-us	Severity
uk	Важливість

en-us	Severity changed
uk	Важливість змінено

en-us	Severity changes
uk	Зміна важливості

en-us	Severity decreased
uk	Важливість зменшено

en-us	Severity filter
uk	Фільтр важливості

en-us	Severity increased
uk	Важливість збільшено

en-us	Shape
uk	Фігура

en-us	Shared
uk	Спільний доступ

en-us	Sharing
uk	Спільний доступ

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
uk	В опції спільного доступу "%1$s" відсутнє значення для карти мережі "%2$s".

en-us	short description
uk	короткий опис

en-us	Shortened
uk	Скорочено

en-us	should be empty
uk	має бути пустим

en-us	should be less than current time
uk	має бути менше ніж поточний час

en-us	Show
uk	Відобразити

en-us	Show details
uk	Відображувати деталі

en-us	Show header
uk	Відобразити заголовок

en-us	Show hosts in maintenance
uk	Відображувати вузли мережі в періодах сервісу

en-us	show icon mappings
uk	показати призначення іконок

en-us	Show legend
uk	Відображувати легенду

en-us	Show lines
uk	Відображувати лінії

en-us	Shown
uk	Показана

en-us	Show number of records
uk	Відображення кількості записів

en-us	Show operational data
uk	Показати оперативні дані

en-us	Show periods
uk	Показати періоди

en-us	Show problems
uk	Відображувати проблеми

en-us	Show selected
uk	Відобразити тільки відібрані

en-us	Show sidebar
uk	Відобразити бічну панель

en-us	Show suppressed problems
uk	Відображувати подавлені проблеми

en-us	Show tags
uk	Відображати теги

en-us	Show technical errors
uk	Показувати технічні помилки

en-us	Show text as HTML
uk	Відобразити текст у вигляді HTML

en-us	Show timeline
uk	Відображувати вибір часу

en-us	Show triggers
uk	Відображувати тригери

en-us	Show unacknowledged only
uk	Відображувати тільки непідтверджені

en-us	Show unavailable maps
uk	Відображувати недоступні карти

en-us	Show warning if Zabbix server is down
uk	Відображувати попередження, якщо Zabbix сервер недоступний

en-us	Show working time
uk	Відображувати робочий час

en-us	Sidebar control
uk	Курування бічною панеллю

en-us	Sign
uk	Увійти

en-us	Sign in
uk	Увійти

en-us	sign in as guest
uk	увійти як гість

en-us	Sign in with HTTP
uk	Вхід по HTTP

en-us	Sign out
uk	Вихід

en-us	Simple
uk	Простий

en-us	Simple change
uk	Проста зміна

en-us	Simple check
uk	Проста перевірка

en-us	Simple graph
uk	Простий графік

en-us	Simple graph prototype
uk	Прототип простого графіку

en-us	Single
uk	Один раз

en-us	Site address A
uk	Адреса А

en-us	Site address B
uk	Адреса B

en-us	Site address C
uk	Адреса C

en-us	Site city
uk	Місто

en-us	Site country
uk	Країна

en-us	Site notes
uk	Примітки

en-us	Site rack location
uk	Місце знаходження стійки

en-us	Site state / province
uk	Область / район

en-us	Site ZIP / postal
uk	Поштовий індекс

en-us	Size
uk	Розмір

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
uk	Розмір отриманої відповіді від Zabbix сервера "%1$s" перевищує допустимий розмір в %2$s байт. Це значення може бути збільшене за допомогою константи ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT в include/defines.inc.php.

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
uk	Пропущено копіювання графіку "%1$s" у вузол мережі "%2$s".

en-us	SLA
uk	SLA

en-us	SLA created
uk	SLA створено

en-us	SLA deleted
uk	SLAs видалені

en-us	SLA deleted
uk	SLAs видалені

en-us	SLA deleted
uk	SLA видалено

en-us	SLA disabled
uk	SLAs вимкнені

en-us	SLA disabled
uk	SLAs вимкнені

en-us	SLA disabled
uk	SLA вимкнено

en-us	SLA enabled
uk	SLAs увімкнені

en-us	SLA enabled
uk	SLA увімкнена

en-us	SLA enabled
uk	SLAs увімкнені

en-us	SLA is disabled.
uk	SLA вимкнено.

en-us	SLA report
uk	Звіт SLA

en-us	SLA Report
uk	Звіт SLA

en-us	SLI
uk	SLI

en-us	SLO
uk	SLO

en-us	Slovak (sk_SK)
uk	Словацька (sk_SK)

en-us	SMS
uk	SMS

en-us	SMTP
uk	SMTP

en-us	SMTP email
uk	SMTP адрес електронної пошти

en-us	SMTP helo
uk	SMTP привітання (helo)

en-us	SMTP server
uk	SMTP сервер

en-us	SMTP server port
uk	Порт SMTP серверу

en-us	SNMP
uk	SNMP

en-us	SNMP agent
uk	SNMP агент

en-us	SNMP community
uk	SNMP community

en-us	SNMP interfaces
uk	SNMP інтерфейси

en-us	SNMP OID
uk	SNMP OID

en-us	SNMP trap
uk	SNMP трап

en-us	SNMP trap key is invalid.
uk	Ключ SNMP trap помилковий.

en-us	SNMPv1
uk	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
uk	SNMPv1 агент

en-us	SNMPv%1$d
uk	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
uk	SNMPv2

en-us	SNMPv2 agent
uk	SNMPv2 агент

en-us	SNMPv3
uk	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
uk	SNMPv3 агент

en-us	SNMP version
uk	Версія SNMP

en-us	Snooze
uk	Подрімати

en-us	Software
uk	Програмне забезпечення

en-us	Software application A
uk	Програмне забезпечення A

en-us	Software application B
uk	Програмне забезпечення B

en-us	Software application C
uk	Програмне забезпечення C

en-us	Software application D
uk	Програмне забезпечення D

en-us	Software application E
uk	Програмне забезпечення E

en-us	Software architecture information. Returns string
uk	Інформація про архітектуру програмного забезпечення. Повертає рядок

en-us	Software (Full details)
uk	Програмне забезпечення (повні деталі)

en-us	Sort entries by
uk	Сортування записів за

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
uk	Сортування по полю "%1$s" не дозволено.

en-us	Sort order (0->999)
uk	Порядок сортування (0->999)

en-us	Source
uk	Джерело

en-us	Source type
uk	Тип джерела

en-us	Spanish (es_ES)
uk	Іспанська (es_ES)

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
uk	Вказаний скрипт не існує або ви не маєте до нього доступу для команди операції дії.

en-us	Specify some filter condition to see the values.
uk	Вкажіть якусь умову в фільтрі щоб бачити значення.

en-us	Speed
uk	Швидкість

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
uk	SQL запитів: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)

en-us	SQL query
uk	SQL запит

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
uk	Помилка при виконанні SQL запиту "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
uk	Помилка при виконанні SQL запиту "%1$s".

en-us	SSH
uk	SSH

en-us	SSH agent
uk	SSH агент

en-us	SSL certificate file
uk	Файл SSL сертифікату

en-us	SSL key file
uk	Файл SSL ключа

en-us	SSL key password
uk	Пароль SSL ключа

en-us	SSL/TLS
uk	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
uk	Перевіряти SSL host

en-us	SSL verify peer
uk	Перевіряти SSL peer

en-us	Stacked
uk	Накладається шарами в стек

en-us	Staircase
uk	Сходинки

en-us	Standard items
uk	Стандартні елементи даних

en-us	Standby
uk	Резервний

en-us	Start
uk	Початок

en-us	Start date
uk	Початкова дата

en-us	Start in
uk	Початок в

en-us	Starting TLS failed.
uk	Старт TLS не вдалий.

en-us	Start slideshow
uk	Почати слайд-шоу

en-us	Start slideshow automatically
uk	Починати слайд-шоу автоматично

en-us	Start time
uk	Початковий час

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
uk	Початковий час повинен бути меншим за кінцевий для SLA "%1$s".

en-us	STARTTLS
uk	STARTTLS

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
uk	Час запуску Zabbix сервера, Unix timestamp.

en-us	State
uk	Стан

en-us	Static
uk	Статично

en-us	Status
uk	Стан

en-us	Status codes
uk	Коди станів

en-us	Status disabled
uk	Стан дезактивовано

en-us	Status maintenance
uk	Стан обслуговування

en-us	Status of discovery
uk	Стан виявлення

en-us	Status ok
uk	Стан ок

en-us	Status only
uk	Тільки статус

en-us	Status problem
uk	Стан проблеми

en-us	Step
uk	Крок

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
uk	Крок "%1$s" [%2$s з %3$s] помилковий: %4$s

en-us	Step duration
uk	Тривалість кроку

en-us	Step of web scenario
uk	Крок веб сценарію

en-us	Steps
uk	Кроки

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
uk	Крок з іменем "%1$s" вже існує.

en-us	Stop
uk	Стоп

en-us	Stop slideshow
uk	Зупинити слайд-шоу

en-us	Straight
uk	Straight

en-us	Structured data
uk	Структуровані дані

en-us	Subfilter
uk	Субфільтр

en-us	Subject
uk	Тема

en-us	Subject
uk	Суб'єкт

en-us	Submap
uk	Суб-карта

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
uk	<підменю/підменю/...>

en-us	Success Audit
uk	Аудит успіхів

en-us	Success message
uk	Повідомлення про успіх

en-us	sum
uk	сума

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
uk	Сумарна статистика вхідного та вихідного трафіку на мережевому інтерфейсі. Повертає ціле число

en-us	sum() - Sum of values of a period T
uk	sum() - Сума значень за період Т

en-us	Sun
uk	Нед

en-us	Sunday
uk	Неділя

en-us	supplied credentials are not unique
uk	наданий обліковий запис не унікальний

en-us	Support
uk	Підтримка

en-us	Suppressed till: %1$s
uk	Подавлено до: %1$s

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
uk	Статистика swap in (з пристрою в пам'ять). Повертає ціле число

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
uk	Статистика swap out (з пам'яті в пристрій). Повертає ціле число

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
uk	Розмір файлу підкачки в байтах або у відсотках від всього розміру. Повертає ціле число для байтів; дробове для відсотків

en-us	Swedish (sv_SE)
uk	Шведська (sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
uk	Переключення методу аутентифікації скине всі сесії за виключенням цієї! Продовжити?

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
uk	Час завантаження системи. Повертає ціле число (Unix timestamp)

en-us	System default
uk	Системна по замовчуванню

en-us	System error.
uk	Системна помилка.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
uk	Трапилась системна помилка. Зв'яжіться з адміністратором Zabbix.

en-us	System host name. Returns string
uk	Ім'я вузла мережі системи. Повертає рядок

en-us	System information
uk	Інформація про систему

en-us	System statistics. Returns integer or float
uk	Статистика системи. Повертає ціле або дробове число

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
uk	Час безперервної роботи системи в секундах (uptime). Повертає ціле число

en-us	T
uk	Чт

en-us	T
uk	Вт

en-us	Table "%1$s" does not exist.
uk	Таблиця "%1$s" не існує.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
uk	Таблиця "%1$s" не має поля з ім'ям "%2$s".

en-us	tag
uk	тег

en-us	Tag
uk	Тег

en-us	Tag display priority
uk	Пріоритет відображення тегів

en-us	Tag filter
uk	Фільтр тегів

en-us	Tag for matching
uk	Тег для співпадіння

en-us	Tag name
uk	Ім'я тегу

en-us	Tags
uk	Теги

en-us	Tag value
uk	Значення тегу

en-us	Target
uk	Ціль

en-us	Target list
uk	Список цілей

en-us	Target type
uk	Тип цілі

en-us	TCP
uk	TCP

en-us	Telnet
uk	Telnet

en-us	TELNET agent
uk	TELNET агент

en-us	Template
uk	Шаблон

en-us	Template "%1$s" already exists.
uk	Шаблон "%1$s" вже існує.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
uk	Шаблон "%1$s" не може бути без групи вузлів мережі.

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
uk	Шаблон "%1$s" для вузла мережі "%2$s" не існує.

en-us	Template added
uk	Шаблон додано

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
uk	Шаблон не може бути приєднано до іншого шаблону більше ніж один раз, навіть через інші шаблони.

en-us	Template deleted
uk	Шаблон видалено

en-us	Template group
uk	Група шаблону

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
uk	шаблон з ID "%1$s" передано %2$s разів

en-us	Template linkage
uk	Зв'язки з шаблонами

en-us	Template macros
uk	Макроси з шаблону

en-us	Template name
uk	Ім'я шаблону

en-us	Templates
uk	Шаблони

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
uk	Шаблони "%1$s" від'єднано від вузлів мережі "%2$s".

en-us	Templates updated
uk	Шаблони оновлено

en-us	Template trigger
uk	Тригер з шаблону

en-us	Template updated
uk	Шаблон оновлено

en-us	Template value
uk	Значення з шаблону

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
uk	Шаблон з таким самим іменем "%1$s" вже існує.

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
uk	Шаблон із цим самим видимим ім'ям "%1$s" вже існує.

en-us	Test
uk	Тест

en-us	Test all steps
uk	Тестувати всі кроки

en-us	Test authentication
uk	Тест аутентифікації

en-us	Test confirmation
uk	Тест підтвердження

en-us	Test data
uk	Тестові дані

en-us	Test expressions
uk	Тест виразів

en-us	Test string
uk	Тестовий рядок

en-us	Test subject
uk	Тема тесту

en-us	Text
uk	Текст (одне поле)

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
uk	Метод "%1$s.%2$s" повинен викликатись без "auth" параметра.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
uk	Група вузлів мережі більше не виявляється та буде видалена через %1$s (%2$s о %3$s).

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
uk	Група вузлів мережі більше не виявляється та буде видалена при наступному виконанні правила виявлення.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
uk	Вузол мережі більше не виявляється та буде видалений через %1$s (%2$s о %3$s).

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
uk	Вузол мережі більше не виявляється та буде видалений при наступному виконанні правила виявлення.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
uk	Картинка використовується у призначеннях іконок %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
uk	Картинка використовується у призначенні іконок %1$s.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
uk	Картинка використовується у призначеннях іконок %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
uk	Картинка використовується у карті мережі %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
uk	Картинка використовується у картах мереж %1$s.

en-us	The image is used in map %1$s.
uk	Картинка використовується у картах мереж %1$s.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
uk	Елемент даних більш не виявляється і буде видалений через %1$s (%2$s о %3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
uk	Елемент даних більше не виявляється та буде видалений при наступному виконанні правила виявлення.

en-us	Theme
uk	Тема інтерфейсу

en-us	The number of processes. Returns integer
uk	Кількість процесів. Повертає ціле число

en-us	the parameter "%1$s" is missing
uk	параметр "%1$s" відсутній

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
uk	Отриманий JSON не є правильним запитом JSON-RPC.

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
uk	Запитувана віддалена процедура не існує / недоступна

en-us	the tag "%1$s" is missing
uk	тег "%1$s" відсутній

en-us	third
uk	третій

en-us	This day last week
uk	Цей день попереднього тижня

en-us	This is the test message from Zabbix
uk	Це тестове повідомлення від Zabbix

en-us	This month
uk	Цей місяць

en-us	This month so far
uk	Цей місяць по нині

en-us	This week
uk	Цей тиждень

en-us	This week so far
uk	Цей тиждень по нині

en-us	This year
uk	Цей рік

en-us	This year so far
uk	Цей рік по нині

en-us	Threshold
uk	Межа

en-us	Thresholds
uk	Межі

en-us	Throttling
uk	Дедуплікація

en-us	Thu
uk	Чет

en-us	Thursday
uk	Четвер

en-us	Tile provider
uk	Постачальник плитки

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
uk	Дані атрибуції постачальника плитки відображаються у невеликому текстовому полі на карті.

en-us	Tile URL
uk	URL плитки

en-us	Till
uk	До

en-us	Time
uk	Час

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
uk	Час конкретного процесу Zabbix або групи процесів (задається <типом> та <режимом>), проведений у <стані> у відсотках.

en-us	time() - Current time
uk	time() - Поточний час

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
uk	timeleft() - Час досягнення порогу, вирахуваний на основі періоду Т

en-us	Timeout
uk	Час очікування

en-us	Time period
uk	Період часу

en-us	time shift
uk	зсув часу

en-us	Time shift
uk	Зсув часу

en-us	Timestamp
uk	Час виникнення (штамп)

en-us	Time type
uk	Тип часу

en-us	Timezone
uk	Часовий пояс

en-us	Time zone
uk	Часовий пояс

en-us	To
uk	До

en-us	Today
uk	Сьогодні

en-us	Today so far
uk	Сьогодні по нині

en-us	Top
uk	По верхньому краю

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
uk	Для встановлення інтерфейсу вузла мережі виберіть один тип елемента даних для всіх елементів даних

en-us	Total
uk	Всього

en-us	TOTAL
uk	ВСЬОГО

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
uk	Повний час Elasticsearch: %1$s

en-us	Totals
uk	Разом

en-us	Total SQL time: %1$s
uk	Всього затрачено часу на SQL: %1$s

en-us	Total time: %1$s
uk	Всього затрачено часу: %1$s

en-us	Trace
uk	Трасування

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
uk	Транзакція не була закрита. Скасування...

en-us	Transparency
uk	Прозорість

en-us	Transport error.
uk	Помилка транспорту.

en-us	Treat as 0
uk	Вважати як 0

en-us	Trends
uk	Динаміка

en-us	Trend storage period
uk	Період зберігання трендів

en-us	trigger
uk	тригер

en-us	Trigger
uk	Тригер

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Тригер "%1$s" вже існує у "%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
uk	Тригер "%1$s" належить шаблонам з різними зв'язками.

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
uk	Тригер "%1$s" залежить від тригера "%2$s", який не існує.

en-us	Trigger added
uk	Тригер додано

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
uk	Тригер не може залежати від тригера, який успадкований від нього.

en-us	Trigger copied
uk	Тригери скопійовано

en-us	Trigger copied
uk	Тригери скопійовано

en-us	Trigger copied
uk	Тригер скопійовано

en-us	Trigger data storage period
uk	Період зберігання даних тригерів

en-us	Trigger deleted
uk	Тригер видалено

en-us	Trigger details
uk	Деталі тригера

en-us	Trigger disabled
uk	Тригери дезактивовано

en-us	Trigger disabled
uk	Тригер дезактивовано

en-us	Trigger disabled
uk	Тригери дезактивовано

en-us	Trigger displaying options
uk	Параметри відображення тригера

en-us	trigger does not allow manual closing
uk	для тригера не дозволено закриття вручну

en-us	Trigger enabled
uk	Тригери активовано

en-us	Trigger enabled
uk	Тригер активовано

en-us	Trigger enabled
uk	Тригери активовано

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
uk	Тригер має елементи даних з шаблону "%1$s", який не приєднано до вузла мережі.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
uk	Тригер з шаблону "%1$s" має залежність від тригера з шаблону "%2$s".

en-us	Trigger in "unknown" state
uk	Тригер в "невідомому" стані

en-us	Trigger label type
uk	Тип ярлика до тригера

en-us	Trigger name
uk	Ім'я тригера

en-us	Trigger overview
uk	Огляд тригерів

en-us	Trigger prototype
uk	Прототип тригера

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Прототип тригера "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
uk	Прототип тригера "%1$s" належить шаблонам з різними зв'язками.

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
uk	Прототип тригера "%1$s" містить прототипи елементів даних з декількох правил виявлення.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
uk	Прототип тригера "%1$s" залежить від тригера "%2$s", який не існує.

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
uk	Прототип тригера "%1$s" повинен містити принаймні один прототип елемента даних.

en-us	Trigger prototype added
uk	Прототип тригера додано

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
uk	Прототип тригера не може залежати від тригера який успадкований від нього.

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
uk	прототип тригера неможливо перемістити в другий шаблон або вузол мережі

en-us	Trigger prototype deleted
uk	Прототип тригера видалено

en-us	Trigger prototypes
uk	Прототипи тригерів

en-us	Trigger prototypes deleted
uk	Прототипи тригера видалено

en-us	Trigger prototypes updated
uk	Прототипи тригерів оновлено

en-us	Trigger prototype updated
uk	Прототипи тригерів оновлено

en-us	Trigger prototype updated
uk	Прототип тригера оновлено

en-us	Trigger prototype updated
uk	Прототипи тригерів оновлено

en-us	Triggers
uk	Тригери

en-us	Triggers deleted
uk	Тригери видалено

en-us	Trigger severity
uk	Важливість тригера

en-us	Trigger status "OK"
uk	Стан тригера "ОК"

en-us	Trigger status "Problem"
uk	Стан тригера "Проблема"

en-us	Triggers top 100
uk	Найбільш активні 100 тригерів

en-us	Trigger tags
uk	Теги тригера

en-us	Trigger updated
uk	Тригер оновлено

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
uk	тригер зі зв'язками неможливо перемістити в другий шаблон або вузол мережі

en-us	Trim
uk	Обрізати

en-us	TRUE
uk	ІСТИНА

en-us	Tue
uk	Вів

en-us	Tuesday
uk	Вівторок

en-us	Turkish (tr_TR)
uk	Турецька (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
uk	Два елементи даних ("%1$s" та "%2$s") не можуть заповнювати одне поле "%3$s" інвентарних даних вузла мережі, це призвело б до конфлікту.

en-us	Two map elements should be selected
uk	Необхідно вибрати два елемента карти мережі

en-us	Type
uk	Тип

en-us	Type (Full details)
uk	Тип (повні деталі)

en-us	type here to search
uk	почніть друкувати для пошуку

en-us	Type of calculation
uk	Тип підрахунку

en-us	Type of information
uk	Тип інформації

en-us	Type (OK)
uk	Тип (ОК)

en-us	Types
uk	Типи

en-us	Ukrainian (uk_UA)
uk	Українська (uk_UA)

en-us	Unable to create the configuration file.
uk	Не вдалося створити файл налаштувань.

