en-us	Widget at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s" is out of bounds.
zh-cn	位于仪表盘“%1$s”的第 #%2$d 页上 X:%3$d, Y:%4$d 的部件超出范围。

en-us	Widget is deprecated.
zh-cn	部件已弃用。

en-us	Widget is too small for the specified number of columns and rows.
zh-cn	对于指定的列数和行数而言部件太小。

en-us	Widget type is not supported in this context.
zh-cn	内容不适用此部件类型。

en-us	Width
zh-cn	宽(px)

en-us	With data
zh-cn	存在数据

en-us	With data collection
zh-cn	有数据收集

en-us	With dependencies
zh-cn	存在依赖关系

en-us	With header row
zh-cn	带标题行

en-us	Without data
zh-cn	无数据

en-us	Without problems
zh-cn	正常设备

en-us	Without problems
zh-cn	正常设备

en-us	Without triggers
zh-cn	无触发器

en-us	With problem name
zh-cn	带有问题名称

en-us	With problems
zh-cn	异常设备

en-us	With problems
zh-cn	异常设备

en-us	With this setting only numeric items will be displayed in this column.
zh-cn	使用此设置，此列中将仅显示数字项目。

en-us	With triggers
zh-cn	有触发器

en-us	Working time
zh-cn	工作时间

en-us	Write
zh-cn	写

en-us	wrong discovery rule type
zh-cn	错误的发现规则类型

en-us	Wrong fields for host "%1$s".
zh-cn	错误的主机栏位"%1$s".

en-us	Wrong fields for map link.
zh-cn	错误的图像连接栏位.

en-us	wrong item type
zh-cn	错误的监控项类型

en-us	wrong master item type
zh-cn	错误的主监控项类型

en-us	Wrong Module.php class name for module located at %1$s.
zh-cn	位于 %1$s 的模块的 Module.php 类名错误。

en-us	[Wrong value for day: "%1$s" ]
zh-cn	[日期的错误值：“%1$s”]

en-us	[Wrong value for month: "%1$s" ]
zh-cn	[月份值错误：“%1$s”]

en-us	Wrong value for "url" field.
zh-cn	“url”字段的值错误。

en-us	X
zh-cn	X

en-us	X1
zh-cn	X1

en-us	X2
zh-cn	X2

en-us	X-Axis
zh-cn	X轴

en-us	X-Frame-Options HTTP header
zh-cn	X-Frame-Options请求头

en-us	XML
zh-cn	XML

en-us	XML data
zh-cn	XML 数据

en-us	XML is empty
zh-cn	XML空

en-us	XML is expected
zh-cn	需用 XML

en-us	XML to JSON
zh-cn	XML 转 JSON

en-us	XML XPath
zh-cn	XML XPath

en-us	XPath
zh-cn	XPath

en-us	y
zh-cn	y

en-us	Y
zh-cn	Y

en-us	Y1
zh-cn	Y1

en-us	Y2
zh-cn	Y2

en-us	YAML
zh-cn	YAML

en-us	Y-axis
zh-cn	Y轴

en-us	Y axis MAX value
zh-cn	纵轴最大值

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value
zh-cn	Y 轴的最大值必须大于 Y 轴的最小值

en-us	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.
zh-cn	Y axis MAX value must be greater than Y axis MIN value.

en-us	Y axis MIN value
zh-cn	纵轴Y最小值MIN

en-us	Y axis side
zh-cn	纵轴Y侧

en-us	Year
zh-cn	年

en-us	Year
zh-cn	年

en-us	Yearly
zh-cn	每年

en-us	Yes
zh-cn	是

en-us	Yesterday
zh-cn	昨天

en-us	Y-m-d
zh-cn	Y/m/d

en-us	Y-m-d H:i
zh-cn	Y/m/d H:i:s

en-us	Y-m-d H:i:s
zh-cn	Y-m-d H:i:s

en-us	Y-n-d
zh-cn	Y-n-d

en-us	You are logged in as "%1$s".
zh-cn	"%1$s" 欢迎登入.

en-us	You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server.
zh-cn	您无法选择某些语言, 因为这些语言并未安装在web服务器上。

en-us	You are not logged in
zh-cn	您还没有登录。

en-us	You cannot switch hosts for current selection.
zh-cn	您无法切换当前选择的主机。

en-us	You cannot switch templates for current selection.
zh-cn	当前所选不能切换模板。

en-us	You do not have permission to perform this operation.
zh-cn	您没有权限来完成此操作.

en-us	You have no permissions to access this page.
zh-cn	你没有权限来访问这个页面.

en-us	You must login to view this page.
zh-cn	您必需登录才能浏览此页面.

en-us	Your database is not working properly. Please wait a few minutes and try to repeat this action. If the problem still persists, please contact system administrator. The problem might be caused by long running transaction or row level lock accomplished by your database management system.
zh-cn	您的数据库无法正常工作。请等待几分钟，然后尝试重复此操作。如果问题仍然存在，请与系统管理员联系。该问题可能是数据库管理系统由于长期运行的事务或行级锁定引起的。

en-us	YYYY-MM-DD
zh-cn	YYYY-MM-DD

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm
zh-cn	YYYY-MM-DD hh:mm

en-us	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
zh-cn	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

en-us	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
zh-cn	YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

en-us	Zabbix
zh-cn	Zabbix

en-us	ZABBIX
zh-cn	Zabbix

en-us	Zabbix agent
zh-cn	Zabbix 客户端

en-us	Zabbix agent (active)
zh-cn	Zabbix客户端(主动式)

en-us	Zabbix has received an incorrect request.
zh-cn	Zabbix已接收到一个错误的请求.

en-us	Zabbix Integrations
zh-cn	Zabbix 集成

en-us	Zabbix internal
zh-cn	Zabbix内部

en-us	Zabbix internal authentication
zh-cn	Zabbix内部认证

en-us	Zabbix login form
zh-cn	Zabbix 登录表单

en-us	Zabbix server
zh-cn	zabbix服务器

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
zh-cn	无法访问 Zabbix 服务器“%1$s”。可能的原因： 1.“zabbix_server.conf”中的“NodeAddress”、“ListenPort”不正确或“zabbix.conf.php”中的服务器IP/DNS被覆盖； 2.网络配置不正确。 

en-us	Zabbix server "%1$s" cannot be reached. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect network configuration. 
zh-cn	无法访问 Zabbix 服务器“%1$s”。可能的原因： 1."zabbix.conf.php"中的服务器IP/DNS配置不正确； 2.网络配置不正确。 

en-us	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.
zh-cn	Zabbix server is not running: the information displayed may not be current.

en-us	Zabbix server is running
zh-cn	Zabbix服务器端运行中

en-us	Zabbix server name
zh-cn	Zabbix主机名称

en-us	Zabbix server (proxy)
zh-cn	Zabbix server (代理)

en-us	Zabbix Technical Support
zh-cn	Zabbix 技术支持

en-us	Zabbix trapper
zh-cn	Zabbix采集器

en-us	zoom level must be between "%1$s" and "%2$s"
zh-cn	缩放级别必须在“%1$s”和“%2$s”之间

en-us	Zoom out
zh-cn	缩小

en-us	(0 - infinitely)
zh-cn	(0 - 无穷大)

en-us	0 or 1
zh-cn	0 或 1

en-us	(0 - use action default)
zh-cn	(0 - 使用默认动作)

en-us	0 - use default port
zh-cn	0 - 使用默认端口

en-us	100 busiest triggers
zh-cn	触发器TOP100

en-us	10 seconds
zh-cn	10秒

en-us	12-hour
zh-cn	12小时制

en-us	%1$d characters exceeds maximum length of %2$d characters
zh-cn	%1$d 个字符超出最大长度 %2$d 个字符

en-us	%1$d day
zh-cn	%1$d 天

en-us	%1$d matches for %2$s found
zh-cn	找到%1$d个可匹配%2$s

en-us	%1$d of %3$d%2$s problem is shown
zh-cn	问题显示 %1$d / %3$d%2$s

en-us	%1$d problems selected.
zh-cn	选中%1$d 个问题。

en-us	1 minute
zh-cn	1分

en-us	(%1$s %2$s)
zh-cn	(%1$s %2$s)

en-us	%1$s: %2$s
zh-cn	%1$s: %2$s

en-us	%1$s. %2$s: %3$s. %4$s.
zh-cn	%1$s. %2$s: %3$s. %4$s.

en-us	%1$s action
zh-cn	%1$s 动作

en-us	%1$s characters
zh-cn	%1$s 字符

en-us	%1$s characters remaining
zh-cn	剩余%1$s 字符

en-us	"%1$s" date must be less than "%2$s" date.
zh-cn	"%1$s" 日期必须小于 "%2$s" 日期。

en-us	%1$s event
zh-cn	%1$s 事件

en-us	%1$s group pattern
zh-cn	%1$s 组模式

en-us	%1$s host in maintenance
zh-cn	%1$s 主机维护中

en-us	%1$s hour
zh-cn	%1$s 时

en-us	"%1$s" instead "%2$s"
zh-cn	"%1$s" 替换 "%2$s"

en-us	"%1$s" is expected
zh-cn	预期"%1$s" 

en-us	%1$s item
zh-cn	%1$s 监控项

en-us	%1$s [Line: %2$s | Column: %3$s]
zh-cn	%1$s [线: %2$s | 列: %3$s]

en-us	%1$s message
zh-cn	%1$s 消息

en-us	%1$s minute
zh-cn	%1$s 分

en-us	"%1$s" must be an empty string or greater than "%2$s".
zh-cn	"%1$s" 必须为空或大于 "%2$s"。

en-us	%1$s of %2$s element in problem state
zh-cn	%2$s 中的 %1$s 处于问题状态

en-us	%1$s or %2$s - allows the page to be displayed only in a frame on the same origin as the page itself
zh-cn	%1$s 或 %2$s - 允许页面仅显示在与页面本身同源的框架中

en-us	%1$s or %2$s - prevents the page from being displayed in a frame, regardless of the site attempting to do so
zh-cn	%1$s 或 %2$s - 阻止页面在框架中显示，无论网站是否尝试

en-us	%1$s.php class must extend %2$s for module located at %3$s.
zh-cn	%1$s.php 类必须为位于 %3$s 的模块扩展 %2$s。

en-us	%1$s preselected, use down,up arrow keys and enter to select
zh-cn	选择了 %1$s 项，您可以使用向上和向下箭头键以及回车键进行选择

en-us	%1$s problem
zh-cn	问题发生在 %1$s

en-us	%1$s problem in total
zh-cn	问题总计 %1$s

en-us	%1$s, read only
zh-cn	%1$s, 只读

en-us	%1$s retry left
zh-cn	剩余%1$s 重试次数

en-us	%1$s second
zh-cn	%1$s 秒

en-us	%1$s, selected
zh-cn	%1$s, 已选择

en-us	%1$s, Severity, %2$s
zh-cn	%1$s, 严重性, %2$s

en-us	%1$sth percentile: %2$s
zh-cn	第 %1$s 个百分位：%2$s

en-us	%1$s - thrown by module located at %2$s.
zh-cn	%1$s - 异常模块位于 %2$s。

en-us	%1$s unacknowledged problem
zh-cn	%1$s 未确认问题

en-us	"%1$s" value must be less than or equal to "%2$s" value
zh-cn	"%1$s" 的值必须小于或等于 "%2$s" 的值

en-us	%1$s (year %2$s)
zh-cn	%1$s (%2$s 年)

en-us	24-hour
zh-cn	24小时制

en-us	24x7
zh-cn	7x24

en-us	30 seconds
zh-cn	30秒

en-us	3D view
zh-cn	3D 视图

en-us	%4$s failed login attempt logged. Last failed attempt was from %1$s on %2$s at %3$s.
zh-cn	发生了 %4$s 次失败的登陆尝试。最后一次失败的登陆尝试发生在 %2$s 日 %3$s 客户端IP地址是 %1$s。

en-us	500 latest values
zh-cn	最近500个值

en-us	5 minutes
zh-cn	5分钟

en-us	5 seconds
zh-cn	5秒

en-us	A
zh-cn	A

en-us	a boolean is expected
zh-cn	预先设定的布尔值

en-us	a boolean value is expected
zh-cn	需用布尔值

en-us	Above value
zh-cn	高于的值

en-us	abs() - Absolute value
zh-cn	abs() - 绝对值

en-us	Abscissa
zh-cn	横坐标

en-us	Access denied
zh-cn	访问拒绝

en-us	Access denied!
zh-cn	访问拒绝!

en-us	Access to actions
zh-cn	访问动作

en-us	Access to API
zh-cn	访问 API

en-us	Access to modules
zh-cn	访问模块

en-us	Access to services
zh-cn	访问服务

en-us	Access to UI elements
zh-cn	访问 UI 页面

en-us	a character string, integer or floating point value is expected
zh-cn	需要字符串、整数或浮点数类型

en-us	a character string is expected
zh-cn	请在字符串中指定

en-us	Ack
zh-cn	确认

en-us	Ack
zh-cn	确认

en-us	Acknowledge
zh-cn	确认

en-us	Acknowledged
zh-cn	已确认

en-us	Acknowledged PROBLEM events
zh-cn	已确认问题事件

en-us	Acknowledged RESOLVED events
zh-cn	确认已解决的事件

en-us	Acknowledge problems
zh-cn	确认问题

en-us	acos() - The arccosine of a value as an angle, expressed in radians
zh-cn	acos() - 以角度表示的值的反余弦值，以弧度表示

en-us	Action
zh-cn	行动

en-us	Action
zh-cn	动作

en-us	Action "%1$s" already exists.
zh-cn	动作 "%1$s" 已经存在。

en-us	Action "%2$s" is not available for user role "%1$s".
zh-cn	动作"%2$s" 对用户角色"%1$s"不可用。

en-us	Action added
zh-cn	动作已添加

en-us	Action class %1$s must extend %2$s class.
zh-cn	动作分组 %1$s 必须扩展 %2$s 分组。

en-us	Action disabled
zh-cn	动作已禁用

en-us	Action enabled
zh-cn	动作已启用

en-us	Action log
zh-cn	动作日志

en-us	Action operation
zh-cn	动作操作

en-us	Actions
zh-cn	动作

en-us	Actions
zh-cn	动作

en-us	Action updated
zh-cn	动作已更新

en-us	Action with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID 为“%1$s”的动作不可用。

en-us	Active
zh-cn	启用中

en-us	Active
zh-cn	主动式

en-us	Active checks
zh-cn	主动检查

en-us	Active since
zh-cn	启用自从

en-us	Active till
zh-cn	启用直到

en-us	a date in YYYY-MM-DD format is expected
zh-cn	需用 YYYY-MM-DD 格式的日期

en-us	a date is expected
zh-cn	需用日期

en-us	Add
zh-cn	添加

en-us	Add a new widget
zh-cn	添加新小组件

en-us	Add child element
zh-cn	添加子节点元素

en-us	Add child elements
zh-cn	添加子节点

en-us	Add child service
zh-cn	添加子服务

en-us	Add child services
zh-cn	添加子服务

en-us	Added
zh-cn	已添加

en-us	Added, %1$s
zh-cn	%1$s，已添加

en-us	Add from
zh-cn	添加自

en-us	Add from host
zh-cn	从主机添加

en-us	Add from template
zh-cn	从模板添加

en-us	Add host
zh-cn	添加主机

en-us	Add host trigger
zh-cn	添加主机触发器

en-us	Add item column
zh-cn	添加列

en-us	Additional rule
zh-cn	附加规则

en-us	Additional rules
zh-cn	附加规则

en-us	Add (message type limit reached)
zh-cn	添加 (已达消息类型限制)

en-us	Add missing
zh-cn	添加缺失项

en-us	Add multiple maps
zh-cn	添加拓扑图集

en-us	Add new data set
zh-cn	添加新数据集

en-us	Add new interface
zh-cn	添加新接口

en-us	Add new override
zh-cn	添加新的覆盖

en-us	ADD OVERRIDE
zh-cn	添加覆盖

en-us	Add page
zh-cn	添加页面

en-us	Add parent services
zh-cn	添加父服务

en-us	Add problem comments
zh-cn	添加问题备注

en-us	Add prototype
zh-cn	添加原型

en-us	Address
zh-cn	地址

en-us	Add scheduled report
zh-cn	添加定时报表

en-us	Add services
zh-cn	添加服务

en-us	Add submaps
zh-cn	添加子图

en-us	Add to favorites
zh-cn	添加到收藏

en-us	Add to host group
zh-cn	添加到主机群组

en-us	Add to host groups
zh-cn	添加到主机群组

en-us	Add user
zh-cn	添加用户

en-us	Add user group
zh-cn	添加用户组

en-us	Add widget
zh-cn	添加小组件

en-us	a digit
zh-cn	一个数字

en-us	Admin
zh-cn	管理员

en-us	Administration
zh-cn	管理

en-us	a DNS name is expected
zh-cn	需用DNS域名

en-us	Advanced configuration
zh-cn	高级配置

en-us	Advanced labels
zh-cn	高级标签

en-us	Advanced options
zh-cn	 高级选项

en-us	affects only filtered data
zh-cn	只影响过滤后的数据

en-us	a floating point value is expected
zh-cn	需用浮点值

en-us	After value
zh-cn	后值

en-us	Age
zh-cn	持续时间

en-us	Age less than
zh-cn	持续时间小于

en-us	agent
zh-cn	agent代理程序

en-us	Agent
zh-cn	Agent

en-us	Agent availability check. Returns nothing - unavailable; 1 - available
zh-cn	Agent可达性检查。返回 空 - 不可达；1 - 可达

en-us	Agent encryption
zh-cn	agent 加密

en-us	Agent host metadata. Returns string
zh-cn	Agent主机元数据。返回字符串

en-us	Agent host name. Returns string
zh-cn	Agent主机名。返回字符串

en-us	Agent interfaces
zh-cn	Agent 接口

en-us	Agent variant check. Returns 1 - for Zabbix agent; 2 - for Zabbix agent 2
zh-cn	Agent类型检查。返回1 - Zabbix agent；2 - Zabbix agent2

en-us	Aggregate
zh-cn	聚合

en-us	Aggregate functions
zh-cn	聚合函数

en-us	Aggregation function
zh-cn	聚合函数

en-us	Aggregation interval
zh-cn	聚合时间间隔

en-us	a hexadecimal color code (6 symbols) is expected
zh-cn	应为十六进制颜色代码（6 个符号）

en-us	ALARM CLOCK
zh-cn	告警时钟

en-us	Alert message
zh-cn	告警消息

en-us	Alerts
zh-cn	告警

en-us	Algorithm
zh-cn	运算

en-us	Alias
zh-cn	别名

en-us	Align map elements
zh-cn	对齐拓扑元素

en-us	all
zh-cn	所有

en-us	All
zh-cn	所有

en-us	All dashboards
zh-cn	仪表盘

en-us	All graphs
zh-cn	图形

en-us	All groups
zh-cn	所有组

en-us	All hosts
zh-cn	所有主机

en-us	All links should have "Name" and "URL" specified
zh-cn	所有的链接应含 特定的名称和URL

en-us	All maps
zh-cn	拓扑图

en-us	all media
zh-cn	所有介质

en-us	allowed count of dependency levels would be exceeded
zh-cn	将超出允许的依赖层级数

en-us	allowed count of dependent items would be exceeded
zh-cn	将超出允许的依赖监控项数

en-us	Allowed hosts
zh-cn	允许的主机

en-us	Allowed methods
zh-cn	允许的方法

en-us	Allow list
zh-cn	允许列表

en-us	Allow manual close
zh-cn	允许手动关闭

en-us	All problems
zh-cn	所有问题

en-us	All problems if tag values match
zh-cn	所有问题如果标签值匹配

en-us	All services
zh-cn	所有的服务

en-us	All tags
zh-cn	所有标签

en-us	All templates
zh-cn	所有模板

en-us	a low-level discovery macro is expected
zh-cn	需用一个自动发现宏

en-us	Also used as legend label for aggregated data sets.
zh-cn	也用作聚合数据集的图例标签。

en-us	Alternatively, you can install it manually:
zh-cn	另外，您也可以手动安装:

