en-us	Root cause
zh-cn	根因

en-us	round() - Rounds a value to decimal places
zh-cn	round() - 将值四舍五入到小数位

en-us	Rows
zh-cn	行

en-us	Rows per page
zh-cn	每页行数

en-us	rtrim() - Removes specified characters from the end of a string
zh-cn	rtrim() - 从字符串末尾删除指定字符

en-us	Rules
zh-cn	规则

en-us	Run script "%1$s" on current host
zh-cn	在当前主机上运行脚本“%1$s”

en-us	Run script "%1$s" on host groups
zh-cn	在主机组上运行脚本“%1$s”

en-us	Run script "%1$s" on hosts
zh-cn	在主机上运行脚本“%1$s”

en-us	Run script "%1$s" on Zabbix server
zh-cn	在 Zabbix 服务器上运行脚本"%1$s"

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
zh-cn	即在主机上指定的命令的执行。返回命令执行结果的文本值。如果指定NOWAIT的模式，这将返回执行命令的结果1。

en-us	Russian (ru_RU)
zh-cn	俄语 (ru_RU)

en-us	s
zh-cn	s

en-us	S
zh-cn	S

en-us	S
zh-cn	S

en-us	Safari
zh-cn	Safari

en-us	SAML
zh-cn	SAML

en-us	SAML group pattern
zh-cn	SAML 组模式

en-us	SAML settings
zh-cn	SAML 设置

en-us	Sans-Serif
zh-cn	无衬线字体

en-us	Sat
zh-cn	六

en-us	Saturday
zh-cn	周六

en-us	Save
zh-cn	保存

en-us	Save as
zh-cn	另存为

en-us	Save changes
zh-cn	保存设置

en-us	Save it as "%1$s"
zh-cn	保存为 "%1$s"

en-us	Scale
zh-cn	规模

en-us	Scale size
zh-cn	规模大小

en-us	Scan directory
zh-cn	扫描目录

en-us	Scan this QR code
zh-cn	扫描此二维码

en-us	Scenario
zh-cn	场景

en-us	Scenario tags
zh-cn	场景标签

en-us	Schedule
zh-cn	排程

en-us	Scheduled check
zh-cn	时刻表检查

en-us	Scheduled report
zh-cn	计划报表

en-us	Scheduled report added
zh-cn	计划报表已添加

en-us	Scheduled report created
zh-cn	定时报表已创建

en-us	Scheduled report deleted
zh-cn	计划报表已删除

en-us	Scheduled report disabled
zh-cn	定时报表已禁用

en-us	Scheduled report enabled
zh-cn	定时报表已启用

en-us	Scheduled reports
zh-cn	计划报表

en-us	Scheduled report test
zh-cn	预定报表测试

en-us	Scheduled report updated
zh-cn	定时报表已更新

en-us	Scheduling
zh-cn	调度

en-us	Scope
zh-cn	范围

en-us	Scope
zh-cn	范围

en-us	script
zh-cn	脚本

en-us	Script
zh-cn	脚本

en-us	Script "%1$s" already exists.
zh-cn	脚本"%1$s"已经存在.

en-us	Script added
zh-cn	脚本已添加

en-us	Script deleted
zh-cn	脚本已删除

en-us	Script does not have parameters.
zh-cn	脚本没有参数

en-us	Script execution
zh-cn	脚本执行

en-us	Script execution log
zh-cn	脚本执行日志

en-us	Script execution successful.
zh-cn	脚本执行成功。

en-us	Script name
zh-cn	脚本名称

en-us	Script parameters
zh-cn	脚本参数

en-us	Script profiler
zh-cn	脚本探查器

en-us	Scripts
zh-cn	脚本

en-us	Script updated
zh-cn	脚本已更新

en-us	Search
zh-cn	搜索

en-us	Search attribute
zh-cn	搜索属性

en-us	Search filter
zh-cn	搜索过滤器

en-us	Search pattern is empty
zh-cn	查找式样为空

en-us	search string
zh-cn	搜索字符串

en-us	Search string
zh-cn	搜索字符串

en-us	Season
zh-cn	时期

en-us	Season deviation window
zh-cn	时期偏差窗口

en-us	second
zh-cn	秒

en-us	Secondary POC cell
zh-cn	第二个POC手机号码

en-us	Secondary POC email
zh-cn	第二个POC email

en-us	Secondary POC name
zh-cn	第二个POC名称

en-us	Secondary POC notes
zh-cn	第二个POC注记

en-us	Secondary POC phone A
zh-cn	第二个POC电话A

en-us	Secondary POC phone B
zh-cn	第二个POC电话B

en-us	Secondary POC screen name
zh-cn	第二个POC聚合图形名称

en-us	seconds
zh-cn	秒

en-us	Seconds
zh-cn	秒

en-us	Secret text
zh-cn	密文

en-us	Security
zh-cn	安全

en-us	Security level
zh-cn	安全级别

en-us	Security name
zh-cn	安全名称

en-us	Select
zh-cn	选择

en-us	selected
zh-cn	已选

en-us	Selected
zh-cn	已选

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
zh-cn	已选择，%1$s 在 %2$d 位置的 %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
zh-cn	已选择，%1$s，只读，位于 %3$d 的位置 %2$d

en-us	Selected and all other problems of related triggers
zh-cn	已选择的和所有其他问题的关联触发器

en-us	Selected elements
zh-cn	所选的组件

en-us	Selected items only
zh-cn	仅选择的监控项

en-us	Select prototype
zh-cn	选择原型

en-us	Select SLA to display SLA report.
zh-cn	选择 SLA 以显示 SLA 报表。

en-us	Send backward
zh-cn	往后发送

en-us	Send message
zh-cn	发送消息

en-us	Send message to user groups
zh-cn	发送消息给用户群组

en-us	Send message to users
zh-cn	发送消息给用户

en-us	Send only to
zh-cn	仅送到

en-us	Send to
zh-cn	收件人

en-us	Send to back
zh-cn	发回

en-us	Send to user groups
zh-cn	发送给用户组

en-us	Send to users
zh-cn	发送给用户

en-us	Sent
zh-cn	已送达

en-us	Sent/Executed
zh-cn	发送/执行

en-us	Sep
zh-cn	九月

en-us	Separated
zh-cn	分开的

en-us	Separately
zh-cn	分别地

en-us	September
zh-cn	九月

en-us	Serial number A
zh-cn	序列号A

en-us	Serial number B
zh-cn	序列号B

en-us	Serif
zh-cn	截线

en-us	Server
zh-cn	服务器

en-us	Server (proxy)
zh-cn	服务器（代理）

en-us	Servers
zh-cn	服务器

en-us	Server time
zh-cn	服务器时间

en-us	Service
zh-cn	服务

en-us	Service
zh-cn	服务

en-us	Service "%1$s" cannot have problem tags and children at the same time.
zh-cn	服务“%1$s”不能同时有问题标签和子标签。

en-us	Service actions
zh-cn	服务动作

en-us	Service created
zh-cn	服务被创建

en-us	Service data storage period
zh-cn	服务数据保存期限

en-us	Service deleted
zh-cn	服务已删除

en-us	Service list
zh-cn	服务清单

en-us	Service name
zh-cn	服务名称

en-us	Service port
zh-cn	服务端口

en-us	Service recovery
zh-cn	服务恢复

en-us	Services
zh-cn	服务

en-us	Services form a circular dependency.
zh-cn	服务形成了一个环.

en-us	Services updated
zh-cn	服务已更新

en-us	Service tag name
zh-cn	服务标签名

en-us	Service tags
zh-cn	服务标签

en-us	Service tag value
zh-cn	服务标签值

en-us	Service type
zh-cn	服务类型

en-us	Service update
zh-cn	服务更新

en-us	Service updated
zh-cn	服务已更新

en-us	Service with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID 为“%1$s”的服务不可用。

en-us	Service with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
zh-cn	ID 为“%2$s”的服务不适用于用户角色“%1$s”。

en-us	service with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的服务已存在

en-us	Session ID or token is expected.
zh-cn	会话ID或令牌已过期

en-us	Session initialization error.
zh-cn	会话初始化错误。

en-us	Session terminated, re-login, please.
zh-cn	会话已中断, 请重新登录.

en-us	Set custom time period
zh-cn	设置自定义时间段

en-us	Set error to
zh-cn	将错误设置为

en-us	Set expiration date and time
zh-cn	设置到期日期和时间

en-us	Set host inventory mode
zh-cn	设置主机清单模式

en-us	Set new value
zh-cn	设置新值

en-us	Set status to
zh-cn	将状态设置为

en-us	Set status to OK
zh-cn	将状态设置为 OK

en-us	Set this view as default
zh-cn	将此视图设置为默认视图

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
zh-cn	设置 LDAP 解除引用模式失败。

en-us	Setting LDAP protocol failed.
zh-cn	设置 LDAP 协议失败。

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
zh-cn	将 LDAP 引用设置为「关闭」失败。

en-us	Settings
zh-cn	设置

en-us	Set value to
zh-cn	将值设置为

en-us	Severity
zh-cn	严重性

en-us	Severity
zh-cn	严重性

en-us	Severity changed
zh-cn	严重性发生改变

en-us	Severity changes
zh-cn	严重性变化

en-us	Severity decreased
zh-cn	严重性下降

en-us	Severity filter
zh-cn	严重性过滤器

en-us	Severity increased
zh-cn	严重性提升

en-us	Shape
zh-cn	形

en-us	Shared
zh-cn	共享

en-us	Sharing
zh-cn	分享

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
zh-cn	共享选项 "%1$s" 没有在拓补图中指定值 "%2$s" 。