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
uk	Не вдалося перезаписати існуючий файл налаштувань.

en-us	Unable to select configuration.
uk	Неможливо вибрати конфігурацію.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
uk	Неможливо завантажити файл, так як "file_uploads" відімкнено.

en-us	Unacknowledged only
uk	Тільки непідтверджені

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
uk	Непідтверджені події ПРОБЛЕМА

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
uk	Непідтверджені ВИРІШЕНІ події

en-us	Unblock
uk	Разблокувати

en-us	Unblock selected users?
uk	Розблокувати вибраних користувачів?

en-us	unexpected end of key
uk	неочікуваний кінець ключа

en-us	unexpected end of macro
uk	неочікуваний кінець макросу

en-us	unexpected parameter "%1$s"
uk	неочікуваний параметр "%1$s"

en-us	unexpected tag "%1$s"
uk	неочікуваний тег "%1$s"

en-us	unexpected text "%1$s"
uk	неочікуваний текст "%1$s"

en-us	unexpected value "%1$s"
uk	неочікуване значення "%1$s"

en-us	Units
uk	Одиниця виміру

en-us	unknown
uk	невідомо

en-us	Unknown
uk	Невідомо

en-us	UNKNOWN
uk	НЕВІДОМО

en-us	Unknown action
uk	Невідома дія

en-us	Unknown error
uk	Невідома помилка

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
uk	Невідомий елемент даних вузла мережі, немає цього елемента в обраному вузлі

en-us	Unknown host, no such host present in system
uk	Невідомий вузол мережі, його не представлено в системі

en-us	Unknown interface type.
uk	Невідомий тип інтерфейсу.

en-us	Unknown resource
uk	Невідомий ресурс

en-us	Unknown step failed: %1$s
uk	Помилка в невідомому кроці: %1$s

en-us	Unknown value type
uk	Невідомий тип

en-us	Unlimited
uk	Необмежено

en-us	Unlink
uk	Від'єднати

en-us	Unlink and clear
uk	Від'єднати та очистити

en-us	Unlink from template
uk	Від'єднати від шаблону

en-us	Unlink from templates
uk	Від'єднати від шаблонів

en-us	Unmute
uk	Увімк. звук

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
uk	Непідтримуване розширення файлу імпорту "%1$s".

en-us	Unsupported import format "%1$s".
uk	Непідтримуваний формат імпорту "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for a filter condition of discovery rule "%1$s".
uk	Непідтримуваний параметр "%2$s" для правила виявлення умови фільтру "%1$s".

en-us	Unsupported parameter "%2$s" for the filter of discovery rule "%1$s".
uk	Непідтримуваний параметр "%2$s" для фільтру в правилі виявлення "%1$s".

en-us	unsupported time suffix
uk	непідтримуваний суфікс часу

en-us	unsupported version number
uk	непідтримуваний номер версії

en-us	Untitled
uk	Без назви

en-us	Up
uk	Доступно

en-us	Up
uk	Доступний

en-us	Update
uk	Оновити

en-us	Update column
uk	Оновлення стовпця

en-us	Updated
uk	Оновлено

en-us	Updated status of host "%1$s".
uk	Стан вузла мережі "%1$s" оновлено.

en-us	Update existing
uk	Оновити існуючі

en-us	Update interval
uk	Інтервал оновлення

en-us	Update operations
uk	Операції оновлення

en-us	Update problem
uk	Оновити проблему

en-us	Upload
uk	Завантажити

en-us	Upper level maps
uk	Карти верхнього рівня

en-us	Uptime
uk	Доступний

en-us	Uptime/Downtime
uk	Доступний/Недоступний

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
uk	Час роботи процесу Zabbix сервера в секундах (uptime).

en-us	URL
uk	URL

en-us	URL A
uk	URL A

en-us	URL (after login)
uk	URL (після входу в систему)

en-us	URL B
uk	URL B

en-us	URL C
uk	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
uk	URL закодовано некоректно.

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
uk	Ім'я URL має бути унікальним для карти мережі "%1$s".

en-us	URL parameter cannot be array.
uk	Параметр URL не може бути масивом.

en-us	URL parameter name is empty.
uk	Ім'я параметра URL не може бути пустим.

en-us	URLs
uk	URLи

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
uk	URL повинен мати обидва поля "name" та "url" для карти мережі "%1$s".

en-us	Use bulk requests
uk	Використовувати масові запити

en-us	Use custom event status colors
uk	Використовувати користувацькі кольори подій

en-us	Use default
uk	Використовувати за замовчуванням

en-us	Used in actions
uk	Використовується в діях

en-us	Use if severity
uk	Використовувати, якщо важливість

en-us	User
uk	Користувач

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
uk	Користувач "%1$s" не може бути без групи користувачів.

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
uk	Користувач "%1$s" власник панелі "%2$s".

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
uk	Користувач "%1$s" є власником карти мережі "%2$s".

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
uk	Користувач "%1$s" використовується в дії "%2$s".

en-us	User action
uk	Дія користувача

en-us	User added
uk	Користувача додано

en-us	User agent string
uk	Рядок user agent

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
uk	Користувач не може додати сам себе у відключену групу або в групу з відключеним доступом до Веб-інтерфейсу.

en-us	User deleted
uk	Користувачі видалені

en-us	User deleted
uk	Користувачі видалені

en-us	User deleted
uk	Користувача видалено

en-us	User group
uk	Група користувачів

en-us	User group "%1$s" already exists.
uk	Група користувачів "%1$s" вже існує.

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
uk	Група користувачів "%1$s" використовується в дії "%2$s".

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
uk	Група користувачів "%1$s" використовується в налаштуваннях відправки повідомлень про недоступність бази даних.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
uk	Група користувачів "%1$s" використовується в скрипті "%2$s".

en-us	User group for database down message
uk	Повідомлення для групи користувачів при недоступності бази даних

en-us	User groups
uk	Групи користувачів

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
uk	У спільного доступу групи користувачів відсутні параметри: %1$s для карти мережі "%2$s".

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
uk	Група користувачів з ID "%1$s" недоступна.

en-us	User is not allowed to delete himself.
uk	Користувачу не дозволено видалити самого себе.

en-us	User menu
uk	Меню користувача

en-us	Username
uk	Ім'я користувача

en-us	User name
uk	Ім'я користувача

en-us	Username and password
uk	Ім'я користувача та пароль

en-us	User password
uk	Пароль користувача

en-us	User profile
uk	Профіль користувача

en-us	User/Recipient
uk	Користувач/Отримувач

en-us	Users
uk	Користувачі

en-us	User sessions
uk	Сесії користувачів

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
uk	У спільного доступу користувачів відсутні параметри: %1$s для карти мережі "%2$s".

en-us	User type
uk	Тип користувача

en-us	User updated
uk	Дані користувача оновлено

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
uk	Користувач з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Validation
uk	Валідація

en-us	value
uk	значення

en-us	Value
uk	Значення

en-us	value "%1$s" already exists
uk	значення "%1$s" вже існує

en-us	value %1$s already exists
uk	значення %1$s вже існує

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
uk	Значення "%1$s" являється недопустимим для параметра "grid_align". Варіанти: "%2$s" та "%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
uk	Значення "%1$s" є недопустимим для параметра "grid_show". Варіанти: "%2$s".

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
uk	Значення "%1$s" є недопустимим для параметра "grid_show". Варіанти: "%2$s" та "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
uk	Значення "%1$s" являється занадто довгим для поля "%2$s" - %3$d символів. Допустима довжина %4$d символів.

en-us	value "%1$s" not found
uk	значення "%1$s" не знайдено

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
uk	Ефективність кешу значень. Допустимі параметри: requests, hits та misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
uk	Статистика кешу значень. Допустимі режими: total, free, pfree, used та pused.

en-us	value is too long
uk	значення надто довге

en-us	Value map
uk	Перетворення значення

en-us	Value map "%1$s" already exists.
uk	Перетворення значень "%1$s" вже існує.

en-us	Value mapping
uk	Перетворення значень

en-us	Value mappings
uk	Перетворення значень

en-us	value must be one of %1$s
uk	значення має бути одне з %1$s

en-us	Value: no data
uk	Значення: немає даних

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
uk	Значення любого лічильника продуктивності Windows. Повертає ціле число, дробове число, рядок або текст (в залежності від запиту)

en-us	Values
uk	Значення

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
uk	Значення без імені не дозволені в полях форми.

en-us	Variables
uk	Змінні

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
uk	Різноманітна інформація про певний процес(и). Повертає дробове

en-us	Vendor
uk	Постачальник

en-us	Verbose
uk	Детально

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
uk	Версія Zabbix агента. Повертає рядок

en-us	Vertical
uk	Вертикальний

en-us	Vertical align
uk	Вирівнювання по вертикалі

en-us	via
uk	через

en-us	Vietnamese (vi_VN)
uk	В'єтнамський (vi_VN)

en-us	View as
uk	Переглянути як

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
uk	Розмір віртуального простору в байтах або відсотках від загального. Повертає ціле число для байт; дробове для відсотків

en-us	Visible name
uk	Видиме ім'я

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
uk	Видиме ім'я не може бути пустим, якщо ім'я вузла мережі відсутнє.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
uk	Статистика VMware кешу. Можливі режими: total, free, pfree, used та pused.

en-us	VMware cluster status, <url> - VMware service URL, <name> - VMware cluster name
uk	Стан кластера VMware, <url> - URL служби VMware, <name> - ім'я кластера VMware

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
uk	Статистика розміру сховища VMware в байтах або відсотках від загального. Повертає ціле для байт; дробове для відсотків

en-us	VMware event log, <url> - VMware service URL, <mode> - all (default), skip - skip processing of older data
uk	Лог подій VMware , <url> - URL VMware сервісу, <mode> - all (по замовчуванню), skip - пропустити обробку старіших даних

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Розмір ballooned пам'яті гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	VMware hypervisor cluster name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Ім'я кластера гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
uk	Статистика зчитування зі сховища даних гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware, <datastore> - ім'я сховища даних, <mode> - затримка

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - datastore name, <mode> - latency
uk	Статистика записування в сховище даних гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware, <datastore> - ім'я сховища даних, <mode> - затримка

en-us	VMware hypervisor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Модель гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	VMware hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Ім'я гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	VMware hypervisor network input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
uk	Статистика вхідного трафіку мережевого інтерфейсу гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor network output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <mode> - bps
uk	Статистика вихідного трафіку мережевого інтерфейсу гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware, <mode> - bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
uk	Лічильник продуктивності гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware, <path> - шлях до лічильника продуктивності, <instance> - екземпляр лічильника продуктивності

en-us	VMware hypervisor processor frequency, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Частота процесора гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	VMware hypervisor processor model, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Модель процесора гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Використання процесора гіпервізора VMware в Гц, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	VMware hypervisor status, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Стан гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	VMware hypervisor total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Загальний розмір пам'ятні гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	VMware hypervisor uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Час роботи гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	VMware hypervisor used memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Розмір використаної пам'ятні гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	VMware hypervisor vendor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Ім'я постачальника гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	VMware hypervisor version, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Версія гіпервізора VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	VMware service full name, <url> - VMware service URL
uk	Повне ім'я сервісу VMware, <url> - URL служби VMware

en-us	VMware service version, <url> - VMware service URL
uk	Версія сервісу VMware, <url> - URL служби VMware

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Розмір ballooned пам'яті віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine committed storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Розмір записаних даних в сховище віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Розмір стисненої пам'яті віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
uk	Статистика зчитування дискового пристрою віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware, <instance> - екземпляр дискового пристрою, <mode> - bps/ops - байт/операцій в секунду

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance, <mode> - bps/ops - bytes/operations per second
uk	Статистика записування дискового пристрою віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware, <instance> - екземпляр дискового пристрою, <mode> - bps/ops - байт/операцій в секунду

en-us	VMware virtual machine file system statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <fsname> - file system name, <mode> - total/free/used/pfree/pused
uk	Статистика файлової системи віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware, <fsname> - ім'я файлової системи, <mode> - total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Використання пам'яті гостьової віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine host memory usage, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Використання пам'яті хоста віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Ім'я гіпервізора віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine name, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Ім'я віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
uk	Статистика вхідного трафіку мережевого інтерфейсу віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware, <instance> - екземпляр мережевого інтерфейсу, <mode> - bps/pps - байт/пакетів в секунду

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance, <mode> - bps/pps - bytes/packets per second
uk	Статистика вихідного трафіку мережевого інтерфейсу віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware, <instance> - екземпляр мережевого інтерфейсу, <mode> - bps/pps - байт/пакетів в секунду

en-us	VMware virtual machine performance counter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <path> - performance counter path, <instance> - performance counter instance
uk	Лічильник продуктивності віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware, <path> - шлях до лічильника продуктивності, <instance> - екземпляр лічильника продуктивності

en-us	VMware virtual machine power state, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Стан живлення віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine private memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Розмір приватної пам'яті віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Час готовності процесора віртуальної машини VMware в мілісекундах, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Використання процесора віртуальної машини VMware в Гц, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine shared memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Розмір спільної пам'яті віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Розмір пам'яті в фалі підкачки віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine total memory size, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Загальний розмір пам'яті віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Розмір незаписаних даних в сховище віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Розмір не спільного простору в сховищі віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	VMware virtual machine uptime, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Час роботи (uptime) віртуальної машини VMware, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	w
uk	т

en-us	W
uk	Ср

en-us	Warning
uk	Попередження

en-us	Warning
uk	Попередження

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
uk	Вибачте, але досягнуто максимум для запам'ятовування елементів.

en-us	Web
uk	Веб

en-us	Web monitoring
uk	Веб моніторинг

en-us	Web scenario
uk	Веб сценарій

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
uk	Веб сценарій "%1$s" вже існує.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
uk	Веб сценарій "%1$s" вже існує у вузлі мережі "%2$s".

en-us	Web scenario added
uk	Веб сценарій додано

en-us	Web scenario deleted
uk	Веб сценарій видалено

en-us	Web scenario disabled
uk	Веб сценарії дезактивовано

en-us	Web scenario disabled
uk	Веб сценарії дезактивовано

en-us	Web scenario disabled
uk	Веб сценарій дезактивовано

en-us	Web scenario enabled
uk	Веб сценарії активовано

en-us	Web scenario enabled
uk	Веб сценарії активовано

en-us	Web scenario enabled
uk	Веб сценарій активовано

en-us	Web scenarios
uk	Веб сценарії

en-us	Web scenario updated
uk	Веб сценарій оновлено

en-us	Wed
uk	Сер

en-us	Wednesday
uk	Середа

en-us	Week
uk	Тиждень

en-us	Weekly
uk	Щотижня

en-us	Welcome
uk	Ласкаво просимо

en-us	Welcome to
uk	Ласкаво просимо до

en-us	When active
uk	Коли активно

en-us	Width
uk	Ширина

en-us	With data
uk	З даними

en-us	With data collection
uk	Зі збором даних

en-us	With dependencies
uk	З залежностями

en-us	Without data
uk	Без даних

en-us	Without problems
uk	Без проблем

en-us	Without triggers
uk	Без тригерів

en-us	With problems
uk	З проблемами

en-us	With triggers
uk	З тригерами

en-us	Working time
uk	Робочий час

en-us	Write
uk	Запис

en-us	wrong discovery rule type
uk	помилковий тип правила виявлення

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
uk	Помилкові поля для вузла мережі "%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
uk	Помилкові поля для зв'язку на карті мережі.

en-us	wrong item type
uk	помилковий тип елементу даних

en-us	X
uk	X

en-us	X1
uk	X1

en-us	X2
uk	X2

en-us	X-Axis
uk	Вісь X

en-us	XML
uk	XML

en-us	XML data
uk	XML дані

en-us	XML is empty
uk	XML пустий

en-us	XML is expected
uk	Очікується XML

en-us	XML to JSON
uk	XML в JSON

en-us	XML XPath
uk	XML XPath

en-us	XPath
uk	XPath

en-us	y
uk	р

en-us	Y
uk	Y

en-us	Y1
uk	Y1

en-us	Y2
uk	Y2

en-us	YAML
uk	YAML

en-us	Y-axis
uk	Вісь Y

en-us	Y axis MAX value
uk	Максимальне значення вісі Y

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
uk	Вісь Y МАКС значення має бути більшим ніж вісь Y МІН значення

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
uk	МАКС значення вісі Y має бути більшим ніж МІН значення вісі Y.

en-us	Y axis MIN value
uk	Мінімальне значення вісі Y

en-us	Y axis side
uk	Розміщення вісі Y

en-us	Year
uk	Рік

en-us	Yearly
uk	Щороку

en-us	Yes
uk	Так

en-us	Yesterday
uk	Вчора

en-us	Y-m-d
uk	d.m.Y

en-us	Y-m-d H:i
uk	d.m.Y H:i

en-us	Y-m-d H:i:s
uk	d.m.Y H:i:s

en-us	You are logged in as "%1$s".
uk	Ви увійшли під іменем "%1$s".

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
uk	Ви не можете вибрати деякі з мов, тому що їх локалі не встановлено на веб-сервері.

en-us	You are not logged in
uk	Ви не увійшли в систему

en-us	You do not have permission to perform this operation.
uk	У вас немає повноважень для виконання цієї операції.

en-us	You have no permissions to access this page.
uk	У вас недостатньо прав для доступу до цієї сторінки.

en-us	You must login to view this page.
uk	Ви маєте увійти в систему для перегляду цієї сторінки.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
uk	Ваша база даних не працює коректно. Зачекайте будь-ласка декілька хвилин та спробуйте повторити цю дію. Якщо проблема досі присутня, зв'яжіться з адміністратором. Проблема може бути викликана довгою запущеною транзакцією або блокуванням на рівні стовпчика, яку виконує ваша система управління базою даних.

en-us	YYYY-MM-DD
uk	РРРР-ММ-ДД

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
uk	YYYY-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
uk	РРРР-ММ-ДД гг:хх:сс

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
uk	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
uk	Zabbix

en-us	ZABBIX
uk	ZABBIX

en-us	Zabbix agent
uk	Zabbix агент

en-us	Zabbix agent (active)
uk	Zabbix агент (активний)

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
uk	Zabbix отримав некоректний запит.

en-us	Zabbix internal
uk	Zabbix внутрішні

en-us	Zabbix internal authentication
uk	Внутрішня аутентифікація Zabbix

en-us	Zabbix login form
uk	Форма входу в систему Zabbix

en-us	Zabbix server
uk	Zabbix сервер

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
uk	Zabbix сервер не запущено: відображувана інформація може бути не актуальною.

en-us	Zabbix server is running
uk	Zabbix сервер в запущеному стані

en-us	Zabbix server name
uk	Ім'я Zabbix сервера

en-us	Zabbix server (proxy)
uk	Zabbix сервер (проксі)

en-us	Zabbix Technical Support
uk	Технічна Підтримка Zabbix

en-us	Zabbix trapper
uk	Zabbix трапер

en-us	Zoom out
uk	Розширити

en-us	(0 - infinitely)
uk	(0 - нескінченно)

en-us	0 or 1
uk	0 або 1

en-us	(0 - use action default)
uk	(0 - використовувати замовчування дії)

en-us	0 - use default port
uk	0 - використовувати порт по замовчуванню

en-us	100 busiest triggers
uk	100 найбільш активних тригерів

en-us	10 seconds
uk	10 секунд

en-us	12-hour
uk	12-годинний

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
uk	%1$d символів перевищують максимальну довжину в %2$d символа

en-us	%1$d day
uk	%1$d днів

en-us	%1$d day
uk	%1$d дні

en-us	%1$d day
uk	%1$d день

en-us	%1$d matches for %2$s found
uk	%1$d співпадінь для %2$s знайдено

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
uk	відображено %1$d з %3$d%2$s проблем

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
uk	відображено %1$d з %3$d%2$s проблеми

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
uk	відображено %1$d з %3$d%2$s проблем

en-us	%1$d problems selected.
uk	%1$d проблем вибрано.

en-us	1 minute
uk	1 хвилина

en-us	(%1$s %2$s)
uk	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s action
uk	%1$s дії

en-us	%1$s action
uk	%1$s дія

en-us	%1$s action
uk	%1$s дій

en-us	%1$s characters
uk	%1$s символів

en-us	%1$s characters remaining
uk	%1$s символів залишилося

en-us	"%1$s" date must be less than "%2$s" date.
uk	Дата "%1$s" має бути меншою за дату "%2$s".

en-us	%1$s event
uk	%1$s подій

en-us	%1$s event
uk	%1$s події

en-us	%1$s event
uk	%1$s подія

en-us	%1$s host in maintenance
uk	%1$s вузол мережі в обслуговуванні

en-us	%1$s host in maintenance
uk	%1$s вузли мережі в обслуговуванні

en-us	%1$s host in maintenance
uk	%1$s вузли мережі в обслуговуванні

en-us	%1$s hour
uk	%1$s години

en-us	%1$s hour
uk	%1$s година

en-us	%1$s hour
uk	%1$s годин

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
uk	"%1$s" замість "%2$s"

en-us	"%1$s" is expected
uk	"%1$s" очікувалось

en-us	%1$s item
uk	%1$s елементів даних

en-us	%1$s item
uk	%1$s елемент даних

en-us	%1$s item
uk	%1$s елементи даних

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
uk	%1$s [Рядок: %2$s | Стовпчик: %3$s]

en-us	%1$s message
uk	%1$s повідомлення

en-us	%1$s message
uk	%1$s повідомлення

en-us	%1$s message
uk	%1$s повідомлень

en-us	%1$s minute
uk	%1$s хвилина

en-us	%1$s minute
uk	%1$s хвилини

en-us	%1$s minute
uk	%1$s хвилин

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
uk	"%1$s" має бути порожнім рядком або більше ніж "%2$s".

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
uk	%1$s з %2$s елемента в стані проблеми

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
uk	%1$s з %2$s елементів в стані проблеми

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
uk	%1$s з %2$s елементів в стані проблеми

en-us	%1$s percentile: %2$s
uk	%1$s процентиль: %2$s

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
uk	%1$s відібрано, використовуйте клавіші вниз, вверх та ентер щоб вибрати

en-us	%1$s problem
uk	%1$s проблема

en-us	%1$s problem
uk	%1$s проблеми

en-us	%1$s problem
uk	%1$s проблем

en-us	%1$s problem in total
uk	%1$s проблем всього

en-us	%1$s problem in total
uk	%1$s проблеми всього

en-us	%1$s problem in total
uk	%1$s проблема всього

en-us	%1$s, read only
uk	%1$s, тільки читання

en-us	%1$s retry left
uk	залишилась %1$s спроба

en-us	%1$s retry left
uk	залишилось %1$s спроб

en-us	%1$s retry left
uk	залишилось %1$s спроби

en-us	%1$s second
uk	%1$s секунди

en-us	%1$s second
uk	%1$s секунда

en-us	%1$s second
uk	%1$s секунд

en-us	%1$s, selected
uk	%1$s, обрано

en-us	%1$s, Severity, %2$s
uk	%1$s, Важливість, %2$s

en-us	%1$sth percentile: %2$s
uk	%1$-й процентиль: %2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
uk	%1$s - викликано модулем, розташованим у %2$s.

en-us	%1$s unacknowledged problem
uk	%1$s непідтверджених проблем

en-us	%1$s unacknowledged problem
uk	%1$s непідтверджені проблеми

en-us	%1$s unacknowledged problem
uk	%1$s непідтверджена проблема

en-us	"%1$s" value must be less than or equal to "%2$s" value
uk	"%1$s" значення має бути меншим або рівним "%2$s" значенню

en-us	%1$s (year %2$s)
uk	%1$s (рік %2$s)

en-us	24-hour
uk	24-годинний

en-us	24x7
uk	24x7

en-us	30 seconds
uk	30 секунд

en-us	3D view
uk	3D вид

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
uk	Зафіксовано %4$s невдалих спроб входу в систему. Остання невдала спроба була з %1$s о %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
uk	Зафіксовано %4$s невдалих спроби входу в систему. Остання невдала спроба була з %1$s о %2$s %3$s.