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	换出到缓存空间的客户机物理内存量, "url" - VMware服务URL, "uuid" - VMware虚机机全局唯一标识符

en-us	Amount of guest physical memory that is swapped out to the swap space, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
zh-cn	换出到缓存空间的客户机物理内存量, <url> - VMware服务URL, <uuid> - VMware虚机主机名

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	用于备份客户物理内存页面的主机物理内存量, "url" - VMware服务URL, "uuid" - VMware虚机机全局唯一标识符

en-us	Amount of host physical memory consumed for backing up guest physical memory pages, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
zh-cn	用于备份客户物理内存页面的主机物理内存量, <url> - VMware服务URL, <uuid> - VMware虚机主机名

en-us	Analog
zh-cn	指针式时钟

en-us	an array is expected
zh-cn	请在阵列中指定

en-us	an array or a character string is expected
zh-cn	预设一个数组或一个字符串

en-us	an array or object is expected
zh-cn	应为数组或对象

en-us	and
zh-cn	和

en-us	And
zh-cn	和（同时满足）

en-us	And/Or
zh-cn	与/或（默认）

en-us	an empty string is expected
zh-cn	请指定一个空字符串

en-us	an even number of hexadecimal characters is expected
zh-cn	预设会出现偶数个十六进制字符

en-us	an explicit time is expected
zh-cn	需要一个明确的时间

en-us	an identifier is not defined in the formula
zh-cn	公式中未定义标识符

en-us	an integer is expected
zh-cn	应为整数

en-us	an IP address is expected
zh-cn	应为 IP 地址

en-us	an item ID is expected
zh-cn	需要监控项 ID

en-us	an item/item prototype ID is expected
zh-cn	需要监控项或监控项原型的 ID

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
zh-cn	主机“%2$s”上已存在键为“%1$s”的监控项原型。

en-us	An item prototype with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
zh-cn	模板“%2$s”上已存在键为“%1$s”的监控项原型。

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
zh-cn	主机“%2$s”上已存在键为“%1$s”的监控项。

en-us	An item with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
zh-cn	模板“%2$s”中已存在键为“%1$s”的监控项。

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the host "%2$s".
zh-cn	主机“%2$s”上已存在具有键“%1$s”的 深层自动发现规则。

en-us	An LLD rule with key "%1$s" already exists on the template "%2$s".
zh-cn	模板“%2$s”上已存在键为“%1$s”的 深层自动发现规则。

en-us	Annually
zh-cn	年度

en-us	a number has too many fractional digits
zh-cn	数字的小数位太多

en-us	a number is expected
zh-cn	预先设定的数字

en-us	a number is too large
zh-cn	数字过大

en-us	a numeric value is expected
zh-cn	一个数值预计

en-us	an unsigned integer is expected
zh-cn	应为无符号整数

en-us	an uppercase and a lowercase Latin letter
zh-cn	一个大写和一个小写拉丁字母

en-us	Any
zh-cn	任何

en-us	Any character string included
zh-cn	包括任何字符串

en-us	API access
zh-cn	API 访问

en-us	API methods
zh-cn	API 方法

en-us	API token
zh-cn	API token

en-us	API token "%1$s" already exists for userid "%2$s".
zh-cn	API token "%1$s"已分配给用户"%2$s"。

en-us	API token added
zh-cn	API token已添加

en-us	API token deleted
zh-cn	API token已删除

en-us	API token disabled
zh-cn	API token已禁用

en-us	API token enabled
zh-cn	API token已启用

en-us	API token expired.
zh-cn	API token已过期。

en-us	API tokens
zh-cn	API tokens

en-us	API token updated
zh-cn	API token已更新

en-us	Application error.
zh-cn	应用错误.

en-us	Apply
zh-cn	应用

en-us	Apply permissions and tag filters to all subgroups
zh-cn	应用权限和标签过滤器到所有分组

en-us	Apply permissions to all subgroups
zh-cn	将权限应用于所有子组

en-us	Approaching
zh-cn	接近中

en-us	Approximation
zh-cn	近似值

en-us	Apr
zh-cn	四月

en-us	April
zh-cn	四月

en-us	Area size
zh-cn	区域大小

en-us	Area type
zh-cn	区域类型

en-us	a relative time is expected
zh-cn	预计相对时间

en-us	Are you sure you want to delete?
zh-cn	您确定要删除吗？

en-us	Are you sure you want to delete this filter?
zh-cn	您确定要删除此过滤器吗？

en-us	Are you sure you want to perform this action?
zh-cn	您确定要执行这个动作吗？

en-us	Arithmetic
zh-cn	算法

en-us	as Blue
zh-cn	成蓝

en-us	ascending
zh-cn	上一层

en-us	ascii() - Returns the ASCII code of the leftmost character of the value
zh-cn	ascii() - 返回最左边字符的 ASCII 码

en-us	as Green
zh-cn	成绿

en-us	asin() - The arcsine of a value as an angle, expressed in radians
zh-cn	asin() - 反正弦值，以弧度表示

en-us	As is
zh-cn	不变

en-us	a special character
zh-cn	一个特殊的字符

en-us	As plain text
zh-cn	纯文本

en-us	as Red
zh-cn	成红

en-us	Assertions
zh-cn	断言

en-us	Asset tag
zh-cn	资产标签

en-us	a string, number or null value is expected
zh-cn	应为字符串、数字或空值

en-us	a string of space-separated hostnames; adding %1$s to the list allows the page to be displayed in a frame on the same origin as the page itself
zh-cn	一串以空格分隔的主机名；将 %1$s 添加到列表中允许页面显示在与页面本身同源的框架中

en-us	At %1$s:%2$s %3$s of every week
zh-cn	每周 %1$s:%2$s %3$s 每 %4$s 周 %1$s:%2$s %3$s

en-us	At %1$s:%2$s every day
zh-cn	每天 %1$s:%2$s每 %3$s 天 %1$s:%2$s

en-us	At %1$s:%2$s on %3$s %4$s of every %5$s
zh-cn	在 %1$s:%2$s 的 %3$s %4$s 的每个 %5$s

en-us	At %1$s:%2$s on day %3$s of every %4$s
zh-cn	在 %1$s:%2$s 的天 %3$s 的每个 %4$s

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (exprue) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
zh-cn	atan2() - 指定为角度的纵坐标（exprue）和横坐标的反正切，以弧度表示

en-us	atan2() - The arctangent of the ordinate (value) and abscissa coordinates specified as an angle, expressed in radians
zh-cn	atan2() - 纵坐标（值）和横坐标的反正切，指定为角度，以弧度表示

en-us	atan() - The arctangent of a value as an angle, expressed in radians
zh-cn	atan() - 反正切，以弧度表示

en-us	At (hour:minute)
zh-cn	于(时:分)

en-us	a time is expected
zh-cn	a 预计时间

en-us	a time period is expected
zh-cn	预设时间段

en-us	a time range is expected
zh-cn	预计时间范围

en-us	a timestamp is too large
zh-cn	时间戳太大

en-us	a time unit is expected
zh-cn	预设时间单位

en-us	At least one action is mandatory.
zh-cn	至少需要执行一项操作。

en-us	At least one active user must exist with role "%1$s".
zh-cn	角色"%1$s"至少存在一个启用的用户

en-us	at least one day of the week must be selected
zh-cn	至少选择一周中的一天

en-us	At least one day of the week or day of the month must be specified.
zh-cn	至少须指定一周或一个月中的某一天。

en-us	At least one host group or host must be selected.
zh-cn	至少选择一个主机组或主机。

en-us	At least one host or template must be specified.
zh-cn	至少需要指定一个主机或模板。

en-us	At least one LDAP server must exist.
zh-cn	LDAP 服务必须存在

en-us	At least one of MySQL, PostgreSQL or Oracle should be supported.
zh-cn	应该至少支持MySQL，PostgreSQL或Oracle之一。

en-us	At least one operation must be selected.
zh-cn	至少需要选择一项操作。

en-us	At least one operation must exist.
zh-cn	必须至少设置一个操作。

en-us	at least one override option must be specified
zh-cn	至少选定一个覆盖选项

en-us	At least one parameter "%1$s" or "%2$s" must be enabled.
zh-cn	必须至少启用一个参数“%1$s”或“%2$s”。

en-us	At least one UI element must be checked.
zh-cn	至少选中一个 UI 元素。

en-us	At least one UI element must be enabled for user role "%1$s".
zh-cn	用户角色"%1$s"至少需要启用一个UI页面。

en-us	At least one update operation or message is mandatory
zh-cn	至少需要选择一个更新操作或消息

en-us	At least one update operation or message must exist.
zh-cn	至少需要一个更新内容或消息。

en-us	At least one user or user group must be selected.
zh-cn	您必须至少选择一个用户或用户组。

en-us	At least one user or user group must be specified.
zh-cn	至少需要指定一个用户或用户组。

en-us	Attempt interval
zh-cn	尝试间隔

en-us	Attempts
zh-cn	尝试次数

en-us	Attribute
zh-cn	属性

en-us	Attribution
zh-cn	根因

en-us	Attribution HTML
zh-cn	HTML属性

en-us	Attribution text
zh-cn	属性文字

en-us	Audit
zh-cn	审计

en-us	Audit log
zh-cn	审计日志

en-us	Audit settings
zh-cn	审计设置

en-us	Aug
zh-cn	八月

en-us	August
zh-cn	八月

en-us	Authentication
zh-cn	认证

en-us	Authentication algorithm
zh-cn	认证算法

en-us	Authentication failed: %1$s.
zh-cn	验证失败: %1$s

en-us	Authentication method
zh-cn	认证方法

en-us	Authentication passphrase
zh-cn	认证口令

en-us	Authentication protocol
zh-cn	认证协议

en-us	Authentication settings updated
zh-cn	验证配置已更新

en-us	AuthN requests
zh-cn	AuthN 请求

en-us	Author
zh-cn	作者

en-us	Authorization
zh-cn	授权

en-us	Auth token
zh-cn	身份认证 token

en-us	Auto
zh-cn	自动

en-us	Auto
zh-cn	自动

en-us	Auto-login
zh-cn	自动登录

en-us	Auto-login and auto-logout options cannot be enabled together.
zh-cn	自动登录和自动注销功能不能同时使用。

en-us	Auto-logout
zh-cn	自动注销

en-us	Automatic
zh-cn	自动

en-us	Automatic icon mapping
zh-cn	自动映射图标

en-us	Automatic icon selection
zh-cn	自动选择图标

en-us	autoregistered host
zh-cn	自动注册主机

en-us	autoregistration
zh-cn	自动注册

en-us	Autoregistration
zh-cn	自动注册

en-us	Autoregistration actions
zh-cn	自动注册动作

en-us	Autoregistration data storage period
zh-cn	自动注册数据存储周期

en-us	Availability
zh-cn	可用性

en-us	Availability report
zh-cn	可用性报表

en-us	Available
zh-cn	可用

en-us	Available
zh-cn	可用

en-us	Average
zh-cn	一般严重

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
zh-cn	收集间隔期间对虚拟磁盘的平均未完成读取请求数，"url"- VMware 服务 URL，"uuid"- VMware 虚拟机全局唯一标识符，"instance"- 磁盘设备实例

en-us	Average number of outstanding read requests to the virtual disk during the collection interval , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
zh-cn	收集间隔期间对虚拟磁盘的平均未完成读取请求数，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 虚拟机主机名，<instance> - 磁盘设备实例

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
zh-cn	收集间隔期间对虚拟磁盘的平均未完成写入请求数，"url"- VMware 服务 URL，"uuid"- VMware 虚拟机全局唯一标识符，"instance"- 磁盘设备实例

en-us	Average number of outstanding write requests to the virtual disk during the collection interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
zh-cn	收集间隔期间对虚拟磁盘的平均未完成写入请求数，<url> - VMware服务URL，<uuid> - VMware虚机主机名，<instance> - 磁盘设备实例

en-us	avg
zh-cn	平均

en-us	avg() - Average value of a period T
zh-cn	avg() - 周期 T 内的平均值

en-us	Avoid easy-to-guess passwords
zh-cn	避免弱密码

en-us	Axes
zh-cn	坐标轴

en-us	Back
zh-cn	返回

en-us	Background
zh-cn	背景

en-us	Background color
zh-cn	背景色

en-us	Background image
zh-cn	背景图片

en-us	Bar
zh-cn	柱状图

en-us	Base color
zh-cn	基色

en-us	Base DN
zh-cn	基于 DN

en-us	baselinedev() - Returns the number of deviations between data periods in seasons and the last data period
zh-cn	baselinedev() - 返回前几个时间段相同数据时期与最后一个数据时期之间的偏差（stddevpop算法）

en-us	baselinewma() - Calculates baseline by averaging data periods in seasons
zh-cn	baselinewma() - 通过平均时期内数据计算基线

en-us	Basic
zh-cn	基础的

en-us	Bearer
zh-cn	持票人

en-us	Bearer token
zh-cn	不记名令牌

en-us	Before value
zh-cn	前值

en-us	Below value
zh-cn	低值

en-us	between() - Checks if a value belongs to the given range (1 - in range, 0 - otherwise)
zh-cn	between() - 检查一个值是否属于给定范围(1 - 在范围内，0 - 不在范围内)

en-us	Bind DN
zh-cn	绑定 DN

en-us	Bind password
zh-cn	绑定密码

en-us	bitand() - Bitwise AND
zh-cn	bitand() - 按位与

en-us	bitlength() - Returns the length in bits
zh-cn	bitlength() - 返回位的长度

en-us	bitlshift() - Bitwise shift left
zh-cn	bitlshift() - 按位左移

en-us	bitnot() - Bitwise NOT
zh-cn	bitnot() - 按位非

en-us	bitor() - Bitwise OR
zh-cn	bitor() - 按位或

en-us	bitrshift() - Bitwise shift right
zh-cn	bitrshift() - 按位右移

en-us	Bits to shift
zh-cn	移位

en-us	Bitwise functions
zh-cn	按位函数

en-us	bitxor() - Bitwise exclusive OR
zh-cn	bitxor() - 按位异或

en-us	blinking
zh-cn	闪烁

en-us	Blocked
zh-cn	锁定的

en-us	Blue
zh-cn	蓝

en-us	Body
zh-cn	内容

en-us	Body and headers
zh-cn	body 和 headers

en-us	Bold
zh-cn	粗体

en-us	Bold line
zh-cn	粗线

en-us	Boolean to decimal
zh-cn	布尔值到十进制

en-us	Border
zh-cn	边框

en-us	Border color
zh-cn	边框颜色

en-us	Border type
zh-cn	边框类型

en-us	Border width
zh-cn	边框宽度

en-us	Both passwords must be equal.
zh-cn	两次密码必须相同。

en-us	both username and password should be either present or empty
zh-cn	用户名和密码都应该存在或为空

en-us	both vendor_name and vendor_version should be either present or empty
zh-cn	供应商名称和版本都应该存在或为空

en-us	Bottom
zh-cn	底部

en-us	Bottom N
zh-cn	倒数N

en-us	Bring forward
zh-cn	向上一层

en-us	Bring to front
zh-cn	移到上一层

en-us	Bulgarian (bg_BG)
zh-cn	保加利亚语 (bg_BG)

en-us	By host
zh-cn	按主机

en-us	bytelength() - Returns the length in bytes
zh-cn	bytelength() - 返回字节长度

en-us	By trigger template
zh-cn	按触发器模板

en-us	calculated
zh-cn	计算的

en-us	Calculated
zh-cn	可计算的

en-us	Calendar
zh-cn	日历

en-us	Callback
zh-cn	回调

en-us	can be used to add "@2x" to the URL to load retina tiles.
zh-cn	可用于将“@2x”添加到 URL 以加载高清瓦片地图。

en-us	Cancel
zh-cn	取消

en-us	Cannot add action
zh-cn	无法添加操作

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph "%2$s".
zh-cn	无法添加一个非数字监控项 "%1$s" 到图表 "%2$s".

en-us	Cannot add a non-numeric item "%1$s" to graph prototype "%2$s".
zh-cn	无法添加一个非数值型的监控项目 "%1$s"到数据图模板"%2$s".

en-us	Cannot add API token
zh-cn	无法添加API token

en-us	Cannot add correlation
zh-cn	无法添加关联

en-us	Cannot add dashboard page: maximum number of %1$d dashboard pages has been added.
zh-cn	无法添加仪表盘页面：已添加最多 %1$d 个仪表盘页面。

en-us	Cannot add dependency from a host to a template.
zh-cn	无法添加自主机到模板的依赖

en-us	Cannot add dependency from trigger "%1$s:%2$s" to non existing trigger "%3$s:%4$s".
zh-cn	无法自触发器"%1$s:%2$s" 添加依赖到不存在的触发器"%3$s:%4$s".

en-us	Cannot add discovery rule
zh-cn	无法添加自动自动发现的规则

en-us	Cannot add graph
zh-cn	无法添加图表

en-us	Cannot add graph prototype
zh-cn	无法添加图形原型

en-us	Cannot add group
zh-cn	无法添加群组

en-us	Cannot add host
zh-cn	无法添加主机

en-us	Cannot add host group
zh-cn	无法添加主机组

en-us	Cannot add host prototype
zh-cn	无法添加主机原型

en-us	Cannot add image
zh-cn	无法添加图片

en-us	Cannot add item
zh-cn	无法添加监控项

en-us	Cannot add item prototype
zh-cn	无法添加监控项原型

en-us	Cannot add maintenance
zh-cn	无法添加维护

en-us	Cannot add map element of the map "%1$s" due to circular reference.
zh-cn	由于循环引用所以无法添加拓扑元素到拓扑图 "%1$s"。

en-us	Cannot add media type
zh-cn	无法添加报警媒介类型

en-us	Cannot add module: %1$s.
zh-cn	无法添加模块：%1$s。

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph "%1$s".
zh-cn	无法添加超过一个 "图形总计" 类型的监控项于图形 "%1$s"上.