en-us	Short
zh-cn	短针

en-us	short description
zh-cn	简要描述

en-us	Shortened
zh-cn	精简

en-us	should be empty
zh-cn	可能是空的

en-us	should be less than current time
zh-cn	应该早于当前时间

en-us	Show
zh-cn	查看

en-us	Show aggregation function
zh-cn	显示聚合函数

en-us	Show arc
zh-cn	显示圆弧

en-us	Show data in maintenance
zh-cn	显示维护状态的数据

en-us	Show details
zh-cn	查看详情

en-us	Show header
zh-cn	显示标题

en-us	Show hosts in maintenance
zh-cn	显示维修中主机

en-us	show icon mappings
zh-cn	展示图标映射

en-us	Show labels
zh-cn	显示标签

en-us	Show legend
zh-cn	显示图例

en-us	Show lines
zh-cn	查看线条

en-us	Shown
zh-cn	已查看

en-us	Show number of records
zh-cn	显示记录数

en-us	Show only totals
zh-cn	仅显示总计

en-us	Show operational data
zh-cn	显示操作数据

en-us	Show periods
zh-cn	显示时段

en-us	Show problems
zh-cn	显示问题

en-us	Show selected
zh-cn	显示已选

en-us	Show sidebar
zh-cn	显示侧边栏

en-us	Show suppressed problems
zh-cn	显示处理的问题

en-us	Show symptoms
zh-cn	显示故障现象

en-us	Show tags
zh-cn	显示标签

en-us	Show technical errors
zh-cn	显示技术错误

en-us	Show text as HTML
zh-cn	查看HTML文字

en-us	Show timeline
zh-cn	显示时间线

en-us	Show total value
zh-cn	显示总值

en-us	Show triggers
zh-cn	查看触发器

en-us	Show unavailable maps
zh-cn	显示不可用的地图

en-us	Show units
zh-cn	显示单位

en-us	Show value
zh-cn	查看值

en-us	Show warning if Zabbix server is down
zh-cn	当Zabbix服务器停机时显示告警

en-us	Show working time
zh-cn	查看工作时间

en-us	Sidebar control
zh-cn	侧边栏控制

en-us	Sign
zh-cn	登录

en-us	Sign in
zh-cn	登录

en-us	sign in as guest
zh-cn	以访客身份登录

en-us	Sign in with HTTP
zh-cn	使用 HTTP 登录

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
zh-cn	使用单点登录 (SAML) 登录

en-us	Sign out
zh-cn	退出

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
zh-cn	signum() - 如果值为负，则返回 -1，如果值为 0，则返回 0，如果值为正，则返回 1

en-us	Simple
zh-cn	简单

en-us	Simple change
zh-cn	简单更改

en-us	Simple check
zh-cn	简单检查

en-us	Simple graph
zh-cn	简单图形

en-us	Simple graph prototype
zh-cn	简单数据图模板

en-us	Simple graphs
zh-cn	简单图形

en-us	Simple triggers
zh-cn	简单触发器

en-us	Single
zh-cn	单个

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
zh-cn	sinh() - 双曲正弦值

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
zh-cn	sin() - 正弦，其中值是以弧度表示的角度

en-us	Site address A
zh-cn	场所地址A

en-us	Site address B
zh-cn	场所地址B

en-us	Site address C
zh-cn	场所地址C

en-us	Site city
zh-cn	场所城市

en-us	Site country
zh-cn	场所国家

en-us	Site notes
zh-cn	场所备注

en-us	Site rack location
zh-cn	场所机柜位置

en-us	Site state / province
zh-cn	场所州/省

en-us	Site ZIP / postal
zh-cn	地址邮政编码

en-us	Size
zh-cn	大小

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
zh-cn	Zabbix服务器"%1$s" 收到响应的大小字节超过允许的大小%2$s 。这个值通过在Zinclude / defines.inc.php文件中定义的ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT 变量来增加.

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
zh-cn	skewness() - 测量概率分布的不对称性

en-us	SLA
zh-cn	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
zh-cn	SLA“%1$s”已存在。

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
zh-cn	SLA "%1$s" SLO 的小数位数不得超过 4 个。

en-us	SLA created
zh-cn	SLA已创建

en-us	SLA deleted
zh-cn	SLA 已删除

en-us	SLA disabled
zh-cn	SLA已禁用

en-us	SLA enabled
zh-cn	SLAs 已启用

en-us	SLA is disabled.
zh-cn	SLA已禁用。

en-us	SLA report
zh-cn	SLA报表

en-us	SLAs
zh-cn	SLAs

en-us	SLA updated
zh-cn	SLA 已更新

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID 为“%1$s”的 SLA 不可用。

en-us	SLI
zh-cn	服务水平指标SLI

en-us	SLI
zh-cn	SLI

en-us	SLO
zh-cn	SLO

en-us	SLO
zh-cn	服务水平目标SLO

en-us	SLO service URL
zh-cn	SLO 服务网址

en-us	Slovak (sk_SK)
zh-cn	斯洛伐克(sk_SK)

en-us	SMS
zh-cn	短信

en-us	SMTP
zh-cn	SMTP

en-us	SMTP helo
zh-cn	SMTP HELO

en-us	SMTP server
zh-cn	SMTP服务器

en-us	SMTP server port
zh-cn	SMTP服务器端口

en-us	SNMP
zh-cn	SNMP

en-us	SNMP agent
zh-cn	SNMP 代理

en-us	SNMP community
zh-cn	SNMP community

en-us	SNMP get value
zh-cn	SNMP获取值

en-us	SNMP interfaces
zh-cn	SNMP接口

en-us	SNMP OID
zh-cn	SNMP OID

en-us	SNMP trap
zh-cn	SNMP trap

en-us	SNMPv1
zh-cn	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
zh-cn	SNMPv1 客户端

en-us	SNMPv%1$d
zh-cn	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
zh-cn	SNMPv2c

en-us	SNMPv2 agent
zh-cn	SNMPv2 客户端

en-us	SNMPv3
zh-cn	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
zh-cn	SNMPv3 客户端

en-us	SNMP version
zh-cn	SNMP 版本

en-us	SNMP walk to JSON
zh-cn	SNMP 遍历为JSON

en-us	SNMP walk value
zh-cn	SNMP遍历值

en-us	Snooze
zh-cn	Snooze

en-us	Snooze for %1$s
zh-cn	暂停 %1$s

en-us	Software
zh-cn	软件

en-us	Software application A
zh-cn	软件应用程序A

en-us	Software application B
zh-cn	软件应用程序B

en-us	Software application C
zh-cn	软件应用程序C

en-us	Software application D
zh-cn	软件应用程序D

en-us	Software application E
zh-cn	软件应用程序E

en-us	Software architecture information. Returns string
zh-cn	软件架构信息。返回字符串

en-us	Software (Full details)
zh-cn	软件(详情)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
zh-cn	此监控项的某些历史记录可能会被压缩，无法删除。

en-us	Sort entries by
zh-cn	排序对象以

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
zh-cn	依栏位"%1$s"排序是不允许的.

en-us	Sort order (0->999)
zh-cn	排序(0->999)

en-us	Source
zh-cn	来源 

en-us	Space between sectors
zh-cn	扇区的间隙

en-us	Spanish (es_ES)
zh-cn	西班牙语 (es_ES)

en-us	Specified role was not found.
zh-cn	未找到指定的角色。

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
zh-cn	指定的脚本不存在或您没有对操作命令的权限.

en-us	Specify host to see the graphs.
zh-cn	查看指定主机图形。

en-us	Specify some filter condition to see the values.
zh-cn	指定过滤器条件以用于查看值

en-us	Speed
zh-cn	速度

en-us	SP entity ID
zh-cn	SP 实体 ID

en-us	SP name ID format
zh-cn	SP名称ID格式

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
zh-cn	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)

en-us	SQL query
zh-cn	SQL查询

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
zh-cn	SQL描述式执行已失败: "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
zh-cn	SQL描述式执行已失败: "%1$s".

en-us	sqrt() - Square root of a value
zh-cn	sqrt() - 平方根

en-us	SSH
zh-cn	SSH

en-us	SSH agent
zh-cn	SSH 客户端

en-us	SSL certificate file
zh-cn	SSL证书文件

en-us	SSL key file
zh-cn	SSL秘钥文件

en-us	SSL key password
zh-cn	SSL秘钥密码

en-us	SSL/TLS
zh-cn	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
zh-cn	SSL验证主机

en-us	SSL verify peer
zh-cn	SSL验证对端

en-us	SSO service URL
zh-cn	SSO 服务 URL

en-us	Stacked
zh-cn	层积的

en-us	Staircase
zh-cn	阶梯

en-us	Standard items
zh-cn	标准检测器

en-us	Standby
zh-cn	待机

en-us	Start
zh-cn	开始

en-us	Start date
zh-cn	开始日期

en-us	Start in
zh-cn	开始于

en-us	Starting TLS failed.
zh-cn	启动 TLS 失败。

en-us	Start slideshow
zh-cn	播放幻灯片

en-us	Start slideshow automatically
zh-cn	自动播放幻灯片

en-us	Start time
zh-cn	开始时间

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
zh-cn	SLA“%1$s”的排除停机时间“%2$s”的开始时间必须小于结束时间。

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
zh-cn	SLA“%1$s”的开始时间必须小于结束时间。

en-us	StartTLS
zh-cn	startTLS

en-us	STARTTLS
zh-cn	STARTTLS(纯文本通信协议扩展)

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
zh-cn	Zabbix服务器的启动时间，Unix时间截.

en-us	State
zh-cn	状态

en-us	State of proxy memory buffer.
zh-cn	代理内存缓冲区的状态。

en-us	Static
zh-cn	静态

en-us	Statistics and availability of proxy memory buffer. Mode (modes: pfree, free, total, used, pused).
zh-cn	代理内存缓冲区的统计信息和可用性。模式（模式：pfree、free、total、used、pused）。

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
zh-cn	Zabbix 写缓存的统计和可用性。缓存 - 值之一（模式：all、float、uint、str、log、text、不支持）、历史（模式：pfree、free、total、used、pused）、索引（模式：pfree、free、total、used , pused), 趋势 (模式: pfree, free, total, used, pused)。

en-us	Status
zh-cn	状态

en-us	Status
zh-cn	状态

en-us	Status calculation rule
zh-cn	状态计算规则

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
zh-cn	状态计算规则和附加规则仅适用于存在子服务的情况。

en-us	Status codes
zh-cn	状态码

en-us	Status disabled
zh-cn	状态已禁用

en-us	Status maintenance
zh-cn	维护状态

en-us	Status of discovery
zh-cn	自动发现的状态

en-us	Status ok
zh-cn	状态 OK

en-us	Status only
zh-cn	只有状态

en-us	Status problem
zh-cn	状态 问题

en-us	Status propagation rule
zh-cn	状态传播规则

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
zh-cn	stddevpop() - 群体标准差

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
zh-cn	stddevsamp() - 样本标准差

en-us	Step
zh-cn	步骤

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
zh-cn	步骤"%1$s" [%2$s之于%3$s] 失败: %4$s

en-us	Step duration
zh-cn	步骤持续时间

en-us	Step of web scenario
zh-cn	web场景步骤

en-us	Steps
zh-cn	步骤

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
zh-cn	名字为"%1$s"的步骤已经存在.