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
uk	Зафіксовано %4$s невдалу спробу входу в систему. Остання невдала спроба була з %1$s о %2$s %3$s.

en-us	500 latest values
uk	500 останніх значень

en-us	5 minutes
uk	5 хвилин

en-us	5 seconds
uk	5 секунд

en-us	a boolean is expected
uk	очікується логічне значення

en-us	Above value
uk	Вище значення

en-us	Abscissa
uk	Абсциса

en-us	Access denied
uk	Доступ заборонено

en-us	Access denied!
uk	Доступ заборонено!

en-us	Access to actions
uk	Доступ до дій

en-us	Access to API
uk	Доступ до API

en-us	Access to modules
uk	Доступ до модулів

en-us	Access to services
uk	Доступ до сервісів

en-us	Access to UI elements
uk	Доступ до елементів веб-інтерфейсу

en-us	a character string is expected
uk	очікується рядок символів

en-us	Ack
uk	Підтверджено

en-us	Ack
uk	Підтверджено

en-us	Acknowledge
uk	Підтвердити

en-us	Acknowledged
uk	Підтверджено

en-us	Acknowledged PROBLEM events
uk	Підтверджені події ПРОБЛЕМА

en-us	Acknowledged RESOLVED events
uk	Підтверджені ВИРІШЕНІ події

en-us	Acknowledge problems
uk	Підтвердіть проблеми

en-us	Action
uk	Дія

en-us	Action
uk	Дія

en-us	Action "%1$s" already exists.
uk	Дія "%1$s" вже існує.

en-us	Action "%2$s" is not available for user role "%1$s".
uk	Дія "%2$s" недоступна для ролі користувача "%1$s".

en-us	Action added
uk	Дію додано

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
uk	Клас дії %1$s повинен розширювати клас %2$s.

en-us	Action deleted
uk	Дію видалено

en-us	Action disabled
uk	Дії дезактивовано

en-us	Action disabled
uk	Дії дезактивовано

en-us	Action disabled
uk	Дію дезактивовано

en-us	Action enabled
uk	Дії активовано

en-us	Action enabled
uk	Дію активовано

en-us	Action enabled
uk	Дії активовано

en-us	Action log
uk	Журнал дій

en-us	Action operation
uk	Операція дії

en-us	Actions
uk	Дії

en-us	Actions
uk	Дії

en-us	Action updated
uk	Дію оновлено

en-us	Active
uk	Активний

en-us	Active
uk	Активний

en-us	Active checks
uk	Активні перевірки

en-us	Active since
uk	Активно із

en-us	Active till
uk	Активно до

en-us	Add
uk	Додати

en-us	Add a new widget
uk	Додати новий віджет

en-us	Add child element
uk	Додати підлеглий елемент

en-us	Add child service
uk	Додати дочірню службу

en-us	Add child services
uk	Додати дочірні служби

en-us	Added
uk	Додано

en-us	Added, %1$s
uk	Додано, %1$s

en-us	Add from
uk	Додати з

en-us	Add from host
uk	Додати з хоста

en-us	Add from template
uk	Додати з шаблону

en-us	Add host
uk	Додати вузел мережі

en-us	Add host trigger
uk	Додати тригер вузла мережі

en-us	Add item column
uk	Додати стовпець елементу даних

en-us	Additional rule
uk	Додаткове правило

en-us	Additional rules
uk	Додаткові правила

en-us	Add (message type limit reached)
uk	Додати (досягнуто ліміту типу повідомлення)

en-us	Add missing
uk	Додати відсутні

en-us	Add multiple maps
uk	Додати кілька карт

en-us	Add new data set
uk	Додати новий набір даних

en-us	Add new interface
uk	Додати новий інтерфейс

en-us	Add new override
uk	Додати нове заміщення

en-us	ADD OVERRIDE
uk	ДОДАТИ ЗАМІЩЕННЯ

en-us	Add page
uk	Додати сторінку

en-us	Add parent services
uk	Додати батьківські служби

en-us	Add problem comments
uk	Додайте коментарі щодо проблеми

en-us	Add prototype
uk	Додати прототип

en-us	Address
uk	Адреса

en-us	Add scheduled report
uk	Додати запланований звіт

en-us	Add services
uk	Додати послуги

en-us	Add submaps
uk	Додати підкарти

en-us	Add to favorites
uk	Додати до обраного

en-us	Add to host group
uk	Додати до групи вузлів мережі

en-us	Add to host groups
uk	Додати до груп вузлів мережі

en-us	Add user
uk	Додати користувача

en-us	Add user group
uk	Додати групу користувачів

en-us	Add widget
uk	Додати віджет

en-us	Admin
uk	Адміністратор

en-us	Administration
uk	Адміністрування

en-us	Advanced configuration
uk	Розширена конфігурація

en-us	Advanced labels
uk	Розширені ярлики

en-us	affects only filtered data
uk	впливає тільки на відфільтровані дані

en-us	After value
uk	Після значення

en-us	Age
uk	Вік

en-us	Age less than
uk	З віком менше ніж

en-us	agent
uk	агент

en-us	Agent
uk	Агент

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
uk	Перевірка доступності агента. Нічого не повертає - не доступний; 1 - доступний

en-us	Agent encryption
uk	Шифрування агента

en-us	Agent host metadata. Returns string
uk	Метадані вузла мережі агента. Повертає рядок

en-us	Agent host name. Returns string
uk	Ім'я агента вузла мережі. Повертає текст

en-us	Agent interfaces
uk	Інтерфейси агента

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
uk	Перевірка варіанта агента. Повертає 1 - для Zabbix агента; 2 - для Zabbix агента 2

en-us	Aggregate
uk	Агрегація

en-us	Aggregate functions
uk	Функції агрегації

en-us	Aggregation function
uk	Функція агрегації

en-us	Aggregation interval
uk	Інтервал агрегації

en-us	Alert message
uk	Повідомлення тривоги

en-us	Algorithm
uk	Алгоритм

en-us	Alias
uk	Аліас

en-us	Align map elements
uk	Вирівняти елементи карти

en-us	all
uk	всі

en-us	All
uk	Все

en-us	All dashboards
uk	Всі панелі

en-us	All graphs
uk	Всі графіки

en-us	All groups
uk	Всі групи

en-us	All hosts
uk	Всі вузли мережі

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
uk	Всі посилання повинні мати вказані "І'мя" та "URL-запит"

en-us	All maps
uk	Всі карти мереж

en-us	all media
uk	всі методи повідомлень

en-us	Allowed hosts
uk	Дозволені вузли мережі

en-us	Allowed methods
uk	Дозволені методи

en-us	Allow list
uk	Список дозволів

en-us	Allow manual close
uk	Дозволити закриття вручну

en-us	All problems
uk	Всі проблеми

en-us	All problems if tag values match
uk	Всі проблеми якщо значення тегів співпадають

en-us	All services
uk	Всі послуги

en-us	All tags
uk	Всі теги

en-us	All templates
uk	Всі шаблони

en-us	a low-level discovery macro is expected
uk	очікується макрос низько-рівневого виявлення

en-us	Alternatively, you can install it manually:
uk	Альтернативно, ви можете встановити його вручну:

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Обсяг фізичної пам'яті віртуальної машини, що вивантажено у файл підкачки, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Обсяг физичної пам'яті хоста, що використано на резервне копіювання сторінок фізичної пам віртуальної машини, <url> - URL служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	Analog
uk	Аналоговий

en-us	an array is expected
uk	очікується масив

en-us	an array or a character string is expected
uk	очікується масив або рядок символів

en-us	And
uk	Та

en-us	And/Or
uk	Та/Або

en-us	an empty string is expected
uk	очікувався пустий рядок

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
uk	очікується парна кількість шістнадцяткових символів

en-us	an explicit time is expected
uk	очікувався чіткий час

en-us	Annually
uk	Щорічно

en-us	a number is expected
uk	очікується число

en-us	a number is too large
uk	число занадто велике

en-us	a numeric value is expected
uk	очікується числове значення

en-us	Any
uk	Будь-який

en-us	Any character string included
uk	Містить будь-який рядок символів

en-us	API access
uk	Доступ до API

en-us	API methods
uk	API методи

en-us	API token
uk	API токен

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
uk	API токен "%1$s" вже існує у userid "%2$s".

en-us	API token added
uk	API токен додано

en-us	API token deleted
uk	API токени видалено

en-us	API token deleted
uk	API токен видалено

en-us	API token deleted
uk	API токени видалено

en-us	API token disabled
uk	API токени деактивовано

en-us	API token disabled
uk	API токени деактивовано

en-us	API token disabled
uk	API токени деактивовано

en-us	API token enabled
uk	API токен активовано

en-us	API token enabled
uk	API токени активовано

en-us	API token enabled
uk	API токени активовано

en-us	API token expired.
uk	Термін дії API токена закінчився.

en-us	API tokens
uk	API токени

en-us	API token updated
uk	API токен оновлено

en-us	Application error.
uk	Помилка програми.

en-us	Apply
uk	Задіяти

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
uk	Задіяти права та фільтри тегів до всіх підгруп

en-us	Apply permissions to all subgroups
uk	Застосувати дозволи до всіх підгруп

en-us	Approaching
uk	Наближається

en-us	Approximation
uk	Наближення

en-us	Apr
uk	Кві

en-us	April
uk	Квітень

en-us	Area size
uk	Розмір області

en-us	Area type
uk	Тип області

en-us	a relative time is expected
uk	очікується відносний час

en-us	Are you sure you want to delete?
uk	Ви впевнені, що хочете видалити?

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
uk	Ви впевнені, що хочете видалити цей фільтр?

en-us	Are you sure you want to perform this action?
uk	Ви впевнені, що хочете виконати цю дію?

en-us	Arithmetic
uk	Арифметика

en-us	as Blue
uk	синім

en-us	ascending
uk	за зростанням

en-us	as Green
uk	зеленим

en-us	As is
uk	Як є

en-us	As plain text
uk	Як простий текст

en-us	as Red
uk	червоним

en-us	Assertions
uk	Твердження

en-us	Asset tag
uk	Етикетка власника

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
uk	Об %1$s:%2$s %3$s кожен %4$s тиждень

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
uk	Об %1$s:%2$s %3$s кожні %4$s тижнів

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
uk	Об %1$s:%2$s %3$s кожні %4$s тижні

en-us	At %1$s:%2$s every day
uk	Об %1$s:%2$s кожен %3$s день

en-us	At %1$s:%2$s every day
uk	Об %1$s:%2$s кожних %3$s днів

en-us	At %1$s:%2$s every day
uk	Об %1$s:%2$s кожних %3$s дні

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
uk	О %1$s:%2$s %3$s %4$s кожний %5$s

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
uk	О %1$s:%2$s на %3$s день кожний %4$s

en-us	At (hour:minute)
uk	В (час:хвилина)

en-us	a time is expected
uk	очікувався час

en-us	a time period is expected
uk	очікується період часу

en-us	a time range is expected
uk	очікується період часу

en-us	a time unit is expected
uk	очікується одиниця часу

en-us	At least one action is mandatory.
uk	Принаймні одна дія є обов’язковою.

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
uk	Принаймні один активний користувач має існувати з роллю "%1$s".

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
uk	Необхідно вказати принаймні один день тижня або день місяця.

en-us	At least one host group or host must be selected.
uk	Принаймні она група вузлів мережі або вузол мережі має бути вибрано.

en-us	At least one host or template must be specified.
uk	Необхідно вказати принаймні один хост або шаблон.

en-us	At least one LDAP server must exist.
uk	Принаймні один LDAP сервер має існувати.

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
uk	Принаймні одна з MySQL, PostgreSQL або Oracle має підтримуватися.

en-us	At least one operation must be selected.
uk	Потрібно вибрати принаймні одну операцію.

en-us	At least one operation must exist.
uk	Принаймні одна операція має існувати.

en-us	at least one override option must be specified
uk	принаймні одне заміщення має бути вказано

en-us	At least one parameter "%1$s" or "%2$s" must be enabled.
uk	Принаймні один параметр "%1$s" або "%2$s" має бути ввімкнено.

en-us	At least one UI element must be checked.
uk	Необхідно відмітити принаймні один елемент інтерфейсу користувача.

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
uk	Принаймні один елемент інтерфейсу користувача має бути ввімкнено для ролі користувача "%1$s".

en-us	At least one update operation or message is mandatory
uk	Принаймні одна операція оновлення або повідомлення є обов’язковими

en-us	At least one update operation or message must exist.
uk	Принаймні одна операція оновлення або повідомлення мають існувати.

en-us	At least one user or user group must be selected.
uk	Принаймні одного користувача чи група користувачів має бути вибрано.

en-us	At least one user or user group must be specified.
uk	Необхідно вибрати принаймні одного користувача або групу користувачів.

en-us	Attempt interval
uk	Інтервал спроб

en-us	Attempts
uk	Спроби

en-us	Attribution
uk	Атрибуція

en-us	Audit
uk	Аудит

en-us	Audit log
uk	Журнал аудиту

en-us	Audit settings
uk	Налаштування аудиту

en-us	Aug
uk	Сер

en-us	August
uk	Серпень

en-us	Authentication
uk	Аутентифікація

en-us	Authentication algorithm
uk	Алгоритм аутентифікації

en-us	Authentication failed: %1$s.
uk	Невдала аутентийікація: %1$s.

en-us	Authentication method
uk	Метод аутентифікації

en-us	Authentication passphrase
uk	Пароль для аутентифікації

en-us	Authentication protocol
uk	Протокол аутентифікації

en-us	Authentication settings updated
uk	Налаштування аутентифікації оновлено

en-us	AuthN requests
uk	AuthN запити

en-us	Author
uk	Автор

en-us	Authorization
uk	Авторизація

en-us	Auth token
uk	Токен аутентифікації

en-us	Auto
uk	Авто

en-us	Auto
uk	Авто

en-us	Auto-login
uk	Авто-вхід

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
uk	Опції авто-вхід та авто-вихід неможливо активувати разом.

en-us	Auto-logout
uk	Авто-вихід

en-us	Automatic
uk	Автоматично

en-us	Automatic icon mapping
uk	Автоматичне призначення іконок

en-us	Automatic icon selection
uk	Автоматичний вибір іконок

en-us	Autoregistration
uk	Автореєстрація

en-us	Autoregistration actions
uk	Дії автореєстрації

en-us	Autoregistration data storage period
uk	Термін зберігання даних автореєстрації

en-us	Availability
uk	Доступність

en-us	Availability report
uk	Звіт про доступність

en-us	Available
uk	Доступний

en-us	Available
uk	Доступний

en-us	Average
uk	Середня

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
uk	Середня кількість невиконаних запитів на читання віртуального диска протягом інтервалу збору даних, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware, <instance> - екземпляр дискового пристрою

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
uk	Середня кількість невиконаних запитів на запис віртуального диска протягом інтервалу збору даних, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware, <instance> - екземпляр дискового пристрою

en-us	avg
uk	сер.

en-us	avg() - Average value of a period T
uk	avg() - Середнє значення за період Т

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
uk	Уникайте паролів, які легко вгадати

en-us	Axes
uk	Вісі

en-us	Back
uk	Назад

en-us	Background
uk	Фонове зображення

en-us	Background color
uk	Колір фону

en-us	Background image
uk	Фонове зображення

en-us	Bar
uk	Стовпці

en-us	Base color
uk	Базовий колір

en-us	Base DN
uk	База для пошуку (BaseDN)

en-us	Basic
uk	Проста

en-us	Before value
uk	Попереднє значення

en-us	Below value
uk	Нижче значення

en-us	Bind DN
uk	Ім'я для підключення (BindDN)

en-us	Bind password
uk	Пароль підключення (Bind password)

en-us	Bits to shift
uk	Біти для зсуву

en-us	Bitwise functions
uk	Порозрядні функції

en-us	blinking
uk	мигання

en-us	Blocked
uk	Заблоковано

en-us	Blue
uk	Блакитна

en-us	Body
uk	Тіло

en-us	Body and headers
uk	Тіло та заголовки

en-us	Bold
uk	Жирний

en-us	Bold line
uk	Товста лінія

en-us	Boolean to decimal
uk	Логічне до десяткового

en-us	Border
uk	Рамка

en-us	Border color
uk	Колір рамки

en-us	Border type
uk	Тип рамки

en-us	Border width
uk	Ширина рамки

en-us	Both passwords must be equal.
uk	Обидва паролі мають бути однаковими.

en-us	both username and password should be either present or empty
uk	як ім'я користувача, так і пароль мають або бути вказані або залишатись пустими

en-us	Bottom
uk	По нижньому краю

en-us	Bottom N
uk	Знизу N

en-us	Bring forward
uk	Перемістити вперед

en-us	Bring to front
uk	Перемістити на самий перед

en-us	Bulgarian (bg_BG)
uk	Болгарська (bg_BG)

en-us	By host
uk	По вузлу мережі

en-us	By trigger template
uk	По шаблону тригера

en-us	calculated
uk	вираховуване

en-us	Calculated
uk	Вираховується автоматично

en-us	Calendar
uk	Календар

en-us	Callback
uk	Зворотній виклик

en-us	Cancel
uk	Скасувати та повернутись

en-us	Cannot add action
uk	Не вдалося додати дію

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
uk	Не вдалося додати не числовий елемент даних "%1$s" на графік "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
uk	Не вдалося додати не числовий елемент даних "%1$s" до прототипу графіка "%2$s".

en-us	Cannot add API token
uk	Не вдалося додати API токен

en-us	Cannot add correlation
uk	Не вдалося додати кореляцію

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
uk	Неможливо додати сторінку панелі: додано максимальну кількість сторінок панелі з %1$d.

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
uk	Не вдалося додати залежність від вузла мережі до шаблону.

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
uk	Не вдалось додати залежність від тригера "%1$s:%2$s" до неіснуючого тригера "%3$s:%4$s".

en-us	Cannot add discovery rule
uk	Не вдалося додати правило виявлення

en-us	Cannot add graph
uk	Не вдалося додати графік

en-us	Cannot add graph prototype
uk	Не вдалось додати прототип графіку

en-us	Cannot add group
uk	Не вдалося додати групу

en-us	Cannot add host
uk	Не вдалося додати вузел мережі

en-us	Cannot add host group
uk	Неможливо додати групу вузлів мережі

en-us	Cannot add host prototype
uk	Не вдалося додати прототип вузла мережі

en-us	Cannot add image
uk	Не вдалося додати картинку

en-us	Cannot add item
uk	Не вдалося додати елемент даних

en-us	Cannot add item prototype
uk	Не вдалось додати прототип елементів даних

en-us	Cannot add maintenance
uk	Не вдалося додати період сервісу

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
uk	Не вдалось додати елемент карти мережі на карту мережі "%1$s" по причині зациклювання.

en-us	Cannot add media type
uk	Не вдалося додати метод повідомлень

en-us	Cannot add module: %1$s.
uk	Не вдалося додати модулі: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
uk	Не вдалося додати модулі: %1$s.

en-us	Cannot add module: %1$s.
uk	Не вдалося додати модуль: %1$s.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
uk	Не вдалося додати більше одного елементу даних з типом "Сума графіку" до графіку "%1$s".

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
uk	Неможливо додати більше одного елемента даних з типом "Сумарний графік" до прототипу графіка "%1$s".

en-us	Cannot add network map
uk	Не вдалося додати карту мережі

en-us	Cannot add proxy
uk	Не вдалося додати проксі

en-us	Cannot add regular expression
uk	Не вдалося додати регулярний вираз

en-us	Cannot add scheduled report
uk	Не вдалося додати запланований звіт

en-us	Cannot add script
uk	Не вдалося додати скрипт

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
uk	Не вдалося додати під-карти. Досягнуто максимальну глибину вкладеності.

en-us	Cannot add template
uk	Не вдалося додати шаблон

en-us	Cannot add template group
uk	Не вдалося додати групу шаблонів

en-us	Cannot add trigger
uk	Не вдалося додати тригер

en-us	Cannot add trigger prototype
uk	Не вдалось додати прототип тригера

en-us	Cannot add user
uk	Не вдалося додати користувача

en-us	Cannot add user group
uk	Не вдалося додати групу користувачів

en-us	Cannot add web scenario
uk	Не вдалося додати веб сценарій

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
uk	Не вдалося додати віджет: недостатньо вільного місця на інформаційній панелі.

en-us	cannot be changed
uk	неможливо змінити

en-us	cannot be empty
uk	не може бути пустим

en-us	Cannot be removed
uk	Не може бути видаленим

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
uk	Не вдалося анонімно прив'язатися до LDAP сервера.

en-us	Cannot bind to LDAP server.
uk	Не вдалося прив'язатися до LDAP сервера.

en-us	Cannot build expression tree: %1$s.
uk	Не вдалося  створити дерево виразів: %1$s.

en-us	Cannot change the user type of own role.
uk	Не вдалося змінити тип користувача власної ролі.

en-us	Cannot clear history
uk	Не вдалося очистити історію

en-us	Cannot clone graph prototypes.
uk	Не вдалося клонувати прототипи графіків.

en-us	Cannot clone item prototypes.
uk	Не вдалося клонувати прототипи елементів даних.

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
uk	Не вдалося клонувати прототипи тригерів.

en-us	Cannot close problem: %1$s.
uk	Не вдалося закрити проблему: %1$s.

en-us	Cannot connect to LDAP server.
uk	Не вдалося підключитись до LDAP сервера.

en-us	Cannot connect to the database.
uk	Не вдалося підключитись до бази даних.

en-us	Cannot convert POST data:
uk	Не вдалося конвертувати дані POST:

en-us	cannot convert to JSON, result value too long
uk	не вдалося конвертувати в JSON, результативне значення надто довге

en-us	Cannot copy graph
uk	Не вдалося скопіювати графіки

en-us	Cannot copy graph
uk	Не вдалося скопіювати графіки

en-us	Cannot copy graph
uk	Не вдалося скопіювати графік

en-us	Cannot copy item
uk	Не вдалося скопіювати елементи даних

en-us	Cannot copy item
uk	Не вдалося скопіювати елементи даних

en-us	Cannot copy item
uk	Не вдалося скопіювати елемент даних

en-us	Cannot copy trigger
uk	Не вдалося скопіювати тригери

en-us	Cannot copy trigger
uk	Не вдалося скопіювати тригери

en-us	Cannot copy trigger
uk	Не вдалося скопіювати тригер

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
uk	Не вдалося скопіювати тригер "%1$s:%2$s", тому що він містить декілька вузлів мережі у виразі.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple hosts in the expression.
uk	Не вдалося скопіювати тригер "%1$s", оскільки він містить кілька хостів у виразі.

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося створити прототип вузла мережі у виявленого вузла мережі "%1$s".

en-us	Cannot create another database connection.
uk	Не вдалося сворити інше з'єднання з базою даних.

en-us	Cannot create circular dependencies.
uk	Не вдалося створити залежності утворюючі кільце.

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
uk	Неможливо створити залежність тригера самого від себе.