en-us	Cannot add more than one item with type "Graph sum" on graph prototype "%1$s".
zh-cn	无法在数据图模板"%1$s"上添加超过一个"Graph sum"类型的监控项目.

en-us	Cannot add network map
zh-cn	无法添加网络拓扑图

en-us	Cannot add proxy
zh-cn	无法添加agent代理程序

en-us	Cannot add regular expression
zh-cn	无法添加正则表达式

en-us	Cannot add scheduled report
zh-cn	无法添加计划报表

en-us	Cannot add script
zh-cn	无法添加脚本

en-us	Cannot add submaps. Max depth reached.
zh-cn	无法添加子图，已经是最大的深度了。

en-us	Cannot add template
zh-cn	无法添加模板

en-us	Cannot add template group
zh-cn	无法添加模板组

en-us	Cannot add trigger
zh-cn	无法添加触发器

en-us	Cannot add trigger prototype
zh-cn	无法添加触发器模板

en-us	Cannot add user
zh-cn	无法添加用户

en-us	Cannot add user group
zh-cn	无法添加用户组

en-us	Cannot add web scenario
zh-cn	无法添加web场景

en-us	Cannot add widget: not enough free space on the dashboard.
zh-cn	无法添加小组件：仪表盘上的可用空间不足。

en-us	Cannot add widget: no widgets available.
zh-cn	无法添加小组件：无可用的小组件。

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of host "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
zh-cn	无法将资产字段“%1$s”分配给主机“%3$s”键为“%2$s”的监控项，已被键为“%4$s”的监控项占用。

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of template "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s"
zh-cn	无法将资产字段“%1$s”分配给模板“%3$s”键为“%2$s”的监控项，已被键为“%4$s”的监控项占用。

en-us	Cannot assign the inventory field "%1$s" to the item with key "%2$s" of template "%3$s", because it is already populated by the item with key "%4$s".
zh-cn	无法将资产字段“%1$s”分配给模板“%3$s”键为“%2$s”的监控项，已被键为“%4$s”的监控项占用。

en-us	cannot be an item ID from another host or template
zh-cn	不能是来自其他主机或模板的监控项 ID

en-us	cannot be an item/item prototype ID from another host or template
zh-cn	不能是来自另一个主机或模板的监控项/监控项原型 ID

en-us	cannot be an item prototype ID from another LLD rule
zh-cn	不能是来自另一个 LLD 规则的监控项原型 ID

en-us	cannot be a value map ID from another host or template
zh-cn	不能是来自其他主机或模板的值映射 ID

en-us	cannot be changed
zh-cn	不能变更

en-us	cannot be empty
zh-cn	不能为空

en-us	cannot be equal to zero without custom intervals
zh-cn	自定义间隔不能等于零

en-us	cannot be less than or equal to the value of parameter "%1$s"
zh-cn	不能小于或等于参数“%1$s”的值

en-us	Cannot be removed
zh-cn	无法移除

en-us	cannot be specified the value of parameter "%1$s"
zh-cn	无法指定参数“%1$s”的值

en-us	cannot be the host interface ID from another host
zh-cn	不能是另一主机的主机接口 ID

en-us	cannot be unlinked
zh-cn	无法取消链接

en-us	Cannot bind anonymously to LDAP server.
zh-cn	无法绑定到匿名 LDAP 服务器。

en-us	Cannot bind to LDAP server.
zh-cn	无法绑定到 LDAP 服务器。

en-us	Cannot build expression tree: %1$s.
zh-cn	无法构建表达式树：%1$s。

en-us	Cannot change the user type of own role.
zh-cn	无法更改自己角色的用户类型。

en-us	Cannot clear history
zh-cn	无法清除历史数据

en-us	Cannot clear history and trends
zh-cn	无法清除历史和趋势

en-us	Cannot clone graph prototypes.
zh-cn	无法克隆图形原型

en-us	Cannot clone item prototypes.
zh-cn	无法克隆监控项原型

en-us	Cannot clone trigger prototypes.
zh-cn	无法克隆触发器原型

en-us	Cannot close problem: %1$s.
zh-cn	无法关闭问题: %1$s.

en-us	Cannot connect to LDAP server.
zh-cn	无法连接到 LDAP 服务器。

en-us	Cannot connect to the database.
zh-cn	无法连接到数据库。

en-us	Cannot convert POST data:
zh-cn	无法转换 POST 数据：

en-us	cannot convert to JSON, result value too long
zh-cn	无法转换到 JSON，结果值太长

en-us	Cannot copy graph
zh-cn	无法复制图表

en-us	Cannot copy item
zh-cn	无法复制监控项

en-us	Cannot copy item prototype with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
zh-cn	无法在主监控项键“%2$s”缺失的情况下复制键为“%1$s”的监控项原型。

en-us	Cannot copy item with key "%1$s" without its master item with key "%2$s".
zh-cn	无法在主监控项键“%2$s”缺失的情况下复制键为“%1$s”的监控项。

en-us	Cannot copy trigger
zh-cn	无法复制触发器

en-us	Cannot copy trigger "%1$s:%2$s", because it has multiple hosts in the expression.
zh-cn	无法复制触发器 "%1$s:%2$s", 因为在其表达式中有多个主机.

en-us	Cannot copy trigger "%1$s", because it has multiple hosts in the expression.
zh-cn	无法复制触发器“%1$s”，因表达式中有多个主机。

en-us	Cannot create a host prototype on a discovered host "%1$s".
zh-cn	在自动发现的主机"%1$s"上不能创建主机模板

en-us	Cannot create another database connection.
zh-cn	无法创建其他的数据库连接.

en-us	Cannot create circular dependencies.
zh-cn	无法创建循环依赖关系。

en-us	Cannot create connector
zh-cn	无法创建连接器

en-us	Cannot create dependency on trigger itself.
zh-cn	无法创建触发器本身的依赖.

en-us	Cannot create dependency on trigger prototype itself.
zh-cn	无法创建触发器原形的依赖。

en-us	Cannot create discovery rule
zh-cn	无法创建自动发现规则

en-us	Cannot create icon map
zh-cn	无法创建图标映射

en-us	Cannot create maintenance period
zh-cn	无法创建维护期间

en-us	Cannot create request
zh-cn	无法创建请求

en-us	Cannot create scheduled report
zh-cn	无法创建计划报表

en-us	Cannot create service
zh-cn	无法创建服务

en-us	Cannot create service "%1$s": %2$s.
zh-cn	无法创建服务 "%1$s": %2$s。

en-us	Cannot create SLA
zh-cn	无法创建SLA

en-us	Cannot create the configuration file.
zh-cn	无法创建配置文件。

en-us	Cannot create user role
zh-cn	无法创建用户角色

en-us	Cannot delete API token
zh-cn	无法删除API token

en-us	Cannot delete assigned user role "%1$s".
zh-cn	无法删除已分配的用户角色"%1$s"。

en-us	Cannot delete connector
zh-cn	无法删除连接器

en-us	Cannot delete correlation
zh-cn	无法删除关联

en-us	Cannot delete dashboard
zh-cn	无法删除仪表盘

en-us	Cannot delete default user directory.
zh-cn	无法删除默认用户目录

en-us	Cannot delete dependency
zh-cn	无法删除依赖关系

en-us	Cannot delete discovery rule
zh-cn	无法删除自动发现规则

en-us	Cannot delete discovery rules
zh-cn	无法删除自动发现规则

en-us	Cannot delete graph
zh-cn	无法删除图表

en-us	Cannot delete graph prototype
zh-cn	无法删除图表原型

en-us	Cannot delete graph prototypes
zh-cn	无法删除图表模板

en-us	Cannot delete graphs
zh-cn	无法删除图表

en-us	Cannot delete group
zh-cn	无法删除组

en-us	Cannot delete host
zh-cn	无法删除主机

en-us	Cannot delete host %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
zh-cn	无法删除主机 %1$s 因为维护 "%2$s" 必须包含至少一个主机或一个主机群组。

en-us	Cannot delete host group
zh-cn	无法删除主机组

en-us	Cannot delete host group %1$s because maintenance "%2$s" must contain at least one host or host group.
zh-cn	无法删除主机组 %1$s 因为维护 "%2$s" 必须包含至少一个主机或一个主机群组。

en-us	Cannot delete host groups
zh-cn	无法删除主机组

en-us	Cannot delete host prototypes
zh-cn	无法删除主机原型

en-us	Cannot delete icon map
zh-cn	无法删除图标映射

en-us	Cannot delete image
zh-cn	无法删除图片

en-us	cannot delete inherited item
zh-cn	无法删除继承的监控项

en-us	cannot delete inherited item prototype
zh-cn	无法删除继承的监控项原型

en-us	Cannot delete interface for discovered host "%1$s".
zh-cn	无法删除自动发现主机"%1$s"的接口。

en-us	Cannot delete inventory.
zh-cn	无法删除资产记录.

en-us	Cannot delete item
zh-cn	无法删除监控项

en-us	Cannot delete item prototype
zh-cn	无法删除监控项原型

en-us	Cannot delete item prototypes
zh-cn	无法删除监控项原型

en-us	Cannot delete items
zh-cn	无法删除监控项

en-us	Cannot delete maintenance
zh-cn	无法删除维护

en-us	Cannot delete maintenance period
zh-cn	无法删除维护时段

en-us	Cannot delete media type
zh-cn	无法删除告警媒介类型

en-us	Cannot delete module: %1$s.
zh-cn	无法删除模块：%1$s。

en-us	Cannot delete network map
zh-cn	无法删除网络拓扑图

en-us	Cannot delete proxies
zh-cn	无法删除proxy

en-us	Cannot delete proxy
zh-cn	无法删除proxy

en-us	Cannot delete readonly user role "%1$s".
zh-cn	无法删除只读用户角色"%1$s"。

en-us	Cannot delete regular expression
zh-cn	无法删除正则表达式 

en-us	Cannot delete scheduled report
zh-cn	无法删除定时报表

en-us	Cannot delete script
zh-cn	无法删除脚本

en-us	Cannot delete scripts. Script "%1$s" is used in action operation "%2$s".
zh-cn	无法删除脚本. 脚本 "%1$s" 用于动作操作 "%2$s"。

en-us	Cannot delete selected actions
zh-cn	无法删除所选的动作

en-us	Cannot delete service
zh-cn	无法删除服务

en-us	Cannot delete service "%1$s": %2$s.
zh-cn	无法删除服务 "%1$s": %2$s。

en-us	Cannot delete SLA
zh-cn	无法删除 SLA

en-us	Cannot delete template
zh-cn	无法删除模板

en-us	Cannot delete templated graph.
zh-cn	无法删除模板的图表。

en-us	Cannot delete templated graph prototype.
zh-cn	无法删除模板的图表原型。

en-us	cannot delete templated host prototype
zh-cn	无法删除模板中的主机原型

en-us	Cannot delete templated item.
zh-cn	无法删除模板的监控项.

en-us	Cannot delete templated item prototype.
zh-cn	无法删除模板的监控项原型。

en-us	Cannot delete templated items.
zh-cn	无法删除模板监控项.

en-us	Cannot delete templated trigger "%1$s:%2$s".
zh-cn	无法删除模板的触发器 "%1$s:%2$s".

en-us	Cannot delete templated trigger prototype "%1$s:%2$s".
zh-cn	无法删除模板的触发器原型 "%1$s:%2$s"。

en-us	Cannot delete templated web scenario "%1$s".
zh-cn	无法删除模板的 web 场景 "%1$s".

en-us	Cannot delete template group
zh-cn	无法删除模板组

en-us	Cannot delete trigger
zh-cn	无法删除触发器

en-us	Cannot delete trigger prototype
zh-cn	无法删除触发器原型

en-us	Cannot delete trigger prototypes
zh-cn	无法删除触发器原型

en-us	Cannot delete triggers
zh-cn	无法删除触发器

en-us	Cannot delete user
zh-cn	无法删除用户

en-us	Cannot delete user directory "%1$s".
zh-cn	无法删除默认用户目录 %1$s

en-us	Cannot delete user group
zh-cn	无法删除用户组

en-us	Cannot delete user role
zh-cn	无法删除用户角色

en-us	Cannot delete web scenario
zh-cn	无法删除 web 场景

en-us	Cannot delete Zabbix internal user "%1$s", try disabling that user.
zh-cn	无法删除Zabbix内部用户 "%1$s", 试试停用这个用户.

en-us	Cannot disable action
zh-cn	无法禁用动作

en-us	Cannot disable API token
zh-cn	无法禁用API token

en-us	Cannot disable connector
zh-cn	无法禁用连接器

en-us	Cannot disable correlation
zh-cn	无法禁用关联项

en-us	Cannot disable discovery rule
zh-cn	无法禁用自动发现规则

en-us	Cannot disable host
zh-cn	无法禁用主机

en-us	Cannot disable item
zh-cn	无法禁监控项目

en-us	Cannot disable media type
zh-cn	无法禁用消息介质类型

en-us	Cannot disable module: %1$s.
zh-cn	无法禁用模块: %1$s。

en-us	Cannot disable scheduled report
zh-cn	无法禁用定时报表

en-us	Cannot disable SLA
zh-cn	无法禁用SLA

en-us	Cannot disable trigger
zh-cn	无法禁用触发器

en-us	Cannot disable web scenario
zh-cn	无法禁用 web 场景

en-us	Cannot display item queue.
zh-cn	无法显示监控项队列.

en-us	Cannot display more than one item with type "Graph sum".
zh-cn	无法显示超过一个 "Graph sum"类型的监控项目

en-us	Cannot enable action
zh-cn	无法启用动作

en-us	Cannot enable API token
zh-cn	无法启用API token

en-us	Cannot enable connector
zh-cn	无法启用连接器

en-us	Cannot enable correlation
zh-cn	无法启用关联项

en-us	Cannot enable discovery rule
zh-cn	无法启用自动发现规则

en-us	Cannot enable host
zh-cn	无法启用主机

en-us	Cannot enable item
zh-cn	无法启用监控项目

en-us	Cannot enable media type
zh-cn	无法启用消息介质类型

en-us	Cannot enable module: %1$s.
zh-cn	无法启用模块: %1$s。

en-us	Cannot enable scheduled report
zh-cn	无法启用定时报表

en-us	Cannot enable SLA
zh-cn	无法启用SLA

en-us	Cannot enable trigger
zh-cn	无法启用触发器

en-us	Cannot enable web scenario
zh-cn	无法启用Web场景

en-us	Cannot evaluate expression
zh-cn	无法计算表达式

en-us	Cannot execute operation
zh-cn	无法执行操作

en-us	Cannot execute script.
zh-cn	无法执行脚本。

en-us	Cannot execute URL type script.
zh-cn	无法执行 URL 类型脚本。

en-us	Cannot expand macros.
zh-cn	无法扩展宏.

en-us	Cannot find background image "%1$s" used in map "%2$s".
zh-cn	无法找到用在拓扑图 "%2$s" 中的背景图片 "%1$s".

en-us	Cannot find graph "%1$s" used in dashboard "%2$s".
zh-cn	无法找到仪表盘 "%2$s" 中使用的图表 "%1$s"。

en-us	Cannot find group "%1$s" used in map "%2$s".
zh-cn	无法找到群组 "%1$s" 用于地图 "%2$s".

en-us	Cannot find host "%1$s" used in dashboard "%2$s".
zh-cn	无法找到仪表盘 "%2$s" 中使用的主机 "%1$s"。

en-us	Cannot find host "%1$s" used in map "%2$s".
zh-cn	无法找到主机 "%1$s" 用于地图 "%2$s".

en-us	Cannot find host group "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
zh-cn	在 "%4$s"上无法针对自动发现规则 "%3$s"上的"%2$s"主机模板找到主机组 "%1$s"

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item key "%2$s".
zh-cn	在 "%1$s" 找不到用于监控项 key"%2$s" 的主机接口.

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item prototype with key "%2$s".
zh-cn	无法在“%1$s”的主机接口找到具有键“%2$s”监控项原型。

en-us	Cannot find host interface on "%1$s" for item with key "%2$s".
zh-cn	无法在“%1$s”的主机接口找到具有键“%2$s”的监控项。

en-us	Cannot find icon "%1$s" used in map "%2$s".
zh-cn	无法找到图标 "%1$s" 用于地图 "%2$s".

en-us	Cannot find icon map "%1$s" used in map "%2$s".
zh-cn	无法找到地图图标 "%1$s" 用于地图 "%2$s".

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for discovery rule "%2$s" on "%3$s".
zh-cn	在主机 "%3$s" 上，无法找到可用于发现规则 "%2$s" 的 "%1$s" 接口。

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
zh-cn	在主机"%3$s"上，未能找到可用于监控项 "%2$s" 的 "%1$s" 接口。

en-us	Cannot find interface "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
zh-cn	在 "%4$s"上无法针对自动发现规则 "%3$s"上的"%2$s"主机模板找到接口 "%1$s"

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph "%3$s".
zh-cn	无法为数据图"%3$s"在"%2$s"上找到可以作为Y轴最大值的监控项 "%1$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MAX value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
zh-cn	无法在"%2$s"上为"%5$s"上的自动发现规则"%4$s"上的数据图模板"%3$s"找到可以作为最大Y值的监控项目"%1$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph "%3$s".
zh-cn	无法为数据图 "%3$s"在"%2$s"上可以作为Y轴最小值的监控项"%1$s"

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used as the Y axis MIN value for graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
zh-cn	无法在"%2$s"上为"%5$s"上的自动发现规则"%4$s"上的数据图模板"%3$s"找到可以作为Y轴最小值的监控项"%1$s"

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph "%3$s".
zh-cn	无法在"%2$s"上找到被图表"%3$s"引用的监控项"%1$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" on "%2$s" used in graph prototype "%3$s" of discovery rule "%4$s" on "%5$s".
zh-cn	在 "%5$s"中无法找到被自动发现规则"%4$s"上的图表模板 "%3$s"在"%2$s"上所引用的监控项"%1$s".

en-us	Cannot find item "%1$s" used in dashboard "%2$s".
zh-cn	在仪表盘 "%2$s" 中，无法找到使用的监控项 "%1$s"。

en-us	Cannot find map "%1$s" used in map "%2$s".
zh-cn	无法找到地图 "%1$s" 用于地图 "%2$s".

en-us	Cannot find template "%1$s" for host prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
zh-cn	无法在"%4$s"上为自动发现规则 "%3$s"上的主机模板"%2$s"找模板"%1$s"

en-us	Cannot find template "%1$s" for override "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
zh-cn	无法在"%4$s"上为自动发现规则 "%3$s"上的主机模板"%2$s"找模板"%1$s"

en-us	Cannot find trigger "%1$s" used in map "%2$s".
zh-cn	无法找到触发器 "%1$s" 用于地图 "%2$s".

en-us	Cannot find user directory for LDAP.
zh-cn	找不到 LDAP 的用户目录。

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item "%2$s" on "%3$s".
zh-cn	无法在 "%3$s"上找到由监控项"%2$s" 所引用的值映射"%1$s".

en-us	Cannot find value map "%1$s" used for item prototype "%2$s" of discovery rule "%3$s" on "%4$s".
zh-cn	无法在"%4$s"上找到由自动发现规则 "%3$s"上的 "%2$s"监控项模板所引用的值映射 "%1$s".

en-us	cannot have more than one default interface of the same type
zh-cn	不能有多个相同类型的默认接口

en-us	Cannot have non-default "%2$s" rule while having "%3$s" set to %4$d for user role "%1$s".
zh-cn	当用户角色“%1$s”的“%3$s”设置为 %4$d 时，不能有非默认的“%2$s”规则。

en-us	Cannot have non-empty tag value while having empty tag in rule "%2$s" for user role "%1$s".
zh-cn	用户角色“%1$s”的规则“%2$s”中有空标签时不能有非空标签值。

en-us	Cannot import template "%1$s", linked template "%2$s" does not exist.
zh-cn	无法导入模板 "%1$s",被关联的模板"%2$s"不存在.