en-us	Stop
zh-cn	停止

en-us	Stopped
zh-cn	已停用

en-us	Stop processing
zh-cn	停止处理

en-us	Stop slideshow
zh-cn	停播幻灯片

en-us	Storage of secrets
zh-cn	存储秘密信息

en-us	Store credentials in
zh-cn	将凭据存储在

en-us	Stored in Vault secret
zh-cn	存储秘密在 Vault

en-us	Store up to
zh-cn	存储最多

en-us	Straight
zh-cn	Straight

en-us	String
zh-cn	字符串

en-us	String functions
zh-cn	字符串函数

en-us	Structured data
zh-cn	结构化数据

en-us	Subfilter
zh-cn	过滤器

en-us	Subject
zh-cn	主题

en-us	Subject
zh-cn	主体

en-us	subject or body text
zh-cn	标题或正文

en-us	Submap
zh-cn	子拓扑图

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
zh-cn	<子菜单/子菜单/...>

en-us	Submit
zh-cn	提交

en-us	Subscription
zh-cn	订阅

en-us	Subscriptions
zh-cn	订阅

en-us	Success Audit
zh-cn	成功审计

en-us	Success message
zh-cn	成功消息

en-us	sum
zh-cn	总和

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
zh-cn	网络接口上传下载的流量总和。返回整数

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
zh-cn	sumofsquares() - 平方和

en-us	sum() - Sum of values of a period T
zh-cn	sum() - 周期 T 内的值之和

en-us	Sun
zh-cn	日

en-us	Sunday
zh-cn	日

en-us	Super admin
zh-cn	超级管理员

en-us	supplied credentials are not unique
zh-cn	提供的凭据不是唯一的

en-us	Support
zh-cn	支持

en-us	Supported formats:
zh-cn	支持的格式：

en-us	Supported macros:
zh-cn	支持的宏：

en-us	Support for Oracle DB is deprecated since Zabbix 7.0 and will be removed in future versions.
zh-cn	自 Zabbix 7.0 起已弃用对 Oracle DB 的支持，并将在未来版本中删除。

en-us	Suppress
zh-cn	抑制

en-us	Suppressed
zh-cn	抑制

en-us	Suppressed till: %1$s
zh-cn	制止到：%1$s

en-us	Suppress problems
zh-cn	抑制问题

en-us	Suppress until
zh-cn	抑制到

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
zh-cn	在交换分区(swap)（从设备到内存）统计数据。返回整数

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
zh-cn	交换分区（从内存到设备）的统计数据。返回整数

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
zh-cn	交换分区空间大小，字节或从总百分比。从字节返回整数;对于浮动比例

en-us	Swedish (sv_SE)
zh-cn	瑞士(sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
zh-cn	切换认证方法将重设除了此会话之外的所有会话!继续吗?

en-us	Symptom
zh-cn	故障现象

en-us	System
zh-cn	系统

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
zh-cn	系统启动时间。返回时间戳

en-us	System default
zh-cn	系统默认

en-us	System error.
zh-cn	系统错误.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
zh-cn	发生系统错误。请联系 Zabbix 管理员。

en-us	System host name. Returns string
zh-cn	系统主机名。返回字符串

en-us	System information
zh-cn	系统信息

en-us	System statistics. Returns integer or float
zh-cn	系统统计数据。返回整数值或者浮点值

en-us	System stats
zh-cn	系统统计

en-us	System time. Returns integer with type as UTC; string - with type as local
zh-cn	系统时间。返回类型为 UTC 的整数；字符串 - 类型为本地

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
zh-cn	系统启动时间。返回整数

en-us	T
zh-cn	T

en-us	T
zh-cn	T

en-us	Table "%1$s" does not exist.
zh-cn	表"%1$s" 不存在.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
zh-cn	表"%1$s"不能有栏位名为"%2$s".

en-us	tag
zh-cn	标记

en-us	Tag
zh-cn	标签

en-us	Tag display priority
zh-cn	标签显示顺序

en-us	Tag filter
zh-cn	标签过滤器

en-us	Tag for matching
zh-cn	匹配标记

en-us	Tag list
zh-cn	标签列表

en-us	Tag name
zh-cn	标签名

en-us	Tags
zh-cn	标记

en-us	Tags
zh-cn	标签

en-us	Tag value
zh-cn	标记值

en-us	Tag values
zh-cn	标签值

en-us	tan() - The tangent of a value
zh-cn	tan() - 正切

en-us	Target
zh-cn	目标

en-us	Target list
zh-cn	目标列表

en-us	Target type
zh-cn	目标类型

en-us	TCP
zh-cn	TCP

en-us	Telnet
zh-cn	Telnet

en-us	TELNET agent
zh-cn	TELNET客户端

en-us	Template
zh-cn	模板

en-us	Template "%1$s" already exists.
zh-cn	模板 "%1$s" 已存在.

en-us	Template "%1$s" cannot be without template group.
zh-cn	模板“%1$s”必须选择模板组。

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
zh-cn	用于主机 "%2$s"的模板 "%1$s"不存在.

en-us	Template added
zh-cn	模板已添加

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
zh-cn	模板不能重复链接到其它模板, 即使透过其它模板.

en-us	Template dashboard
zh-cn	仪表盘模板

en-us	Template dashboards
zh-cn	仪表盘模板

en-us	template dashboard with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的模板仪表板已存在

en-us	Template deleted
zh-cn	模板已删除

en-us	Template group
zh-cn	模板群组

en-us	Template group "%1$s" already exists.
zh-cn	模板组“%1$s”已存在。

en-us	Template group added
zh-cn	模板组已添加

en-us	Template group deleted
zh-cn	模板组已删除

en-us	Template groups
zh-cn	模板组

en-us	Template group updated
zh-cn	模板组已更新

en-us	Template group with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	模板组（ID “%1$s”）不可用。

en-us	template group with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的模板组已存在

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
zh-cn	模板ID"%1$s"已传送%2$s次

en-us	Template linkage
zh-cn	模板间的关联

en-us	Template macros
zh-cn	模板 宏

en-us	Template name
zh-cn	模版名称

en-us	Template permissions
zh-cn	模板权限

en-us	Templates
zh-cn	模板

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
zh-cn	模板"%1$s"自主机"%2$s"断连.

en-us	Templates linked by host discovery cannot be unlinked.
zh-cn	通过主机发现链接的模板不能取消链接。

en-us	Template trigger
zh-cn	模板触发器

en-us	Template updated
zh-cn	模板已更新

en-us	Template value
zh-cn	模板值

en-us	Template with host name "%1$s" already exists.
zh-cn	主机名为“%1$s”的模板已存在。

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
zh-cn	拥有相同名称 "%1$s"的模板已经存在.

en-us	template with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的模板已存在

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
zh-cn	拥有相同显示名称"%1$s"的模板已经存在.

en-us	Template with visible name "%1$s" already exists.
zh-cn	具有显示名“%1$s”的模板已存在。

en-us	Test
zh-cn	测试

en-us	Test all steps
zh-cn	测试所有步骤

en-us	Test authentication
zh-cn	测试认证

en-us	Test confirmation
zh-cn	测试确认

en-us	Test data
zh-cn	测试数据

en-us	Test expressions
zh-cn	测试表达式

en-us	Test item
zh-cn	测试监控项

en-us	Test media type "%1$s"
zh-cn	测试媒介类型“%1$s”

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
zh-cn	不支持测试“%1$s”项。

en-us	Test report generating
zh-cn	测试生成报表

en-us	Test string
zh-cn	测试字符串

en-us	Test subject
zh-cn	测试主题

en-us	Test user input
zh-cn	测试用户输入

en-us	Text
zh-cn	文本

en-us	Text, supports {INVENTORY.*}, {HOST.*} macros
zh-cn	文本，支持 {INVENTORY.*}、{HOST.*} 宏

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without authorization header.
zh-cn	必须在没有授权请求头的情况下调用“%1$s.%2$s”方法。

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
zh-cn	"%1$s.%2$s"方法只能被以不带 "auth"进行调用.

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
zh-cn	从虚拟磁盘读取数据所需的平均时间，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符，“instance”- 磁盘设备实例

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
zh-cn	写入虚拟磁盘所需的平均时间，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符，“instance”- 磁盘设备实例

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
zh-cn	克隆的主机包含用户定义的“秘密文本”类型的宏。这些宏的值和类型已重置。

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
zh-cn	克隆的主机原型包含用户定义的“秘密文本”类型的宏。这些宏的值和类型已重置。

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
zh-cn	克隆的模板包含类型为“秘密文本”的用户定义宏。这些宏的值和类型已重置。

en-us	The following placeholders are supported:
zh-cn	支持以下占位符：

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
zh-cn	该图表不再被发现，并将在 %1$s 中删除（在 %3$s 的 %2$s 上）。

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
zh-cn	该图表不再被发现，将在下次处理发现规则时被删除。

en-us	The host being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new host.
zh-cn	正在复制的主机属于您没有写入权限的主机组。不可写组已从新主机中删除。

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
zh-cn	被发现的主机组丢失它将在%1$s (on %2$s at %3$s)被删除.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
zh-cn	被发现的主机组丢失它将在下次自动发现规则执行时被删除.

en-us	the host interface ID is expected
zh-cn	需要主机接口 ID

en-us	the host interface ID of type "%1$s" is expected
zh-cn	需要类型为“%1$s”的主机接口 ID

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
zh-cn	被发现的主机丢失它将于%1$s (on %2$s at %3$s)后被删除.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
zh-cn	被发现的主机丢失它将在下次自动发现规则执行时被删除.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
zh-cn	图片被应用于图标映射%1$s上.

en-us	The image is used in map %1$s.
zh-cn	图片被应用于拓扑图 %1$s上.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
zh-cn	已无法自动发现此项目了, 将删除于%1$s (在%2$s在%3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
zh-cn	被发现的监控项目丢失它将在下次自动发现规则执行时被删除.

en-us	the last new line feed is missing
zh-cn	结尾缺少一个换行符

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
zh-cn	最大缩放级别为“%1$s”。

en-us	Theme
zh-cn	主题

en-us	The number of processes. Returns integer
zh-cn	进程数。返回整数

en-us	the parameter "%1$s" is missing
zh-cn	找不到参数 "%1$s"

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
zh-cn	用户属性中缺少参数“%1$s”。

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
zh-cn	收到的 JSON 不是有效的 JSON-RPC 请求。

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
zh-cn	请求的远程程序不存在/不可用

en-us	These parameters will be passed to the script as command-line arguments in the specified order.
zh-cn	这些参数将按指定顺序作为命令行参数传递给脚本。

en-us	the table "%1$s" was not found
zh-cn	未找到表“%1$s”

en-us	the tag "%1$s" is missing
zh-cn	标签 "%1$s" 丢失

en-us	The template being cloned belongs to a template group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new template.
zh-cn	正在复制的模板属于您没有写入权限的模板组。不可写组已从新模板中删除。

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
zh-cn	令牌已过期。请更新到期日期以便使用。

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
zh-cn	触发器不再被发现，并将在 %1$s 中删除（在 %2$s 的 %3$s 上）。

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
zh-cn	触发器不再被发现，将在下次处理发现规则时被删除。