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
uk	Не можливо створити залежність прототипа тригера до самого себе.

en-us	Cannot create discovery rule
uk	Не вдалося створити правило виявлення

en-us	Cannot create icon map
uk	Не вдалося створити призначення іконок

en-us	Cannot create request
uk	Не вдалося створити запит

en-us	Cannot create scheduled report
uk	Не вдалося створити запланований звіт

en-us	Cannot create service
uk	Не вдалося створити послугу

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося створити сервіс "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot create SLA
uk	Не вдалося створити SLA

en-us	Cannot create the configuration file.
uk	Не вдалося створити конфігураційний файл.

en-us	Cannot create user role
uk	Не вдалося створити роль користувача

en-us	Cannot delete action
uk	Не вдалося видалити дію

en-us	Cannot delete API token
uk	Не вдалося видалити API токени

en-us	Cannot delete API token
uk	Не вдалося видалити API токен

en-us	Cannot delete API token
uk	Не вдалося видалити API токени

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
uk	Не вдалося видалити призначену роль користувача "%1$s".

en-us	Cannot delete correlation
uk	Не вдалося видалити кореляцію

en-us	Cannot delete correlation
uk	Не вдалося видалити кореляції

en-us	Cannot delete correlation
uk	Не вдалося видалити кореляції

en-us	Cannot delete dashboard
uk	Не вдалося видалити панель

en-us	Cannot delete dashboard
uk	Не вдалося видалити панелі

en-us	Cannot delete dashboard
uk	Не вдалося видалити панелі

en-us	Cannot delete default user directory.
uk	Неможливо видалити каталог користувача за замовчуванням.

en-us	Cannot delete dependency
uk	Не вдалося видалити залежність

en-us	Cannot delete discovery rule
uk	Не вдалося видалити правила виявлення

en-us	Cannot delete discovery rule
uk	Не вдалося видалити правило виявлення

en-us	Cannot delete discovery rule
uk	Не вдалося видалити правила виявлення

en-us	Cannot delete discovery rules
uk	Не вдалося видалити плавила виявлення

en-us	Cannot delete graph
uk	Не вдалося видалити графік

en-us	Cannot delete graph prototype
uk	Не вдалося видалити прототип графіка

en-us	Cannot delete graph prototypes
uk	Не вдалося видалити прототипи графіків

en-us	Cannot delete graphs
uk	Не вдалося видалити графіки

en-us	Cannot delete group
uk	Не вдалося видалити групи

en-us	Cannot delete group
uk	Не вдалося видалити групи

en-us	Cannot delete group
uk	Не вдалося видалити групу

en-us	Cannot delete host
uk	Не вдалося видалити вузел мережі

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалося видалити хост %1$s, оскільки обслуговування "%2$s" має містити принаймні один хост або групу хостів.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалося видалити хости %1$s, оскільки обслуговування "%2$s" має містити принаймні один хост або групу хостів.

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалося видалити хости %1$s, оскільки обслуговування "%2$s" має містити принаймні один хост або групу хостів.

en-us	Cannot delete host group
uk	Не вдалося видалити групи вузлів мережі

en-us	Cannot delete host group
uk	Не вдалося видалити групу вузлів мережі

en-us	Cannot delete host group
uk	Не вдалося видалити групи вузлів мережі

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалося видалити групу хостів %1$s, оскільки обслуговування "%2$s" має містити принаймні один хост або групу хостів.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалося видалити групу хостів %1$s, оскільки обслуговування "%2$s" має містити принаймні один хост або групу хостів.

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
uk	Не вдалося видалити групи хостів %1$s, оскільки обслуговування "%2$s" має містити принаймні один хост або групу хостів.

en-us	Cannot delete host groups
uk	Не вдалося видалити групи вузлів мережі

en-us	Cannot delete host prototypes
uk	Не вдалося видалити прототипи вузлів мережі

en-us	Cannot delete icon map
uk	Не вдалося видалити призначення іконок

en-us	Cannot delete image
uk	Не вдалося видалити картинку

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося видалити інтерфейс для виявленого хосту "%1$s".

en-us	Cannot delete inventory.
uk	Не вдалося видалити інвентарні дані.

en-us	Cannot delete item
uk	Не вдалося видалити елемент даних

en-us	Cannot delete item prototype
uk	Не вдалося видалити прототип елементів даних

en-us	Cannot delete item prototypes
uk	Не вдалося видалити прототипи елементів даних

en-us	Cannot delete items
uk	Не вдалося видалити елементи даних

en-us	Cannot delete maintenance
uk	Не вдалося видалити період сервісу

en-us	Cannot delete media type
uk	Не вдалося видалити метод повідомлень

en-us	Cannot delete media type
uk	Не вдалося видалити методи повідомлень

en-us	Cannot delete media type
uk	Не вдалося видалити методи повідомлень

en-us	Cannot delete module: %1$s.
uk	Не вдалося видалити модулі: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
uk	Не вдалося видалити модулі: %1$s.

en-us	Cannot delete module: %1$s.
uk	Не вдалося видалити модуль: %1$s.

en-us	Cannot delete network map
uk	Не вдалося видалити карту мережі

en-us	Cannot delete proxies
uk	Не вдалося видалити проксі

en-us	Cannot delete proxy
uk	Не вдалося видалити проксі

en-us	Cannot delete proxy
uk	Не вдалося видалити проксі

en-us	Cannot delete proxy
uk	Не вдалося видалити проксі

en-us	Cannot delete readonly user role "%1$s".
uk	Неможливо видалити роль. Роль користувача "%1$s" лише для читання.

en-us	Cannot delete regular expression
uk	Не вдалося видалити регулярний вираз

en-us	Cannot delete regular expression
uk	Не вдалося видалити регулярний вираз

en-us	Cannot delete regular expression
uk	Не вдалося видалити регулярний вираз

en-us	Cannot delete scheduled report
uk	Не вдалося видалити заплановані звіти

en-us	Cannot delete scheduled report
uk	Не вдалося видалити запланований звіт

en-us	Cannot delete scheduled report
uk	Не вдалося видалити заплановані звіти

en-us	Cannot delete script
uk	Не вдалося видалити скрипти

en-us	Cannot delete script
uk	Не вдалося видалити скрипти

en-us	Cannot delete script
uk	Не вдалося видалити скрипт

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
uk	Не вдалося видалити скрипт. Скрипт "%1$s" використовується в операції дії "%2$s".

en-us	Cannot delete selected actions
uk	Не вдалося видалити вибрані дії

en-us	Cannot delete service
uk	Не вдалося видалити послуги

en-us	Cannot delete service
uk	Не вдалося видалити послуги

en-us	Cannot delete service
uk	Не вдалося видалити послугу

en-us	Cannot delete service "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося видалити послугу "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot delete SLA
uk	Не вдалося видалити SLAs

en-us	Cannot delete SLA
uk	Не вдалося видалити SLAs

en-us	Cannot delete SLA
uk	Не вдалося видалити SLA

en-us	Cannot delete template
uk	Не вдалося видалити шаблон

en-us	Cannot delete templated graph.
uk	Не вдалося видалити шаблонний графік.

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
uk	Не вдалося видалити шаблонний прототип графіку.

en-us	Cannot delete templated item.
uk	Не вдалося видалити шаблонний елемент даних.

en-us	Cannot delete templated item prototype.
uk	Не вдалося видалити шаблонний прототип елемента даних.

en-us	Cannot delete templated items.
uk	Не вдалося видалити шаблонні елементи даних.

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
uk	Не вдалося видалити шаблонний тригер "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
uk	Не вдалося видалити шаблонний прототип тригера "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
uk	Не вдалося видалити шаблонний веб сценарій "%1$s".

en-us	Cannot delete template group
uk	Не вдалося видалити групу шаблонів

en-us	Cannot delete template group
uk	Не вдалося видалити групи шаблонів

en-us	Cannot delete template group
uk	Не вдалося видалити групи шаблонів

en-us	Cannot delete trigger
uk	Не вдалося видалити тригер

en-us	Cannot delete trigger prototype
uk	Не вдалося видалити прототип тригера

en-us	Cannot delete trigger prototypes
uk	Не вдалося видалити прототипи тригерів

en-us	Cannot delete triggers
uk	Не вдалося видалити тригери

en-us	Cannot delete user
uk	Не вдалося видалити користувачів

en-us	Cannot delete user
uk	Не вдалося видалити користувача

en-us	Cannot delete user
uk	Не вдалося видалити користувачів

en-us	Cannot delete user directory "%1$s".
uk	Неможливо видалити каталог користувача "%1$s".

en-us	Cannot delete user group
uk	Не вдалося видалити групи користувачів

en-us	Cannot delete user group
uk	Не вдалося видалити групу користувачів

en-us	Cannot delete user group
uk	Не вдалося видалити групи користувачів

en-us	Cannot delete user role
uk	Не вдалося видалити ролі користувача

en-us	Cannot delete user role
uk	Не вдалося видалити роль користувача

en-us	Cannot delete user role
uk	Не вдалося видалити ролі користувача

en-us	Cannot delete web scenario
uk	Не вдалося видалити веб сценарій

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
uk	Не вдалося видалити внутрішнього користувача Zabbix "%1$s", спробуйте відключити цього користувача.

en-us	Cannot disable action
uk	Не вдалося дезактивувати дію

en-us	Cannot disable action
uk	Не вдалося дезактивувати дії

en-us	Cannot disable action
uk	Не вдалося дезактивувати дії

en-us	Cannot disable API token
uk	Не вдалося відключити API токен

en-us	Cannot disable API token
uk	Не вдалося відключити API токени

en-us	Cannot disable API token
uk	Не вдалося відключити API токени

en-us	Cannot disable correlation
uk	Не вдалося дезактивувати кореляції

en-us	Cannot disable correlation
uk	Не вдалося дезактивувати кореляції

en-us	Cannot disable correlation
uk	Не вдалося дезактивувати кореляцію

en-us	Cannot disable discovery rule
uk	Не вдалося дезактивувати правило виявлення

en-us	Cannot disable discovery rule
uk	Не вдалося дезактивувати правила виявлення

en-us	Cannot disable discovery rule
uk	Не вдалося дезактивувати правила виявлення

en-us	Cannot disable host
uk	Не вдалося дезактивувати вузел мережі

en-us	Cannot disable host
uk	Не вдалося дезактивувати вузли мережі

en-us	Cannot disable host
uk	Не вдалося дезактивувати вузли мережі

en-us	Cannot disable item
uk	Не вдалося дезактивувати елемент даних

en-us	Cannot disable item
uk	Не вдалося дезактивувати елементи даних

en-us	Cannot disable item
uk	Не вдалося дезактивувати елементи даних

en-us	Cannot disable media type
uk	Не вдалося дезактивувати методи повідомлень

en-us	Cannot disable media type
uk	Не вдалося дезактивувати метод повідомлень

en-us	Cannot disable media type
uk	Не вдалося дезактивувати методи повідомлень

en-us	Cannot disable module: %1$s.
uk	Не вдалося відключити модулі: %1$s.

en-us	Cannot disable module: %1$s.
uk	Не вдалося відключити модуль: %1$s.

en-us	Cannot disable module: %1$s.
uk	Не вдалося відключити модулі: %1$s.

en-us	Cannot disable scheduled report
uk	Не вдалося відключити заплановані звіти

en-us	Cannot disable scheduled report
uk	Не вдалося відключити запланований звіт

en-us	Cannot disable scheduled report
uk	Не вдалося відключити заплановані звіти

en-us	Cannot disable SLA
uk	Не вдалося відключити SLAs

en-us	Cannot disable SLA
uk	Не вдалося відключити SLA

en-us	Cannot disable SLA
uk	Не вдалося відключити SLAs

en-us	Cannot disable trigger
uk	Не вдалося дезактивувати тригери

en-us	Cannot disable trigger
uk	Не вдалося дезактивувати тригери

en-us	Cannot disable trigger
uk	Не вдалося дезактивувати тригер

en-us	Cannot disable web scenario
uk	Не вдалося відключити веб сценарії

en-us	Cannot disable web scenario
uk	Не вдалося відключити веб сценарій

en-us	Cannot disable web scenario
uk	Не вдалося відключити веб сценарії

en-us	Cannot display item queue.
uk	Не вдалося відобразити чергу елементів даних.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
uk	Не вдалося відобразити більше одного елемента даних з типом "Сумарний графік".

en-us	Cannot enable action
uk	Не вдалося активувати дії

en-us	Cannot enable action
uk	Не вдалося активувати дії

en-us	Cannot enable action
uk	Не вдалося активувати дію

en-us	Cannot enable API token
uk	Не вдалося ввімкнути маркери API

en-us	Cannot enable API token
uk	Не вдалося ввімкнути маркери API

en-us	Cannot enable API token
uk	Не вдалося ввімкнути маркер API

en-us	Cannot enable correlation
uk	Не вдалося активувати кореляції

en-us	Cannot enable correlation
uk	Не вдалося активувати кореляцію

en-us	Cannot enable correlation
uk	Не вдалося активувати кореляції

en-us	Cannot enable discovery rule
uk	Не вдалося активувати правило виявлення

en-us	Cannot enable discovery rule
uk	Не вдалося активувати правила виявлення

en-us	Cannot enable discovery rule
uk	Не вдалося активувати правила виявлення

en-us	Cannot enable host
uk	Не вдалося активувати вузел мережі

en-us	Cannot enable host
uk	Не вдалося активувати вузли мережі

en-us	Cannot enable host
uk	Не вдалося активувати вузли мережі

en-us	Cannot enable item
uk	Не вдалося активувати елементи даних

en-us	Cannot enable item
uk	Не вдалося активувати елементи даних

en-us	Cannot enable item
uk	Не вдалося активувати елемент даних

en-us	Cannot enable media type
uk	Не вдалося активувати методи повідомлень

en-us	Cannot enable media type
uk	Не вдалося активувати методи повідомлень

en-us	Cannot enable media type
uk	Не вдалося активувати метод повідомлень

en-us	Cannot enable module: %1$s.
uk	Не вдалося активувати модулі: %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
uk	Не вдалося активувати модулі: %1$s.

en-us	Cannot enable module: %1$s.
uk	Не вдалося активувати модуль: %1$s.

en-us	Cannot enable scheduled report
uk	Не вдалося активувати заплановані звіти

en-us	Cannot enable scheduled report
uk	Не вдалося активувати запланований звіт

en-us	Cannot enable scheduled report
uk	Не вдалося активувати заплановані звіти

en-us	Cannot enable SLA
uk	Не вдалося активувати SLA

en-us	Cannot enable SLA
uk	Не вдалося активувати SLAs

en-us	Cannot enable SLA
uk	Не вдалося активувати SLAs

en-us	Cannot enable trigger
uk	Не вдалося активувати тригери

en-us	Cannot enable trigger
uk	Не вдалося активувати тригер

en-us	Cannot enable trigger
uk	Не вдалося активувати тригери

en-us	Cannot enable web scenario
uk	Не вдалося активувати веб сценарії

en-us	Cannot enable web scenario
uk	Не вдалося активувати веб сценарії

en-us	Cannot enable web scenario
uk	Не вдалося активувати веб сценарій

en-us	Cannot evaluate expression
uk	Неможливо оцінити вираз

en-us	Cannot execute operation
uk	Неможливо виконати операцію

en-us	Cannot execute script.
uk	Неможливо виконати сценарій.

en-us	Cannot expand macros.
uk	Не вдалося розкрити макроси.

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти фонове зображення "%1$s" використовуване в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in dashboard "%2$s".
uk	Не вдалося знайти графік "%1$s", який використовується на інформаційній панелі "%2$s".

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти групу "%1$s" яка використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in dashboard "%2$s".
uk	Не вдалося знайти вузол мережі "%1$s", який використовується на інформаційній панелі "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти вузел мережі "%1$s" який використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
uk	Не вдалося знайти групу вузлів мережі "%1$s" для прототипу вузлів мережі "%2$s" правила виявлення "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
uk	Не вдалося знайти інтерфейс вузла мережі "%1$s" для ключа елемента даних "%2$s".

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти іконку "%1$s" яка використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалося знайти призначення іконок "%1$s" використовуване в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
uk	Не вдалося знайти інтерфейс "%1$s", який використовується для правила виявлення "%2$s" на "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
uk	Не вдалося знайти інтерфейс "%1$s", який використовується для елемента даних "%2$s" на "%3$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
uk	Не вдається знайти інтерфейс "%1$s", який використовується для прототипу елемента даних "%2$s" правила виявлення "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується як MAX значення вісі Y в графіку "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
uk	Не вдалося найти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується як MAX значення вісі Y в прототипі графіку "%3$s" правила виявлення "%4$s" на "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується як MIN значення вісі Y в графіку "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується як MIN значення вісі Y в прототипі графіку "%3$s" правила виявлення "%4$s" на "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується в графіку "%3$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s" в "%2$s", який використовується в прототипі графіку "%3$s" правила виявлення "%4$s" на "%5$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in dashboard "%2$s".
uk	Не вдалося знайти елемент даних "%1$s", який використовується на інформаційній панелі "%2$s".

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалось знайти карту мережі "%1$s" яка використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
uk	Не вдалося знайти шаблон "%1$s" для прототипу вузлів мережі "%2$s" правила виявлення "%3$s" в "%4$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for override "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
uk	Не вдалося знайти шаблон "%1$s" для перевизначення "%2$s" правила виявлення "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
uk	Не вдалось знайти тригер "%1$s" який використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Cannot find user directory for LDAP.
uk	Не вдається знайти каталог користувача для LDAP.

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
uk	Не вдалося знайти перетворення значень "%1$s" яке використовується в елементі даних "%2$s" на "%3$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
uk	Не вдалося знайти перетворення значень "%1$s" яке використовується в прототипі елементів даних "%2$s" правила виявлення "%3$s" на "%4$s".

en-us	Cannot have non-default "%2$s" rule while having "%3$s" set to %4$d for user role "%1$s".
uk	Не можна мати правило "%2$s" не за замовчуванням, якщо "%3$s" має значення %4$d для ролі користувача "%1$s".

en-us	Cannot have non-empty tag value while having empty tag in rule "%2$s" for user role "%1$s".
uk	Неможливо мати непорожнє значення тегу, якщо є порожній тег у правилі "%2$s" для ролі користувача "%1$s".

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
uk	Не вдалося імпортувати шаблон "%1$s", приєднаний шаблон "%2$s" не існує.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
uk	Не вдалося імпортувати шаблон "%1$s", приєднані шаблони "%2$s" не існують.

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
uk	Не вдалося імпортувати шаблон "%1$s", приєднані шаблони "%2$s" не існують.

en-us	Cannot insert trigger expression
uk	Не вдалося вставити вираз тригера

en-us	Cannot link template
uk	Не вдалося приєднати шаблон

en-us	Cannot load module at: %1$s.
uk	Неможливо завантажити модуль на: %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
uk	Неможливо завантажити модулі на: %1$s.

en-us	Cannot load module at: %1$s.
uk	Неможливо завантажити модулі на: %1$s.

en-us	Cannot log out.
uk	Не вдалося вийти.

en-us	Cannot mass update host name.
uk	Неможливо масово оновити ім'я вузла мережі.

en-us	Cannot mass update visible host name.
uk	Неможливо масово оновити видиме ім'я вузла мережі.

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %1$s.
uk	Неможливо передати одинакові IDs шаблонів для приєднання: %1$s.

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
uk	Неможливо виконати запит видалення з таблиці "%1$s" без виразу where.

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
uk	неможливо виконати запит Scroll API, дані могли бути обрізані

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
uk	Неможливо виконати запит оновлення таблиці "%1$s" без значень.

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
uk	Неможливо виконати запит оновлення таблиці "%1$s" без виразу where.

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
uk	Не вдалося прочитати JSON: %1$s.

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
uk	Не вдалося прочитати відповідь, перевірте з'єднання з Zabbix сервером "%1$s".

en-us	Cannot read XML: %1$s.
uk	Не вдалося прочитати XML: %1$s.

en-us	Cannot rename guest user.
uk	Не вдалось перейменувати гостьового користувача.

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
uk	Не вдалось зберегти правило виявлення без перевірок.

en-us	Cannot save widget "%1$s".
uk	Не вдалося зберегти віджет "%1$s".

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
uk	Не вдалося відправити команду, перевірте з'єднання з Zabbix сервером "%1$s".

en-us	Cannot send request
uk	Не вдалося відправити запит

en-us	Cannot send request: %1$s.
uk	Не вдалося відправити запит: %1$s.

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
uk	Не вдалося встановити "%1$s" для графіка "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
uk	Не вдалося встановити "%1$s" для прототипу графіка "%2$s".

en-us	Cannot set "%1$s" for item "%2$s".
uk	Не вдалося задати "%1$s" для елемента даних "%2$s".

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
uk	Не вдалося задати поля інтентарних даних при відключеній інвентаризації.

en-us	Cannot switch host for interface.
uk	Не вдалося переключити вузел мережі на інтерфейс.

en-us	Cannot test disabled media type.
uk	Не вдалося протестувати дезактивований медіа тип.

en-us	Cannot unlink and clear Web scenarios.
uk	Не вдалося від'єднати і очистити веб сценарії.

en-us	Cannot unlink template
uk	Не вдалося від'єднати шаблон

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для дії "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для графіка "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для прототипу графіка "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for item "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для елемента даних "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для шаблонного графіка "%2$s".

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для шаблонного прототипу графіка "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для виявленого вузла мережі "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered item "%1$s".
uk	Не вдалося оновити "%1$s" для виявленого елемента даних "%2$s".