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
zh-cn	无法继承“%2$s”和“%3$s”模板的键为“%1$s”的监控项原型，键在主机“%4$s”上必须是唯一的。

en-us	Cannot inherit item prototypes with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
zh-cn	无法继承“%2$s”和“%3$s”模板的键为“%1$s”的监控项原型，键在模板“%4$s”上必须是唯一的。

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to host "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
zh-cn	无法将模板“%2$s”的密钥“%1$s”和 LLD 规则“%3$s”的监控项原型继承到主机“%4$s”，具有相同密钥的监控项原型已属于 LLD规则“%5$s”。

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" and LLD rule "%3$s" to template "%4$s", because an item prototype with the same key already belongs to LLD rule "%5$s".
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键“%1$s”和 LLD 规则“%3$s”的监控项原型继承到模板“%4$s”，因为具有相同键的监控项原型已属于 LLD规则“%5$s”。

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项原型继承到主机“%3$s”，已发现相同键的监控项。

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项原型继承到主机“%3$s”，需要类型为“%4$s”的主机接口。

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项原型继承到主机“%3$s”，已存在具有相同键的监控项。

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
zh-cn	无法将模板“%2$s”的具有键“%1$s”的监控项原型继承到主机“%3$s”，具有相同键的监控项已从模板“%4$s”继承。

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项原型继承到主机“%3$s”，已存在相同键的 LLD 规则。

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项原型继承到模板“%3$s”，已存在相同键的监控项。

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项原型继承到模板“%3$s”，已存在相同键的监控项。

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项原型继承到模板“%3$s”，具有相同键的监控项已从模板“%4$s”继承。

en-us	Cannot inherit item prototype with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项原型继承到模板“%3$s”，已存在相同键的 LLD 规则。

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
zh-cn	无法继承“%2$s”和“%3$s”模板的键为“%1$s”的监控项，键在主机“%4$s”上必须是唯一的。

en-us	Cannot inherit items with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
zh-cn	无法继承“%2$s”和“%3$s”模板中具有键“%1$s”的监控项，键在模板“%4$s”上必须是唯一的。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to host "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项和模板“%4$s”的键为“%3$s”的监控项继承到主机“%5$s”，会占用同一的资产字段“%6$s”。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" and item with key "%3$s" of template "%4$s" to template "%5$s", because they would populate the same inventory field "%6$s".
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项和模板“%4$s”的键为“%3$s”的监控项继承到模板“%5$s”，会占用同一的资产字段“%6$s”。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项继承到主机“%3$s”，已存在相同键的监控项。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项继承到主机“%3$s”，需要类型为“%4$s”的主机接口。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项继承到主机“%3$s”，已存在相同键的监控项原型。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项继承到主机“%3$s”，相同键的监控项已从模板“%4$s”继承。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项继承到主机“%3$s”，已存在相同键的 LLD 规则。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项继承到主机“%3$s”，其资产字段“%4$s”已由键为“%5$s”的监控占用”。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项继承到模板“%3$s”，已发现相同键的监控项。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项继承到模板“%3$s”，已存在相同键的监控项原型。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项继承到模板“%3$s”，相同键的监控项已从模板“%4$s”继承。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an LLD rule with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项继承到模板“%3$s”，已存在相同键的 LLD 规则。

en-us	Cannot inherit item with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because its inventory field "%4$s" is already populated by the item with key "%5$s".
zh-cn	无法将模板“%2$s”的键为“%1$s”的监控项继承到模板“%3$s”，其资产字段“%4$s”已由键为“%5$s”的监控项占用”。

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on host "%4$s".
zh-cn	无法使用“%2$s”和“%3$s”模板的键“%1$s”继承 LDD 规则，键在主机“%4$s”上必须是唯一的。

en-us	Cannot inherit LDD rules with key "%1$s" of both "%2$s" and "%3$s" templates, because the key must be unique on template "%4$s".
zh-cn	无法使用“%2$s”和“%3$s”模板的键“%1$s”继承 LDD 规则，键在模板“%4$s”上必须是唯一的。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的密钥“%1$s”的 LLD 规则继承到主机“%3$s”，已发现相同密钥的监控项。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because a host interface of type "%4$s" is required.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的密钥“%1$s”的 LLD 规则继承到主机“%3$s”，需要类型“%4$s”的主机接口。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的密钥“%1$s”的 LLD 规则继承到主机“%3$s”，已存在具有相同密钥的监控项原型。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的密钥“%1$s”的 LLD 规则继承到主机“%3$s”，已存在具有相同密钥的监控项。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to host "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
zh-cn	无法将模板“%2$s”的密钥“%1$s”的 LLD 规则继承到主机“%3$s”，具有相同密钥的监控项已从模板“%4$s”继承。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because a discovered item with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的密钥“%1$s”的 LLD 规则继承到模板“%3$s”，已发现相同密钥的监控项。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item prototype with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的密钥“%1$s”的 LLD 规则继承到模板“%3$s”，已存在相同密钥的监控项原型。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key already exists.
zh-cn	无法将模板“%2$s”的密钥“%1$s”的 LLD 规则继承到模板“%3$s”，已存在相同密钥的监控项。

en-us	Cannot inherit LLD rule with key "%1$s" of template "%2$s" to template "%3$s", because an item with the same key is already inherited from template "%4$s".
zh-cn	无法将模板“%2$s”的密钥“%1$s”的 LLD 规则继承到模板“%3$s”，具有相同密钥的监控项已从模板“%4$s”继承。

en-us	Cannot insert trigger expression
zh-cn	不能插入触发器表达式

en-us	Cannot link template
zh-cn	无法链接模板

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到主机“%2$s”，因为其父模板“%3$s”将被链接两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到主机“%2$s”，因为其父模板“%3$s”将被链接两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到主机“%2$s”，因它将通过模板“%3$s”链接两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
zh-cn	由于触发器 "%3$s" 存在依赖关系，无法将模板 "%1$s" 关联到主机 "%2$s"。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
zh-cn	由于触发器“%3$s”的表达式，无法将模板“%1$s”链接到主机“%2$s”。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到宿主原型“%2$s”，因为其父模板“%3$s”将被链接两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到主机原型“%2$s”，因为它的父模板“%3$s”将被链接两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到主机原型“%2$s”，因它将通过模板“%3$s”链接两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
zh-cn	由于触发器“%3$s”的依赖性，无法将模板“%1$s”链接到宿主原型“%2$s”。

en-us	Cannot link template "%1$s" to host prototype "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
zh-cn	由于触发器“%3$s”的表达式，无法将模板“%1$s”链接到宿主原型“%2$s”。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到模板“%2$s”，因为会发生循环链接 (%3$s)。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" because circular linkage (%3$s) will occurs.
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到模板“%2$s”，因为将发生循环链接 (%3$s)。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" because its parent template "%3$s" will be linked twice.
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到模板“%2$s”，因为其父模板“%3$s”将被链接两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host "%4$s" twice.
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到模板“%2$s”，因为其父模板“%3$s”将链接到主机“%4$s”两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to host prototype "%4$s" twice.
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到模板“%2$s”，因为其父模板“%3$s”将链接到主机原型“%4$s”两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked to template "%4$s" twice.
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到模板“%2$s”，因为其父模板“%3$s”将链接到模板“%4$s”两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because its parent template "%3$s" would be linked twice.
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到模板“%2$s”，因为其父模板“%3$s”将被链接两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host "%3$s" twice.
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到模板“%2$s”，因它将链接到主机“%3$s”两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to host prototype "%3$s" twice.
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到模板“%2$s”，因为它将链接到主机原型“%3$s”两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked to template "%3$s" twice.
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到模板“%2$s”，因为它将链接到模板“%3$s”两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s", because it would be linked twice through template "%3$s".
zh-cn	无法将模板“%1$s”链接到模板“%2$s”，因为它将通过模板“%3$s”链接两次。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
zh-cn	由于触发器“%3$s”的依赖性，无法将模板“%1$s”链接到模板“%2$s”。

en-us	Cannot link template "%1$s" to template "%2$s" due to expression of trigger "%3$s".
zh-cn	由于触发器“%3$s”的表达式，无法将模板“%1$s”链接到模板“%2$s”。

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
zh-cn	由于触发器“%4$s”的依赖性，无法将没有模板“%2$s”的模板“%1$s”链接到主机“%3$s”。

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
zh-cn	由于触发器“%4$s”的表达式，无法将没有模板“%2$s”的模板“%1$s”链接到主机“%3$s”。

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
zh-cn	由于触发器“%4$s”的依赖性，无法将没有模板“%2$s”的模板“%1$s”链接到宿主原型“%3$s”。

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to host prototype "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
zh-cn	由于触发器“%4$s”的表达式，无法将没有模板“%2$s”的模板“%1$s”链接到宿主原型“%3$s”。

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
zh-cn	由于触发器“%4$s”的依赖性，无法将没有模板“%2$s”的模板“%1$s”链接到模板“%3$s”。

en-us	Cannot link template "%1$s" without template "%2$s" to template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
zh-cn	由于触发器“%4$s”的表达式，无法将没有模板“%2$s”的模板“%1$s”链接到模板“%3$s”。

en-us	Cannot load module at: %1$s.
zh-cn	在%1$s上无法加载模块。

en-us	Cannot log out.
zh-cn	无法注销。

en-us	Cannot mass update host name.
zh-cn	无法大量更新主机名称。

en-us	Cannot mass update visible host name.
zh-cn	无法大量更新可见主机名称。

en-us	Cannot pass duplicate template IDs for the linkage: %1$s.
zh-cn	无法为链接传递重复的模板 ID：%1$s。

en-us	Cannot paste inaccessible widget.
zh-cn	无法粘贴无权访问的小组件。

en-us	Cannot perform delete statement on table "%1$s" without where condition.
zh-cn	不能完成没有where条件的删除描述式在表 "%1$s" 上.

en-us	cannot perform Scroll API request, data could be truncated
zh-cn	无法执行 Scroll API 请求，数据可能会被截断

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without values.
zh-cn	无法对空表 "%1$s" 执行update语句。

en-us	Cannot perform update statement on table "%1$s" without where condition.
zh-cn	没有where条件，无法对表 "%1$s" 执行update语句。

en-us	Cannot provision user
zh-cn	无法配置用户

en-us	Cannot read JSON: %1$s.
zh-cn	无法读取JSON：%1$s 。

en-us	Cannot read the response, check connection with the Zabbix server "%1$s".
zh-cn	无法获取响应, 检查与Zabbix服务器 "%1$s" 的连接.

en-us	Cannot read XML: %1$s.
zh-cn	无法读取XML： %1$s 。

en-us	Cannot read YAML: %1$s.
zh-cn	无法读取YAML: %1$s。

en-us	Cannot remove the tag with name "%1$s" and value "%2$s", defined in a host prototype, from host "%3$s".
zh-cn	无法从主机“%3$s”中删除在主机原型中定义的名称为“%1$s”且值为“%2$s”的标签。

en-us	Cannot rename guest user.
zh-cn	无法重新命名访客用户.

en-us	Cannot save discovery rule without checks.
zh-cn	无法储存未检验的自动发现规则

en-us	Cannot save widget "%1$s".
zh-cn	无法保存小构件 "%1$s" 。

en-us	Cannot send command, check connection with Zabbix server "%1$s".
zh-cn	无法发送命令, 检查于Zabbix 服务器 "%1$s" 的连接.

en-us	Cannot send request
zh-cn	无法发送请求

en-us	Cannot send request: %1$s.
zh-cn	%1$s 请求无法发送。

en-us	Cannot set "%1$s" for graph "%2$s".
zh-cn	在图表 "%2$s" 中无法设置 "%1$s"

en-us	Cannot set "%1$s" for graph prototype "%2$s".
zh-cn	在模板 "%2$s" 中无法设置 "%1$s"

en-us	Cannot set "%1$s" for item "%2$s".
zh-cn	无法设置 "%1$s" 为监控项 "%2$s".

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
zh-cn	无法为主机“%3$s”上键为“%2$s”的主监控项原型上键为“%1$s”设置依赖监控项原型：%4$s。

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item prototype with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
zh-cn	无法为模板“%3$s”上键为“%2$s”的主监控项原型上键为“%1$s”设置依赖监控项原型：%4$s。

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
zh-cn	无法为主机“%3$s”上键为“%2$s”的主监控项上键为“%1$s”设置依赖监控项原型：%4$s。

en-us	Cannot set dependency for item prototype with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
zh-cn	无法为模板“%3$s”上键为“%2$s”的主监控项上键为“%1$s”设置依赖监控项原型：%4$s。

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
zh-cn	无法为主机“%3$s”上键为“%2$s”的主监控项上键为“%1$s”设置依赖监控项：%4$s。

en-us	Cannot set dependency for item with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
zh-cn	无法为模板“%3$s”上键为“%2$s”的主监控项上键为“%1$s”设置依赖监控项：%4$s。

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the host "%3$s": %4$s.
zh-cn	无法为主机“%3$s”：%4$s上键为“%2$s”的主监控项设置依赖项键为“%1$s”的 LLD 规则。

en-us	Cannot set dependency for LLD rule with key "%1$s" on the master item with key "%2$s" on the template "%3$s": %4$s.
zh-cn	无法为模板“%3$s”上键为“%2$s”的主监控项设置依赖监控项键为“%1$s”的 LLD 规则 ：%4$s。

en-us	Cannot set inventory fields for disabled inventory.
zh-cn	无法设置审计字段为已经禁止的审计.

en-us	Cannot set session cookie.
zh-cn	无法设置会话cookie。

en-us	Cannot specify "propagation_rule" parameter without specifying "propagation_value" parameter for service "%1$s".
zh-cn	如果不为服务“%1$s”指定“propagation_value”参数，则无法指定“propagation_rule”参数。

en-us	Cannot support notification audio for this device.
zh-cn	此设备不支持声音通知。

en-us	Cannot switch host for interface.
zh-cn	无法切换接口主机.

en-us	Cannot test disabled media type.
zh-cn	无法测试禁用的消息媒介类型。

en-us	Cannot unblock user
zh-cn	无法解锁用户

en-us	Cannot unlink and clear Web scenarios.
zh-cn	无法断开和清除 Web 场景.

en-us	Cannot unlink template
zh-cn	无法断开与模板的连接

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from host "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
zh-cn	由于触发器“%3$s”的依赖性，无法从主机“%2$s”取消链接模板“%1$s”。

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s".
zh-cn	由于触发器“%3$s”的依赖性，无法取消模板“%1$s”与模板“%2$s”的链接。

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on host "%4$s".
zh-cn	由于触发器“%3$s”对主机“%4$s”的依赖性，无法取消模板“%1$s”与模板“%2$s”的链接。

en-us	Cannot unlink template "%1$s" from template "%2$s" due to dependency of trigger "%3$s" on template "%4$s".
zh-cn	由于触发器“%3$s”对模板“%4$s”的依赖性，无法取消模板“%1$s”与模板“%2$s”的链接。

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
zh-cn	由于触发器“%4$s”的依赖性，无法从主机“%3$s”取消链接没有模板“%2$s”的模板“%1$s”。

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from host "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
zh-cn	由于触发器“%4$s”的表达式，无法取消没有模板“%2$s”的模板“%1$s”与主机“%3$s”的链接。

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to dependency of trigger "%4$s".
zh-cn	由于触发器“%4$s”的依赖性，无法从模板“%3$s”中取消链接没有模板“%2$s”的模板“%1$s”。

en-us	Cannot unlink template "%1$s" without template "%2$s" from template "%3$s" due to expression of trigger "%4$s".
zh-cn	由于触发器“%4$s”的表达式，无法取消没有模板“%2$s”的模板“%1$s”与模板“%3$s”的链接。

en-us	Cannot unlink trigger "%1$s", it has items from template that is left linked to host.
zh-cn	无法取消链接触发器“%1$s”，它有来自模板的项目仍链接到主机。

en-us	Cannot update "%1$s" for action "%2$s".
zh-cn	无法对动作"%2$s" 更新"%1$s"。

en-us	Cannot update "%1$s" for graph "%2$s".
zh-cn	无法对图表 "%2$s" 更新 "%1$s"。

en-us	Cannot update "%1$s" for graph prototype "%2$s".
zh-cn	无法对图表原型 "%2$s" 更新 "%1$s" 。

en-us	Cannot update "%1$s" for item "%2$s".
zh-cn	无法对监控项 "%2$s" 更新 "%1$s"。

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger "%2$s".
zh-cn	无法对模板触发器 "%2$s" 更新 "%1$s"。

en-us	Cannot update "%1$s" for templated trigger prototype "%2$s".
zh-cn	无法对模板触发器原型 "%2$s" 更新 "%1$s"。

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered host "%1$s".
zh-cn	无法更新 "%2$s"在发现的主机"%1$s"。