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
zh-cn	URL 模板用于加载和显示地图上的瓦片图层。

en-us	The verification code was incorrect, please try again.
zh-cn	验证码不正确，请重试。

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
zh-cn	Zabbix 数据库版本不符合当前要求。您的数据库版本：%1$s。所需版本：%2$s。请联系您的系统管理员。

en-us	third
zh-cn	第三

en-us	This day last week
zh-cn	上周的这一天

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
zh-cn	该字段由监控项“%1$s”自动填充。

en-us	This is the test message from Zabbix
zh-cn	来自 Zabbix 的测试消息

en-us	This month
zh-cn	本月

en-us	This month so far
zh-cn	这个月到目前为止

en-us	This setting applies only to numeric data.
zh-cn	此设置仅适用于数值类型。

en-us	This setting applies only to numeric data. Non-numeric data will always be taken from history.
zh-cn	此设置仅适用于数值数据。非数字数据将始终取自历史记录。

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
zh-cn	应启用此设置，因为历史表包含压缩块。

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
zh-cn	应启用此设置，因为趋势表包含压缩块。

en-us	This type of information may not match the key.
zh-cn	此类信息可能与密钥不匹配。

en-us	This user is IdP provisioned. Manual changes for provisioned fields are not allowed.
zh-cn	此用户已配置 IdP。不允许手动更改已提供的字段。

en-us	This week
zh-cn	本周

en-us	This week so far
zh-cn	本周到目前为止

en-us	This year
zh-cn	本年

en-us	This year so far
zh-cn	今年到目前为止

en-us	Threshold
zh-cn	阀值

en-us	Thresholds
zh-cn	阀值

en-us	Throttling
zh-cn	节流

en-us	Thu
zh-cn	四

en-us	Thursday
zh-cn	周四

en-us	Tile provider
zh-cn	瓦片地图供应商

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
zh-cn	瓦片地图服务商属性数据显示在地图上的一个小文本框中。

en-us	Tile URL
zh-cn	瓦片地图URL

en-us	Till
zh-cn	直到

en-us	Time
zh-cn	时间

en-us	Time
zh-cn	时间

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
zh-cn	特定 Zabbix 进程或一组进程（由 <type> 和 <mode> 标识）在 <state> 中花费的时间百分比。

en-us	time() - Current time
zh-cn	time() - 当前时间

en-us	Time elapsed:
zh-cn	耗时：

en-us	Time filter default period
zh-cn	时间过滤器默认周期

en-us	time filter default period exceeds the max period
zh-cn	时间过滤器默认周期超过最大周期

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
zh-cn	timeleft() - 基于周期 T 内达到阈值的时间估计

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
zh-cn	Proxy上次访问时间。名称 - proxy名称。有效参数：lastaccess - Unix 时间戳，延迟 - 秒。

en-us	Timeout
zh-cn	超时

en-us	Timeouts
zh-cn	超时

en-us	timeouts are disabled because the proxy and server versions do not match
zh-cn	由于代理和服务器版本不匹配，超时被禁用

en-us	Timeouts are disabled because the proxy and server versions do not match.
zh-cn	由于代理和服务器版本不匹配，超时被禁用。

en-us	Timeouts for item types
zh-cn	监控项类型超时设置

en-us	Time period
zh-cn	时间期间

en-us	time shift
zh-cn	时间偏移

en-us	Time shift
zh-cn	间隔(秒)

en-us	Timestamp
zh-cn	时间戳

en-us	Timestamp
zh-cn	时间戳

en-us	Time type
zh-cn	时间类型

en-us	Timezone
zh-cn	时区

en-us	Time zone
zh-cn	时区

en-us	To
zh-cn	到

en-us	Today
zh-cn	今天

en-us	Today so far
zh-cn	今天到目前为止

en-us	Top
zh-cn	顶部

en-us	Top 100 triggers
zh-cn	Top100 触发器

en-us	Top hosts
zh-cn	前排主机

en-us	Top N
zh-cn	前 N 个

en-us	Top triggers
zh-cn	Top 触发器

en-us	to retrieve a single value
zh-cn	检索单个值

en-us	to retrieve a subtree
zh-cn	检索子树

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
zh-cn	要设定一个主机接口, 选择一个单一的监控项类型给所有的监控项

en-us	Total
zh-cn	合计

en-us	Total
zh-cn	合计

en-us	TOTAL
zh-cn	总合

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
zh-cn	总共 Elasticsearch 时间：%1$s

en-us	Total Hosts
zh-cn	主机总数

en-us	Totals
zh-cn	合计

en-us	Total SQL time: %1$s
zh-cn	总SQL时间：%1$s

en-us	Total time: %1$s
zh-cn	总时间：%1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	自上次操作系统启动以来经过的总时间（以秒为单位），“url”-VMware 服务 URL，“uuid”-VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	TOTP
zh-cn	基于时间的一次性口令TOTP

en-us	TOTP secret for user "%1$s" has been reset.
zh-cn	用户"%1$s" 的 TOTP 密串已重置。

en-us	TOTP secret reset successful.
zh-cn	TOTP 密串重置成功。

en-us	Trace
zh-cn	跟踪

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
zh-cn	交易尚未被关闭. 放弃中...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
zh-cn	将 SQL 查询结果转换为 JSON 数组。

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
zh-cn	将 SQL 查询结果转换为 JSON 数组用于LLD。

en-us	Transparency
zh-cn	透明度

en-us	Transport error.
zh-cn	传输错误.

en-us	Treat as 0
zh-cn	视为 0

en-us	trendavg() - Average value of a period T with exact period shift
zh-cn	trendavg() - 具有精确周期偏移的周期 T 的平均值

en-us	trendcount() - Number of successfully retrieved values for period T
zh-cn	Trendcount() - 周期 T 成功检索的值的数量

en-us	Trend function cache statistics. Valid parameters are: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems and requests.
zh-cn	趋势函数缓存统计。有效参数：all、hits、phits、misses、pmisses、items、pitems 和 requests。

en-us	trendmax() - Maximum value for period T with exact period shift
zh-cn	Trendmax() - 周期 T 的最大值，具有精确的周期偏移

en-us	trendmin() - Minimum value for period T with exact period shift
zh-cn	Trendmin() - 具有精确周期偏移的周期 T 的最小值

en-us	Trends
zh-cn	趋势

en-us	trendstl() - Anomaly detection for period T
zh-cn	Trendstl() - 周期 T 的异常检测

en-us	trendsum() - Sum of values of a period T with exact period shift
zh-cn	Trendsum() - 具有精确周期偏移的周期 T 的值的总和

en-us	trigger
zh-cn	触发器

en-us	Trigger
zh-cn	触发器

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
zh-cn	触发器"%1$s"已存在于"%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
zh-cn	触发器"%1$s"属于不同的联系，以模板。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于触发器“%2$s”，因为会发生循环链接 (%3$s)。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于触发器“%2$s”，因为主机“%4$s”会发生循环链接（%3$s）。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于触发器“%2$s”，因为模板“%4$s”会发生循环链接（%3$s）。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于触发器“%2$s”，因为不允许主机触发器依赖于模板触发器。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于触发器“%2$s”，因为模板“%3$s”未链接到主机“%4$s”。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于触发器“%2$s”，因为模板“%3$s”未链接到模板“%4$s”。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖来自主机“%3$s”的触发器“%2$s”，因为不允许依赖来自子模板或主机的触发器。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖模板“%3$s”中的触发器“%2$s”，因为不允许依赖来自子模板或主机的触发器。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于模板“%3$s”中的触发器“%2$s”，因为不允许依赖于来自父模板的触发器。

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
zh-cn	触发器"%1$s"相依于一个不存在的触发器"%2$s".

en-us	Trigger actions
zh-cn	触发器动作

en-us	Trigger added
zh-cn	触发器已添加

en-us	Trigger copied
zh-cn	触发器复制

en-us	Trigger count
zh-cn	触发器数量

en-us	Trigger data storage period
zh-cn	触发器数据存储期

en-us	Trigger deleted
zh-cn	触发器已删除

en-us	Trigger details
zh-cn	触发器详情

en-us	Trigger disabled
zh-cn	触发器已禁用

en-us	Trigger displaying options
zh-cn	触发器显示选项

en-us	trigger does not allow manual closing
zh-cn	触发器不允许手动关闭

en-us	Trigger enabled
zh-cn	触发器已启用

en-us	trigger expression must contain at least one /host/key reference
zh-cn	触发器表达式必须包含至少一个 /host/key 引用

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
zh-cn	触发器有项目来自于模板"%1$s"其并未链接到主机.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
zh-cn	模板"%1$s"中的触发器依赖模板"%2$s"中的触发器

en-us	Trigger in "unknown" state
zh-cn	触发器在"未知"状态

en-us	Trigger label type
zh-cn	触发器标签类型

en-us	Trigger limit
zh-cn	触发器限制

en-us	Trigger overview
zh-cn	触发器概览

en-us	Trigger prototype
zh-cn	触发器类型

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
zh-cn	在"%2$s"中触发器原型模板"%1$s"重复。

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
zh-cn	触发器原型模板"%1$s"属于不同的联系，以模板。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖于主机“%3$s”上不存在的触发器“%2$s”。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖于模板“%3$s”上不存在的触发器“%2$s”。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖于触发器“%2$s”，因为不允许主机触发器依赖于模板触发器。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖触发器“%2$s”，因为模板“%3$s”未链接到主机“%4$s”。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖触发器“%2$s”，因为模板“%3$s”未链接到模板“%4$s”。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖来自主机“%3$s”的触发器“%2$s”，因为不允许依赖来自子模板或主机的触发器。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖模板“%3$s”中的触发器“%2$s”，因为不允许依赖来自子模板或主机的触发器。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖于模板“%3$s”中的触发器“%2$s”，因为不允许依赖于来自父模板的触发器。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖于触发器原型“%2$s”，因为会发生循环链接 (%3$s)。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖于触发器原型“%2$s”，因为主机“%4$s”会发生循环链接（%3$s）。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖于触发器原型“%2$s”，因为模板“%4$s”会出现循环链接（%3$s）。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because dependencies on trigger prototypes from another LLD rule are not allowed.
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖触发器原型“%2$s”，因为不允许依赖来自另一个 LLD 规则的触发器原型。

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
zh-cn	触发器模板"%1$s"中包含了来自多个自动发现规则的项目模板.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
zh-cn	触发器模板 "%1$s" 依赖于触发器 "%2$s" ,但它不存在。

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
zh-cn	触发器模板 "%1$s"必须至少包含一个项目模板.