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
uk	Не вдалося оновити "%2$s" у виявленого тригера "%1$s".

en-us	Cannot update action
uk	Не вдалося оновити дію

en-us	Cannot update a discovered graph.
uk	Не вдалося оновити виявлений графік.

en-us	Cannot update a discovered host group "%1$s".
uk	Не вдається оновити виявлену групу хостів "%1$s".

en-us	Cannot update API token
uk	Не вдається оновити API токен

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося оновити успадкований із шаблону веб-сценарій "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update authentication
uk	Не вдалося оновити аутентифікацію

en-us	Cannot update configuration
uk	Не вдалося оновити налаштування

en-us	Cannot update correlation
uk	Не вдалося оновити кореляцію

en-us	Cannot update dependencies of inherited trigger "%1$s".
uk	Неможливо оновити залежності успадкованого тригера "%1$s".

en-us	Cannot update discovery rule
uk	Не вдалося оновити правило виявлення

en-us	Cannot update event
uk	Не вдалося оновити подію

en-us	Cannot update event
uk	Не вдалося оновити події

en-us	Cannot update event
uk	Не вдалося оновити події

en-us	Cannot update graph
uk	Не вдалося оновити графік

en-us	Cannot update graph prototype
uk	Не вдалося оновити прототип графіку

en-us	Cannot update group
uk	Не вдалося оновити групу

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося оновити групи для виявленого вузла мережі "%1$s".

en-us	Cannot update host
uk	Не вдалося оновити вузел мережі

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
uk	Не вдалося оновити налаштування шифрування вузла мережі. Потрібно вказати налаштування з'єднання для обох сторін.

en-us	Cannot update host group
uk	Неможливо оновити групу хостів

en-us	Cannot update host prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи вузлів мережі

en-us	Cannot update host prototype
uk	Не вдалося оновити прототип вузла мережі

en-us	Cannot update host prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи вузлів мережі

en-us	Cannot update hosts
uk	Не вдалося оновити вузли мережі

en-us	Cannot update icon map
uk	Не вдалося оновити призначення іконок

en-us	Cannot update image
uk	Не вдалося оновити картинку

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося оновити інтерфейс для виявленого вузла мережі "%1$s".

en-us	Cannot update item
uk	Не вдалося оновити елемент даних

en-us	Cannot update item prototype
uk	Не вдалося оновити прототип елемента даних

en-us	Cannot update item prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи елементів даних

en-us	Cannot update item prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи елементів даних

en-us	Cannot update item prototypes
uk	Не вдалося оновити прототипи елементів даних

en-us	Cannot update items
uk	Не вдалося оновити елементи даних

en-us	Cannot update macros
uk	Не вдалося оновити макроси

en-us	Cannot update maintenance
uk	Не вдалося оновити період сервісу

en-us	Cannot update media type
uk	Не вдалося оновити метод повідомлень

en-us	Cannot update module: %1$s.
uk	Неможливо оновити модуль: %1$s.

en-us	Cannot update network map
uk	Не вдалося оновити карту мережі

en-us	cannot update property for templated discovery rule
uk	неможливо оновити властивість для шаблонного правила виявлення

en-us	Cannot update proxy
uk	Не вдалося оновити проксі

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
uk	Не вдалося оновити проксі для виявленого вузла мережі "%1$s".

en-us	Cannot update readonly user role "%1$s".
uk	Неможливо оновити роль користувача "%1$s" лише для читання.

en-us	Cannot update regular expression
uk	Не вдалося оновити регулярний вираз

en-us	Cannot update scheduled report
uk	Не вдається оновити запланований звіт

en-us	Cannot update script
uk	Не вдалося оновити скрипт

en-us	Cannot update service
uk	Не вдалося оновити послугу

en-us	Cannot update service "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося оновити послугу "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update services
uk	Не вдалося оновити послуги

en-us	Cannot update SLA
uk	Не вдалося оновити SLA

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося оновити успадкований із шаблону крок веб-сценарію "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update template
uk	Не вдалося оновити шаблон

en-us	Cannot update template group
uk	Не вдалося оновити групу шаблонів

en-us	Cannot update templates
uk	Не вдалося оновити шаблони

en-us	Cannot update trigger
uk	Не вдалося оновити тригер

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося оновити тригер "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи тригерів

en-us	Cannot update trigger prototype
uk	Не вдалося оновити прототипи тригерів

en-us	Cannot update trigger prototype
uk	Не вдалося оновити прототип тригера

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
uk	Не вдалося оновити прототип тригера "%1$s": %2$s.

en-us	Cannot update trigger prototypes
uk	Не вдалося оновити прототипи тригерів

en-us	Cannot update user
uk	Не вдалося оновити дані користувача

en-us	Cannot update web scenario
uk	Не вдалося оновити веб сценарій

en-us	Case sensitive
uk	Чутливий до регістру

en-us	Case-sensitive login
uk	Логін чутливий до регістру

en-us	Catalan (ca_ES)
uk	Каталонська (ca_ES)

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
uk	Ловить SNMP трапи, які співпадають з регулярним виразом. Якщо регулярний вираз не задано, ловить всі трапи.

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
uk	Ловить всі SNMP трапи, які не були піймані жодним елементом даних snmptrap[].

en-us	Center
uk	Центр

en-us	CERT
uk	CERT

en-us	Certificate
uk	Сертіфикат

en-us	Change
uk	Змінити

en-us	Change
uk	Зміна

en-us	change() - Difference between last and previous value
uk	change() - Різниця між останнім та попереднім значенням

en-us	Change indicator
uk	Змінити індикатор

en-us	Change password
uk	Змінити пароль

en-us	Change per second
uk	Зміна в секунду

en-us	Change PSK
uk	Змінити PSK

en-us	Change severity
uk	Змінити важливість

en-us	Change type
uk	Змінити тип

en-us	Character
uk	Символ

en-us	Character string included
uk	Містить рядок символів

en-us	Character string not included
uk	Не містить рядок символів

en-us	Chars
uk	Символи

en-us	Chassis
uk	Шассі

en-us	Chassis information. Returns string
uk	Інформація про шасі. Повертає текст

en-us	Check already exists.
uk	Перевірка вже існує.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
uk	Перевірте частину виразу починаючи з "%1$s".

en-us	check expression starting from "%1$s"
uk	перевірте вираз починаючи з "%1$s"

en-us	Check for error in JSON
uk	Перевірка на помилки в JSON

en-us	Check for error in XML
uk	Перевірка на помилки в XML

en-us	Check for error using regular expression
uk	Перевірка на помилки при використанні регулярного виразу

en-us	Check for not supported value
uk	Перевірте значення, яке не підтримується

en-us	Check of pre-requisites
uk	Перевірка попередніх умов

en-us	Checks
uk	Перевірки

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
uk	Перевіряє доступність DNS сервісу. Повертає 0 - DNS не доступний (сервер не відповів або DNS запит не виконано); 1 - DNS доступний

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - file of the specified type exists
uk	Перевіряє наявність файлу. Повертає 0 - не знайдено; 1 - файл зазначеного типу існує

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
uk	Перевіряє, чи хост доступний за допомогою ICMP ping. 0 – ICMP ping невдача. 1 – ICMP ping успішний.

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
uk	Перевіряє чи можливо створити TCP з'єднання до певного порту. Повертає 0 - не вдалося під'єднатись; 1 - вдалося під'єднатись

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
uk	Перевіряє чи запущений сервіс і чи приймає TCP з'єднання. Повертає 0 - якщо сервіс недоступний; 1 - сервіс запущено

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
uk	Перевіряє чи запущений сервіс і чи приймає UDP запити. Повертає 0 - якщо сервіс недоступний; 1 - сервіс запущено

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
uk	Перевіряє чи знаходиться цей TCP порт в стані LISTEN. Повертає 0 - якщо він не в стані LISTEN; 1 - він в стані LISTEN

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
uk	Перевіряє чи знаходиться цей UDP порт в стані LISTEN. Повертає 0 - якщо він не в стані LISTEN; 1 - він в стані LISTEN

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
uk	Перевіряє швидкодію TCP сервісу. Повертає 0 - сервіс недоступний; секунди - тривалість секунд, затрачених в процесі під'єднання до сервісу

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
uk	Перевіряє швидкодію UDP сервісу. Повертає 0 - сервіс недоступний; секунди - тривалість секунд, затрачених в процесі під'єднання до сервісу

en-us	Checks should be unique.
uk	Перевірки повинні бути унікальними.

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
uk	Будь ласка, перевірте ключ. Приклад по замовчуванню показано.

en-us	Check type
uk	Тип перевірки

en-us	Child services
uk	Дочерні послуги

en-us	Chinese (zh_CN)
uk	Китайська (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
uk	Китайська (zh_TW)

en-us	circular item dependency is not allowed
uk	кільцева залежність елементів даних не дозволена

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
uk	Посилання, утворююче кільце, в шаблонах: %1$s.

en-us	Circular template linkage is not allowed.
uk	Приєднання шаблону, утворююче кільце, не дозволено.

en-us	Clear history
uk	Очистити історію

en-us	Clear history and trends
uk	Очистити історію та динаміку змін

en-us	Clear when unlinking
uk	Очистити при від'єднанні

en-us	Click and drag to desired size.
uk	Натисніть та тягніть до бажаного розміру.

en-us	Click to view or edit
uk	Клацніть для перегляду або редагування

en-us	Clock
uk	Годинник

en-us	Clock type
uk	Тип годинника

en-us	Clone
uk	Клонувати

en-us	Close
uk	Закрити

en-us	Close expression constructor
uk	Закрити конструктор виразу

en-us	Close new event
uk	Закрити нову подію

en-us	Close new events
uk	Закрити нові події

en-us	Close old events
uk	Закрити старі події

en-us	Close problem
uk	Закрити проблему

en-us	Close problems
uk	Закрити проблеми

en-us	CLOSING
uk	ЗАКРИТТЯ

en-us	Collapse
uk	Згорнути

en-us	Collapse sidebar
uk	Згорнути бічну панель

en-us	Color
uk	Колір

en-us	Color "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal color code (6 symbols).
uk	Колір "%1$s" неправильний: очікується шістнадцятковий код кольору (6 символів).

en-us	Color (OK)
uk	Колір (ОК)

en-us	Columns
uk	Стовпчиків

en-us	Combined result
uk	Комбінований результат

en-us	Command
uk	Команда

en-us	Commands
uk	Команди

en-us	Comma separated center coordinates and zoom level to display when the widget is initially loaded.
uk	Розділені комами центральні координати та рівень масштабування для відображення під час початкового завантаження віджета.

en-us	comma-separated list
uk	список, розділений комами

en-us	Communication with Zabbix server
uk	Зв'язок із сервером Zabbix

en-us	Community
uk	Спільнота

en-us	Compact view
uk	Компактний вигляд

en-us	Component %1$s already registered.
uk	Компонент %1$s уже зареєстрований.

en-us	Component %1$s is not registered.
uk	Компонент %1$s не зареєстровано.

en-us	Compression
uk	Стиснення

en-us	Compression is not supported.
uk	Стиснення не підтримується.

en-us	Compress records older than
uk	Стискати записи старіше чим

en-us	Concurrent sessions
uk	Одночасні сесії

en-us	Condition
uk	Умова

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s".
uk	Умова "%2$s" не використовується в формулі "%3$s" для правила виявлення "%1$s".

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s" is not defined.
uk	Умову "%2$s" яка використовується в формулі "%3$s" для правила виявлення "%1$s" не задано.

en-us	Conditions
uk	Умови

en-us	Configuration
uk	Налаштування

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
uk	Статистика конфігураційного кешу. Кеш - буфер (режими: pfree, total, used, free).

en-us	Configuration file "%1$s" created.
uk	Файл конфігурації "%1$s" створено.

en-us	Configuration of actions
uk	Налаштування дій

en-us	Configuration of audit log
uk	Налаштування журналу аудиту

en-us	Configuration of authentication
uk	Налаштування аутентифікації

en-us	Configuration of dashboards
uk	Налаштування панелей

en-us	Configuration of discovery rules
uk	Налаштування правил виявлення

en-us	Configuration of graph prototypes
uk	Налаштування прототипу графіків

en-us	Configuration of graphs
uk	Налаштування графіків

en-us	Configuration of GUI
uk	Налаштування веб-інтерфейсу

en-us	Configuration of host
uk	Налаштування вузла мережі

en-us	Configuration of host group
uk	Налаштування групи вузлів мережі

en-us	Configuration of host groups
uk	Налаштування груп вузлів мережі

en-us	Configuration of host prototypes
uk	Налаштування прототипів вузлів мережі

en-us	Configuration of hosts
uk	Налаштування вузлів мережі

en-us	Configuration of housekeeping
uk	Налаштування очистки

en-us	Configuration of icon mapping
uk	Налаштування призначення іконок

en-us	Configuration of images
uk	Налаштування картинок

en-us	Configuration of item prototypes
uk	Налаштування прототипів елементів даних

en-us	Configuration of items
uk	Налаштування елементів даних

en-us	Configuration of macros
uk	Налаштування макросів

en-us	Configuration of maintenance periods
uk	Налаштування періодів обслуговування

en-us	Configuration of media types
uk	Налаштування методів повідомлень

en-us	Configuration of network maps
uk	Налаштування карт мереж

en-us	Configuration of proxies
uk	Налаштування проксі

en-us	Configuration of regular expressions
uk	Налаштування регулярних виразів

en-us	Configuration of scripts
uk	Налаштування скриптів

en-us	Configuration of template group
uk	Налаштування групи шаблонів

en-us	Configuration of template groups
uk	Налаштування груп шаблонів

en-us	Configuration of templates
uk	Налаштування шаблонів

en-us	Configuration of trigger displaying options
uk	Налаштування опцій відображення тригерів

en-us	Configuration of trigger prototypes
uk	Налаштування протитипів тригерів

en-us	Configuration of triggers
uk	Налаштування тригерів

en-us	Configuration of user groups
uk	Налаштування груп користувачів

en-us	Configuration of user roles
uk	Налаштування ролей користувачів

en-us	Configuration of users
uk	Налаштування користувачів

en-us	Configuration of web monitoring
uk	Налаштування веб-моніторингу

en-us	Configuration refresh
uk	Оновити налаштування

en-us	Configuration updated
uk	Налаштування оновлено

en-us	configure
uk	налаштувати

en-us	Configure DB connection
uk	Налаштування з'єднання з БД

en-us	Confirmation text
uk	Текст підтвердження

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
uk	Вітаємо! Ви успішно встановили веб-інтерфейс Zabbix.

en-us	Connected
uk	З'єднано

en-us	Connections
uk	З'єднання

en-us	Connection security
uk	Безпека з'єднання

en-us	Connections from host
uk	З'єднання від вузла мережі

en-us	Connections from proxy
uk	З'єднання з проксі

en-us	Connections to host
uk	З'єднання до вузла мережі

en-us	Connections to proxy
uk	З'єднання до проксі

en-us	Connection timeout
uk	Перевищено час підключення

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
uk	Перевищено час очікування %1$s секунд при під'єднанні до Zabbix сервера "%2$s".

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
uk	Помилка підключення до сервера Zabbix "%1$s". Можливі причини: 1. Неправильний «NodeAddress» або «ListenPort» у «zabbix_server.conf» або перевизначення IP/DNS сервера у «zabbix.conf.php»; 2. Неправильна конфігурація DNS-сервера. 

en-us	Connect to
uk	Підключатись використовуючи

en-us	Constructor
uk	Конструктор

en-us	Contact
uk	Контактна інформація

en-us	contains
uk	містить

en-us	Contains
uk	Містить

en-us	Content controls
uk	Керування вмістом

en-us	Content menu
uk	Меню вмісту

en-us	Context name
uk	Ім'я контексту

en-us	Continue overrides
uk	Продовжити перевизначення

en-us	Contract number
uk	Номер контракту

en-us	Convert to JSON
uk	Конвертувати в JSON

en-us	Coordinates
uk	Координати

en-us	Copy
uk	Копіювати

en-us	Copy to clipboard
uk	Копіювати в буфер обміну

en-us	Correlation
uk	Кореляція

en-us	Correlation "%1$s" already exists.
uk	Кореляція "%1$s" вже існує.

en-us	Correlation added
uk	Кореляцію додано

en-us	Correlation deleted
uk	Кореляції видалено

en-us	Correlation deleted
uk	Кореляцію видалено

en-us	Correlation deleted
uk	Кореляції видалено

en-us	Correlation disabled
uk	Кореляції дезактивовано

en-us	Correlation disabled
uk	Кореляцію дезактивовано

en-us	Correlation disabled
uk	Кореляції дезактивовано

en-us	Correlation enabled
uk	Кореляцію активовано

en-us	Correlation enabled
uk	Кореляції активовано

en-us	Correlation enabled
uk	Кореляції активовано

en-us	Correlation rule
uk	Правило кореляції

en-us	Correlation updated
uk	Кореляцію оновлено

en-us	Count
uk	Кількість

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
uk	count() - Кількість успішно отриманих значень V (які задовільняють оператор О) за період Т

en-us	Count of context switches. Returns integer
uk	Кількість перемикань контексту. Повертає ціле число

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
uk	Кількість записів в директорії, рекурсивно. Повертає ціле число

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
uk	Кількість співпавших рядків в лог файлі. Повертає ціле число

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
uk	Кількість співпавших рядків в лог файлі з підтримкою ротації. Повертає ціле число

en-us	Count of values enqueued in the low-level discovery processing queue.
uk	Кількість значень, поставлених у чергу обробки низькорівневого виявлення.

en-us	Count of values enqueued in the preprocessing queue.
uk	Кількість значень, поставлених у чергу попередньої обробки.

en-us	CPU information. Returns string or integer
uk	Інформація о CPU. Повертає текст або число

en-us	CPU load. Returns float
uk	Завантаження CPU. Повертає дробове значення

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
uk	Час процесора, витрачений на очікування заміни, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware, <instance> - екземпляр ЦП

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Використання ЦП у відсотках протягом інтервалу залежить від керування живленням або HT, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
uk	Використання ЦП у відсотках протягом інтервалу, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста гіпервізора VMware

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
uk	Використання ЦП у відсотках протягом інтервалу, <url> - URL-адреса служби VMware, <uuid> - ім'я хоста віртуальної машини VMware

en-us	CPU usage in hertz during the interval on VMware Resource Pool, <url> - VMware service URL, <rpid> - VMware resource pool id
uk	Використання ЦП у герцах протягом інтервалу в пулі ресурсів VMware, <url> – URL-адреса служби VMware, <rpid> – ідентифікатор пулу ресурсів VMware

en-us	CPU utilization percentage. Returns float
uk	Утилізація CPU у відсотках. Повертає дробове число

en-us	Create action
uk	Створити дію

en-us	Create and edit dashboards
uk	Створити та редагувати панелі

en-us	Create and edit maintenance
uk	Створити та редагувати обслуговування

en-us	Create and edit maps
uk	Створити та редагувати мапи

en-us	Create background
uk	Створити фонове зображення

en-us	Create correlation
uk	Створити кореляцію

en-us	Create dashboard
uk	Створити панель

en-us	Created at
uk	Створено в

en-us	(created by host discovery)
uk	(створено шляхом виявлення хоста)

en-us	Created by me
uk	Створено мною

en-us	Created by user
uk	Створено користувачем

en-us	Created by users
uk	Створено користувачами

en-us	Create dependent discovery rule
uk	Створити залежне правило виявлення

en-us	Create dependent item
uk	Створити залежний елемент даних

en-us	Create disabled
uk	Створювати дезактивованим

en-us	Create discovery rule
uk	Створити правило виявлення

en-us	Create discovery rule (select host first)
uk	Створити правило виявлення (спочатку виберіть хост)

en-us	Create discovery rule (select template first)
uk	Створити правило виявлення (спочатку виберіть шаблон)

en-us	Create enabled
uk	Створювати активованим

en-us	Create graph
uk	Створити графік

en-us	Create graph prototype
uk	Створити прототип графіка

en-us	Create graph (select host first)
uk	Створити графік (спочатку оберіть вузел мережі)

en-us	Create graph (select template first)
uk	Створити графік (спочатку виберіть шаблон)

en-us	Create host
uk	Створити вузел мережі

en-us	Create host group
uk	Створити групу вузлів мережі

en-us	Create host prototype
uk	Створити прототип вузла мережі

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
uk	Створювати вузли мережі з вибраних прототипів як дезактивовані?

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
uk	Створити вузли мережі з вибраних прототипів як активовані?

en-us	Create icon
uk	Створити іконку

en-us	Create icon map
uk	Створити призначення іконок

en-us	Create item
uk	Створити елемент даних

en-us	Create item prototype
uk	Створити прототип елемента даних

en-us	Create item (select host first)
uk	Створити елемент даних (оберіть спочатку вузел мережі)

en-us	Create item (select template first)
uk	Створити елемент даних (оберіть спочатку шаблон)

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
uk	Створити елементи даних з вибраних прототипів як дезактивовані?

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
uk	Створити елементи даних з вибраних прототипів як активовані?

en-us	Create maintenance period
uk	Створити період сервісу

en-us	Create map
uk	Створити карту мережі

en-us	Create media type
uk	Створити метод повідомлень

en-us	Create new
uk	Створити нові

en-us	Create proxy
uk	Створити проксі

en-us	Create report
uk	Створити звіт

en-us	Create script
uk	Створити скрипт

en-us	Create service
uk	Створити послугу

en-us	Create SLA
uk	Створити SLA

en-us	Create template
uk	Створити шаблон

en-us	Create template group
uk	Створити групу шаблонів

en-us	Create trigger
uk	Створити тригер

en-us	Create trigger prototype
uk	Створити прототип тригера

en-us	Create trigger (select host first)
uk	Створити тригер (оберіть спочатку вузел мережі)

en-us	Create trigger (select template first)
uk	Створити тригер (спочатку виберіть шаблон)

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
uk	Створити тригери з вибраних прототипів як дезактивовані?

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
uk	Створити тригера з вибраних прототипів як активовані?

en-us	Create user
uk	Створити користувача

en-us	Create user group
uk	Створити групу користувачів

en-us	Create user role
uk	Створіть роль користувача

en-us	Create web scenario
uk	Створити веб сценарій

en-us	Create web scenario (select host first)
uk	Створити веб сценарій (спочатку виберіть вузел мережі)

en-us	Create web scenario (select template first)
uk	Створити веб сценарій (спочатку виберіть шаблон)

en-us	Critical
uk	Критична

en-us	CRLF
uk	CRLF

en-us	CSV to JSON
uk	CSV в JSON

en-us	CUID is expected
uk	Очікується CUID

en-us	Current host
uk	Поточний вузел мережі

en-us	Current user
uk	Поточний користувач

en-us	Current value
uk	Поточне значення

en-us	Custom
uk	Користувацьке

en-us	Custom expression
uk	Довільний вираз

en-us	Custom graphs
uk	Графіки користувача

en-us	Custom intervals
uk	Довільні інтервали

en-us	Custom label
uk	Ярлик користувача

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
uk	Ярлик користувача для елементів карти мережі "%2$s" типу "%1$s" не може бути пустим.

en-us	Custom message
uk	Довільне повідомлення

en-us	Custom multiplier
uk	Користувацький множник

en-us	Custom on fail
uk	Довільне при помилці

en-us	Custom schedule
uk	Довільний графік

en-us	Custom scripts
uk	Довільні скрипти

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
uk	Імена користувацьких важливостей впливають на всі мови і потребують ручного перекладу!

en-us	Custom size
uk	Користувацький розмір

en-us	Czech (cs_CZ)
uk	Чеська (cs_CZ)

en-us	d
uk	д

en-us	Daily
uk	Щодня

en-us	Dark
uk	Темна

en-us	Dashboard
uk	ПАНЕЛЬ

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
uk	Панель "%1$s" вже існує.

en-us	Dashboard "%1$s" is used in report "%2$s".
uk	Панель "%1$s" використовується у звіті "%2$s".

en-us	Dashboard created
uk	Панель створено

en-us	Dashboard deleted
uk	Панель видалено

en-us	Dashboard deleted
uk	Панелі видалено

en-us	Dashboard deleted
uk	Панелі видалено

en-us	Dashboard page properties
uk	Властивості сторінки панелі

en-us	Dashboard properties
uk	Властивості панелі

en-us	Dashboards
uk	Панелі

en-us	Dashboard sharing
uk	Спільний доступ до панелі

en-us	Dashboard updated
uk	Панель обновлено

en-us	Dashboard with ID "%1$s" is not available.
uk	Панель з ID "%1$s" недоступна.

en-us	Dashed line
uk	Пунктирна лінія

en-us	Data
uk	Дані

en-us	Database history tables upgraded
uk	Таблиці історії бази даних оновлено

en-us	Database history tables use primary key
uk	Таблиці історії бази даних використовують первинний ключ

en-us	Database host
uk	Хост бази даних

en-us	Database host verification
uk	Перевірка хоста бази даних

en-us	Database monitor
uk	Монітор бази даних

en-us	Database name
uk	Ім'я бази даних

en-us	Database password
uk	Пароль до бази даних

en-us	Database port
uk	Порт бази даних

en-us	Database schema
uk	Схема бази даних

en-us	Database server
uk	Сервер бази даних

en-us	Database type
uk	Тип бази даних

en-us	Database user
uk	Користувач бази даних

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
uk	Дані із %1$s. Згенеровано за %2$s сек.

en-us	Data is not properly encoded.
uk	Дані закодовано неправильно.