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered item "%1$s".
zh-cn	无法对发现的监控项 "%1$s" 更新 "%2$s"。

en-us	Cannot update "%2$s" for a discovered trigger "%1$s".
zh-cn	无法对已发现的触发器 "%1$s" 更新 "%2$s"。

en-us	Cannot update action
zh-cn	无法更新动作

en-us	Cannot update a discovered graph.
zh-cn	无法更新一个被自动发现的数据图

en-us	Cannot update a discovered host group "%1$s".
zh-cn	无法更新自动发现的主机组 "%1$s"。

en-us	Cannot update API token
zh-cn	无法更新API token

en-us	Cannot update a templated graph "%1$s".
zh-cn	无法更新模板中图表 "%1$s"。

en-us	Cannot update a templated web scenario "%1$s": %2$s.
zh-cn	无法更新模板web场景 "%1$s": %2$s 。

en-us	Cannot update authentication
zh-cn	无法更新验证信息

en-us	Cannot update configuration
zh-cn	无法更新配置

en-us	Cannot update connector
zh-cn	无法更新连接器

en-us	Cannot update correlation
zh-cn	无法更新关联

en-us	Cannot update dependencies of inherited trigger "%1$s".
zh-cn	无法更新继承触发器“%1$s”的依赖关系。

en-us	Cannot update discovery rule
zh-cn	无法更新自动发现规则

en-us	Cannot update event
zh-cn	无法更新事件

en-us	Cannot update events
zh-cn	无法更新事件

en-us	Cannot update graph
zh-cn	无法更新图表

en-us	Cannot update graph prototype
zh-cn	无法更新图表原型

en-us	Cannot update group
zh-cn	无法更新群组

en-us	Cannot update groups for discovered host "%1$s".
zh-cn	对于被自动发现的主机"%1$s"无法更新其主机组

en-us	Cannot update host
zh-cn	无法更新主机

en-us	Cannot update host encryption settings. Connection settings for both directions should be specified.
zh-cn	无法更新主机的加密设置，配置两端的设置规则不正确。

en-us	Cannot update host group
zh-cn	无法更新主机组

en-us	Cannot update host prototype
zh-cn	无法更新主机模板

en-us	Cannot update hosts
zh-cn	无法更新主机

en-us	Cannot update icon map
zh-cn	无法更新图标映射

en-us	Cannot update image
zh-cn	无法更新图片

en-us	Cannot update interface for discovered host "%1$s".
zh-cn	对于自动发现的主机"%1$s"无法更新其接口.

en-us	Cannot update item
zh-cn	无法更新监控项

en-us	Cannot update item prototype
zh-cn	无法更新监控项目模板

en-us	Cannot update item prototypes
zh-cn	无法更新监控项原型

en-us	Cannot update items
zh-cn	无法更新监控项

en-us	Cannot update macros
zh-cn	无法更新宏

en-us	Cannot update maintenance
zh-cn	无法更新维护

en-us	Cannot update maintenance period
zh-cn	无法更新维护时段

en-us	Cannot update media type
zh-cn	无法更新媒介类型

en-us	Cannot update module
zh-cn	无法更新模块

en-us	Cannot update module: %1$s.
zh-cn	无法更新模块: %1$s。

en-us	Cannot update network map
zh-cn	无法更新网络拓扑图

en-us	cannot update property for templated discovery rule
zh-cn	无法更新模板中的自动发现规则属性

en-us	Cannot update proxy
zh-cn	无法更新proxy

en-us	Cannot update proxy for discovered host "%1$s".
zh-cn	对于被自动发现的主机 "%1$s"无法更新其代理节点

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of discovered object
zh-cn	无法更新已发现对象的只读参数“%1$s”

en-us	cannot update readonly parameter "%1$s" of inherited object
zh-cn	无法更新继承对象的只读参数“%1$s”

en-us	Cannot update readonly user role "%1$s".
zh-cn	无法更新只读用户角色"%1$s"。

en-us	Cannot update regular expression
zh-cn	无法更新正则表达式

en-us	Cannot update scheduled report
zh-cn	无法更新定时报表

en-us	Cannot update script
zh-cn	无法更新脚本

en-us	Cannot update script scope. Script "%1$s" is used in action "%2$s".
zh-cn	无法更新脚本范围。脚本“%1$s”用于操作“%2$s”。

en-us	Cannot update service
zh-cn	无法更新服务

en-us	Cannot update service "%1$s": %2$s.
zh-cn	无法更新服务 "%1$s": %2$s。

en-us	Cannot update services
zh-cn	无法更新服务

en-us	Cannot update SLA
zh-cn	无法更新SLA

en-us	Cannot update step for a templated web scenario "%1$s": %2$s.
zh-cn	无法更新模板化Web场景的步骤 "%1$s": %2$s。

en-us	Cannot update template
zh-cn	无法更新模板

en-us	Cannot update template group
zh-cn	无法更新模板组

en-us	Cannot update templates
zh-cn	无法更新模板

en-us	Cannot update trigger
zh-cn	无法更新触发器

en-us	Cannot update trigger "%1$s": %2$s.
zh-cn	无法更新触发器 "%1$s": %2$s 

en-us	Cannot update trigger prototype
zh-cn	无法更新触发器原型

en-us	Cannot update trigger prototype "%1$s": %2$s.
zh-cn	无法更新触发器模板 "%1$s": %2$s。

en-us	Cannot update trigger prototypes
zh-cn	无法更新触发器模板

en-us	Cannot update user
zh-cn	无法更新用户

en-us	Cannot update user group
zh-cn	无法更新用户组

en-us	Cannot update user role
zh-cn	无法更新用户角色

en-us	Cannot update web scenario
zh-cn	无法更新 web 场景

en-us	Case sensitive
zh-cn	区分大小写

en-us	Case-sensitive login
zh-cn	登录区分大小写

en-us	Catalan (ca_ES)
zh-cn	加泰罗尼亚（ca_ES）

en-us	Catches all SNMP traps that match regex. If regexp is unspecified, catches any trap.
zh-cn	采集所有符合规则的 SNMP 信息，如果没有规则则会采集所有信息。

en-us	Catches all SNMP traps that were not caught by any of snmptrap[] items.
zh-cn	采集所有SNMP traps规则以外的snmptrap[]

en-us	Cause
zh-cn	起因

en-us	cbrt() - Cube root
zh-cn	cbrt() - 立方根

en-us	ceil() - Rounds up to the nearest greater integer
zh-cn	ceil() - 向上舍入到最接近的更大整数

en-us	Center
zh-cn	居中

en-us	CERT
zh-cn	CERT

en-us	Certificate
zh-cn	证书

en-us	Change
zh-cn	更改

en-us	Change
zh-cn	更改

en-us	changecount() - Number of changes between adjacent values, Mode (all - all changes, inc - only increases, dec - only decreases)
zh-cn	changecount() - 相邻值之间的变化次数，模式（all - 所有变化，inc - 只增加，dec - 只减少）

en-us	change() - Difference between last and previous value
zh-cn	change() - 最新值和前一个值的差异

en-us	Change indicator
zh-cn	变化指示器

en-us	Change password
zh-cn	修改密码

en-us	Change per second
zh-cn	每秒更改

en-us	Change problem ranking
zh-cn	变更问题排名

en-us	Change PSK
zh-cn	修改 PSK

en-us	Change severity
zh-cn	更改严重性

en-us	Change type
zh-cn	修改类型

en-us	Character
zh-cn	字符

en-us	Character string included
zh-cn	字符串已包含

en-us	Character string not included
zh-cn	字符串未包含

en-us	char() - Returns the character which represents the given ASCII code
zh-cn	char() - 返回指定 ASCII 码的字符

en-us	Chars
zh-cn	字符

en-us	Chassis
zh-cn	机箱

en-us	Chassis information. Returns string
zh-cn	机箱信息。返回字符串

en-us	Check already exists.
zh-cn	检查已存在.

en-us	Check expression part starting from "%1$s".
zh-cn	检查开始于"%1$s"的表达式部份.

en-us	check expression starting from "%1$s"
zh-cn	检查表达式从"%1$s"开始

en-us	Check for error in JSON
zh-cn	检查JSON中格式错误

en-us	Check for error in XML
zh-cn	检查XML中格式错误

en-us	Check for error using regular expression
zh-cn	检查正则表达式的错误

en-us	Check for not supported value
zh-cn	不支持监控项值检查

en-us	Check of pre-requisites
zh-cn	检查必要条件

en-us	Checks
zh-cn	检查 

en-us	Checks if DNS service is up. Returns 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed); 1 - DNS is up
zh-cn	检查 DNS 服务是否开启。返回 0 - DNS 服务关闭（服务未响应或DNS解析失败）；1 - DNS 服务开启

en-us	Checks if file exists. Returns 0 - not found; 1 - file of the specified type exists
zh-cn	检查文件是否存在。返回 0 - 文件不存在；1 - 存在指定类型的文件

en-us	Checks if host is accessible by ICMP ping. 0 - ICMP ping fails. 1 - ICMP ping successful.
zh-cn	通过ICMP ping检查主机是否可以访问。0 - ICMP ping失败。1 - ICMP ping成功。

en-us	Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. Returns 0 - cannot connect; 1 - can connect
zh-cn	检查是否能建立 TCP 连接到指定端口。返回 0 - 不能连接；1 - 可以连接

en-us	Checks if service is running and accepting TCP connections. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
zh-cn	检查服务是否运行并接受 TCP 连接。返回 0 - 服务关闭；1 - 服务运行

en-us	Checks if service is running and responding to UDP requests. Returns 0 - service is down; 1 - service is running
zh-cn	检查服务是否运行并响应 UDP 请求。返回 0 - 服务关闭；1 - 服务运行

en-us	Checks if this TCP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
zh-cn	检查 TCP 端口 是否处于侦听状态。返回 0 - 未侦听；1 - 正在侦听

en-us	Checks if this UDP port is in LISTEN state. Returns 0 - it is not in LISTEN state; 1 - it is in LISTEN state
zh-cn	检查 UDP 端口 是否处于侦听状态。返回 0 - 未侦听；1 - 正在侦听

en-us	Checks performance of TCP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
zh-cn	检查 TCP 服务的性能。返回 0 - 服务已关闭；或连接到服务所用的秒数

en-us	Checks performance of UDP service. Returns 0 - service is down; seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
zh-cn	检查 UDP 服务的性能。返回 0 - 服务已关闭； 或等待服务响应的秒数

en-us	Checks should be unique.
zh-cn	检查必需是唯一的

en-us	Check the key, please. Default example was passed.
zh-cn	请检查键值。使用了默认的示例。

en-us	Check type
zh-cn	检查类型

en-us	Child services
zh-cn	子服务

en-us	Chinese (zh_CN)
zh-cn	简体中文 (zh_CN)

en-us	Chinese (zh_TW)
zh-cn	繁體中文 (zh_TW)

en-us	circular dependency is not allowed
zh-cn	不允许循环依赖

en-us	circular item dependency is not allowed
zh-cn	不允许循环项依赖

en-us	Circular reference in templates: %1$s.
zh-cn	模板 %1$s 存在循环引用。

en-us	Circular template linkage is not allowed.
zh-cn	不允许循环模板链接。

en-us	Class %1$s not found for action %2$s.
zh-cn	在动作%2$s未在分组%1$s中找到。

en-us	Class not found.
zh-cn	未找到分类。

en-us	Clear history
zh-cn	清除历史

en-us	Clear history and trends
zh-cn	清除历史和趋势

en-us	Clear history and trends of selected items?
zh-cn	清除所选项目的历史和趋势？

en-us	Clear history and trends of selected web scenarios?
zh-cn	清除所选web场景的历史记录和趋势？

en-us	Clear when unlinking
zh-cn	取消链接时清除

en-us	Click and drag to desired size.
zh-cn	点击并拖动到所需的大小。

en-us	Click to view or edit
zh-cn	点击查看或编辑

en-us	Clock
zh-cn	时钟

en-us	Clock type
zh-cn	时钟类型

en-us	Clone
zh-cn	克隆

en-us	Cloned host parameter values have been modified.
zh-cn	复制的主机参数值已被修改。

en-us	Cloned template parameter values have been modified.
zh-cn	复制的模板参数值已被修改。

en-us	Close
zh-cn	关闭

en-us	Close expression constructor
zh-cn	关闭表达式构造器

en-us	Close new event
zh-cn	关闭新的事件

en-us	Close old events
zh-cn	关闭过去的事件

en-us	Close problem
zh-cn	关闭问题

en-us	Close problems
zh-cn	关闭问题

en-us	CLOSING
zh-cn	关闭中

en-us	Collapse
zh-cn	折叠

en-us	Collapse sidebar
zh-cn	隐藏侧边栏

en-us	color
zh-cn	颜色

en-us	Color
zh-cn	颜色

en-us	Color "%1$s" is not correct: expecting hexadecimal color code (6 symbols).
zh-cn	颜色 "%1$s" 设置不正确: 应使用十六进制格式颜色代码(6 个字符)。

en-us	Color (OK)
zh-cn	颜色 (OK)

en-us	Columns
zh-cn	列数

en-us	Combined result
zh-cn	合并的结果

en-us	Command
zh-cn	命令

en-us	Commands
zh-cn	命令

en-us	Comma separated center coordinates and zoom level to display when the widget is initially loaded.
zh-cn	初始加载小组件时显示的逗号分隔中心坐标和缩放级别。

en-us	comma-separated list
zh-cn	以逗号分隔的列表

en-us	comma separated list of time periods is expected for scheduled week days
zh-cn	预定工作日的时间段列表应以逗号分隔

en-us	Communication with Zabbix server
zh-cn	与 Zabbix Server通信

en-us	Community
zh-cn	团体字

en-us	Compact view
zh-cn	紧凑视图

en-us	Component %1$s already registered.
zh-cn	组件 %1$s 已注册。

en-us	Component %1$s is not registered.
zh-cn	组件 %1$s 未注册。

en-us	Compression
zh-cn	压缩

en-us	Compression is not supported.
zh-cn	不支持压缩。

en-us	Compress records older than
zh-cn	压缩早于

en-us	concat() - Returns a string that is the result of concatenating value to string
zh-cn	concat() - 返回一个将输入值连接到一起的字符串

en-us	Concurrent sessions
zh-cn	并发会话

en-us	Condition
zh-cn	条件

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s".
zh-cn	对于自动发现规则"%1$s"条件"%2$s"不可以应用于计算式"%3$s"中

en-us	Condition "%2$s" is not used in formula "%3$s" for override "%1$s".
zh-cn	条件“%2$s”未在公式“%3$s”中用于覆盖“%1$s”。

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for discovery rule "%1$s" is not defined.
zh-cn	自动发现规则"%1$s"应用于计算表达式 "%3$s"中的条件 "%2$s"未定义

en-us	Condition "%2$s" used in formula "%3$s" for override "%1$s" is not defined.
zh-cn	覆盖“%1$s”的公式“%3$s”中的条件“%2$s”未定义。

en-us	Conditions
zh-cn	条件

en-us	Configuration
zh-cn	配置

en-us	Configuration cache statistics. Cache - buffer (modes: pfree, total, used, free).
zh-cn	配置缓存统计。缓存 - 缓冲区（模式：pfree、total、used、free）。

en-us	Configuration file "%1$s" created.
zh-cn	配置文件 "%1$s" 已创建。

en-us	Configuration of actions
zh-cn	配置动作

en-us	Configuration of audit log
zh-cn	配置审计日志

en-us	Configuration of authentication
zh-cn	配置身份验证

en-us	Configuration of dashboards
zh-cn	配置仪表盘

en-us	Configuration of discovery rules
zh-cn	配置自动发现规则

en-us	Configuration of graph prototypes
zh-cn	配置图表原型

en-us	Configuration of graphs
zh-cn	配置图标

en-us	Configuration of GUI
zh-cn	配置图形界面

en-us	Configuration of host
zh-cn	配置主机

en-us	Configuration of host group
zh-cn	主机组配置

en-us	Configuration of host groups
zh-cn	配置主机组

en-us	Configuration of host prototypes
zh-cn	配置主机原型

en-us	Configuration of hosts
zh-cn	配置主机

en-us	Configuration of housekeeping
zh-cn	配置管家服务

en-us	Configuration of icon mapping
zh-cn	配置图标映射

en-us	Configuration of images
zh-cn	配置图像

en-us	Configuration of item prototypes
zh-cn	配置监控项原型

en-us	Configuration of items
zh-cn	配置监控项

en-us	Configuration of macros
zh-cn	配置宏

en-us	Configuration of maintenance periods
zh-cn	配置维护时段

en-us	Configuration of media types
zh-cn	配置媒介类型

en-us	Configuration of network maps
zh-cn	配置网络拓扑图

en-us	Configuration of proxies
zh-cn	配置Proxy

en-us	Configuration of regular expressions
zh-cn	配置正则表达式

en-us	Configuration of scripts
zh-cn	配置脚本

en-us	Configuration of template group
zh-cn	模板组配置

en-us	Configuration of template groups
zh-cn	模板组配置

en-us	Configuration of templates
zh-cn	配置模板

en-us	Configuration of trigger displaying options
zh-cn	配置触发器显示选项

en-us	Configuration of trigger prototypes
zh-cn	配置触发器原型

en-us	Configuration of triggers
zh-cn	配置触发器

en-us	Configuration of user groups
zh-cn	配置用户组

en-us	Configuration of user roles
zh-cn	配置用户角色

en-us	Configuration of users
zh-cn	配置用户

en-us	Configuration of web monitoring
zh-cn	配置 web 监控

en-us	Configuration refresh
zh-cn	配置刷新

en-us	Configuration updated
zh-cn	配置已更新

en-us	configure
zh-cn	配置

en-us	Configure DB connection
zh-cn	配置数据库连接

en-us	Configure JIT provisioning
zh-cn	配置准时(JIT)服务开通

en-us	Confirmation text
zh-cn	确认文字

en-us	Confirm changes
zh-cn	确认修改

en-us	Confirms the problem is noticed (acknowledging user will be recorded). Status change triggers action update operation.
zh-cn	确认发现问题（确认用户将被记录）。状态改变将触发动作更新相应操作。

en-us	Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
zh-cn	恩！Zabbix前端已经配置好了！千山万水第一步！加油吧，少年！

en-us	Connected
zh-cn	已连接

en-us	Connections
zh-cn	连接

en-us	Connection security
zh-cn	安全连接

en-us	Connections from host
zh-cn	从主机连接

en-us	Connections from proxy
zh-cn	从Proxy连接

en-us	Connections to host
zh-cn	连接主机

en-us	Connections to proxy
zh-cn	连接Proxy

en-us	Connection timeout
zh-cn	连接超时

en-us	Connection timeout of %1$s seconds exceeded when connecting to Zabbix server "%2$s".
zh-cn	连接到 Zabbix 服务器“%2$s”时超时,已超 %1$s 秒。