en-us	Trigger prototype added
zh-cn	触发器模板已添加

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
zh-cn	触发器原型无法移动到另外一个模板或者主机

en-us	Trigger prototype deleted
zh-cn	触发器模板已删除

en-us	Trigger prototypes
zh-cn	触发器类型

en-us	Trigger prototype updated
zh-cn	触发器模板已更新

en-us	trigger prototype with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的触发器原型已存在

en-us	Triggers
zh-cn	触发器

en-us	Trigger severity
zh-cn	触发器示警度

en-us	Trigger source
zh-cn	触发源

en-us	Trigger status "OK"
zh-cn	触发器状态 "OK"

en-us	Trigger status "Problem"
zh-cn	触发器状态"Problem"

en-us	Trigger tags
zh-cn	触发器标签

en-us	Trigger updated
zh-cn	触发器已更新

en-us	Trigger URL
zh-cn	触发器URL链接

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
zh-cn	触发器原型以及关联项无法移动到另外一个模板或者主机

en-us	trigger with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的触发器已存在

en-us	Trim
zh-cn	修整

en-us	trim() - Remove specified characters from the beginning and the end of a string
zh-cn	trim() - 从字符串头和尾删除指定的字符

en-us	TRUE
zh-cn	真

en-us	truncate() - Truncates a value to decimal places
zh-cn	truncate() - 将值截断到小数位

en-us	Tue
zh-cn	二

en-us	Tuesday
zh-cn	周二

en-us	Turkish (tr_TR)
zh-cn	土耳其语 (tr_TR)

en-us	Two map elements should be selected
zh-cn	应选择两个拓扑元素

en-us	Two or more fields cannot occupy same space.
zh-cn	两个或多个字段不能占用相同的空间。

en-us	Type
zh-cn	类型

en-us	Type (Full details)
zh-cn	类型(全细节)

en-us	type here to search
zh-cn	在此输入搜索

en-us	Type of calculation
zh-cn	计算方式

en-us	Type of information
zh-cn	信息类型

en-us	Type (OK)
zh-cn	类型(OK)

en-us	Types
zh-cn	类型 

en-us	UI element "%2$s" is not available for user role "%1$s".
zh-cn	图形界面元素“%2$s”不适用于用户角色“%1$s”。

en-us	Ukrainian (uk_UA)
zh-cn	乌克兰语 (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
zh-cn	无法将配置文件权限更改为 0600。

en-us	Unable to create the configuration file.
zh-cn	无法创建配置文件。

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
zh-cn	无法确定当前 Zabbix 数据库版本：%1$s。

en-us	Unable to find SAML userdirectory.
zh-cn	无法找到 SAML 用户目录。

en-us	Unable to load authentication API parameters.
zh-cn	无法加载身份验证 API 参数。

en-us	Unable to load database credentials from Vault.
zh-cn	无法从 Vault 加载数据库凭据。

en-us	Unable to load housekeeping API parameters.
zh-cn	无法加载管家服务 API 参数。

en-us	Unable to load settings API parameters.
zh-cn	无法加载设置API的参数。

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
zh-cn	无法覆盖已经存在的配置文件。

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB compression support status.
zh-cn	无法检索 TimescaleDB 压缩支持状态。

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB version.
zh-cn	无法检索 TimescaleDB 版本。

en-us	Unable to select configuration.
zh-cn	不能选择配置.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
zh-cn	不能上传文件因为 "文件上传"被禁止.

en-us	unacceptable URL
zh-cn	不可用的URL

en-us	Unacknowledge
zh-cn	未确认

en-us	Unacknowledged
zh-cn	未确认的

en-us	Unacknowledged only
zh-cn	仅未确认的

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
zh-cn	未确认的Problem事件

en-us	Unacknowledged RESOLVED events
zh-cn	未确认的 RESOLVED 事件

en-us	Unavailable
zh-cn	不可用

en-us	Unblock
zh-cn	解锁

en-us	Unblock selected user?
zh-cn	解锁所选的用户?

en-us	Unblock selected users?
zh-cn	解锁所选的用户?

en-us	Unchanged
zh-cn	未更新

en-us	Undo problem acknowledgement.
zh-cn	撤消问题确认。

en-us	unexpected constant "%1$s"
zh-cn	意外常量“%1$s”

en-us	unexpected constant value "%1$s"
zh-cn	意外的常量值“%1$s”

en-us	unexpected end of expression macro
zh-cn	表达式宏意外结束

en-us	unexpected end of key
zh-cn	键值意外结束

en-us	unexpected end of macro
zh-cn	宏的结束是不正确

en-us	unexpected parameter "%1$s"
zh-cn	"%1$s" 参数异常

en-us	Unexpected response for action %1$s.
zh-cn	意外响应动作 %1$s。

en-us	Unexpected server error.
zh-cn	服务器意外错误。

en-us	unexpected tag "%1$s"
zh-cn	标签 "%1$s" 异常

en-us	unexpected text "%1$s"
zh-cn	异常的文本 "%1$s"

en-us	unexpected value "%1$s"
zh-cn	"%1$s" 值异常

en-us	Units
zh-cn	单位

en-us	Units size
zh-cn	单位大小

en-us	unknown
zh-cn	未知的

en-us	Unknown
zh-cn	未知

en-us	Unknown
zh-cn	未知的

en-us	UNKNOWN
zh-cn	未知的

en-us	Unknown action
zh-cn	未知的操作

en-us	Unknown error
zh-cn	未知错误

en-us	unknown function "%1$s"
zh-cn	未知函数“%1$s”

en-us	Unknown host item, no such item in selected host
zh-cn	未知的主机监控项, 在所选的主机中没有这样的监控项

en-us	Unknown host, no such host present in system
zh-cn	未知的主机, 在系统中没有出现这样的主机.

en-us	Unknown interface type.
zh-cn	未知的接口类型.

en-us	Unknown resource
zh-cn	未知的资源

en-us	Unknown step failed: %1$s
zh-cn	未知的步骤错误： %1$s

en-us	Unknown value type
zh-cn	未知的值类型

en-us	Unlimited
zh-cn	无限

en-us	Unlink
zh-cn	取消链接

en-us	Unlink and clear
zh-cn	取消链接并清理

en-us	Unlink template
zh-cn	模板未链接

en-us	Unlink templates
zh-cn	模板未链接

en-us	Unmute
zh-cn	取消静音

en-us	Unmute for %1$s
zh-cn	取消静音%1$s

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must be at least %2$s.
zh-cn	不支持的 %1$s 数据库服务版本。必须至少为 %2$s。

en-us	Unsupported %1$s database server version. Must not be higher than %2$s.
zh-cn	不支持的 %1$s 数据库服务版本。不得高于 %2$s。

en-us	Unsupported charset or collation for table: %1$s.
zh-cn	数据库中表的字符集或排序规则不受支持：%1$s。

en-us	Unsupported import file extension "%1$s".
zh-cn	未支持的导入文件扩展名"%1$s".

en-us	Unsupported import format "%1$s".
zh-cn	未支持的导入格式"%1$s".

en-us	Unsupported operation.
zh-cn	非法操作。

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should be at least %1$s.
zh-cn	不受支持的 TimescaleDB 版本。应至少为 %1$s。

en-us	Unsupported TimescaleDB version. Should not be higher than %1$s.
zh-cn	不受支持的 TimescaleDB 版本。不应高于 %1$s。

en-us	unsupported time suffix
zh-cn	不支持的时间后缀

en-us	unsupported version number
zh-cn	这个版本已经不被支持

en-us	Unsuppress
zh-cn	未抑制

en-us	Unsuppressed
zh-cn	未抑制

en-us	Unsuppressed by: %1$s
zh-cn	未被抑制：%1$s

en-us	Until
zh-cn	直到

en-us	Untitled
zh-cn	无标题

en-us	Up
zh-cn	上

en-us	Up
zh-cn	上

en-us	Update
zh-cn	更新

en-us	Update column
zh-cn	更新字段

en-us	Updated
zh-cn	已更新

en-us	Updated status of host "%1$s".
zh-cn	已更新主机 "%1$s" 的状态。

en-us	Update existing
zh-cn	更新现有的

en-us	Update interval
zh-cn	更新间隔

en-us	update interval "%1$s" is longer than period "%2$s"
zh-cn	更新间隔“%1$s”比周期“%2$s”长

en-us	Update operations
zh-cn	更新操作

en-us	Update problem
zh-cn	更新问题

en-us	Updating
zh-cn	更新中

en-us	UPDATING
zh-cn	更新中

en-us	Upload
zh-cn	上传

en-us	uppercase identifier expected
zh-cn	应为大写标识符

en-us	Upper level maps
zh-cn	上层拓扑图

en-us	Uptime
zh-cn	在线时间

en-us	Uptime
zh-cn	在线时间

en-us	Uptime/Downtime
zh-cn	在线/不在线

en-us	Uptime of Zabbix server process in seconds.
zh-cn	Zabbix服务器进程的在线时间单位秒.

en-us	URL
zh-cn	URL

en-us	URL A
zh-cn	URL A

en-us	URL (after login)
zh-cn	URL (登录后)

en-us	URL B
zh-cn	URL B

en-us	URL C
zh-cn	URL C

en-us	URL is not properly encoded.
zh-cn	网址未正确编码。

en-us	URL name should be unique for map "%1$s".
zh-cn	URL名称应该是拓扑图 "%1$s" 中唯一的。

en-us	URL opening confirmation
zh-cn	URL打开确认

en-us	URL parameter cannot be array.
zh-cn	URL 参数不能为数组.

en-us	URL parameter name is empty.
zh-cn	URL 参数名为空.

en-us	URLs
zh-cn	URLs

en-us	URL should have both "name" and "url" fields for map "%1$s".
zh-cn	拓扑图 "%1$s" URL、名称为必填项。

en-us	Use combined requests
zh-cn	使用组合请求

en-us	Use custom event status colors
zh-cn	使用自定义的事件状态颜色

en-us	Use default
zh-cn	用户默认

en-us	Used in actions
zh-cn	用于动作

en-us	Use host prototype configuration form to remove automatically linked templates on upcoming discovery.
zh-cn	使用主机原型配置表单删除即将发现的自动链接模板。

en-us	Use iframe sandboxing
zh-cn	使用 iframe 沙盒

en-us	Use if severity
zh-cn	如果存在严重性则使用

en-us	User
zh-cn	用户

en-us	User "%1$s" cannot be without user group.
zh-cn	用户 "%1$s" 不能没有用户组。

en-us	User "%1$s" is dashboard "%2$s" owner.
zh-cn	用户 "%1$s" 是仪表盘 "%2$s" 所有者。

en-us	User "%1$s" is map "%2$s" owner.
zh-cn	拓扑图"%2$s"的所有者为"%1$s"。

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" owner.
zh-cn	用户“%1$s”是报表“%2$s”的所有者。

en-us	User "%1$s" is report "%2$s" recipient.
zh-cn	用户“%1$s”是报表“%2$s”的收件人。

en-us	User "%1$s" is used in "%2$s" action.
zh-cn	用户 "%1$s" 用于 "%2$s" 操作。

en-us	User "%1$s" is user on whose behalf report "%2$s" is created.
zh-cn	用户“%1$s”是代表其创建报表“%2$s”的用户。

en-us	User "%1$s" provisioned.
zh-cn	用户“%1$s”已开通。

en-us	User "%1$s" unblocked.
zh-cn	用户“%1$s”已解锁。

en-us	User action
zh-cn	用户动作

en-us	User added
zh-cn	添加用户

en-us	User agent string
zh-cn	用户代理字符串

en-us	User cannot add himself to a disabled group or a group with disabled GUI access.
zh-cn	用户不能将自己加进一个取消的群组或已关闭图形接口访问权的群组.