en-us	Data overview
uk	Огляд даних

en-us	Data set
uk	Набір даних

en-us	Data storage period
uk	Період зберігання даних

en-us	Date
uk	Дата

en-us	Date and time functions
uk	Функції дати та часу

en-us	date() - Current date
uk	date() - Поточна дата

en-us	Date HW decommissioned
uk	Дата списання HW

en-us	Date HW installed
uk	Дата встановлення HW

en-us	Date HW maintenance expires
uk	Дата закінчення гарантії HW

en-us	Date HW purchased
uk	Дата придбання HW

en-us	Day
uk	День

en-us	Day
uk	День

en-us	Day before yesterday
uk	Позавчора

en-us	Day of month
uk	День в місяць

en-us	dayofmonth() - Day of month
uk	dayofmonth() - День місяця

en-us	Day of the week and day of the month cannot be specified simultaneously.
uk	Не можна вказувати день тижня і день місяця одночасно.

en-us	Day of week
uk	День в тиждень

en-us	dayofweek() - Day of week
uk	dayofweek() - День тижня

en-us	days
uk	днів

en-us	Days
uk	Днів

en-us	%d device
uk	%d пристрій

en-us	%d device
uk	%d пристрої

en-us	%d device
uk	%d пристроїв

en-us	DD.MM.YY
uk	DD.MM.YY

en-us	Debug
uk	Дебаг

en-us	Debug mode
uk	Режим діагност.

en-us	Dec
uk	Гру

en-us	December
uk	Грудень

en-us	default
uk	по замовчуванню

en-us	Default
uk	По замовчуванню

en-us	Default (%1$s)
uk	По замовчуванню (%1$s)

en-us	Default access to new UI elements
uk	Стандартний доступ до нових елементів веб-інтерфейсу

en-us	Default authentication
uk	Аутентифікація по замовчуванню

en-us	Default host inventory mode
uk	Режим інвентаризації вузлів мережі по замовчуванню

en-us	Default LDAP server must be specified.
uk	Необхідно вказати сервер LDAP за умовчанням.

en-us	Default login form
uk	Форма логіну по замовчуванню

en-us	Default media type
uk	Метод повідомлень по замовчуванню

en-us	Default operation step duration
uk	Тривалість кроку операції по замовчуванню

en-us	Default theme
uk	Тема по замовчуванню

en-us	Delay
uk	Затримка

en-us	Delayed by
uk	Затримується на

en-us	Delete
uk	Видалити

en-us	Delete all elements that are not present in the import file?
uk	Видалити всі елементи, яких немає у файлі імпорту?

en-us	Delete and clear
uk	Видалити та очистити

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
uk	Видалити та очистити вибрані шаблони? (УВАГА: всі приєднані вузли мережі буде очищено!)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
uk	Видалити та очистити шаблон? (УВАГА: всі приєднані вузли мережі буде очищено!)

en-us	Delete current action?
uk	Видалити поточну дію?

en-us	Delete current correlation?
uk	Видалити потчну кореляцію?

en-us	Deleted
uk	Видалено

en-us	Delete dashboard?
uk	Видалити панель?

en-us	Delete discovery rule?
uk	Видалити правило виявлення?

en-us	Delete expression?
uk	Видалити вираз?

en-us	Delete graph?
uk	Видалити графік?

en-us	Delete graph prototype?
uk	Видалити прототип графиків?

en-us	Delete history of selected items?
uk	Видалити історію вибраних елементів даних?

en-us	Delete history of selected web scenarios?
uk	Видалити історію вибраних веб сценаріїв?

en-us	Delete icon map?
uk	Видалити призначення іконок?

en-us	Delete item?
uk	Видалити елемент даних?

en-us	Delete item prototype?
uk	Видалити прототип елементів даних?

en-us	Delete links between selected elements?
uk	Видалити лінки між обраними елементами?

en-us	Delete maintenance period?
uk	Видалити період сервісу?

en-us	Delete media type?
uk	Видалити метод повідомлень?

en-us	Delete missing
uk	Видалити відсутні

en-us	Delete proxy?
uk	Видалити проксі?

en-us	Delete regular expression?
uk	Видалити регулярний вираз?

en-us	Delete script?
uk	Видалити скрипт?

en-us	Delete selected actions?
uk	Видалити вибрані дії?

en-us	Delete selected API token?
uk	Видалити вибраний токен API?

en-us	Delete selected correlations?
uk	Видалити вибрані кореляції?

en-us	Delete selected dashboards?
uk	Видалити обрані панелі?

en-us	Delete selected discovery rules?
uk	Видалити вибрані правила виявлення?

en-us	Delete selected elements?
uk	Видалити вибрані елементи?

en-us	Delete selected graph prototypes?
uk	Видалити вибрані прототипи графіків?

en-us	Delete selected graphs?
uk	Видалити вибрані графіки?

en-us	Delete selected group?
uk	Видалити вибрану групу?

en-us	Delete selected groups?
uk	Видалити вибрані групи?

en-us	Delete selected host?
uk	Видалити вибраний вузел мережі?

en-us	Delete selected host group?
uk	Видалити вибрану групу хостів?

en-us	Delete selected host groups?
uk	Видалити вибрані групи вузлів мережі?

en-us	Delete selected host prototype?
uk	Видалити вибраний прототип вузлів мережі?

en-us	Delete selected host prototypes?
uk	Видалити вибрані прототипи вузлів мережі?

en-us	Delete selected hosts?
uk	Видалити вибрані вузли мережі?

en-us	Delete selected image?
uk	Видалити вибрані картинки?

en-us	Delete selected item prototypes?
uk	Видалити вибрані прототипи елементів даних?

en-us	Delete selected items?
uk	Видалити вибрані елементи даних?

en-us	Delete selected maintenance periods?
uk	Видалити вибрані періоди сервісу?

en-us	Delete selected map?
uk	Видалити вибрану карту мережі?

en-us	Delete selected maps?
uk	Видалити вибрані карти?

en-us	Delete selected media types?
uk	Видалити вибрані методи повідомлень?

en-us	Delete selected proxies?
uk	Видалити вибрані проксі?

en-us	Delete selected proxy?
uk	Видалити вибраний проксі?

en-us	Delete selected regular expressions?
uk	Видалити вибрані регулярні вирази?

en-us	Delete selected role?
uk	Видалити вибрану роль?

en-us	Delete selected roles?
uk	Видалити вибрані ролі?

en-us	Delete selected scheduled report?
uk	Видалити вибраний запланований звіт?

en-us	Delete selected scheduled reports?
uk	Видалити вибрані заплановані звіти?

en-us	Delete selected scripts?
uk	Видалити вибрані скрипти?

en-us	Delete selected service?
uk	Видалити вибрану послугу?

en-us	Delete selected services?
uk	Видалити вибрані послуги?

en-us	Delete selected shapes?
uk	Видалити обрані фігури?

en-us	Delete selected SLA?
uk	Видалити вибране SLA?

en-us	Delete selected SLAs?
uk	Видалити вибрані SLA?

en-us	Delete selected template group?
uk	Видалити вибрану групу шаблонів?

en-us	Delete selected template groups?
uk	Видалити вибрані групи шаблонів?

en-us	Delete selected templates?
uk	Видалити вибрані шаблони?

en-us	Delete selected token?
uk	Видалити вибраний токен?

en-us	Delete selected tokens?
uk	Видалити вибрані токени?

en-us	Delete selected trigger prototypes?
uk	Видалити вибрані прототипи тригерів?

en-us	Delete selected triggers?
uk	Видалити вибрані тригери?

en-us	Delete selected user?
uk	Видалити обраного користувача?

en-us	Delete selected users?
uk	Видалити вибраних користувачів?

en-us	Delete selected web scenarios?
uk	Видалити вибрані веб сценарії?

en-us	Delete template?
uk	Видалити шаблон?

en-us	Delete trigger?
uk	Видалити тригер?

en-us	Delete trigger prototype?
uk	Видалити прототип тригерів?

en-us	Delete web scenario?
uk	Видалити веб сценарій?

en-us	Delimiter
uk	Розділювач

en-us	Denied methods
uk	Заборонені методи

en-us	Deny
uk	Заборонено

en-us	Deny list
uk	Список заборон

en-us	Dependencies
uk	Залежності

en-us	Dependent
uk	Залежність

en-us	Dependent item
uk	Залежний елемент даних

en-us	Depends on
uk	Залежить від

en-us	Deployment status
uk	Статус розгортання

en-us	Deprecated
uk	Застаріле

en-us	Deprecated parameter "%1$s" cannot be used with "%2$s".
uk	Застарілий параметр "%1$s" не можна використовувати з "%2$s".

en-us	descending
uk	за спаданням

en-us	Description
uk	Опис

en-us	Details
uk	Деталі

en-us	Details of web scenario
uk	Деталі про веб сценарій

en-us	Detected TimescaleDB license does not support compression. Compression is supported in TimescaleDB Community Edition.
uk	Виявлена ліцензія TimescaleDB не підтримує стиснення. Стиснення підтримується у TimescaleDB Community Edition.

en-us	Detection period
uk	Період виявлення

en-us	Deviations
uk	Відхилення

en-us	Device
uk	Пристрій

en-us	Device interrupts. Returns integer
uk	Перериви пристрою. Повертає ціле число

en-us	Device uniqueness criteria
uk	Критерій унікальності пристрою

en-us	Digest
uk	Дайджест

en-us	Digital
uk	Цифровий

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
uk	Розмір папки (в байтах). Повертає ціле

en-us	Disable
uk	Дезактивувати

en-us	Disabled
uk	Дезактивовано

en-us	Disable debug mode
uk	Дезактивувати діагностичний режим

en-us	Disable debug mode in selected groups?
uk	Дезактивувати діагностичний режим для вибраних груп?

en-us	Disable host
uk	Дезактивувати вузел мережі

en-us	Disable host?
uk	Дезактивувати вузел мережі?

en-us	Disable hosts
uk	Дезактивувати вузли мережі

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
uk	Дезактивувати вузли мережі у вибраних групах вузлів мережі?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
uk	Дезактивувати вузли мережі, які моніторяться обраними проксі?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxy?
uk	Вимкнути хости, які мониторяться вибраним проксі?

en-us	Disable selected actions?
uk	Дезактивувати вузли мережі?

en-us	Disable selected API tokens?
uk	Вимкнути вибрані API токени?

en-us	Disable selected correlations?
uk	Дезактивувати вибрані кореляції?

en-us	Disable selected discovery rules?
uk	Дезактивувати вибрані правила виявлення?

en-us	Disable selected groups?
uk	Дезактивувати вибрані групи?

en-us	Disable selected hosts?
uk	Дезактивувати вибрані вузли мережі?

en-us	Disable selected items?
uk	Дезактивувати вибрані елементи даних?

en-us	Disable selected media types?
uk	Дезактивувати вибрані методи повідомлень?

en-us	Disable selected modules?
uk	Вимкнути вибрані модулі?

en-us	Disable selected scheduled reports?
uk	Вимкнути вибрані заплановані звіти?

en-us	Disable selected SLA?
uk	Вимкнути вибране SLA?

en-us	Disable selected SLAs?
uk	Вимкнути вибрані SLA?

en-us	Disable selected triggers?
uk	Дезактивувати вибрані тригери?

en-us	Disable selected web scenarios?
uk	Дезактивувати вибрані веб сценарії?

en-us	Disaster
uk	Критична

en-us	Discard unchanged
uk	Відкинути без змін

en-us	Discard unchanged with heartbeat
uk	Відкинути без змін, з пульсом

en-us	Discard value
uk	Відкинути значення

en-us	Discovered
uk	Виявлено

en-us	Discovered by
uk	Виявлено

en-us	Discovered device
uk	Виявлений пристрій

en-us	discovered host
uk	виявлений вузел мережі

en-us	discovered service
uk	виявлений сервіс

en-us	discovery
uk	виявлення

en-us	Discovery
uk	Виявлення

en-us	Discovery actions
uk	Дії виявлення

en-us	Discovery by proxy
uk	Виявлення через проксі

en-us	Discovery check
uk	Перевірка виявлення

en-us	Discovery checks
uk	Перевірки виявлення

en-us	Discovery list
uk	Список виявлення

en-us	Discovery object
uk	Об'єкт виявлення

en-us	Discovery rule
uk	Правило виявлення

en-us	Discovery rule
uk	Правило виявлення

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
uk	Правило виявлення "%1$s" вже існує.

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Правило виявлення "%1$s" вже існує у "%2$s".

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
uk	Правило виявлення "%1$s" вже існує у "%2$s", успадковано з іншого шаблону.

en-us	Discovery rule "%1$s" cannot be copied without its master item.
uk	Правило виявлення "%1$s" не може бути скопійоване без його майстер елемента даних.

en-us	Discovery rule "%1$s" is used in "%2$s" action.
uk	Правило виявлення "%1$s" використовується в "%2$s" дії.

en-us	Discovery rule created
uk	Правило виявлення створено

en-us	Discovery rule deleted
uk	Правила виявлення видалено

en-us	Discovery rule deleted
uk	Правило виявлення видалено

en-us	Discovery rule deleted
uk	Правила виявлення видалено

en-us	Discovery rule disabled
uk	Правила виявлення дезактивовано

en-us	Discovery rule disabled
uk	Правило виявлення дезактивовано

en-us	Discovery rule disabled
uk	Правила виявлення дезактивовано

en-us	Discovery rule enabled
uk	Правило виявлення активовано

en-us	Discovery rule enabled
uk	Правила виявлення активовано

en-us	Discovery rule enabled
uk	Правила виявлення активовано

en-us	Discovery rules
uk	Правила виявлення

en-us	Discovery rules deleted
uk	Правила виявлення видалено

en-us	Discovery rule updated
uk	Правило виявлення оновлено

en-us	Discovery status
uk	Стан виявлення

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
uk	Статистика читання диска. Повертає ціле число для типів sectors, operations, bytes; дробове число для типів sps, ops, bps

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
uk	Розмір дискового простору в байтах або відсотках від загального. Повертає ціле число для байт; дробове для відсотків

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
uk	Статистика запису на диск. Повертає ціле число для типів sectors, operations, bytes; дробове число для типів sps, ops, bps

en-us	Display graph
uk	Показати графік

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
uk	Відображено %1$s із %2$s знайдених

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
uk	Відображено від %1$s до %2$s з %3$s знайдених

en-us	Displaying options
uk	Опції відображення

en-us	Display OK triggers for
uk	Відображати тригери ОК протягом

en-us	Display problems
uk	Відображення проблем

en-us	Display stacked graph
uk	Показати стекований графік

en-us	d.M
uk	d M

en-us	DNS
uk	DNS

en-us	DNS name
uk	DNS ім'я

en-us	does not contain
uk	не містить

en-us	does not equal
uk	не дорівнює

en-us	does not match
uk	не співпадає

en-us	Does not match regular expression
uk	Не відповідає регулярному виразу

en-us	Dot
uk	Лінія з крапок

en-us	Down
uk	Недоступний

en-us	Down
uk	Недоступно

en-us	Download the configuration file
uk	Завантажити конфігураційний файл

en-us	Downtime
uk	Недоступний

en-us	Downtime
uk	Недоступний

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
uk	Ви дійсно хочете замінити умовний вираз?

en-us	Draw
uk	Креслити

en-us	Draw style
uk	Стиль креслення

en-us	Duplicate dependencies in trigger "%1$s".
uk	Дублюючі залежності в тригері "%1$s".

en-us	Duplicate dependencies in trigger prototype "%1$s".
uk	Дублікат залежності в прототипі тригерів "%1$s".

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
uk	Дублікат значення "%1$s" для "name" у карти мережі.

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
uk	Дублікат userid "%1$s" у користувачів для карти мережі "%2$s".

en-us	Duration
uk	Тривалість

en-us	Duration
uk	Тривалість

en-us	Dutch (nl_NL)
uk	Голландська (nl_NL)

en-us	Dynamic item
uk	Динамічний елемент

en-us	Dynamic items
uk	Динамічні елементи даних

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
uk	Кожнен URL-запит повинен мати унікальне ім'я. Будь ласка переконайтесь що це тільки один URL-запит з таким іменем

en-us	Edit
uk	Змінити

en-us	Edit dashboard
uk	Редагувати панель

en-us	Edit map
uk	Редагувати карту мережі

en-us	Edit operation
uk	Операція редагування

en-us	Edit tree element
uk	Редагувати елемент дерева

en-us	Edit widget
uk	Редагувати віджет

en-us	Effective value
uk	Результативне значення

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
uk	Помилка Elasticsearch: %1$s.

en-us	Element
uk	Елемент

en-us	Element name
uk	Назва елемента

en-us	Ellipse
uk	Еліпс

en-us	Email
uk	Email

en-us	Empty
uk	Пусто

en-us	Empty color.
uk	Порожній колір.

en-us	Empty filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
uk	Пустий ID формули умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Empty filter condition macro for discovery rule "%1$s".
uk	Пустий макрос умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Empty input parameter.
uk	Вхідний параметр пустий.

en-us	Empty map ID.
uk	Пустий ID карти мережі.

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
uk	Пустий файл SSL сертифікату у веб сценарії "%1$s".

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
uk	Пустий файл SSL ключа у веб сценарії "%1$s".

en-us	<empty string>
uk	<пустий рядок>

en-us	Enable
uk	Активувати

en-us	Enable audit logging
uk	Увімкнути журнал аудиту

en-us	Enable compression
uk	Увімкнути стиснення

en-us	Enable confirmation
uk	Задіяти підтвердження

en-us	Enabled
uk	Активовано

en-us	Enable debug mode
uk	Активувати діагностичний режим

en-us	Enable debug mode in selected groups?
uk	Активувати діагностичний режим для вибраних груп?

en-us	Enable host
uk	Активувати вузел мережі

en-us	Enable host?
uk	Активувати вузел мережі?

en-us	Enable hosts
uk	Активувати вузли мережі

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
uk	Активувати вузли мережі, які моніторяться обраними проксі?

en-us	Enable HTTP authentication
uk	Активувати HTTP аутентифікацію

en-us	Enable internal housekeeping
uk	Активувати внутрішню очистку

en-us	Enable LDAP authentication
uk	Активувати LDAP аутентифікацію

en-us	Enable selected actions?
uk	Активувати вибрані дії?

en-us	Enable selected correlations?
uk	Активувати вибрані кореляції?

en-us	Enable selected discovery rules?
uk	Активувати вибрані правила виявлення?

en-us	Enable selected groups?
uk	Активувати вибрані групи?

en-us	Enable selected hosts?
uk	Активувати вибрані вузли мережі?

en-us	Enable selected items?
uk	Активувати вибрані елементи даних?

en-us	Enable selected media types?
uk	Активувати вибрані методи повідомлень?

en-us	Enable selected scheduled reports?
uk	Увімкнути вибрані регулярні звіти?

en-us	Enable selected SLA?
uk	Увімкнути вибрані SLA?

en-us	Enable selected SLAs?
uk	Увімкнути вибрані SLAs?

en-us	Enable selected triggers?
uk	Активувати вибрані тригери?

en-us	Enable selected web scenarios?
uk	Активувати вибрані прототипи веб сценаріїв?

en-us	Enable trapping
uk	Активувати трапи

en-us	Encrypt
uk	Зашифрувати

en-us	Encryption
uk	Шифрування

en-us	Encryption level
uk	Рівень шифрування

en-us	End date
uk	Дата закінчення

en-us	English (en_US)
uk	Англійська (en_US)

en-us	equals
uk	дорівнює

en-us	Equals
uk	Дорівнює

en-us	Error
uk	Помилка

en-us	Error: %1$s
uk	Помилка: %1$s

en-us	Error in search request for table "%1$s".
uk	Помилка в запиті пошуку в таблиці "%1$s".

en-us	error message
uk	повідомлення помилки

en-us	Error message
uk	Повідомлення про помилку

en-us	Event
uk	Подія

en-us	Event acknowledged
uk	Подію підтвержено

en-us	Event correlation
uk	Кореляція подій

en-us	Event correlation rules
uk	Правила кореляції події

en-us	Event details
uk	Подробиці події

en-us	Event generation
uk	Генерація події

en-us	Event ID
uk	ID події

en-us	Event is acknowledged
uk	Подію підтвержено

en-us	Event list [previous 20]
uk	Список подій [20 попередніх]

en-us	Event log monitoring. Returns log
uk	Моніторинг журналів подій. Повертає записи з журналу

en-us	Event name
uk	Назва події

en-us	Events and alerts
uk	Події і повідомлення

en-us	Event tag pair
uk	Пара тегів події

en-us	Event type
uk	Тип події

en-us	Event updated
uk	Події оновлено

en-us	Event updated
uk	Подію оновлено

en-us	Event updated
uk	Подій оновлено

en-us	Every day(s)
uk	Щодня

en-us	Every week(s)
uk	Щотижня

en-us	Example
uk	Приклад

en-us	Example: https://localhost/zabbix/ui/
uk	Приклад: https://localhost/zabbix/ui/

en-us	Exclude
uk	Виключено

en-us	Exclude host groups
uk	Виключити групи вузлів мережі

en-us	Execute
uk	Виконати

en-us	Executed
uk	Виконано

en-us	Executed script
uk	Скрипт для виконання

en-us	Execute now
uk	Виконати зараз

en-us	Execute on
uk	Виконати на

en-us	Execute scripts
uk	Виконати скрипт

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
uk	Виконує WMI запит та повертає перший вибраний об'єкт. Повертає ціле число, дробове число, рядок або текст (в залежності від запиту)

en-us	Execution confirmation
uk	Підтвердження виконання

en-us	Expand
uk	Розгорнути

en-us	Expand macros
uk	Розкрити макроси

en-us	Expand single problem
uk	Розгортати одиночну проблему

en-us	Expired
uk	Термін дії минув

en-us	Expired
uk	Завершено

en-us	Expired on %1$s.
uk	Термін дії минув %1$s.

en-us	Expires at
uk	Термін дії закінчується о

en-us	Expires in less than
uk	Термін дії закінчується менше ніж

en-us	Exploded
uk	Розширений круговий

en-us	Export
uk	Експорт

en-us	Export failed
uk	Експорт не вдався

en-us	Export to CSV
uk	Експортувати в CSV

en-us	Expression
uk	Вираз

en-us	Expression cannot be empty
uk	Вираз не може бути пустим

en-us	Expression constructor
uk	Конструктор виразу

en-us	expression is empty
uk	вираз пустий

en-us	Expressions
uk	Вирази

en-us	Expression syntax error.
uk	Синтаксична помилка у виразі.

en-us	Expression type
uk	Тип виразу

en-us	External check
uk	Зовнішня перевірка

en-us	F
uk	Пт

en-us	Fail
uk	Помилка

en-us	Failed
uk	Помилковий

en-us	Failed
uk	Помилковий

en-us	Failed login
uk	Помилка входу

en-us	Failed to create dashboard
uk	Помилка при створенні панелі

en-us	failed to parse JSON
uk	не вдалося проаналізувати JSON

en-us	Failed to parse URL.
uk	Помилка при обробці URL.

en-us	Failed to update dashboard
uk	Помилка при оновленні панелі

en-us	Failure Audit
uk	Аудит відмов

en-us	FALSE
uk	ФАЛЬШ

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
uk	Критична помилка, будь-ласка повідомте про це команді Zabbix

en-us	Feb
uk	Лют

en-us	February
uk	Лютий

en-us	Field
uk	Поле

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
uk	Поле "%1$s" не може бути встановлено в NULL.