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
zh-cn	与 Zabbix 服务器“%1$s”的连接失败。可能的原因： 1.“zabbix_server.conf”中的“NodeAddress”、“ListenPort”不正确或“zabbix.conf.php”中的服务器IP/DNS被覆盖； 2. DNS 服务器配置不正确，地址解析不正确。 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" failed. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Incorrect DNS server configuration. 
zh-cn	连接到Zabbix服务器 "%1$s" 失败. 可能的原因是: 1."zabbix.conf.php"中的服务器IP/DNS配置不正确； 2.DNS服务器配置不正确。 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
zh-cn	与 Zabbix 服务器“%1$s”的连接被拒绝。可能的原因： 1.“zabbix_server.conf”中的“NodeAddress”、“ListenPort”不正确或“zabbix.conf.php”中的服务器IP/DNS被覆盖； 2、安全环境（例如SELinux）阻断连接； 3. Zabbix server 守护进程没有运行； 4. 防火墙阻断 TCP 连接。 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" refused. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Security environment (for example, SELinux) is blocking the connection; 3. Zabbix server daemon not running; 4. Firewall is blocking TCP connection. 
zh-cn	与 Zabbix 服务器“%1$s”的连接被拒绝。可能的原因： 1. “zabbix.conf.php”中的服务器IP/DNS不正确； 2. 安全环境（例如SELinux）阻塞连接； 3. Zabbix server 守护进程没有运行； 4. 开启了防火墙阻止 TCP 连接。 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
zh-cn	与 Zabbix 服务器“%1$s”的连接超时。可能的原因： 1.“zabbix_server.conf”中的“NodeAddress”、“ListenPort”不正确或“zabbix.conf.php”中的服务器IP/DNS被覆盖； 2. 防火墙阻断 TCP 连接。 

en-us	Connection to Zabbix server "%1$s" timed out. Possible reasons: 1. Incorrect server IP/DNS in the "zabbix.conf.php"; 2. Firewall is blocking TCP connection. 
zh-cn	连接到Zabbix服务器 "%1$s" 超时. 可能的原因是: 1."zabbix.conf.php" 中的服务器IP/DNS配置不正确； 2.开启了防火墙阻止了TCP的连接。 

en-us	Connection to Zabbix server failed. Incorrect configuration.
zh-cn	连接到 Zabbix 服务器失败。配置不正确。

en-us	Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).
zh-cn	连接不会被加密，因为使用了socket文件(在 Unix 上)或共享内存(Windows)。

en-us	Connector
zh-cn	连接器

en-us	Connector "%1$s" already exists.
zh-cn	连接器 "%1$s" 已存在.

en-us	Connector created
zh-cn	连接器已创建

en-us	Connector deleted
zh-cn	连接器已删除

en-us	Connector disabled
zh-cn	连接器已禁用

en-us	Connector enabled
zh-cn	连接器已启用

en-us	Connectors
zh-cn	连接器

en-us	Connector updated
zh-cn	连接器已更新

en-us	Connect to
zh-cn	连接到

en-us	Constructor
zh-cn	构造函数

en-us	Contact
zh-cn	联系

en-us	contains
zh-cn	包含

en-us	Contains
zh-cn	包含

en-us	Content controls
zh-cn	内容控制

en-us	Content controls: header
zh-cn	内容控件：标题

en-us	Content menu
zh-cn	内容菜单

en-us	Context name
zh-cn	上下文名称

en-us	Continue overrides
zh-cn	继续覆盖

en-us	Contract number
zh-cn	合同号码

en-us	Converts a symptom event back to cause event
zh-cn	将故障现象事件转换回起因事件

en-us	Convert to cause
zh-cn	转换为起因

en-us	Convert to JSON
zh-cn	转换到 JSON

en-us	Coordinates
zh-cn	坐标

en-us	Copy
zh-cn	复制

en-us	Copy %1$s graph
zh-cn	复制图表 %1$s 

en-us	Copy %1$s item
zh-cn	复制监控项 %1$s 

en-us	Copy %1$s trigger
zh-cn	复制触发器 %1$s 

en-us	Copy to clipboard
zh-cn	复制到剪贴板

en-us	Correlation
zh-cn	相关性

en-us	Correlation "%1$s" already exists.
zh-cn	关联项 "%1$s" 已经存在

en-us	Correlation added
zh-cn	关联项已添加

en-us	Correlation deleted
zh-cn	关联项已删除

en-us	Correlation disabled
zh-cn	关联项已停用

en-us	Correlation enabled
zh-cn	关联项已启用

en-us	Correlation rule
zh-cn	关联规则

en-us	Correlation updated
zh-cn	关联项已更新

en-us	cosh() - The hyperbolic cosine of a value
zh-cn	cosh() - 双曲余弦

en-us	cos() - The cosine of a value, where the value is an angle expressed in radians
zh-cn	cos() - 余弦，其中值是以弧度表示的角度

en-us	cot() - The cotangent of a value, where the value is an angle expressed in radians
zh-cn	cot() - 余切，其中值是以弧度表示的角度

en-us	count
zh-cn	计数

en-us	Count
zh-cn	计数

en-us	count() - Number of successfully retrieved values V (which fulfill operator O) for period T
zh-cn	count() - 对于周期 T，成功检索的值 V（其满足运算符 O）的数量

en-us	Count of context switches. Returns integer
zh-cn	上下文的数量进行切换。它返回一个整数值。

en-us	Count of directory entries, recursively. Returns integer
zh-cn	目录递归的条目数量。返回整数

en-us	Count of matched lines in log file monitoring. Returns integer
zh-cn	监控日志文件行数统计。返回 整数

en-us	Count of matched lines in log file monitoring with log rotation support. Returns integer
zh-cn	日志文件监视中匹配行的计数与日志轮换支持。 返回整型

en-us	Count of values enqueued in the connector queue.
zh-cn	在连接器队列中排队的值的个数。

en-us	Count of values enqueued in the low-level discovery processing queue.
zh-cn	在LLD处理队列中排队的值个数。

en-us	Count of values enqueued in the preprocessing queue.
zh-cn	在预处理队列中排队的值个数。

en-us	countunique() - The number of unique values
zh-cn	countunique() - 唯一值的个数

en-us	CPU information. Returns string or integer
zh-cn	CPU 信息。返回字符串或整数

en-us	CPU load. Returns float
zh-cn	CPU 负载。返回浮点数

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
zh-cn	等待换入所花费的 CPU 时间，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符，“instance”- CPU 实例

en-us	CPU time spent waiting for swap-in, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
zh-cn	等待换入所花费的CPU时间，<url> - VMware服务URL，<uuid> - VMware虚机主机名，<instance> - CPU实例 

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	间隔期间的CPU使用率百分比取决于电源管理或HT，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 管理程序全局唯一标识符

en-us	CPU usage as a percentage during the interval depends on power management or HT, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
zh-cn	间隔期间的CPU使用率百分比取决于电源管理或HT，<url> - VMware服务URL，<uuid> - VMware hypervisor主机名

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	间隔期间的CPU使用率百分比，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 管理程序全局唯一标识符

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
zh-cn	间隔期间的CPU使用率百分比，<url> - VMware服务URL，<uuid> - VMware hypervisor主机名

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	间隔期间的CPU使用率百分比，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	CPU usage as a percentage during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
zh-cn	间隔期间的CPU使用率百分比，<url> - VMware服务URL，<uuid> - VMware hypervisor主机名

en-us	CPU usage in hertz during the interval on VMware Resource Pool, <url> - VMware service URL, <rpid> - VMware resource pool id
zh-cn	VMware 资源池上的 CPU 使用率（以Hz为单位），<url> - VMware 服务 URL，<rpid> - VMware 资源池 ID

en-us	CPU usage in hertz during the interval on VMware Resource Pool, "url" - VMware service URL, "rpid" - VMware resource pool id
zh-cn	VMware 资源池上时间间隔内的 CPU 使用率（以赫兹为单位），“url”- VMware 服务 URL，“rpid”- VMware 资源池 ID

en-us	CPU utilization percentage. Returns float
zh-cn	CPU 使用率百分比。返回浮点数

en-us	Create action
zh-cn	创建动作

en-us	Create and edit dashboards
zh-cn	创建并编辑仪表盘

en-us	Create and edit maintenance
zh-cn	创建并编辑维护期

en-us	Create and edit maps
zh-cn	创建并编辑拓扑图

en-us	Create API token
zh-cn	创建 API 令牌

en-us	Create background
zh-cn	创建背景

en-us	Create connector
zh-cn	创建连接器

en-us	Create correlation
zh-cn	创建关联项

en-us	Create dashboard
zh-cn	创建仪表盘

en-us	Created at
zh-cn	创建于

en-us	(created by host discovery)
zh-cn	（由主机自动发现创建）

en-us	Created by me
zh-cn	由我创建

en-us	Created by user
zh-cn	由用户创建

en-us	Created by users
zh-cn	由用户创建

en-us	Create dependent discovery rule
zh-cn	创建依赖项发现规则

en-us	Create dependent item
zh-cn	创建依赖项

en-us	Create disabled
zh-cn	禁止创建

en-us	Create discovery rule
zh-cn	创建发现规则

en-us	Create discovery rule (select host first)
zh-cn	创建发现规则(先选择主机)

en-us	Create discovery rule (select template first)
zh-cn	创建发现规则(先选择模板)

en-us	Create enabled
zh-cn	启用新的

en-us	Create graph
zh-cn	创建图表

en-us	Create graph prototype
zh-cn	创建图表原型

en-us	Create graph (select host first)
zh-cn	创建图表(先选择主机)

en-us	Create graph (select template first)
zh-cn	创建图表(先选择模板)

en-us	Create host
zh-cn	创建主机

en-us	Create host group
zh-cn	创建主机组

en-us	Create host prototype
zh-cn	创建主机模板

en-us	Create hosts from selected prototypes as disabled?
zh-cn	您是否要从所选原型中禁用主机并创建它？

en-us	Create hosts from selected prototypes as enabled?
zh-cn	您是否要在启用所选原型的情况下创建主机？

en-us	Create icon
zh-cn	创建图标

en-us	Create icon map
zh-cn	创建图标映射

en-us	Create item
zh-cn	创建监控项

en-us	Create item prototype
zh-cn	创建监控项原型

en-us	Create item (select host first)
zh-cn	创建监控项(先选择主机)

en-us	Create item (select template first)
zh-cn	创建监控项(先选择模板)

en-us	Create items from selected prototypes as disabled?
zh-cn	您想通过使所选原型中的禁用监控项来创建项目吗？

en-us	Create items from selected prototypes as enabled?
zh-cn	您想通过使所选原型中的启用项目来创建项目吗？

en-us	Create maintenance period
zh-cn	创建维护期间

en-us	Create map
zh-cn	创建拓扑图

en-us	Create media type
zh-cn	创建媒介类型

en-us	Create new
zh-cn	创建新的

en-us	Create proxy
zh-cn	创建Proxy

en-us	Create report
zh-cn	创建报表

en-us	Create script
zh-cn	创建脚本

en-us	Create service
zh-cn	创建服务

en-us	Create SLA
zh-cn	创建SLA

en-us	Create template
zh-cn	创建模板

en-us	Create template group
zh-cn	创建模板组

en-us	Create trigger
zh-cn	创建触发器

en-us	Create trigger prototype
zh-cn	创建触发器原型

en-us	Create trigger (select host first)
zh-cn	创建触发器(先选择主机)

en-us	Create trigger (select template first)
zh-cn	创建触发器(先选择模板)

en-us	Create triggers from selected prototypes as disabled?
zh-cn	您是否要禁用所选原型的触发器并创建它？

en-us	Create triggers from selected prototypes as enabled?
zh-cn	您是否要启用所选原型的触发器并创建它？

en-us	Create user
zh-cn	创建用户

en-us	Create user group
zh-cn	创建用户组

en-us	Create user role
zh-cn	创建用户角色

en-us	Create web scenario
zh-cn	创建 Web 场景

en-us	Create web scenario (select host first)
zh-cn	创建 Web 场景（首先选择主机）

en-us	Create web scenario (select template first)
zh-cn	创建 Web 场景(首先选择模板)

en-us	Critical
zh-cn	严重

en-us	CRLF
zh-cn	换行

en-us	CSRF test
zh-cn	CSRF测试

en-us	CSRF token test
zh-cn	CSRF令牌测试

en-us	CSRF token validation succeeded.
zh-cn	CSRF令牌验证成功。

en-us	CSV to JSON
zh-cn	转换 CSV 为 JSON

en-us	CUID is expected
zh-cn	预计CUID

en-us	Current
zh-cn	当前

en-us	Current host
zh-cn	当前主机

en-us	Current password
zh-cn	当前密码

en-us	Current password is mandatory.
zh-cn	当前密码是强制性的。

en-us	Current user
zh-cn	当前用户

en-us	Current value
zh-cn	当前值

en-us	Custom
zh-cn	习惯

en-us	Custom expression
zh-cn	自定义表达式

en-us	Custom graphs
zh-cn	自定义图表

en-us	Custom intervals
zh-cn	自定义时间间隔

en-us	Custom label
zh-cn	自定义标签

en-us	Custom label for map "%2$s" elements of type "%1$s" may not be empty.
zh-cn	自定义标签地图 "%2$s" 类型元素 "%1$s" 不能为空.

en-us	Custom message
zh-cn	自定义消息内容

en-us	Custom multiplier
zh-cn	自定义倍数

en-us	Custom on fail
zh-cn	失败时自定义

en-us	Custom schedule
zh-cn	自定义计划

en-us	Custom scripts
zh-cn	自定义脚本

en-us	Custom severity names affect all locales and require manual translation!
zh-cn	自定义的严重性的名称影响所有的语系而必须手动翻译!

en-us	Custom size
zh-cn	自定义大小

en-us	CyberArk Vault
zh-cn	CyberArk Vault

en-us	Cycle
zh-cn	循环

en-us	Czech (cs_CZ)
zh-cn	捷克(cs_CZ)

en-us	d
zh-cn	d

en-us	D
zh-cn	D

en-us	D
zh-cn	D

en-us	Daily
zh-cn	每日

en-us	Dark
zh-cn	暗色

en-us	Dashboard
zh-cn	仪表盘

en-us	Dashboard "%1$s" already exists.
zh-cn	仪表盘 "%1$s" 已经存在。

en-us	Dashboard "%1$s" is used in report "%2$s".
zh-cn	报表 "%2$s"中已使用仪表盘 "%1$s"。

en-us	Dashboard created
zh-cn	仪表盘创建成功

en-us	Dashboard deleted
zh-cn	仪表盘已删除

en-us	Dashboard page properties
zh-cn	仪表盘页面属性

en-us	Dashboard properties
zh-cn	仪表盘属性

en-us	Dashboards
zh-cn	仪表盘

en-us	Dashboard sharing
zh-cn	仪表盘共享

en-us	Dashboard updated
zh-cn	仪表盘已更新

en-us	Dashboard with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID为 "%1$s" 的仪表盘不可用。

en-us	Dashed line
zh-cn	虚线

en-us	Data
zh-cn	数据

en-us	Database history tables upgraded
zh-cn	数据库中历史数据表已升级

en-us	Database history tables use primary key
zh-cn	数据库历史数据表使用主键

en-us	Database host
zh-cn	数据库主机

en-us	Database host verification
zh-cn	数据库主机验证

en-us	Database monitor
zh-cn	数据库监控

en-us	Database name
zh-cn	数据库名称

en-us	Database password
zh-cn	数据库密码

en-us	Database port
zh-cn	数据库端口

en-us	Database schema
zh-cn	数据库概要

en-us	Database server
zh-cn	数据库服务器

en-us	Database TLS CA file
zh-cn	数据库 TLS CA 文件

en-us	Database TLS certificate file
zh-cn	数据库 TLS 证书文件

en-us	Database TLS certificate files must be read-only
zh-cn	数据库 TLS 证书文件权限必须为只读

en-us	Database TLS cipher list
zh-cn	数据库 TLS 密码列表

en-us	Database TLS encryption
zh-cn	数据库 TLS 加密

en-us	Database TLS key file
zh-cn	数据库 TLS 密钥文件

en-us	Database type
zh-cn	数据库类型

en-us	Database user
zh-cn	数据库用户

en-us	Data collection
zh-cn	数据采集

en-us	Data from %1$s. Generated in %2$s sec.
zh-cn	数据来自 %1$s. 产生于 %2$s 秒.

en-us	Data is not properly encoded.
zh-cn	数据未能正确编码。

en-us	Data overview
zh-cn	数据概览

en-us	Data set
zh-cn	数据集

en-us	Data set label
zh-cn	数据集标签

en-us	Data storage period
zh-cn	数据存储期

en-us	Data type
zh-cn	数据类型

en-us	Date
zh-cn	日期

en-us	Date and time functions
zh-cn	日期和时间函数

en-us	date() - Current date
zh-cn	date() - 当前日期

en-us	Date HW decommissioned
zh-cn	硬件退役日期

en-us	Date HW installed
zh-cn	硬件安装日期

en-us	Date HW maintenance expires
zh-cn	硬件维保到期日

en-us	Date HW purchased
zh-cn	硬件购买日期

en-us	Day
zh-cn	日

en-us	Day
zh-cn	天

en-us	Day before yesterday
zh-cn	前天

en-us	Day of month
zh-cn	月中第几日

en-us	dayofmonth() - Day of month
zh-cn	dayofmonth() - 当前是本月的第几天

en-us	Day of the week and day of the month cannot be specified simultaneously.
zh-cn	不能同时指定星期几和月份中具体日。

en-us	Day of week
zh-cn	星期几

en-us	dayofweek() - Day of week
zh-cn	dayofweek() - 当前是本周的第几天

en-us	days
zh-cn	日

en-us	Days
zh-cn	天数

en-us	%d device
zh-cn	%d 台设备

en-us	DD.MM.YY
zh-cn	DD.MM.YY

en-us	Deactivates manual suppression.
zh-cn	停用手动抑制。

en-us	Debug
zh-cn	调试

en-us	Debug mode
zh-cn	调试模式

en-us	Dec
zh-cn	十二月

en-us	December
zh-cn	十二月

en-us	Decimal places
zh-cn	小数位

en-us	Decrease by
zh-cn	减少

en-us	default
zh-cn	默认的

en-us	Default
zh-cn	默认

en-us	Default (%1$s)
zh-cn	默认 (%1$s)

en-us	Default access to new actions
zh-cn	默认访问新的动作

en-us	Default access to new modules
zh-cn	默认访问新的模块

en-us	Default access to new UI elements
zh-cn	默认访问新的界面元素

en-us	Default authentication
zh-cn	默认认证方式

en-us	Default host inventory mode
zh-cn	默认主机资产记录模式

en-us	Default language
zh-cn	默认语言

en-us	Default LDAP server must be specified.
zh-cn	必须指定默认 LDAP 服务器。

en-us	Default login form
zh-cn	默认登录表格

en-us	Default media type
zh-cn	默认媒介类型

en-us	Default operation step duration
zh-cn	默认操作步骤持续时间

en-us	Default page display period
zh-cn	默认页面显示周期

en-us	Default theme
zh-cn	默认主题

en-us	Default time zone
zh-cn	默认时区

en-us	degrees() - Converts a value from radians to degrees
zh-cn	degree() - 将弧度转换为度数

en-us	Delay
zh-cn	延迟

en-us	Delayed by
zh-cn	被延迟由于

en-us	Delete
zh-cn	删除

en-us	Delete all elements that are not present in the import file?
zh-cn	删除导入文件中不存在的所有元素？

en-us	Delete and clear
zh-cn	删除并清除

en-us	Delete and clear selected templates? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
zh-cn	删除并清除所选的模板? (警告: 所有链接的主机将被清除!)

en-us	Delete and clear template? (Warning: all linked hosts will be cleared!)
zh-cn	删除并清除模板? (警告: 所有链接的主机将被清除!)

en-us	Delete current action?
zh-cn	删除当前的动作?