en-us	User cannot change own role.
zh-cn	用户无法更改所属角色。

en-us	User cannot change the user type of own role.
zh-cn	用户无法更改所属用户类型。

en-us	User deleted
zh-cn	用户已删除

en-us	User directory
zh-cn	用户目录

en-us	User directory "%1$s" already exists.
zh-cn	用户目录“%1$s”已存在。

en-us	User directory with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID 为“%1$s”的用户目录不可用。

en-us	User does not have user groups.
zh-cn	此用户没有用户组。

en-us	User does not have user role.
zh-cn	此用户没有用户角色。

en-us	Use %{ref} in group filter to reference value of this user attribute.
zh-cn	在组过滤器中使用 %{ref} 来引用此用户属性的值。

en-us	User group
zh-cn	用户群组

en-us	User group "%1$s" already exists.
zh-cn	用户组"%1$s"已存在.

en-us	User group "%1$s" is report "%2$s" recipient.
zh-cn	用户组“%1$s”是报告“%2$s”的收件人。

en-us	User group "%1$s" is used in "%2$s" action.
zh-cn	用户组 "%1$s" 用于 "%2$s" 操作。

en-us	User group "%1$s" is used in configuration for database down messages.
zh-cn	用户组"%1$s"为接收数据库宕机信息而使用.

en-us	User group "%1$s" is used in script "%2$s".
zh-cn	用户群组"%1$s"被用于脚本"%2$s".

en-us	User group added
zh-cn	已添加用户组

en-us	User group deleted
zh-cn	用户组已删除

en-us	User group for database down message
zh-cn	用于资料库断线信息的用户群组

en-us	User group mapping
zh-cn	用户组映射

en-us	User group membership attribute
zh-cn	用户组成员属性

en-us	User groups
zh-cn	用户群组

en-us	User group sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
zh-cn	拓扑图 "%2$s" 用户组共享找不到参数 %1$s

en-us	User group updated
zh-cn	用户群组已更新

en-us	User group with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID为"%1$s" 的用户组不可用。

en-us	User input has been successfully tested.
zh-cn	已成功测试用户输入。

en-us	User is not allowed to delete himself.
zh-cn	用户是不允许删除自己

en-us	User last name attribute
zh-cn	用户姓氏属性

en-us	User macros
zh-cn	用户自定义宏

en-us	User menu
zh-cn	用户菜单

en-us	Username
zh-cn	用户名称

en-us	User name
zh-cn	用户名称

en-us	Username and password
zh-cn	用户名和密码

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "UserName" and "Content".
zh-cn	用户名和密码必须存储在 Vault 密钥“用户名”和“内容”中。

en-us	Username and password must be stored in Vault secret keys "username" and "password".
zh-cn	用户名和密码必须存储在 Vault 密钥“用户名”和“密码”中。

en-us	User name attribute
zh-cn	用户名属性

en-us	Username attribute
zh-cn	用户名属性

en-us	User password
zh-cn	用户密码

en-us	User profile
zh-cn	用户基本资料

en-us	User/Recipient
zh-cn	用户/接受者

en-us	User role
zh-cn	用户角色

en-us	User role "%1$s" already exists.
zh-cn	用户角色“%1$s”已存在。

en-us	User role created
zh-cn	用户角色已创建

en-us	User role deleted
zh-cn	用户角色已删除

en-us	User roles
zh-cn	用户角色

en-us	User role updated
zh-cn	用户角色已更新

en-us	User role with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID 为“%1$s”的用户角色不可用。

en-us	Users
zh-cn	用户

en-us	User sessions
zh-cn	用户会话

en-us	User settings
zh-cn	用户设置

en-us	User sharing is missing parameters: %1$s for map "%2$s".
zh-cn	拓扑图 "%2$s" 用户共享缺少参数 %1$s 

en-us	User type
zh-cn	用户类型

en-us	User unblocked
zh-cn	用户解锁

en-us	User updated
zh-cn	用户已更新

en-us	User with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID为 "%1$s" 的用户不可用。

en-us	User with username "%1$s" already exists.
zh-cn	用户名为“%1$s”的用户已存在。

en-us	Use X-Frame-Options HTTP header
zh-cn	使用 X-Frame-Options HTTP请求头

en-us	UTF-8 from Hex-STRING
zh-cn	UTF-8 (16进制字符串)

en-us	UUIDv4 is expected
zh-cn	需用 UUIDv4

en-us	Validate URI schemes
zh-cn	验证URI命名结构

en-us	Validation
zh-cn	验证

en-us	Valid URI schemes
zh-cn	有效的URI命名结构

en-us	value
zh-cn	值

en-us	Value
zh-cn	ֵ值

en-us	Value
zh-cn	值

en-us	value "%1$s" already exists
zh-cn	值“%1$s”已存在

en-us	value %1$s already exists
zh-cn	值 %1$s 已存在

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_align". Choices are: "%2$s" and "%3$s"
zh-cn	参数"grid_align"的值"%1$s"是无效的. 可用的是: "%2$s"和"%3$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s".
zh-cn	参数 "grid_show "的值 "%1$s"是无效的. 可用的是: "%2$s"

en-us	Value "%1$s" is invalid for parameter "grid_show". Choices are: "%2$s" and "%3$s".
zh-cn	参数 "grid_show "的值 "%1$s "是无效的. 可用的是: "%2$s "和 "%3$s".

en-us	Value "%1$s" is too long for field "%2$s" - %3$d characters. Allowed length is %4$d characters.
zh-cn	栏位"%2$s"的值"%1$s"太长 - %3$d字元. 容许的长度是%4$d字符.

en-us	value "%1$s" not found
zh-cn	值 "%1$s" 未找到

en-us	Value arc
zh-cn	弧度

en-us	Value cache effectiveness. Valid parameters are: requests, hits and misses.
zh-cn	数值缓存无效。合法的参数有:requests, hits and misses.

en-us	Value cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
zh-cn	数值缓存统计。合法的mode参数有：total, free, pfree, used and pused.

en-us	value contains unescaped character at position %1$d
zh-cn	值在位置 %1$d 处包含未转义字符

en-us	Value data for value name in Windows Registry key.
zh-cn	Windows 注册表项中对应值名称的数据。

en-us	value is too long
zh-cn	值过长

en-us	Value map
zh-cn	值映射

en-us	Value map "%1$s" already exists.
zh-cn	值映射 "%1$s"已存在.

en-us	Value mapping
zh-cn	值映射

en-us	Value mappings
zh-cn	映射值

en-us	value map with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的值映射已存在

en-us	value must be %1$s
zh-cn	值必须为 %1$s

en-us	value must be between "%1$s" and "%2$s"
zh-cn	值必须介于“%1$s”和“%2$s”之间

en-us	value must be empty
zh-cn	值必须为空

en-us	value must be empty or %1$s
zh-cn	值必须为空或 %1$s

en-us	value must be greater than "%1$s"
zh-cn	值必须大于“%1$s”

en-us	value must be no greater than "%1$s"
zh-cn	值必须不大于“%1$s”

en-us	value must be no less than "%1$s"
zh-cn	值必须不小于“%1$s”

en-us	value must be one of %1$s
zh-cn	值必须是 %1$s 之一

en-us	value must be within the range of %1$s
zh-cn	值必须在 %1$s 的范围内

en-us	Value: no data
zh-cn	值: 无数据

en-us	Value of any Windows performance counter in English. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
zh-cn	所有 Windows 性能计数器的英文值。返回整数、浮点数、字符串或文本（取决于请求）

en-us	Value of any Windows performance counter. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
zh-cn	所有Windows计数器值。返回 整形、浮点、字符串、文本

en-us	Value of MQTT topic. Format of returned data depends on the topic content. If wildcards are used, returns topic values in JSON
zh-cn	MQTT 主题的值。返回数据的格式取决于主题内容。如果使用通配符，则以 JSON 格式返回主题值

en-us	value of new event tag
zh-cn	新事件的标签值

en-us	Value of new event tag
zh-cn	新事件的标签值

en-us	Value of old event tag
zh-cn	旧事件的标签值

en-us	Value of tag
zh-cn	标签值

en-us	Values
zh-cn	值

en-us	Value size
zh-cn	值大小

en-us	values must be unique
zh-cn	值必须唯一

en-us	Values without names are not allowed in form fields.
zh-cn	在表单字段中不允许空的值。

en-us	Variable
zh-cn	变量

en-us	Variables
zh-cn	变量

en-us	Various information about specific process(es). Returns float
zh-cn	具体处理的各个信息。返回浮点数

en-us	varpop() - Population variance
zh-cn	varpop() - 总体方差

en-us	varsamp() - Sample variance
zh-cn	varsamp() - 样本方差

en-us	Vault API endpoint
zh-cn	保险库API 接入点

en-us	Vault authentication token
zh-cn	保险库身份验证令牌

en-us	Vault certificates
zh-cn	保险库证书

en-us	Vault connection failed.
zh-cn	保险库连接失败。

en-us	Vault provider
zh-cn	保险库服务商

en-us	Vault secret
zh-cn	保险库秘密

en-us	Vault secret path
zh-cn	保险柜秘密路径

en-us	Vault secret query string
zh-cn	保险库秘密查询字符串

en-us	Vendor
zh-cn	提供者

en-us	Vendor and version
zh-cn	供应商及版本

en-us	Verbose
zh-cn	冗余

en-us	Verification code
zh-cn	验证码

en-us	Verify database certificate
zh-cn	验证数据库证书

en-us	Version
zh-cn	版本

en-us	Version of Zabbix agent. Returns string
zh-cn	zabbix客户端（agent）的版本。返回字符串

en-us	Version of Zabbix server or proxy
zh-cn	Zabbix Server或Proxy的版本

en-us	Vertical
zh-cn	垂直的

en-us	Vertical align
zh-cn	纵向对齐

en-us	Vertical position
zh-cn	垂直位置

en-us	via
zh-cn	通过

en-us	Vietnamese (vi_VN)
zh-cn	越南(vi_VN)

en-us	View
zh-cn	视图

en-us	View as
zh-cn	以视图

en-us	Virtual space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
zh-cn	虚拟空间大小（以字节计）或百分比（总计）。 返回整型字节; 浮点百分比

en-us	Visible name
zh-cn	可见的名称

en-us	Visible name cannot be empty if host name is missing.
zh-cn	如果缺少主机名称, 可见的名称不能为空.