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
uk	Поле "%1$s" є обов'язковим.

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
uk	В полі "%1$s" відсутнє значення для карти мережі "%2$s".

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
uk	Поле "%1$s" некоректне: %2$s

en-us	Field "%1$s" is not integer.
uk	Поле "%1$s" не ціле число.

en-us	Field "%1$s" is not string.
uk	Поле "%1$s" не рядок.

en-us	Field "%1$s" must be missing.
uk	Поле "%1$s" не повинно бути присутнім.

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
uk	Файл занадто великий, максимальний розмір файлу для завантаження %1$s байт.

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
uk	Інформація часу файлу. Повертає ціле число (Unix timestamp)

en-us	Fill
uk	Заливка

en-us	Filled region
uk	Заповнений регіон

en-us	Filter
uk	Фільтр

en-us	Filter deleted
uk	Фільтр видалено

en-us	Filter properties
uk	Властивості фільтра

en-us	Filter results
uk	Фільтрувати результати

en-us	Filters
uk	Фільтри

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
uk	Пошук рядка в файлі. Повертає 0 - відповідностей не знайдено; 1 - знайдено

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
uk	Пошук рядка в файлі. Повертає рядок, який містить відповідність, або як задано в додатковому параметрі output

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
uk	Пошук рядка на веб сторінці. Повертає рядок, який містить відповідність, або як задано в додатковому параметрі output

en-us	Finish
uk	Завершити

en-us	Finnish (fi_FI)
uk	Фінська (fi_FI)

en-us	first
uk	перший

en-us	First
uk	Перша

en-us	first parameter is expected
uk	очікується перший параметр

en-us	Fit
uk	Апроксимація

en-us	Fit to map
uk	Вписати в карту мережі

en-us	Fixed
uk	Фіксоване

en-us	Flexible
uk	Гнучкий

en-us	Follow redirects
uk	Слідувати перенаправленням

en-us	Font
uk	Шрифт

en-us	Font color
uk	Колір шрифту

en-us	Font size
uk	Розмір шрифту

en-us	forecast() - Forecast for next t seconds based on period T
uk	forecast() - Прогноз значення через t секунд на основі періоду Т

en-us	Format
uk	Формат

en-us	Form data
uk	Дані форми

en-us	Formula
uk	Формула

en-us	fourth
uk	четвертий

en-us	French (fr_FR)
uk	Французька (fr_FR)

en-us	Fri
uk	П'ят

en-us	Friday
uk	П'ятниця

en-us	From
uk	З

en-us	Frontend access
uk	Доступ до веб-інтерфейсу

en-us	Frontend messaging
uk	Повідомлення у веб-інтерфейсі

en-us	FTP
uk	FTP

en-us	Full
uk	Повне

en-us	Full clone
uk	Клонувати повністю

en-us	Function
uk	Функція

en-us	fuzzytime() - Difference between item value (as timestamp) and Zabbix server timestamp is less than or equal to T seconds (1 - true, 0 - false)
uk	fuzzytime() - Різниця між значенням елементу даних (як штамп часу) та штампом часу Zabbix сервера є меншою за або дорівнює T секунд (1 - істина, 0 - фальш)

en-us	General
uk	Загальні

en-us	Generated in %1$s sec
uk	Згенеровано за %1$s с

en-us	Generate report by
uk	Створити звіт за

en-us	Georgian (ka_GE)
uk	Грузинська (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
uk	Німецька (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
uk	Отримання вмісту веб сторінки. Повертає джерельний код веб сторінки у вигляді тексту

en-us	Given expression is not a macro
uk	Наданий вираз це не макрос

en-us	global housekeeping settings
uk	глобальних налаштуваннях очистки історії

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
uk	Глобальний регулярний вираз "%1$s" не існує.

en-us	Global value
uk	Глобальне значення

en-us	Go back to %1$s
uk	Повернутись до %1$s

en-us	Google Chrome
uk	Google Chrome

en-us	Go to
uk	Перейти до

en-us	Go to first page
uk	Перейти на першу сторінку

en-us	Go to last page, %1$s
uk	Перейти на останню сторінку, %1$s

en-us	Go to next page, %1$s
uk	Перейти до наступної сторінки, %1$s

en-us	Go to page %1$s
uk	Перейти на сторінку %1$s

en-us	Go to page %1$s, current page
uk	Перейти до сторінки %1$s, поточна сторінка

en-us	Go to previous page, %1$s
uk	Перейти на попередню сторінку, %1$s

en-us	Gradient line
uk	Градієнтна лінія

en-us	Graph
uk	Графік

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Графік "%1$s" вже існує у "%2$s".

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
uk	Графік "%1$s" вже існує у "%2$s" (успадковано із іншого шаблону).

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
uk	Графік "%1$s" вже існує у "%2$s" (елементи даних не ідентичні).

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
uk	Графік "%1$s" з елементами даних із шаблону не може містити елементи даних з інших вузлів мережі.

en-us	Graph added
uk	Графік додано

en-us	Graph (classic)
uk	Графік (класичний)

en-us	Graph copied
uk	Графіки скопійовано

en-us	Graph copied
uk	Графіки скопійовано

en-us	Graph copied
uk	Графік скопійовано

en-us	Graph deleted
uk	Графік видалено

en-us	Graph prototype
uk	Прототип графіків

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
uk	Прототип графіків "%1$s" містить прототипи елементів даних від декількох правил виявлення.

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
uk	Прототип графіків "%1$s" повинен містити принаймні один прототип елементів даних.

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
uk	Прототип графіку "%1$s" з елементами даних із шаблону не може містити елементи даних з інших вузлів мережі.

en-us	Graph prototype added
uk	Прототип графіків додано

en-us	Graph prototype deleted
uk	Прототип графіків видалено

en-us	Graph prototypes
uk	Прототипи графіків

en-us	Graph prototypes deleted
uk	Прототипи графіків видалено

en-us	Graph prototype updated
uk	Прототип графіків оновлено

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
uk	Прототип графіка з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Graphs
uk	Графіки

en-us	Graphs deleted
uk	Графіки видалено

en-us	Graph sum
uk	Сума графіку

en-us	Graph type
uk	Тип графіка

en-us	Graph updated
uk	Графік оновлено

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
uk	Графік з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Graph with name "%1$s" already exists in graphs or graph prototypes.
uk	Графік з іменем "%1$s" вже існує в графіках або в прототипах графіків.

en-us	Greek (el_GR)
uk	Грецька (el_GR)

en-us	Grid
uk	Сітка

en-us	Group
uk	Група

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
uk	Групу "%1$s" не може бути видалено, так як вона використовується прототипом вузлів мережі.

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
uk	Група "%1$s" не може бути видалена, так як вона використовується в умові кореляції.

en-us	Group "%1$s" does not exist.
uk	Група "%1$s" не існує.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
uk	Група "%1$s" для вузла мережі "%2$s" не існує.

en-us	Group added
uk	Групу додано

en-us	Group deleted
uk	Групи видалено

en-us	Group deleted
uk	Групу видалено

en-us	Group deleted
uk	Групи видалено

en-us	Group for discovered hosts
uk	Група для виявлених вузлів

en-us	Grouping by
uk	Згруповано по

en-us	Group name
uk	Назва групи

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
uk	Прототип групи не може бути заснований на виявленій групі вузлів мережі "%1$s".

en-us	Group prototypes
uk	Прототипи груп

en-us	Groups
uk	Групи

en-us	Group updated
uk	Групу оновлено

en-us	GSM modem
uk	GSM модем

en-us	Guest user
uk	Гостьовий користувач

en-us	GUI
uk	Веб інтерфейс

en-us	GUI access disabled.
uk	Доступ до GUI відключено.

en-us	h
uk	г

en-us	Hardware
uk	Апаратна конфігурація

en-us	Hardware (Full details)
uk	Апаратна частина (повні деталі)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
uk	Значення апаратного сенсору. Повертає дробове число

en-us	Headers
uk	Заголовки

en-us	Headers already sent.
uk	Заголовки вже надіслано.

en-us	Hebrew (he_IL)
uk	Іврит (he_IL)

en-us	Height
uk	Висота

en-us	Help
uk	Допомога

en-us	Hexadecimal to decimal
uk	Шістнадцяткове в десяткове

en-us	hh.mm
uk	hh.mm

en-us	H:i
uk	H:i

en-us	Hidden
uk	Прихована

en-us	Hide debug
uk	Сховати діагностичну інф.

en-us	Hide groups without problems
uk	Сховати групи без проблем

en-us	Hide selected
uk	Приховати вибране

en-us	Hide sidebar
uk	Приховати бічну панель

en-us	Hierarchy
uk	Ієрархія

en-us	High
uk	Висока

en-us	High-contrast dark
uk	Висококонтрастна темна

en-us	High-contrast light
uk	Висококонтрастна світла

en-us	Highlight whole row
uk	Підсвічувати весь рядок

en-us	H:i:s
uk	H:i:s

en-us	History
uk	Історія

en-us	History and trends compression
uk	Стиснення історії та трендів

en-us	History cleanup is not supported if compression is enabled
uk	Очищення історії не підтримується, якщо стиснення ввімкнено

en-us	History clear
uk	Очистити історію

en-us	History cleared
uk	Історію очищено

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
uk	Очистка журналу може забрати багато часу. Продовжувати?

en-us	History data
uk	Дані історії

en-us	History data selection
uk	Вибір даних історії

en-us	History storage period
uk	Період зберігання історії

en-us	Home
uk	Додому

en-us	Homepage
uk	Домашня сторінка

en-us	Horizontal
uk	Горизонтальний

en-us	Horizontal align
uk	Вирівнювання по горизонталі

en-us	host
uk	вузел мережі

en-us	Host
uk	Вузел мережі

en-us	Host
uk	Вузли мережі

en-us	Host
uk	Вузли мережі

en-us	Host
uk	Вузел мережі

en-us	Host "%1$s" already exists.
uk	Вузел мережі "%1$s" вже існує.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
uk	Вузел мережі "%1$s" не може бути без групи вузлів мережі.

en-us	Host access
uk	Доступ до вузла мережі

en-us	Host added
uk	Вузел мережі додано

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
uk	У вузла мережі не може бути більше одного інтерфейсу по замовчуванню однакового типу.

en-us	Host count
uk	Кількість вузлів мережі

en-us	Host deleted
uk	Вузел мережі видалено

en-us	Host disabled
uk	Вузел мережі дезактивовано

en-us	Host disabled
uk	Вузли мережі дезактивовано

en-us	Host disabled
uk	Вузли мережі дезактивовано

en-us	Host enabled
uk	Вузли мережі активовано

en-us	Host enabled
uk	Вузли мережі активовано

en-us	Host enabled
uk	Вузел мережі активовано

en-us	host group
uk	група вузлів мережі

en-us	Host group
uk	Група вузлів мережі

en-us	Host group
uk	Група вузлів мережі

en-us	Host group "%1$s" already exists.
uk	Група вузлів мережі "%1$s" вже існує.

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
uk	Група вузлів мережі "%1$s" не може бути видалена, так як вона використовується в глобальному скрипті.

en-us	Host group elements
uk	Елементи групи вузлів мережі

en-us	Host group label type
uk	Тип ярлика до групи вузлів мережі

en-us	Host groups
uk	Групи вузлів мережі

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
uk	Група вузлів мережі з ID "%1$s" недоступна.

en-us	"hostid" of dependent item and master item should match
uk	"hostid" залежного елемента даних та головного елемента даних мають співпадати

en-us	Host interface
uk	Інтерфейс вузла мережі

en-us	Host inventory
uk	Інвентарні дані вузла мережі

en-us	Host inventory overview
uk	Огляд інвентарних даних вузла мережі

en-us	Host IP
uk	IP адреса вузла мережі

en-us	"host:key" pair is expected
uk	очікувалась пара "вузел мережі:ключ"

en-us	Host label type
uk	Тип ярлика до вузла мережі

en-us	Host macros
uk	Макроси вузла мережі

en-us	Host metadata
uk	Метадані вузла мережі

en-us	Host name
uk	Ім'я вузла мережі

en-us	Host networks
uk	Мережі вузла мережі

en-us	host pattern
uk	маска вузла мережі

en-us	Host prototype
uk	Прототип вузла мережі

en-us	Host prototype added
uk	Прототип вузлів мережі додано

en-us	Host prototype deleted
uk	Прототип вузлів мережі видалено

en-us	Host prototypes
uk	Прототипи вузлів мережі

en-us	Host prototypes deleted
uk	Прототипи вузлів мережі видалено

en-us	Host prototype updated
uk	Прототипи вузлів мережі оновлено

en-us	Host prototype updated
uk	Прототип вузлів мережі оновлено

en-us	Host prototype updated
uk	Прототипи вузлів мережі оновлено

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
uk	Прототип вузлів мережі з іменем вузла мережі "%1$s" вже існує в правилі виявлення "%2$s".

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
uk	Прототип вузлів мережі з видимим іменем вузла мережі "%1$s" вже існує в правилі виявлення "%2$s".

en-us	Host router
uk	Шлюз вузла мережі

en-us	Hosts
uk	Вузли мережі

en-us	Hosts location
uk	Розміщення вузлів

en-us	Host subnet mask
uk	Маска підмережі вузла мережі

en-us	Hosts updated
uk	Вузли мережі оновлено

en-us	Host time
uk	Час вузла мережі

en-us	Host updated
uk	Вузел мережі оновлено

en-us	Host update failed.
uk	Помилка при оновленні вузла мережі.

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
uk	Вузел мережі з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
uk	Вузел мережі з таким самим іменем "%1$s" вже існує.

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
uk	Вузел мережі з таким самим видимим іменем "%1$s" вже існує.

en-us	Hours
uk	Годин

en-us	Housekeeping
uk	Очистка

en-us	HTML
uk	HTML

en-us	HTTP
uk	HTTP

en-us	HTTP agent
uk	HTTP агент

en-us	HTTP authentication
uk	HTTP аутентифікація

en-us	HTTP login form
uk	HTTP діалог входу в систему

en-us	HTTP proxy
uk	HTTP проксі

en-us	HTTPS
uk	HTTPS

en-us	HTTP settings
uk	Налаштування HTTP

en-us	Hungarian (hu_HU)
uk	Угорська (hu_HU)

en-us	HW architecture
uk	Архітектура HW

en-us	ICMP ping
uk	ICMP ping

en-us	icon
uk	іконка

en-us	Icon
uk	Іконка

en-us	Icon (default)
uk	Іконка (по замовчуванню)

en-us	Icon (disabled)
uk	Іконка (відключено)

en-us	Icon highlight
uk	Виділення іконки

en-us	Icon (maintenance)
uk	Іконка (обслуговування)

en-us	Icon map
uk	Призначення іконок

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
uk	Призначення іконок "%1$s" не може бути видалено. Використовується в карті мережі "%2$s".

en-us	Icon map created
uk	Призначення іконок створено

en-us	Icon map deleted
uk	Призначення іконок видалено

en-us	Icon mapping
uk	Призначення іконок

en-us	Icon map updated
uk	Призначення іконок оновлено

en-us	Icon (problem)
uk	Іконка (проблема)

en-us	Icons
uk	Іконки

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
uk	Іконка з ID "%1$s" недоступна.

en-us	ID
uk	ID

en-us	Identification of the system. Returns string
uk	Ідентифікатор системи. Повертає рядок

en-us	If HTTP authentication is enabled, all users (even with frontend access set to LDAP/Internal) will be authenticated by the web server, not by Zabbix.
uk	Якщо ввімкнено автентифікацію HTTP, усі користувачі (навіть із зовнішнім доступом, налаштованим на LDAP/Internal) будуть автентифіковані веб-сервером, а не Zabbix.

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
uk	Якщо Ви вважаєте це повідомлення помилковим, то зверніться до вашого адміністратора для отримання необхідних прав доступу.

en-us	image
uk	картинка

en-us	Image
uk	Картинка

en-us	Image "%1$s" already exists.
uk	Картинка "%1$s" вже існує.

en-us	Image added
uk	Картинку додано

en-us	Image deleted
uk	Картинку видалено

en-us	Image label type
uk	Тип ярлика до картинки

en-us	Images
uk	Картинки

en-us	Images for all maps will be updated!
uk	Картинки для всіх карт мереж буде оновлено!

en-us	Image updated
uk	Картинку оновлено

en-us	IMAP
uk	IMAP

en-us	Immediately
uk	Негайно

en-us	Import
uk	Імпорт

en-us	Imported successfully
uk	Імпортовано успішно

en-us	Import file
uk	Імпорт файлу

en-us	in
uk	в

en-us	Inaccessible graph
uk	Недоступний графік

en-us	Inaccessible group
uk	Недоступна група

en-us	Inaccessible host
uk	Недоступний вузел мережі

en-us	Inaccessible item
uk	Недоступний елемент даних

en-us	Inaccessible maintenance
uk	Недоступне обслуговування

en-us	Inaccessible map
uk	Недоступна карта мережі

en-us	Inaccessible template
uk	Недоступний шаблон

en-us	Inaccessible trigger
uk	Недоступний тригер

en-us	Inaccessible user
uk	Недоступний користувач

en-us	Include
uk	Включено

en-us	Include subgroups
uk	Включити субгрупи

en-us	including subgroups
uk	включаючи субгрупи

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
uk	Статистика вхідного трафіку мережевого інтерфейсу. Повертає ціле число

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
uk	Некоректне значення %1$s типу підпису для карти мережі "%2$s".

en-us	Incorrect action condition discovery check.
uk	Некоректна перевірка виявлення в умові дії.

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректна перевірка виявлення в умові дії. Перевірка виявлення не існує або у вас немає прав доступу до неї.

en-us	Incorrect action condition discovery object.
uk	Некоректний об'єкт виявлення в умові дії.

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректна правило виявлення в умові дії. Правило виявлення не існує або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect action condition discovery status.
uk	Некоректний стан виявлення в умові дії.

en-us	Incorrect action condition event type.
uk	Некоректний тип події в умові дії.

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
uk	Некоректний порт "%1$s" в умові дії.

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректний проксі в умові дії. Проксі не існує або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
uk	Некоректна важливість тригера в умові дії.

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
uk	Некоректний тригер в умові дії. Тригер не існує або у вас немає прав доступу до нього.

en-us	Incorrect action condition type.
uk	Некоректний тип умови дії.

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
uk	Некоректні значення кроку ескалації для операції дії.

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
uk	Некоректний тип операції дії "%1$s" для джерела події "%2$s".

en-us	Incorrect API "%1$s".
uk	Некоректний API "%1$s".

en-us	Incorrect arguments passed to function.
uk	Функції передано некоректні параметри.

en-us	Incorrect bulk value for interface.
uk	Некоректне масове значення для інтерфейсу.

en-us	Incorrect conditions for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректні умови для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for discovery rule "%1$s": %3$s.
uk	Некоректний довільний вираз "%2$s" для правила виявлення "%1$s": %3$s.

en-us	incorrect element count
uk	некоректна кількість елементів

en-us	Incorrect evaltype value.
uk	Некоректне значення evaltype.

en-us	Incorrect event object "%1$s" (%2$s) for event source "%3$s" (%4$s), only the following objects are supported: %5$s.
uk	Некоректний об'єкт події "%1$s" (%2$s) для джерела події" %3$s" (%4$s), підтримуються тільки наступні об'єкти: %5$s.

en-us	Incorrect eventobject value.
uk	Некоректне значення eventobject.

en-us	Incorrect eventsource value.
uk	Некоректне значення eventsource.

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
uk	Некоректне ім'я або значення поля "%1$s" в операторі where для таблиці "%2$s".

en-us	Incorrect fields for sysmap.
uk	Некоректні поля для sysmap.

en-us	Incorrect file upload.
uk	Некоректний завантажуваний файл.

en-us	Incorrect filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректний ID формули умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition macro for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректний макрос умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect filter condition operator for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректний оператор умови фільтру для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect function is used
uk	Використано некоректну функцію

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
uk	Некоректне значення "height" у карти мережі "%1$s".

en-us	Incorrect image index.
uk	Некоректний номер картинки.

en-us	Incorrect input parameters.
uk	Некоректні вхідні параметри.

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
uk	Некоректний режим інвентарних даних в операції дії.

en-us	Incorrect item for axis value.
uk	Некоректний елемент даних для значення вісі.

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
uk	У виразі тригера "%2$s" вказано некоректний ключ елемента даних "%1$s".

en-us	Incorrect item value type
uk	Некоректний тип значення елемента даних

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
uk	Некоректний тип значення елемента даних "%1$s" вказано для функції тригера "%2$s".

en-us	Incorrect list of items.
uk	Некоректний список елементів даних.

en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
uk	Некоректний сервіс - дата має бути між 1970.01.01 та 2038.01.18

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
uk	Некоректний період сервісу (мінімум 5 хвилин)

en-us	Incorrect map ID.
uk	Некоректний ID карти мережі.

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
uk	Некоректний метод "%1$s.%2$s".

en-us	Incorrect object value.
uk	Некоректне значення об'єкта.

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
uk	Некоректне значення "%1$s" для "permission" в групах користувачів для карти мережі "%2$s".

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
uk	Некоректне значення "%1$s" для "permission" в користувачах для карти мережі "%2$s".

en-us	Incorrect port range.
uk	Некоректний діапазон портів.

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
uk	Некоректне значення "%1$s" для "private" для карти мережі "%2$s".

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
uk	Некоректний регулярний вираз "%1$s": "%2$s"

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
uk	Некоректну відповідь отримано від Zabbix сервера "%1$s".

en-us	Incorrect SNMP community.
uk	Некоректне SNMP community.

en-us	Incorrect SNMP OID.
uk	Некоректний SNMP OID.

en-us	Incorrect source value.
uk	Некоректне значення джерела.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
uk	Некоректний статус для вузла мережі "%1$s".

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
uk	некоректний синтаксис біля "%1$s"

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
uk	Некоректна кількість кроків шаблонного веб сценарію.

en-us	Incorrect trigger expression.
uk	Некоректний вираз тригера.

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
uk	Некоректний вираз тригера. Вузел мережі "%1$s" не існує або ви не маєте до цього вузла мережі.

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
uk	Некоректний вираз тригера. Елементи виразу тригера не повинні належати шаблону та вузлу мережі одночасно.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
uk	Некоректний вираз прототипу тригера. Вузел мережі "%1$s" не існує або у вас немає права доступу до нього.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
uk	Некоректний вираз прототипу тригера. Елементи виразу прототипу тригера не повинні належати шаблону та вузлу мережі одночасно.

en-us	Incorrect type of calculation for discovery rule "%1$s".
uk	Некоректний тип підрахунку для правила виявлення "%1$s".

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
uk	Некоректне значення ID групи користувачів вказано для карти мережі "%1$s".

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
uk	Некоректне значення ID користувача вказано для карти мережі "%1$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
uk	Некоректне значення "%1$s" для поля "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
uk	Некоректне значення "%1$s" для поля "%2$s": має бути між %3$s та %4$s.

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
uk	Значення "%1$s" є некоректним для поля дробового числа "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
uk	Значення "%1$s" є некоректним для поля цілого числа "%2$s".

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
uk	Значення "%1$s" є некоректним для поля числа без знаку "%2$s".