en-us	Delete current correlation?
zh-cn	删除当前的关联项？

en-us	Deleted
zh-cn	已删除

en-us	Delete dashboard?
zh-cn	删除仪表盘？

en-us	Delete discovery rule?
zh-cn	删除自动发现规则?

en-us	Delete expression?
zh-cn	删除表达式?

en-us	Delete graph?
zh-cn	删除图表?

en-us	Delete graph prototype?
zh-cn	删除图表原型？

en-us	Delete history of selected items?
zh-cn	删除所选监控项的历史数据?

en-us	Delete history of selected web scenarios?
zh-cn	删除所选的 web 场景历史？

en-us	Delete icon map?
zh-cn	删除图标映射?

en-us	Delete item?
zh-cn	删除监控项?

en-us	Delete item prototype?
zh-cn	删除监控项目模板?

en-us	Delete links between selected elements?
zh-cn	删除所选组件间的连接?

en-us	Delete maintenance period?
zh-cn	删除维修期间?

en-us	Delete media type?
zh-cn	删除媒介类型？

en-us	Delete missing
zh-cn	删除缺失

en-us	Delete proxy?
zh-cn	删除Proxy?

en-us	Delete regular expression?
zh-cn	删除正则表达式?

en-us	Delete script?
zh-cn	删除脚本?

en-us	Delete selected action?
zh-cn	删除选定的动作?

en-us	Delete selected actions?
zh-cn	删除选定的动作?

en-us	Delete selected API token?
zh-cn	删除选定的 API 令牌？

en-us	Delete selected connector?
zh-cn	删除所选的连接器?

en-us	Delete selected connectors?
zh-cn	删除所选的连接器?

en-us	Delete selected correlations?
zh-cn	删除选定的关联项？

en-us	Delete selected dashboards?
zh-cn	删除选定的仪表盘？

en-us	Delete selected discovery rules?
zh-cn	删除选定的自动发现规则？

en-us	Delete selected elements?
zh-cn	删除选定的元素？

en-us	Delete selected graph prototypes?
zh-cn	删除所选定的图表原型?

en-us	Delete selected graphs?
zh-cn	删除所选的图表?

en-us	Delete selected group?
zh-cn	删除所选组？

en-us	Delete selected groups?
zh-cn	删除所选的群组?

en-us	Delete selected host?
zh-cn	删除所选的主机?

en-us	Delete selected host group?
zh-cn	删除选定的主机组？

en-us	Delete selected host groups?
zh-cn	删除所选的主机群组?

en-us	Delete selected host prototype?
zh-cn	删除所选定的主机原型?

en-us	Delete selected host prototypes?
zh-cn	删除所选定的主机原型?

en-us	Delete selected hosts?
zh-cn	删除所选的主机?

en-us	Delete selected image?
zh-cn	删除所选的图像?

en-us	Delete selected item prototypes?
zh-cn	删除所选定的监控项原型?

en-us	Delete selected items?
zh-cn	删除所选的监控项?

en-us	Delete selected maintenance period?
zh-cn	删除所选的维修时段?

en-us	Delete selected maintenance periods?
zh-cn	删除所选的维修期?

en-us	Delete selected map?
zh-cn	删除选择的拓扑图？

en-us	Delete selected maps?
zh-cn	删除选定的拓扑图？

en-us	Delete selected media types?
zh-cn	删除所选的媒介类型?

en-us	Delete selected proxies?
zh-cn	删除所选的proxy?

en-us	Delete selected proxy?
zh-cn	删除所选的proxy？

en-us	Delete selected regular expressions?
zh-cn	删除所选的正则表达式?

en-us	Delete selected role?
zh-cn	删除所选的角色?

en-us	Delete selected roles?
zh-cn	删除所选的角色?

en-us	Delete selected scheduled report?
zh-cn	删除所选的计划报表?

en-us	Delete selected scheduled reports?
zh-cn	删除所选的计划报表?

en-us	Delete selected scripts?
zh-cn	删除所选的脚本?

en-us	Delete selected service?
zh-cn	删除所选的服务?

en-us	Delete selected services?
zh-cn	删除所选的服务?

en-us	Delete selected shapes?
zh-cn	删除所选形状？

en-us	Delete selected SLA?
zh-cn	删除选定的 SLA？

en-us	Delete selected SLAs?
zh-cn	删除所选的SLAs?

en-us	Delete selected template group?
zh-cn	删除选定的模板组？

en-us	Delete selected template groups?
zh-cn	删除选定的模板组？

en-us	Delete selected templates?
zh-cn	删除所选的模板?

en-us	Delete selected token?
zh-cn	删除选定的令牌？

en-us	Delete selected tokens?
zh-cn	删除选定的令牌？

en-us	Delete selected trigger prototypes?
zh-cn	删除所选的触发器原型？

en-us	Delete selected triggers?
zh-cn	删除所选的触发器?

en-us	Delete selected user?
zh-cn	删除所选的用户?

en-us	Delete selected users?
zh-cn	删除所选的用户?

en-us	Delete selected web scenarios?
zh-cn	删除所选的 web 场景？

en-us	Delete template?
zh-cn	删除模板?

en-us	Delete trigger?
zh-cn	删除触发器?

en-us	Delete trigger prototype?
zh-cn	删除触发器原型？

en-us	Delete web scenario?
zh-cn	删除 web 场景？

en-us	delimiter
zh-cn	分隔符

en-us	Delimiter
zh-cn	分隔符

en-us	Denied methods
zh-cn	拒绝方法

en-us	Deny
zh-cn	拒绝

en-us	Deny list
zh-cn	拒绝列表

en-us	Dependencies
zh-cn	依赖关系

en-us	Dependent
zh-cn	依赖

en-us	Dependent item
zh-cn	相关项目

en-us	Depends on
zh-cn	依赖于

en-us	Deployment status
zh-cn	部署状态

en-us	Deprecated
zh-cn	已弃用

en-us	Deprecated parameter "%1$s" cannot be used with "%2$s".
zh-cn	将被弃用的参数“%1$s”不能与“%2$s”一起使用。

en-us	Deprovisioned users group
zh-cn	取消配置的用户组

en-us	Deprovisioned users group cannot be deleted.
zh-cn	无法删除已取消配置的用户组。

en-us	Deprovisioned users group cannot be empty.
zh-cn	取消配置的用户组不能为空。

en-us	Deprovisioned users group cannot be enabled.
zh-cn	无法启用已取消配置的用户组。

en-us	descending
zh-cn	降

en-us	description
zh-cn	描述

en-us	Description
zh-cn	描述

en-us	Detailed listing of installed packages. Returns text in JSON format
zh-cn	已安装包的详细列表。返回JSON格式文本

en-us	Details
zh-cn	详情

en-us	Details of web scenario
zh-cn	Web 场景详情

en-us	Detected TimescaleDB license does not support compression. Compression is supported in TimescaleDB Community Edition.
zh-cn	检测到的 TimescaleDB 许可证不支持压缩。 TimescaleDB 社区版支持压缩。

en-us	Detection period
zh-cn	检测周期

en-us	Deviations
zh-cn	偏差

en-us	Device
zh-cn	设备

en-us	Device interrupts. Returns integer
zh-cn	设备的中断数。返回整数

en-us	Device uniqueness criteria
zh-cn	设备唯一性准则

en-us	Digest
zh-cn	摘要认证

en-us	Digital
zh-cn	数字

en-us	Directory
zh-cn	目录

en-us	directory cannot be empty
zh-cn	目录不能为空

en-us	Directory size (in bytes). Returns integer
zh-cn	目录大小（bytes）。返回整数

en-us	Disable
zh-cn	禁用

en-us	Disabled
zh-cn	停用

en-us	Disable debug mode
zh-cn	禁用调试模式

en-us	Disable debug mode in selected groups?
zh-cn	停用所选群组的调试模式?

en-us	Disable host
zh-cn	停用主机

en-us	Disable host?
zh-cn	停用主机?

en-us	Disable hosts
zh-cn	禁用主机

en-us	Disable hosts in the selected host groups?
zh-cn	禁用所选主机群组中的主机?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxies?
zh-cn	禁用所选的proxy所监测的主机?

en-us	Disable hosts monitored by selected proxy?
zh-cn	禁用所选的agent代理程序上监测的主机？

en-us	Disable selected action?
zh-cn	停用所选的动作?

en-us	Disable selected actions?
zh-cn	禁用所选的动作?

en-us	Disable selected API tokens?
zh-cn	停用所选的API令牌?

en-us	Disable selected connector?
zh-cn	禁用所选的连接器?

en-us	Disable selected connectors?
zh-cn	禁用所选的连接器?

en-us	Disable selected correlations?
zh-cn	禁用选择的关联项？

en-us	Disable selected discovery rules?
zh-cn	禁用所选的自动发现规则?

en-us	Disable selected groups?
zh-cn	禁用所选的用户群组?

en-us	Disable selected hosts?
zh-cn	禁用所选的主机?

en-us	Disable selected items?
zh-cn	禁用所选的监控项?

en-us	Disable selected media types?
zh-cn	禁用所选的报警媒介类型?

en-us	Disable selected modules?
zh-cn	禁用所选的模块?

en-us	Disable selected scheduled reports?
zh-cn	禁用所选的计划报表?

en-us	Disable selected SLA?
zh-cn	停用所选的SLA?

en-us	Disable selected SLAs?
zh-cn	禁用所选的SLAs?

en-us	Disable selected triggers?
zh-cn	禁用所选的触发器?

en-us	Disable selected web scenarios?
zh-cn	禁用所选定的web场景？

en-us	Disaster
zh-cn	灾难

en-us	Discard unchanged
zh-cn	丢弃未变化的值

en-us	Discard unchanged with heartbeat
zh-cn	丢弃检测周期内未变化的值

en-us	Discard value
zh-cn	丢弃值

en-us	Discover
zh-cn	发现

en-us	Discovered
zh-cn	已发现

en-us	Discovered by
zh-cn	被发现的

en-us	Discovered device
zh-cn	已发现的设备

en-us	discovered host
zh-cn	被发现的主机

en-us	discovered service
zh-cn	被发现的服务

en-us	discovery
zh-cn	发现

en-us	Discovery
zh-cn	自动发现

en-us	Discovery actions
zh-cn	发现动作

en-us	Discovery by proxy
zh-cn	由agent代理程序自动发现

en-us	Discovery check
zh-cn	自动发现检查

en-us	Discovery checks
zh-cn	自动发现检查

en-us	Discovery list
zh-cn	自动发现清单

en-us	Discovery object
zh-cn	自动发现对象

en-us	Discovery of VMware clusters, <url> - VMware service URL. Returns JSON
zh-cn	发现 VMware 集群，<url> - VMware 服务 URL。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware clusters, "url" - VMware service URL. Returns JSON
zh-cn	VMware 发现的集群，“url”- VMware 服务 URL。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, <url> - VMware service URL. Returns JSON
zh-cn	发现 VMware 数据存储，<url> - VMware 服务 URL。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware datastores, "url" - VMware service URL. Returns JSON
zh-cn	VMware 发现的数据存储，“url”- VMware 服务 URL。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
zh-cn	VMware 发现的虚拟机管理程序数据存储，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor datastores, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
zh-cn	发现 VMware hypervisor数据存储，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 管理程序主机名。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
zh-cn	VMware 发现的虚拟机管理程序网络接口，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisor network interfaces, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor. Returns JSON
zh-cn	发现 VMware hypervisor网络接口，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 管理程序。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, <url> - VMware service URL. Returns JSON
zh-cn	发现 VMware hypervisor，<url> - VMware 服务 URL。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware hypervisors, "url" - VMware service URL. Returns JSON
zh-cn	VMware 发现的虚拟机管理程序，“url”- VMware 服务 URL。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
zh-cn	发现的VMware虚拟机磁盘设备，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine disk devices, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
zh-cn	发现 VMware 虚拟机磁盘设备，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 虚拟机主机名。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
zh-cn	VMware发现的虚拟机文件系统，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine file systems, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
zh-cn	发现 VMware 虚拟机文件系统，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 虚拟机主机名。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine network interfaces, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier. Returns JSON
zh-cn	VMware发现的虚拟机网络接口，“url”-VMware服务URL，“uuid”-VMware虚拟机全局唯一标识符。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machine network interfaces, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name. Returns JSON
zh-cn	发现 VMware 虚拟机网络接口，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 虚拟机主机名。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, <url> - VMware service URL. Returns JSON
zh-cn	发现 VMware 虚拟机，<url> - VMware 服务 URL。返回 JSON

en-us	Discovery of VMware virtual machines, "url" - VMware service URL. Returns JSON
zh-cn	VMware 发现的虚拟机，“url”-VMware 服务 URL。返回 JSON

en-us	Discovery rule
zh-cn	自动发现规则

en-us	Discovery rule
zh-cn	自动发现规则

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists.
zh-cn	发现规则"%1$s"已存在

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s".
zh-cn	发现规则"%1$s"已存在于 "%2$s".

en-us	Discovery rule "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
zh-cn	自动发现规则 "%1$s" 已存在于 "%2$s", 继承自其它的模板.

en-us	Discovery rule "%1$s" cannot be copied without its master item.
zh-cn	如果没有主监控项，则无法复制发现规则“%1$s”。

en-us	Discovery rule "%1$s" is used in "%2$s" action.
zh-cn	发现规则 "%1$s" 已经在动作 "%2$s" 中使用。

en-us	discovery rule "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
zh-cn	主机“%2$s”上的自动发现规则“%1$s”不受监控

en-us	Discovery rule created
zh-cn	自动发现规则已创建

en-us	Discovery rule deleted
zh-cn	自动发现规则已删除

en-us	Discovery rule disabled
zh-cn	发现规则已禁用

en-us	Discovery rule enabled
zh-cn	发现规则已启用

en-us	Discovery rules
zh-cn	自动发现规则

en-us	Discovery rules deleted
zh-cn	自动发现规则已删除

en-us	Discovery rule updated
zh-cn	自动发现规则已更新

en-us	Discovery status
zh-cn	自动发现状态

en-us	Disk read statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
zh-cn	磁盘读取数据。类型是sectors, operations, bytes;返回整数，类型是 sps, ops, bps则返回浮点。

en-us	Disk space in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
zh-cn	磁盘容量。如果返回的是字节则是整数，如果返回的是百分比则是浮点。

en-us	Disk write statistics. Returns integer with type in sectors, operations, bytes; float with type in sps, ops, bps
zh-cn	磁盘写入数据。类型是sectors, operations, bytes;返回整数，类型是 sps, ops, bps则返回浮点。

en-us	Display
zh-cn	显示

en-us	Display graph
zh-cn	显示图表

en-us	Displaying %1$s of %2$s found
zh-cn	显示 %1$s，共找到 %2$s 

en-us	Displaying %1$s to %2$s of %3$s found
zh-cn	显示 %1$s 至 %2$s，共找到 %3$s

en-us	Displaying options
zh-cn	显示选项

en-us	Display min/max/avg
zh-cn	显示最小值/最大值/平均值

en-us	Display OK triggers for
zh-cn	显示OK触发器予

en-us	Display problems
zh-cn	显示问题

en-us	Display stacked graph
zh-cn	显示堆叠面积图

en-us	Division denominator
zh-cn	除法分母

en-us	d.M
zh-cn	d.M

en-us	DNS
zh-cn	DNS

en-us	DNS name
zh-cn	DNS名称

en-us	does not contain
zh-cn	不含

en-us	Does not contain
zh-cn	不包含

en-us	does not equal
zh-cn	不等于

en-us	Does not equal
zh-cn	不等于

en-us	does not exist
zh-cn	不存在

en-us	Does not exist
zh-cn	不存在

en-us	does not match
zh-cn	不匹配

en-us	Does not match regular expression
zh-cn	未匹配正则表达式

en-us	Do not keep history
zh-cn	不保留历史数据

en-us	Do not keep trends
zh-cn	不保留趋势数据

en-us	Dot
zh-cn	点

en-us	Down
zh-cn	下

en-us	Down
zh-cn	下

en-us	Download image
zh-cn	下载图片

en-us	Download the configuration file
zh-cn	下载配置文件

en-us	Downtime
zh-cn	停机时间

en-us	Downtime
zh-cn	断线时间

en-us	Do you wish to replace the conditional expression?
zh-cn	您想要替换条件式表达式吗?

en-us	Draw
zh-cn	绘制

en-us	Draw style
zh-cn	绘图风格

en-us	Duplicate dependencies in trigger "%1$s".
zh-cn	重复依赖关系在触发器 "%1$s" 中.

en-us	Duplicate dependencies in trigger prototype "%1$s".
zh-cn	触发器的原形依赖复制"%1$s"。

en-us	Duplicate host. Host with the same host name "%1$s" already exists in data.
zh-cn	重复主机。数据中已存在具有相同主机名“%1$s”的主机。

en-us	Duplicate host. Host with the same visible name "%1$s" already exists in data.
zh-cn	重复主机。数据中已存在具有相同可见名称“%1$s”的主机。

en-us	Duplicate "name" value "%1$s" for map.
zh-cn	拓扑图 %1$s 名字重复。

en-us	Duplicate userid "%1$s" in users for map "%2$s".
zh-cn	用户ID "%1$s" 与 "%2$s" 冲突

en-us	Duplicate "usrgrpid" "%1$s" in user groups for map "%2$s".
zh-cn	用户组ID "%1$s" 与 "%2$s" 冲突。

en-us	Duration
zh-cn	期间

en-us	Duration
zh-cn	持续时间

en-us	Dutch (nl_NL)
zh-cn	荷兰(nl_NL)

en-us	Dynamic item
zh-cn	动态监控项

en-us	Dynamic items
zh-cn	动态监控项

en-us	Each item
zh-cn	每个监控项

en-us	Each URL should have a unique name. Please make sure there is only one URL named
zh-cn	每个URL必须是唯一的. 请确保只有一个被命名的 URL.

en-us	Edit
zh-cn	编辑

en-us	Edit dashboard
zh-cn	编辑仪表盘

en-us	Edit map
zh-cn	编辑拓扑图

en-us	Edit operation
zh-cn	编辑操作

en-us	Edit tree element
zh-cn	编辑树元素

en-us	Edit widget
zh-cn	编辑构件

en-us	Effective date
zh-cn	生效日期

en-us	Effective value
zh-cn	可用值

en-us	Elasticsearch error: %1$s.
zh-cn	Elasticsearch 错误：%1$s。

en-us	Elasticsearch URL is not set for type: %1$s.
zh-cn	未设置下一个类型的Elasticsearch URL：%1$s。

en-us	Element
zh-cn	组件

en-us	Element name
zh-cn	组件名称

en-us	Ellipse
zh-cn	椭圆

en-us	email
zh-cn	电子邮件

en-us	Email
zh-cn	电子邮件

en-us	Email and password
zh-cn	邮箱和密码

en-us	Email provider
zh-cn	邮箱提供商

en-us	Empty
zh-cn	空

en-us	Empty color.
zh-cn	空的颜色。

en-us	Empty filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
zh-cn	针对自动发现规则 "%1$s"的过滤器条件表达式ID为空

en-us	Empty filter condition macro for discovery rule "%1$s".
zh-cn	针对自动发现规则 "%1$s"的过滤器条件宏变量为空

en-us	Empty input parameter.
zh-cn	空的输入参数.