en-us	VMware cache statistics. Valid modes are: total, free, pfree, used and pused.
zh-cn	VMware缓存统计.可用的mode有:total, free, pfree, used and pused.

en-us	VMware cluster alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
zh-cn	VMware集群报警数据，返回JSON，“url”-VMware服务URL，“id”-VMware集群id

en-us	VMware cluster performance counter, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
zh-cn	VMware 集群性能计数器，“url”- VMware 服务 URL，“id”- VMware 集群 ID，“path”- 性能计数器路径，“instance”- 性能计数器实例

en-us	VMware cluster property, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id, "prop" - property path
zh-cn	VMware 集群属性，“url”- VMware 服务 URL，“id”- VMware 集群 ID，“prop”- 属性路径

en-us	VMware cluster status, "url" - VMware service URL, "name" - VMware cluster name
zh-cn	VMware 集群状态，“url”- VMware 服务 URL，“名称”- VMware 集群名称

en-us	VMware cluster tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware cluster id
zh-cn	VMware 集群标签数组，“url”- VMware 服务 URL，“id”- VMware 集群 ID

en-us	VMware datacenter alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id
zh-cn	VMware数据中心报警数据，返回JSON，“url”-VMware服务URL，“id”-VMware数据中心id

en-us	VMware datacenters and their IDs, "url" - VMware service URL. Returns JSON
zh-cn	VMware 数据中心及其 ID，“url”- VMware 服务 URL。返回 JSON

en-us	VMware datacenter tags array, "url" - VMware service URL, "id" - VMware datacenter id. Returns JSON
zh-cn	VMware 数据中心标签数组，“url”- VMware 服务 URL，“id”- VMware 数据中心 ID。返回 JSON

en-us	VMware datastore alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier
zh-cn	VMware数据存储报警数据，返回JSON，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware数据存储全局唯一标识符

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
zh-cn	VMware数据存储容量统计信息，以字节为单位，以百分比表示。 返回整形; 浮点百分比

en-us	VMware datastore capacity statistics in bytes or in percentage from total, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode" - total(default)/free/pfree/uncommitted. Returns integer for bytes; float for percentage
zh-cn	VMware 数据存储容量统计信息（以字节为单位或占总数的百分比），“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 管理程序全局唯一标识符，“数据存储”- 数据存储名称，“模式”- 总计（默认）/free/pfree/未承诺。返回字节的整数；浮动百分比

en-us	VMware datastore hypervisors list, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name
zh-cn	VMware 数据存储管理程序列表，“url”- VMware 服务 URL，“数据存储”- 数据存储名称

en-us	VMware datastore performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - datastore perfcounter instance from vmware.hv.diskinfo.get
zh-cn	VMware 数据存储性能计数器，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 数据存储全局唯一标识符，“路径”- 性能计数器路径，“实例”- 来自 vmware.hv.diskinfo.get 的数据存储性能计数器实例

en-us	VMware datastore property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier, "prop" - property path
zh-cn	VMware 数据存储属性，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 数据存储全局唯一标识符，“prop”- 属性路径

en-us	VMware datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
zh-cn	VMware 数据存储读取统计信息，“url”- VMware 服务 URL，“数据存储”- 数据存储名称，“模式”- 延迟/最大延迟 - 平均或最大值

en-us	VMware datastore tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware datastore global unique identifier. Returns JSON
zh-cn	VMware 数据存储标记数组，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 数据存储全局唯一标识符。返回 JSON

en-us	VMware datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "datastore" - datastore name, "mode"- latency/maxlatency - average or maximum
zh-cn	VMware 数据存储写入统计信息，“url”- VMware 服务 URL，“数据存储”- 数据存储名称，“模式”- 延迟/最大延迟 - 平均或最大值

en-us	VMware Distributed Virtual Switch, "url" - VMware service URL. Returns JSON
zh-cn	VMware 分布式虚拟交换机，“url”- VMware 服务 URL。返回 JSON

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default) or skip - skip processing of older data, "severity" - filtering is disabled by default or "error,warning,info,user" in any combination
zh-cn	VMware 事件日志，“url”- VMware 服务 URL，“ mode”- 全部（默认）或跳过 - 跳过旧数据的处理，“severity”- 默认情况下禁用过滤或“错误、警告、信息、用户”组合

en-us	VMware event log, "url" - VMware service URL, "mode"- all (default), skip - skip processing of older data
zh-cn	VMware 事件日志，“url”- VMware 服务 URL，“mode”- 全部（默认），skip - 跳过旧数据的处理

en-us	VMware FetchDVPorts wrapper, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware DVSwitch global unique identifier, "filter" - vmware data object DistributedVirtualSwitchPortCriteria, "mode"- state(default)/full. Returns JSON
zh-cn	VMware FetchDVPorts 包装器，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware DVSwitch 全局唯一标识符，“过滤器”- vmware 数据对象 DistributedVirtualSwitchPortCriteria，“mode”- 状态（默认）/完整。返回 JSON

en-us	VMware hypervisor alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware hypervisor报警数据，返回JSON，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware hypervisor全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序增加了内存大小，“url”-VMware 服务 URL，“uuid”-VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor BIOS UUID, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序 BIOS UUID，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor cluster name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序集群名称，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor connection state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序连接状态，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns string
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序数据中心名称、“url”- VMware 服务 URL、“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符。返回字符串

en-us	VMware hypervisor datastore read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序数据存储读取统计信息，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符，“数据存储”- 数据存储名称，“模式”- 延迟

en-us	VMware hypervisor datastores list, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序数据存储列表，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor datastore write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - datastore name, "mode"- latency
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序数据存储写入统计信息，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符，“数据存储”- 数据存储名称，“模式”- 延迟

en-us	VMware hypervisor health state rollup sensor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - gray; 1 - green; 2 - yellow; 3 - red
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序健康状态汇总传感器，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符。返回 0 - 灰色； 1 - 绿色； 2-黄色； 3 - 红色

en-us	VMware hypervisor HW vendor state sensors, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序硬件供应商状态传感器，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符。返回 JSON

en-us	VMware hypervisor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序模型，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序名称，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor network input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
zh-cn	VMware hypervisor 网络输入统计信息，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware hypervisor 全局唯一标识符，“mode”- bps

en-us	VMware hypervisor network interface speed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, <ifname> - interface name
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序网络接口速度，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符，<ifname> - 接口名称

en-us	VMware hypervisor network output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "mode"- bps
zh-cn	VMware hypervisor 网络输出统计信息，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware hypervisor 全局唯一标识符，“mode”- bps

en-us	VMware hypervisor performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序性能计数器，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符，“path”- 性能计数器路径，“instance”- 性能计数器实例

en-us	VMware hypervisor processor frequency, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序处理器频率，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor processor model, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序处理器型号，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序处理器使用情况（以 Hz 为单位），“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor property , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "prop" - property path
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序属性，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符，“prop”- 属性路径

en-us	VMware hypervisor sensors value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序传感器值，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符。返回 JSON

en-us	VMware hypervisor serialnumber, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序序列号，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序状态，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序标签数组，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符。返回 JSON

en-us	VMware hypervisor total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序总内存大小，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序正常运行时间，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor used memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序使用的内存大小，“url”-VMware 服务 URL，“uuid”-VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor vendor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序供应商名称，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware hypervisor version, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序版本，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	VMware service full name, "url" - VMware service URL
zh-cn	VMware 服务全名，“url”-VMware 服务 URL

en-us	VMware service version, "url" - VMware service URL
zh-cn	VMware 服务版本，"url"-VMware 服务 URL

en-us	VMware virtual center alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL
zh-cn	VMware虚拟中心报警数据，返回JSON，“url”-VMware服务URL

en-us	VMware virtual machine alarms data, returns JSON, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware虚拟机报警数据，返回JSON，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine ballooned memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware虚拟机内存大小膨胀，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine committed storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机承诺的存储空间，“url”-VMware 服务 URL，“uuid”-VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine compressed memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware虚拟机压缩内存大小，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine custom attribute value, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "name" - custom attribute name
zh-cn	VMware虚拟机自定义属性值，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符，“name”-自定义属性名称

en-us	VMware virtual machine datacenter name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns string
zh-cn	VMware 虚拟机数据中心名称，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符。返回字符串

en-us	VMware virtual machine disk device read statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
zh-cn	VMware 虚拟机磁盘设备读取统计信息，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符，“instance”- 磁盘设备实例，“mode”- bps/ops - 每秒字节数/操作数

en-us	VMware virtual machine disk device write statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance, "mode"- bps/ops - bytes/operations per second
zh-cn	VMware 虚拟机磁盘设备写入统计信息，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符，“instance”- 磁盘设备实例，“mode”- bps/ops - 每秒字节数/操作数

en-us	VMware virtual machine disk requires consolidation, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware虚拟机磁盘需要整合，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine file system statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "fsname" - file system name, "mode"- total/free/used/pfree/pused
zh-cn	VMware虚拟机文件系统统计信息，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符，“fsname”-文件系统名称，“mode”-total/free/used/pfree/pused

en-us	VMware virtual machine guest memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机访客内存使用情况，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine host memory usage, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware虚拟机主机内存使用情况，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine hypervisor name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序名称，“url”-VMware 服务 URL，“uuid”-VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine name, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机名称，“url”-VMware 服务 URL，“uuid”-VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine network interface input statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
zh-cn	VMware 虚拟机网络接口输入统计信息，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符，“instance”- 网络接口实例，“mode”- bps/pps - 每秒字节数/数据包数

en-us	VMware virtual machine network interface output statistics, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance, "mode"- bps/pps - bytes/packets per second
zh-cn	VMware 虚拟机网络接口输出统计信息，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符，“instance”- 网络接口实例，“mode”- bps/pps - 每秒字节数/数据包数

en-us	VMware virtual machine performance counter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "path" - performance counter path, "instance" - performance counter instance
zh-cn	VMware 虚拟机性能计数器，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符，“path”- 性能计数器路径，“instance”- 性能计数器实例