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
uk	Некоректне значення для поля "%1$s".

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
uk	Некоректне значення для поля "%1$s": %2$s.

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
uk	Некоректне значення "width" для карти мережі "%1$s".

en-us	Indonesian (id_ID)
uk	Індонезійська (id_ID)

en-us	Info
uk	Інфо

en-us	Info
uk	Інфо

en-us	Information
uk	Інформація

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
uk	Інформація про сервіс. Повертає ціле число для параметрів state, startup; рядок - для параметрів displayname, path, user; текст - для параметра description; Особливості для state: 0 - запущений, 1 - призупинений, 2 - запускається, 3 - призупиняється, 4 - відновлюється, 5 - зупиняється, 6 - зупинений, 7 - невідомо, 255 - сервіс відсутній; Особливості для startup: 0 - автоматичний, 1 - автоматичний з затримкою, 2 - вручну, 3 - відімкнений, 4 - невідомо

en-us	Inherited
uk	Успадковано

en-us	Inherited and host macros
uk	Макроси вузла мережі та успадковані

en-us	Inherited and template macros
uk	Успадковані та макроси із шаблонів

en-us	Inherited and trigger tags
uk	Успадковані та теги тригера

en-us	Inherited items
uk	Успадковані елементи даних

en-us	In maintenance
uk	В періоді сервісу

en-us	In progress
uk	В роботі

en-us	In range
uk	В діапазоні

en-us	Insert
uk	Вставити

en-us	Insert expression
uk	Вставити вираз

en-us	Install
uk	Встановлення

en-us	Installation
uk	Інсталяція

en-us	Installer name
uk	Ім'я інсталятора

en-us	Interface
uk	Інтерфейс

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
uk	Інтерфейс зв'язаний з елементом даних "%1$s" у "%2$s".

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
uk	У інтерфейсу з DNS іменем "%1$s" не може бути пуста IP адреса.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
uk	У інтерфейсу з IP адресою "%1$s" не може бути пусте DNS ім'я.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
uk	У інтерфейсу з IP адресою "%1$s" не може бути пусте DNS ім'я, коли встановлено "Використовувати DNS" у "%2$s".

en-us	internal
uk	внутрішній

en-us	Internal
uk	Внутрішній

en-us	Internal
uk	Внутрішня

en-us	Internal data storage period
uk	Період зберігання внутрішніх даних

en-us	Internal error.
uk	Внутрішня помилка.

en-us	Internal JSON-RPC error.
uk	Внутрішня помилка JSON-RPC.

en-us	Internet Explorer
uk	Internet Explorer

en-us	Interval
uk	Інтервал

en-us	Invalid action condition: %1$s.
uk	Неправильна умова дії: %1$s.

en-us	invalid address range "%1$s"
uk	неправильний діапазон адрес "%1$s"

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
uk	помилкова послідовність байт в UTF-8

en-us	Invalid date.
uk	Помилкова дата.

en-us	invalid delay
uk	некоректна затримка

en-us	Invalid email address "%1$s".
uk	Помилкова адреса email "%1$s".

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
uk	Помилкова адреса email у методу повідомлень з ID "%1$s".

en-us	invalid history storage period
uk	некоректний період зберігання історії

en-us	invalid host group name
uk	некоректне ім'я групи вузлів мережі

en-us	invalid host name
uk	некоректне ім'я вузла мережі

en-us	Invalid interval "%1$s".
uk	Неправильний інтервал "%1$s".

en-us	Invalid IP address "%1$s".
uk	Неправильна IP адреса "%1$s".

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
uk	Неправильний JSON. На сервері виникла помилка при аналізі тексту JSON.

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
uk	Неправильний ключ "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for discovery rule "%2$s" on "%3$s": %4$s.
uk	Неправильний ключ "%1$s" для правила виявлення "%2$s" в "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item "%2$s" on "%3$s": %4$s.
uk	Неправильний ключ "%1$s" для елемента даних "%2$s" в "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid key "%1$s" for item prototype "%2$s" on "%3$s": %4$s.
uk	Неправильний ключ "%1$s" для прототипу елементів даних "%2$s" в "%3$s": %4$s.

en-us	Invalid method parameters.
uk	Неправильні параметри методу.

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
uk	Неправильний параметр "%1$s": %2$s.

en-us	Invalid params.
uk	Неправильні параметри.

en-us	invalid Prometheus output
uk	недійсний вивід Prometheus

en-us	invalid Prometheus pattern
uk	недійсний патерн Prometheus

en-us	invalid regular expression
uk	помилковий регулярний вираз

en-us	Invalid response code "%1$s".
uk	Неправильний код відповіді "%1$s".

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
uk	Неправильний тег "%1$s": %2$s.

en-us	invalid template group name
uk	некоректна назва групи шаблонів

en-us	Invalid time period.
uk	Неправильний період часу.

en-us	invalid trend storage period
uk	некоректний період зберігання трендів

en-us	Inventory
uk	Інвентаризація

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
uk	Інвентарні данні дезактивовано для вузла мережі "%1$s".

en-us	Inventory field
uk	Поле інвентарних даних

en-us	Inventory mode
uk	Режим інвентарних даних

en-us	IP
uk	IP

en-us	IP address
uk	IP-адрес

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
uk	IP та DNS не можуть бути пустими для інтерфейсу вузла мережі.

en-us	IPMI
uk	IPMI

en-us	IPMI agent
uk	IPMI агент

en-us	IPMI interfaces
uk	Інтерфейси IPMI

en-us	IPMI sensor
uk	IPMI датчик

en-us	IP range
uk	Діапазон IP адрес

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
uk	Діапазон IP "%1$s" перевищує ліміт адрес "%2$s"

en-us	is greater than or equals
uk	більше ніж чи дорівнює

en-us	is less than or equals
uk	менше ніж чи дорівнює

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
uk	не обгорнуте в {} або неправильно сформоване

en-us	Is online?
uk	В системі?

en-us	Issuer
uk	Видавець

en-us	Italian (it_IT)
uk	Італійська (it_IT)

en-us	item
uk	елемент даних

en-us	Item
uk	Елемент даних

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Елемент даних "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
uk	Елемент даних "%1$s" вже існує в "%2$s", успадковано з іншого шаблону.

en-us	Item "%1$s" cannot be copied without its master item.
uk	Елемент даних "%1$s" не може бути скопійовано без його майстер елемента даних.

en-us	Item "%1$s" cannot populate a missing host inventory field number "%2$d". Choices are: from 0 (do not populate) to %3$d.
uk	Елемент даних "%1$s" не може заповнювати відсутнє поле під номером "%2$d" інвентарних даних вузла мережі. Оберіть з: від 0 (не заповнювати) до %3$d.

en-us	Item "%1$s" does not exist or you have no access to this item
uk	Елемент даних "%1$s" не існує або у вас немає прав доступу до нього

en-us	Item added
uk	Елемент додано

en-us	Item copied
uk	Елемент даних скопійовано

en-us	Item copied
uk	Елементи даних скопійовано

en-us	Item copied
uk	Елементи даних скопійовано

en-us	Item count
uk	Кількість елементів даних

en-us	Item deleted
uk	Елемент даних видалено

en-us	Item disabled
uk	Елементи даних дезактивовано

en-us	Item disabled
uk	Елемент даних дезактивовано

en-us	Item disabled
uk	Елементи даних дезактивовано

en-us	Item enabled
uk	Елементи даних активовано

en-us	Item enabled
uk	Елементи даних активовано

en-us	Item enabled
uk	Елемент даних активовано

en-us	Item in "not supported" state
uk	Елемент даних в стані "не підтримується"

en-us	Item not selected
uk	Елемент даних не вибрано

en-us	item pattern
uk	маска елементу даних

en-us	Item pre-processing is missing parameters: %1$s
uk	Відсутні параметри в попередній обробці елемента даних: %1$s

en-us	Item prototype
uk	Прототип елемента даних

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Прототип елемента даних "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
uk	Прототип елемента даних "%1$s" вже існує в "%2$s", успадкований з іншого шаблону.

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", linked to another rule.
uk	Прототип елемента даних "%1$s" вже існує у "%2$s", приєднаний до іншого правила.

en-us	Item prototype added
uk	Прототип елемента даних додано

en-us	Item prototype deleted
uk	Прототип елемента даних видалено

en-us	Item prototypes
uk	Прототипи елементів даних

en-us	Item prototypes deleted
uk	Прототипи елементів даних видалено

en-us	Item prototypes updated
uk	Прототипи елементів даних оновлено

en-us	Item prototype updated
uk	Прототипи елементів даних оновлено

en-us	Item prototype updated
uk	Прототип елемента даних оновлено

en-us	Item prototype updated
uk	Прототипи елементів даних оновлено

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
uk	Прототип елементів даних з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Items
uk	Елементи даних

en-us	Items deleted
uk	Елементи даних видалено

en-us	Items list
uk	Список елементів

en-us	Items location
uk	Розміщення елементів даних

en-us	Items updated
uk	Елементи оновлено

en-us	Item updated
uk	Елемент даних оновлено

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
uk	Елемент даних використовує інтерфейс не від батьківського вузла мережі.

en-us	Item uses incorrect interface type.
uk	Елемент даних використовує некоректний тип інтерфейсу.

en-us	Item values
uk	Значення елемента даних

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
uk	Елемент не було оновлено. Будь ласка введіть коректний інтервал оновлення.

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
uk	Елемент даних не може бути оновлено. Вказаний інтервал оновлення повинен мати принаймні один гнучкий або запланований інтервал.

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
uk	Елемент даних не буде оновлено. Інтервал оновлення повинен бути між 1s та 1d. Також може використовуватись запланований/гнучкий інтервал.

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
uk	Елемент даних з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як правило виявлення.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як елемент даних.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як елемент даних створений з прототипу елемента даних.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як прототип елемента даних.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
uk	Елемент даних з ключем "%1$s" вже існує в "%2$s" як невідомий елемент даних.

en-us	It is not possible to filter by user password.
uk	Неможливо фільтрувати по паролю користувача.

en-us	It is not possible to search by user password.
uk	Неможливо виконувати пошук по паролю користувача.

en-us	Jan
uk	Січ

en-us	January
uk	Січень

en-us	Japanese (ja_JP)
uk	Японська (ja_JP)

en-us	JavaScript
uk	JavaScript

en-us	JMX
uk	JMX

en-us	JMX agent
uk	JMX агент

en-us	JMX endpoint
uk	JMX endpoint

en-us	JMX interfaces
uk	Інтерфейси JMX

en-us	JSON data
uk	JSON дані

en-us	JSONPath
uk	JSONPath

en-us	JSON string is expected
uk	очікувався JSON рядок

en-us	Jul
uk	Лип

en-us	July
uk	Липень

en-us	Jun
uk	Чер

en-us	June
uk	Червень

en-us	Keep lost resources period
uk	Період зберігання втрачених ресурсів

en-us	Key
uk	Ключ

en-us	key is empty
uk	ключ пустий

en-us	Key passphrase
uk	Фраза-пароль ключа

en-us	Kiosk mode
uk	Режим кіоску

en-us	Korean (ko_KR)
uk	Корейська (ko_KR)

en-us	Label
uk	Ярлик

en-us	Label location
uk	Розміщення ярлика

en-us	<label name>
uk	<ім'я мітки>

en-us	Language
uk	Мова

en-us	last
uk	ост.

en-us	last
uk	ост.

en-us	Last
uk	Остання

en-us	Last %1$d day
uk	Останні %1$d днів

en-us	Last %1$d day
uk	Останні %1$d дні

en-us	Last %1$d day
uk	Останній %1$d день

en-us	Last %1$d hour
uk	Останні %1$d години

en-us	Last %1$d hour
uk	Останні %1$d годин

en-us	Last %1$d hour
uk	Остання %1$d година

en-us	Last %1$d minute
uk	Остання %1$d хвилина

en-us	Last %1$d minute
uk	Останні %1$d хвилини

en-us	Last %1$d minute
uk	Останні %1$d хвилин

en-us	Last %1$d month
uk	Останні %1$d місяців

en-us	Last %1$d month
uk	Останній %1$d місяць

en-us	Last %1$d month
uk	Останні %1$d місяці

en-us	Last %1$d second
uk	Остання %1$d секунда

en-us	Last %1$d second
uk	Останні %1$d секунди

en-us	Last %1$d second
uk	Останні %1$d секунд

en-us	Last %1$d year
uk	Останні %1$d років

en-us	Last %1$d year
uk	Останній %1$d рік

en-us	Last %1$d year
uk	Останні %1$d роки

en-us	Last check
uk	Остання перевірка

en-us	Last hour graph
uk	Графік за останню годину

en-us	last() - Last (most recent) T value
uk	last() - Останнє (найбільш недавнє) значення Т

en-us	Last month graph
uk	Графік за останній місяць

en-us	Last of
uk	За останні

en-us	Last seen (age)
uk	Востаннє помітний (вік)

en-us	Last value
uk	Останнє значення

en-us	Last week graph
uk	Графік за останній тиждень

en-us	Latest data
uk	Останні дані

en-us	Latest values
uk	Останні значення

en-us	Latvian (lv_LV)
uk	Латвійська (lv_LV)

en-us	LDAP
uk	LDAP

en-us	LDAP authentication
uk	LDAP аутентифікація

en-us	LDAP host
uk	Хост LDAP

en-us	LDAP is not configured
uk	LDAP не налаштовано

en-us	LDAP login successful
uk	Вдалий вхід через LDAP

en-us	LDAP settings
uk	Налаштування LDAP

en-us	left
uk	зліва

en-us	Left
uk	З лівого боку

en-us	Left trim
uk	Обрізати зліва

en-us	Left Y
uk	Вісь Y зліва

en-us	Legend
uk	Легенда

en-us	Limit for search and filter results
uk	Ліміт елементів в пошуку/фільтрі

en-us	Line
uk	Лінія

en-us	Line type
uk	Тип лінії

en-us	Line width
uk	Товщина лінії

en-us	Link
uk	Лінк

en-us	(linked by host discovery)
uk	(зв’язано шляхом виявлення хоста)

en-us	Linked map
uk	Пов'язана карта

en-us	Linked templates
uk	Приєднані шаблони

en-us	Link indicators
uk	Індикатори лінка

en-us	Links
uk	Зв'язки

en-us	Link templates
uk	Приєднати шаблони

en-us	Link to template
uk	Приєднати до шаблону

en-us	Link to templates
uk	Приєднати до шаблонів

en-us	Listing of installed packages. Returns text
uk	Список встановлених пакетів. Повертає текст

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
uk	Список MAC адрес. Повертає рядок

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
uk	Список PCI та USB пристроїв. Повертає текст

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
uk	Список сервісів. Повертає 0 - якщо список пустий; текст - список сервісів розділених переводом рядка

en-us	List is empty
uk	Список пустий

en-us	list of characters
uk	список символів

en-us	List of user group shares
uk	Список груп користувачів спільного доступу

en-us	List of user shares
uk	Список користувачів спільного доступу

en-us	Lithuanian (lt_LT)
uk	Литовський (lt_LT)

en-us	LLD macro
uk	LLD макрос

en-us	LLD macros
uk	LLD макроси

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
uk	Повний час завантаження веб сторінки (в секундах). Повертає дробове число

en-us	Local
uk	Локальний

en-us	Local time
uk	Локальний (дійсний) час

en-us	Location
uk	Місцезнаходження

en-us	Location latitude
uk	Розміщення (широта)

en-us	Location longitude
uk	Розміщення (довгота)

en-us	Log
uk	Лог (багато полів)

en-us	Log file monitoring. Returns log
uk	Моніторинг файлів журналів. Повертає лог

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
uk	Моніторинг файлів журналів з підтримкою ротації. Повертає лог

en-us	Login
uk	Вхід в систему

en-us	Login name or password is incorrect.
uk	Некоректне ім'я користувача або пароль.

en-us	Logout
uk	Вихід із системи

en-us	Log time format
uk	Формат часу в журналі

en-us	Log unmatched SNMP traps
uk	Записувати не співпадаючі SNMP трапи

en-us	Lost
uk	Втрачено

en-us	low-level discovery rule
uk	правило низькорівневого виявлення

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
uk	Правило низькорівневого виявлення в стані "не підтримується"

en-us	m
uk	хв

en-us	m
uk	м

en-us	M
uk	M

en-us	M
uk	Пн

en-us	MAC address A
uk	MAC адреса A

en-us	MAC address B
uk	MAC адреса B

en-us	Macro
uk	Макро

en-us	Macro "%1$s" already exists.
uk	Макрос "%1$s" вже існує.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
uk	Макрос "%1$s" вже існує в "%2$s".

en-us	macro is empty
uk	макрос пустий

en-us	macro(s)
uk	макрос(и)

en-us	Macros
uk	Макроси

en-us	Macros updated
uk	Макроси оновлено

en-us	Main filter
uk	Головний фільтр

en-us	Main navigation
uk	Головна навігація

en-us	Maintenance
uk	Сервіс

en-us	Maintenance: %1$s
uk	Обслуговування: %1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
uk	Сервіс "%1$s" вже існує.

en-us	Maintenance added
uk	Період сервісу додано

en-us	Maintenance deleted
uk	Сервіс видалено

en-us	Maintenance period
uk	Період сервісу

en-us	Maintenance period length
uk	Тривалість періоду сервісу

en-us	Maintenance periods
uk	Періоди сервісу

en-us	Maintenance type
uk	Тип сервісу

en-us	Maintenance updated
uk	Сервіс оновлено

en-us	Maintenance with data collection
uk	Сервіс зі збором даних

en-us	Maintenance without data collection
uk	Сервіс без збору даних

en-us	Manage scheduled reports
uk	Управління регулярними звітами

en-us	<manual>
uk	<вручну>

en-us	Manual
uk	Вручну

en-us	Manually closed
uk	Закритий вручну

en-us	map
uk	карта мережі

en-us	Map
uk	Карта мережі

en-us	Map "%1$s" already exists.
uk	Карта мережі "%1$s" вже існує.

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
uk	Карта мережі "%1$s" є публічною, тому спільний доступ тільки на читання не дозволений.

en-us	Map element
uk	Елемент карти мережі

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
uk	Відсутні параметри в елемента карти мережі: %1$s

en-us	Map element label location
uk	Розміщення підпису до елементу карти мережі

en-us	Map element label type
uk	Тип підпису до елементу карти мережі

en-us	Map label type
uk	Тип позначки карти мережі

en-us	Map name cannot be empty.
uk	Ім'я карти мережі не може бути пустим.

en-us	Map navigation tree
uk	Дерево навігації карт мереж

en-us	Map owner cannot be empty.
uk	Власник карти мережі не може бути пустим.

en-us	Mapped to
uk	Перетворюється на

en-us	Mappings
uk	Призначення

en-us	Maps
uk	Карти мереж

en-us	Map shape
uk	Фігура карти мережі

en-us	Map update failed.
uk	Оновлення карти мережі неуспішне.

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
uk	Карта мережі з ID "%1$s" недоступна.

en-us	Mar
uk	Бер

en-us	March
uk	Березень

en-us	Mark elements on trigger status change
uk	Відмічати елементи при зміні стану тригера

en-us	Mark others
uk	Не помічати тільки відібрані

en-us	Mark selected
uk	Помітити тільки відібрані

en-us	Mask
uk	Маска

en-us	Mass update
uk	Масове оновлення

en-us	Mass update elements
uk	Масове оновлення елементів

en-us	Mass update shapes
uk	Масове оновлення фігур

en-us	Master item
uk	Головний елемент даних

en-us	matches
uk	співпадає

en-us	Matches regular expression
uk	Відповідає регулярному виразу

en-us	max
uk	макс.

en-us	Max
uk	Макс

en-us	Max count of elements to show inside table cell
uk	Макс. кількість елементів для відображення в комірці таблиці

en-us	maximum dependent items count reached
uk	досягнуто максимальну кількість залежних елементів даних

en-us	maximum number of dependency levels reached
uk	досягнуто максимальну кількість рівнів залежності

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
uk	Максимальна кількість відкритих файлів яку підтримує ОС. Повертає ціле число

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
uk	Максимальна кількість процесів яку підтримує ОС. Повертає ціле число

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
uk	Максимальний період часу відображення %1$s дні.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
uk	Максимальний період часу відображення %1$s день.

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
uk	Максимальний період часу відображення %1$s днів.

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
uk	Перевищено максимальну довжину email адреси у методу повідомлень з ID "%1$s".

en-us	max() - Maximum value for period T
uk	max() - Максимальне значення за період Т

en-us	May
uk	Тра

en-us	May
uk	Травень

en-us	m-d
uk	m-d

en-us	MD2
uk	MD2

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
uk	MD5 контрольна сума файлу. Повертає рядок символів (MD5 хеш файлу)

en-us	m-d H:i
uk	m-d H:i

en-us	Media
uk	Метод повідомлення

en-us	Media type
uk	Тип засобу передачі

en-us	Media type "%1$s" already exists.
uk	Метод повідомлень "%1$s" вже існує.

en-us	Media type added
uk	Метод повідомлень додано

en-us	Media type deleted
uk	Методи повідомлень видалено

en-us	Media type deleted
uk	Методи повідомлень видалено

en-us	Media type deleted
uk	Метод повідомлень видалено

en-us	Media type disabled
uk	Методи повідомлень дезактивовано

en-us	Media type disabled
uk	Метод повідомлень дезактивовано

en-us	Media type disabled
uk	Методи повідомлень дезактивовано

en-us	Media type enabled
uk	Методи повідомлень активовано

en-us	Media type enabled
uk	Методи повідомлень активовано

en-us	Media type enabled
uk	Метод повідомлень активовано

en-us	Media types
uk	Методи повідомлень

en-us	Media type test failed.
uk	Тест медіа типу неуспішний.

en-us	Media type test successful.
uk	Тест медіа типу успішний.

en-us	Media type updated
uk	Метод повідомлень оновлено

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
uk	Метод повідомлень з ID "%1$s" недоступний.

en-us	Members
uk	Члени групи

en-us	Memory limit: %1$s
uk	Ліміт пам'яті: %1$s

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
uk	Розмір пам'яті в байтах або у відсотках від загальної. Повертає ціле число в байтах; дробове для відсотків

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
uk	Пам'ять яка використовується процесом в байтах. Повертає ціле число

en-us	Message
uk	Повідомлення

en-us	Message
uk	Повідомлення

en-us	Message/Command
uk	Повідомлення/Команда

en-us	Message format
uk	Формат повідомлення

en-us	Messages
uk	Повідомлення

en-us	Message timeout
uk	Таймаут повідомлення

en-us	Messaging
uk	Повідомлення

en-us	Method not found.
uk	Метод не знайдено.

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
uk	<ім'я метрики>{<ім'я мітки>="<значення мітки>", ...} == <значення>

en-us	Middle
uk	Посередині

en-us	min
uk	мін.

en-us	Min
uk	Мін

en-us	minimum length is %1$s characters
uk	мінімальна довжина %1$s символів

en-us	Minimum severity
uk	Мінімальна важливість

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
uk	Мінімальний період часу для відображеня %1$s хвилини.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
uk	Мінімальний період часу для відображеня %1$s хвилина.

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
uk	Мінімальний період часу для відображеня %1$s хвилин.