en-us	VMware virtual machine power state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机电源状态，“url”-VMware 服务 URL，“uuid”-VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine private memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifierr
zh-cn	VMware 虚拟机私有内存大小，“url”-VMware 服务 URL，“uuid”-VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine processor ready time ms, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机处理器就绪时间 ms，“url”-VMware 服务 URL，“uuid”-VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine processor usage in Hz, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机处理器使用情况（以 Hz 为单位），“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine property, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "prop" - property path
zh-cn	VMware 虚拟机属性，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符，“prop”- 属性路径

en-us	VMware virtual machine shared memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware虚拟机共享内存大小，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine snapshot state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
zh-cn	VMware 虚拟机快照状态，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符。返回 JSON

en-us	VMware virtual machine state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机状态，“url”-VMware 服务 URL，“uuid”-VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine swapped memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware虚拟机交换内存大小，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine tags array, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
zh-cn	VMware虚拟机标签数组，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符。返回 JSON

en-us	VMware virtual machine tools state, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "mode"- version or status
zh-cn	VMware 虚拟机工具状态，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符，“mode”- 版本或状态

en-us	VMware virtual machine total memory size, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware虚拟机总内存大小，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine uncommitted storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware虚拟机未提交存储空间，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine unshared storage space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware虚拟机非共享存储空间，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符

en-us	VMware virtual machine uptime, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机正常运行时间，“url”-VMware 服务 URL，“uuid”-VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	VVMware hypervisor maintenance status, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns 0 - not in maintenance; 1 - in maintenance
zh-cn	VVMware 虚拟机管理程序维护状态，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符。返回0——不在维护中； 1 - 维护中

en-us	w
zh-cn	周

en-us	W
zh-cn	W

en-us	W
zh-cn	W

en-us	W
zh-cn	W

en-us	Warning
zh-cn	告警

en-us	Warning
zh-cn	告警

en-us	Warning message
zh-cn	告警信息

en-us	Warning! Support for Oracle DB is deprecated since Zabbix 7.0 and will be removed in future versions.
zh-cn	警告！自 Zabbix 7.0 起已弃用对 Oracle DB 的支持，并将在未来版本中删除。

en-us	Warning! Unable to retrieve database version.
zh-cn	警告！无法检索数据库版本。

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should be at least %2$s.
zh-cn	警告！不支持的 %1$s 数据库服务器版本。至少应为 %2$s。

en-us	Warning! Unsupported %1$s database server version. Should not be higher than %2$s.
zh-cn	警告！不支持的 %1$s 数据库服务器版本。不应高于 %2$s。

en-us	We are sorry, the maximum possible number of elements to remember has been reached.
zh-cn	很抱歉, 已经到了最大的组件数量.

en-us	Web
zh-cn	Web监测

en-us	Webhook
zh-cn	Webhook

en-us	Webhook does not have parameters.
zh-cn	Webhook 没有参数。

en-us	Web monitoring
zh-cn	Web监测

en-us	Web scenario
zh-cn	Web 场景

en-us	Web scenario "%1$s" already exists.
zh-cn	Web 场景 "%1$s" 已经存在.

en-us	Web scenario "%1$s" already exists on host "%2$s".
zh-cn	Web 场景 "%1$s" 已经存在在主机 "%2$s".

en-us	Web scenario added
zh-cn	Web 场景已添加

en-us	Web scenario deleted
zh-cn	Web 场景被被删除

en-us	Web scenario disabled
zh-cn	Web 场景被禁用

en-us	Web scenario enabled
zh-cn	Web 场景已启用

en-us	Web scenarios
zh-cn	Web 场景

en-us	Web scenario updated
zh-cn	Web 场景已更新

en-us	web scenario with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的 Web 场景已存在

en-us	Wed
zh-cn	三

en-us	Wednesday
zh-cn	周三

en-us	Week
zh-cn	星期

en-us	Week
zh-cn	周

en-us	Weekly
zh-cn	每周

en-us	Weight
zh-cn	权重

en-us	Welcome
zh-cn	欢迎

en-us	Welcome to
zh-cn	欢迎来到

en-us	When active
zh-cn	当启用时

en-us	Widget
zh-cn	小组件

en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
zh-cn	位于仪表盘“%1$s”的第 #%2$d 页上 X:%3$d, Y:%4$d 的小组件超出范围。

en-us	Widget is deprecated.
zh-cn	小组件已弃用。

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
zh-cn	对于指定的列数和行数而言小组件太小。

en-us	Width
zh-cn	宽(px)

en-us	wildcard patterns with '*' may be used
zh-cn	可以使用带有“*”的通配符模式

en-us	With data
zh-cn	存在数据

en-us	With data collection
zh-cn	有数据收集

en-us	With dependencies
zh-cn	存在依赖关系

en-us	With header row
zh-cn	带标题行

en-us	Without data
zh-cn	无数据

en-us	Without problems
zh-cn	正常

en-us	Without triggers
zh-cn	无触发器

en-us	With problem name
zh-cn	带有问题名称

en-us	With problems
zh-cn	异常

en-us	With this setting only numeric data will be displayed.
zh-cn	通过此设置，将仅显示数值类型数据。

en-us	With this setting only numeric items will be displayed.
zh-cn	通过此设置，将仅显示数值监控项数据。

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
zh-cn	使用此设置，此列中将仅显示数字项目。

en-us	With triggers
zh-cn	有触发器

en-us	Working time
zh-cn	工作时间

en-us	Write
zh-cn	写

en-us	Wrong %1$s.php class name for module located at %2$s.
zh-cn	位于 %2$s 的模块的错误 %1$s.php 类名。

en-us	wrong discovery rule type
zh-cn	错误的发现规则类型

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
zh-cn	错误的主机栏位"%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
zh-cn	错误的图像连接栏位.

en-us	wrong item type
zh-cn	错误的监控项类型

en-us	wrong master item type
zh-cn	错误的主监控项类型

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
zh-cn	[日期的错误值：“%1$s”]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
zh-cn	[月份值错误：“%1$s”]

en-us	Wrong value for "url" field.
zh-cn	“url”字段的值错误。

en-us	X
zh-cn	X

en-us	X1
zh-cn	X1

en-us	X2
zh-cn	X2

en-us	X-Axis
zh-cn	X轴

en-us	X-Frame-Options HTTP header
zh-cn	X-Frame-Options请求头

en-us	X-Frame-Options HTTP header supported values:
zh-cn	X-Frame-Options HTTP请求头支持的值：

en-us	XML
zh-cn	XML

en-us	XML data
zh-cn	XML 数据

en-us	XML is empty
zh-cn	XML空

en-us	XML is expected
zh-cn	需用 XML

en-us	XML to JSON
zh-cn	XML 转 JSON

en-us	XML XPath
zh-cn	XML XPath

en-us	xmlxpath() - Returns XML XPath result
zh-cn	xmlxpath() - 返回 XML XPath 结果

en-us	XPath
zh-cn	XPath

en-us	y
zh-cn	y

en-us	Y
zh-cn	Y

en-us	Y1
zh-cn	Y1

en-us	Y2
zh-cn	Y2

en-us	YAML
zh-cn	YAML

en-us	Y-axis
zh-cn	Y轴

en-us	Y axis MAX value
zh-cn	纵轴最大值

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
zh-cn	Y 轴的最大值必须大于 Y 轴的最小值

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
zh-cn	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.

en-us	Y axis MIN value
zh-cn	纵轴Y最小值MIN

en-us	Y axis side
zh-cn	纵轴Y侧

en-us	Year
zh-cn	年

en-us	Year
zh-cn	年

en-us	Yearly
zh-cn	每年

en-us	Yes
zh-cn	是

en-us	Yesterday
zh-cn	昨天

en-us	Y-m-d
zh-cn	Y/m/d

en-us	Y-m-d h:i A
zh-cn	Y/m/d H:i:s

en-us	Y-m-d h:i:s A
zh-cn	Y-m-d H:i:s

en-us	Y-n-d
zh-cn	Y-n-d

en-us	You are logged in as "%1$s".
zh-cn	"%1$s" 欢迎登入.

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
zh-cn	您无法选择某些语言, 因为这些语言并未安装在web服务器上。

en-us	You are not logged in
zh-cn	您还没有登录。

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
zh-cn	您无法切换当前选择的主机。

en-us	You cannot switch templates for current selection.
zh-cn	当前所选不能切换模板。

en-us	You do not have permission to perform this operation.
zh-cn	您没有权限来完成此操作.

en-us	You have no permissions to access this page.
zh-cn	你没有权限来访问这个页面.

en-us	You must login to view this page.
zh-cn	您必需登录才能浏览此页面.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
zh-cn	您的数据库无法正常工作。请等待几分钟，然后尝试重复此操作。如果问题仍然存在，请与系统管理员联系。该问题可能是数据库管理系统由于长期运行的事务或行级锁定引起的。

en-us	YYYY-MM-DD
zh-cn	YYYY-MM-DD

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
zh-cn	YYYY-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
zh-cn	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
zh-cn	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
zh-cn	Zabbix

en-us	Zabbix agent
zh-cn	Zabbix 客户端

en-us	Zabbix agent (active)
zh-cn	Zabbix客户端(主动式)

en-us	Zabbix agent (active checks)
zh-cn	Zabbix agent(主动检查)

en-us	Zabbix agent (passive checks)
zh-cn	Zabbix agent(被动检查)

en-us	Zabbix frontend version
zh-cn	zabbix前端版本

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
zh-cn	Zabbix已接收到一个错误的请求.

en-us	Zabbix Integrations
zh-cn	Zabbix 集成

en-us	Zabbix internal
zh-cn	Zabbix内部

en-us	Zabbix internal authentication
zh-cn	Zabbix内部认证

en-us	Zabbix login form
zh-cn	Zabbix 登录表单

en-us	Zabbix server
zh-cn	zabbix服务器

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
zh-cn	无法访问 Zabbix 服务器“%1$s”。可能的原因： 1.“zabbix_server.conf”中的“NodeAddress”、“ListenPort”不正确或“zabbix.conf.php”中的服务器IP/DNS被覆盖； 2.网络配置不正确。 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
zh-cn	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.

en-us	Zabbix server is running
zh-cn	Zabbix服务器端运行中

en-us	Zabbix server name
zh-cn	Zabbix主机名称

en-us	Zabbix server (proxy)
zh-cn	Zabbix server (代理)

en-us	Zabbix server version
zh-cn	zabbix服务端版本

en-us	Zabbix Streaming Protocol v1.0
zh-cn	Zabbix 流协议v1.0

en-us	Zabbix Technical Support
zh-cn	Zabbix 技术支持

en-us	Zabbix trapper
zh-cn	Zabbix采集器

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
zh-cn	缩放级别必须在“%1$s”和“%2$s”之间

en-us	Zoom out
zh-cn	缩小