en-us	Empty map ID.
zh-cn	空的拓扑图ID。

en-us	Empty SSL certificate file for web scenario "%1$s".
zh-cn	场景"%1$s"配置了空的SSL证书文件

en-us	Empty SSL key file for web scenario "%1$s".
zh-cn	场景"%1$s"配置了空的SSL证书文件

en-us	<empty string>
zh-cn	<空字符串>

en-us	Enable
zh-cn	启用

en-us	Enable audit logging
zh-cn	启用审计日志

en-us	Enable compression
zh-cn	启用压缩

en-us	Enable confirmation
zh-cn	启用确认

en-us	Enabled
zh-cn	已启用

en-us	Enable debug mode
zh-cn	启用调试模式

en-us	Enable debug mode in selected groups?
zh-cn	启用所选用户群组的调试模式?

en-us	Enable host
zh-cn	启用主机

en-us	Enable host?
zh-cn	启用主机?

en-us	Enable hosts
zh-cn	启用主机

en-us	Enable host selection
zh-cn	启用选择主机

en-us	Enable hosts monitored by selected proxies?
zh-cn	启用受所选的proxy所监测的主机?

en-us	Enable hosts monitored by selected proxy?
zh-cn	启用通过选定proxy监控的主机？

en-us	Enable HTTP authentication
zh-cn	启用HTTP 验证

en-us	Enable HTTP authentication for all users.
zh-cn	所有用户使用HTTP认证方式

en-us	Enable internal housekeeping
zh-cn	开启内部管家服务

en-us	Enable JIT provisioning
zh-cn	启用准时(JIT)服务开通

en-us	Enable LDAP authentication
zh-cn	启用LDAP 验证

en-us	Enable SAML authentication
zh-cn	启用SAML身份验证

en-us	Enable SCIM provisioning
zh-cn	启用 SCIM 配置

en-us	Enable selected action?
zh-cn	启用所选的动作?

en-us	Enable selected actions?
zh-cn	启用所选的动作?

en-us	Enable selected API tokens?
zh-cn	启用选定的 API 令牌？

en-us	Enable selected connector?
zh-cn	启用所选的连接器?

en-us	Enable selected connectors?
zh-cn	启用所选的连接器?

en-us	Enable selected correlations?
zh-cn	开启选择的关联项？

en-us	Enable selected discovery rules?
zh-cn	启用所选的自动发现规则?

en-us	Enable selected groups?
zh-cn	启用所选的群组?

en-us	Enable selected hosts?
zh-cn	启用所选的主机?

en-us	Enable selected items?
zh-cn	启用所选的监控项？

en-us	Enable selected media types?
zh-cn	启用所选的报警媒介类型?

en-us	Enable selected modules?
zh-cn	启用所选的模块?

en-us	Enable selected scheduled reports?
zh-cn	启用所选的定时报表?

en-us	Enable selected SLA?
zh-cn	启用所选的SLA?

en-us	Enable selected SLAs?
zh-cn	启用所选的SLAs?

en-us	Enable selected triggers?
zh-cn	启用所选的触发器?

en-us	Enable selected web scenarios?
zh-cn	启用所选定的web场景?

en-us	Enable trapping
zh-cn	启用trapping

en-us	Encrypt
zh-cn	加密

en-us	Encryption
zh-cn	加密

en-us	Encryption level
zh-cn	加密等级

en-us	End date
zh-cn	结束日期

en-us	End of line sequence
zh-cn	行序结束

en-us	English (en_GB)
zh-cn	英语 (en_GB)

en-us	English (en_US)
zh-cn	英语(en_US)

en-us	Entry with UUID "%1$s" already exists.
zh-cn	UUID "%1$s" 已存在。

en-us	equals
zh-cn	等于

en-us	Equals
zh-cn	等于

en-us	e() - Returns Euler's number
zh-cn	e() - 返回自然常数（欧拉数）

en-us	Error
zh-cn	错误

en-us	Error: %1$s
zh-cn	错误: %1$s

en-us	Error budget
zh-cn	误差范围

en-us	Error budget
zh-cn	误差范围

en-us	Error in search request for table "%1$s".
zh-cn	查找表请求出现 "%1$s"的错误.

en-us	error message
zh-cn	错误信息

en-us	Error message
zh-cn	错误信息

en-us	Error! Unable to start Zabbix server.
zh-cn	错误！无法启动 Zabbix 服务器。

en-us	Error! Unable to start Zabbix server due to unsupported %1$s database server version. Must be at least (%2$s)
zh-cn	错误！由于 %1$s 数据库服务器版本不受支持，无法启动 Zabbix 服务器。必须至少为 (%2$s)

en-us	Evaluation period
zh-cn	评估周期

en-us	Event
zh-cn	事件

en-us	Event acknowledged
zh-cn	事件已确认

en-us	Event correlation
zh-cn	关联事件

en-us	Event correlation rules
zh-cn	关联事件规则

en-us	Event details
zh-cn	事件详情

en-us	Event generation
zh-cn	事件生成

en-us	Event ID
zh-cn	事件ID

en-us	Event is acknowledged
zh-cn	事件已确认

en-us	Event is not acknowledged
zh-cn	事件未确认

en-us	Event list [previous 20]
zh-cn	事件清单[前 20]

en-us	Event log monitoring. Returns log
zh-cn	事件日志监控。返回日志

en-us	Event name
zh-cn	事件名称

en-us	Event name matches Trigger name (with macros expanded) unless a custom Event name is specified in Trigger settings.
zh-cn	事件名称与触发器名称匹配（已展开宏）,在触发器设置中指定了自定义事件名称的例外。

en-us	Events
zh-cn	事件

en-us	Events and alerts
zh-cn	事件和报警

en-us	Event tag pair
zh-cn	事件标签对

en-us	Event type
zh-cn	事件类型

en-us	Event updated
zh-cn	事件更新

en-us	Every day(s)
zh-cn	每天

en-us	Every week(s)
zh-cn	每周

en-us	Example
zh-cn	示例

en-us	Example: https://localhost/zabbix/ui/
zh-cn	示例: https://localhost/zabbix/ui/

en-us	Except selected
zh-cn	选择除外

en-us	Exclude
zh-cn	排除

en-us	Excluded downtime
zh-cn	排除停机时间

en-us	Excluded downtimes
zh-cn	排除停机时间

en-us	Excluded downtimes
zh-cn	排除停机时间

en-us	Exclude host groups
zh-cn	排除主机组

en-us	Execute
zh-cn	执行

en-us	Executed
zh-cn	已执行

en-us	Executed script
zh-cn	已执行的脚本

en-us	Execute now
zh-cn	立即执行

en-us	Execute on
zh-cn	执行在

en-us	Execute scripts
zh-cn	执行脚本

en-us	Execute WMI query and return the first selected object. Returns integer, float, string or text (depending on the request)
zh-cn	执行 WMI 查询返回第一个对象。返回整形、浮点、字符串或者文本内容

en-us	Execute WMI query and return the JSON document with all selected objects
zh-cn	执行 WMI 查询并返回包含所有选定对象的 JSON 文档

en-us	Execution confirmation
zh-cn	执行确认

en-us	exists
zh-cn	存在

en-us	Exists
zh-cn	存在

en-us	Expand
zh-cn	扩展

en-us	Expand macros
zh-cn	展开宏

en-us	Expand sidebar
zh-cn	展开侧边栏

en-us	Expand single problem
zh-cn	展开单一问题

en-us	exp() - Euler's number at a power of a value
zh-cn	exp() - 自然常数的幂

en-us	Expired
zh-cn	过期的

en-us	Expired
zh-cn	过期的

en-us	Expired on %1$s.
zh-cn	已于 %1$s 过期。

en-us	Expires at
zh-cn	过期时间

en-us	Expires in less than
zh-cn	过期时间小于

en-us	Exploded
zh-cn	爆发的

en-us	expm1() - Euler's number at a power of a value minus 1
zh-cn	expm1() - 自然常数的倒数

en-us	Export
zh-cn	导出

en-us	Export failed
zh-cn	导出失败

en-us	Export to CSV
zh-cn	导出为CSV

en-us	Expression
zh-cn	表达式

en-us	Expression cannot be empty
zh-cn	表达式不能为空

en-us	Expression constructor
zh-cn	表达式构造器

en-us	expression is empty
zh-cn	表达式为空

en-us	Expressions
zh-cn	表达式

en-us	Expression syntax error.
zh-cn	表达式语法错误。

en-us	Expression type
zh-cn	表达式类型

en-us	Expression variable elements
zh-cn	表达式变量元素

en-us	External check
zh-cn	外部检查

en-us	F
zh-cn	F

en-us	Fail
zh-cn	失败

en-us	Failed
zh-cn	失败的

en-us	Failed
zh-cn	已失败

en-us	Failed login
zh-cn	登录失败

en-us	Failed to create dashboard
zh-cn	创建仪表盘失败

en-us	failed to parse JSON
zh-cn	无法解析 JSON

en-us	Failed to parse URL.
zh-cn	无法解析URL。

en-us	Failed to paste dashboard page.
zh-cn	无法粘贴仪表盘页面。

en-us	Failed to paste widget.
zh-cn	无法粘贴小组件。

en-us	Failed to select default LDAP server.
zh-cn	未能选择默认 LDAP 服务器。

en-us	Failed to update dashboard
zh-cn	更新仪板盘失败

en-us	Failed to update dashboard page properties.
zh-cn	仪表盘页面属性更新失败。

en-us	Failed to update dashboard properties.
zh-cn	仪表盘属性更新失败。

en-us	Failed to update dashboard sharing.
zh-cn	未能更新仪表盘共享。

en-us	Failed to update widget properties.
zh-cn	小组件属性更新失败。

en-us	Fail-over delay: %1$s
zh-cn	故障转移延迟：%1$s

en-us	Failure Audit
zh-cn	审计失败

en-us	FALSE
zh-cn	假

en-us	Fatal error, please report to the Zabbix team
zh-cn	呦吼~中奖了。你发现了一个致命的zabbix错误。来我们的社区把问题跟我们说下吧。我们很乐意帮你解决。

en-us	Favorite graphs
zh-cn	收藏的图表

en-us	Favorite maps
zh-cn	收藏的拓扑图

en-us	Feb
zh-cn	二月

en-us	February
zh-cn	二月

en-us	Field
zh-cn	字段

en-us	Field "%1$s" cannot be set to NULL.
zh-cn	字段 "%1$s"不能被设置为空

en-us	Field "%1$s" is mandatory.
zh-cn	选项"%1$s"为必填项

en-us	Field "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
zh-cn	字段 "%1$s" 缺少拓扑图 "%2$s" 的值。

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s
zh-cn	字段 "%1$s" 设置错误: %2$s

en-us	Field "%1$s" is not correct: %2$s.
zh-cn	字段 "%1$s" 错误: %2$s。

en-us	Field "%1$s" is not integer.
zh-cn	字段 "%1$s" 不是整数

en-us	Field "%1$s" is not string.
zh-cn	字段 "%1$s"不是字符串

en-us	Field "%1$s" must be missing.
zh-cn	字段"%1$s"不可以填写

en-us	Field name
zh-cn	字段名

en-us	File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Returns integer for crc32 (default) and string for md5, sha256
zh-cn	文件校验，通过UNIX cksum算法进行检测，返回crc32数值(默认)，md5字符串，sha256字符串

en-us	file format is unsupported
zh-cn	不支持的文件格式

en-us	File is empty
zh-cn	文件为空

en-us	File is too big, max upload size is %1$s bytes.
zh-cn	文件太大, 最大的上传大小是 %1$s 个字节.

en-us	File owner information. Returns string
zh-cn	文件所有者信息。返回字符串

en-us	File size in bytes (default) or in newlines. Returns integer
zh-cn	文件大小以字节（默认）或换行符为单位。返回整数

en-us	File time information. Returns integer (Unix timestamp)
zh-cn	文件时间信息。返回整数（Unix 时间戳）

en-us	Fill
zh-cn	填充

en-us	Filled region
zh-cn	填满区域

en-us	Filter
zh-cn	条件检索

en-us	Filter deleted
zh-cn	过滤器已删除

en-us	Filter properties
zh-cn	过滤器属性

en-us	Filter results
zh-cn	过滤结果

en-us	Filters
zh-cn	过滤器

en-us	find() - Check occurrence of pattern V (which fulfill operator O) for period T (1 - match, 0 - no match)
zh-cn	find() - 检查周期 T 内出现的模式 V（满足运算符 O）（1 - 匹配，0 - 不匹配）

en-us	Find string in a file. Returns 0 - match not found; 1 - found
zh-cn	查找文件中的字符串，如果有则返回1，没有则返回0。

en-us	Find string in a file. Returns the line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter
zh-cn	查找文件中的字符串，返回内容是被匹配内容的整行字符串，或者其他可选参数

en-us	Find string on a web page. Returns the matched string, or as specified by the optional output parameter
zh-cn	查找网页中的字符串，返回内容是被匹配内容的整行字符串，或者其他可选参数

en-us	Finish
zh-cn	完成

en-us	Finnish (fi_FI)
zh-cn	芬兰语 (fi_FI)

en-us	first
zh-cn	第一

en-us	First
zh-cn	首

en-us	first parameter is expected
zh-cn	第一个参数是预设的

en-us	first() - The oldest value in the specified time interval
zh-cn	first() - 指定时间间隔内最早的值

en-us	Fit
zh-cn	曲线拟合

en-us	Fit to map
zh-cn	调整至拓扑图

en-us	Fixed
zh-cn	固定的

en-us	Fixed status
zh-cn	固定状态

en-us	Flexible
zh-cn	灵活

en-us	floor() - Rounds down to the nearest smaller integer
zh-cn	floor() - 向下舍入到最接近的较小整数

en-us	Follow redirects
zh-cn	跟随跳转

en-us	Font
zh-cn	字体

en-us	Font color
zh-cn	字体颜色

en-us	Font size
zh-cn	字体大小

en-us	forecast() - Forecast for next t seconds based on period T
zh-cn	forecast() - 基于周期 T 预测下一个 t 秒

en-us	Format
zh-cn	格式

en-us	Form data
zh-cn	表格资料

en-us	Formula
zh-cn	公式

en-us	Formula missing for discovery rule "%1$s".
zh-cn	发现规则“%1$s”缺少公式。

en-us	Formula missing for override "%1$s".
zh-cn	覆盖“%1$s”的公式缺失。

en-us	fourth
zh-cn	第四

en-us	French (fr_FR)
zh-cn	法语 (fr_FR)

en-us	Fri
zh-cn	周五

en-us	Friday
zh-cn	周五

en-us	From
zh-cn	自从

en-us	Frontend access
zh-cn	前端访问

en-us	Frontend messaging
zh-cn	前端信息中

en-us	Frontend URL
zh-cn	前端网址

en-us	FTP
zh-cn	FTP

en-us	Full
zh-cn	填满

en-us	Full clone
zh-cn	全克隆

en-us	Function
zh-cn	功能

en-us	fuzzytime() - Difference between item value (as timestamp) and Zabbix server timestamp is less than or equal to T seconds (1 - true, 0 - false)
zh-cn	fuzzytime() - 监控项值的时间戳和 Zabbix 服务器时间戳之间的差异小于或等于 T 秒（1 - true，0 - false）

en-us	General
zh-cn	常规

en-us	Generated in %1$s sec
zh-cn	产生于%1$s 秒

en-us	Generate report by
zh-cn	报表生成于

en-us	geographical coordinates (values of comma separated latitude and longitude) are expected
zh-cn	预计地理坐标（以逗号分隔的纬度和经度的值）

en-us	Geographical maps
zh-cn	地理地图

en-us	Geomap
zh-cn	地理地图

en-us	Georgian (ka_GE)
zh-cn	格鲁吉亚语 (ka_GE)

en-us	German (de_DE)
zh-cn	德语 (de_DE)

en-us	Get content of web page. Returns web page source as text
zh-cn	获取网页内容。以文本形式返回网页源

en-us	Get value
zh-cn	获取值

en-us	Get value and test
zh-cn	获取值并进行测试

en-us	Get value from host
zh-cn	从主机获取值

en-us	Given expression is not a macro
zh-cn	此表达式不是宏

en-us	global housekeeping settings
zh-cn	全局管家设置

en-us	Global regular expression "%1$s" does not exist.
zh-cn	找不到全局正则表达式 "%1$s" 。

en-us	Global value
zh-cn	全局值

en-us	Go back to %1$s
zh-cn	返回 %1$s

en-us	Google Chrome
zh-cn	谷歌 Chrome

en-us	Go to
zh-cn	到

en-us	Go to "%1$s"
zh-cn	转到 "%1$s"

en-us	Go to first page
zh-cn	返回首页

en-us	Go to last page, %1$s
zh-cn	跳转到尾页，%1$s

en-us	Go to next page, %1$s
zh-cn	跳转到下一页，%1$s

en-us	Go to page %1$s
zh-cn	跳转到第 %1$s 页

en-us	Go to page %1$s, current page
zh-cn	跳转到第 %1$s 页，当前页

en-us	Go to previous page, %1$s
zh-cn	跳转到上一页，%1$s

en-us	Gradient line
zh-cn	梯度线

en-us	Graph
zh-cn	图形

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s".
zh-cn	图形"%1$s"已存在于"%2$s"中.

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" as a graph created from graph prototype.
zh-cn	图形“%1$s”已作为从图形原型创建的图形存在于“%2$s”上。

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (inherited from another template).
zh-cn	图形"%1$s"已存在于"%2$s"中 (继承自其它的模板).

en-us	Graph "%1$s" already exists on "%2$s" (items are not identical).
zh-cn	图形"%1$s"已存在于"%2$s"中 (项目不一致).

en-us	Graph "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
zh-cn	含模板项目的图形"%1$s"不能包含其它主机的项目.

en-us	Graph added
zh-cn	图形已添加

en-us	Graph (classic)
zh-cn	图表（经典）

en-us	Graph copied
zh-cn	图表复制

en-us	Graph deleted
zh-cn	图形已删除

en-us	Graph prototype
zh-cn	图形原型

en-us	Graph prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
zh-cn	数据图模板 "%1$s" 包含来自多个自动发现规则上的监控项目模板

en-us	Graph prototype "%1$s" must have at least one item prototype.
zh-cn	数据图模板"%1$s"必须要有至少一个监控项目模板

en-us	Graph prototype "%1$s" with templated items cannot contain items from other hosts.
zh-cn	含模板项目的图形原型"%1$s"不能包含其它主机的项目.

en-us	Graph prototype added
zh-cn	数据图模板已添加

en-us	Graph prototype deleted
zh-cn	数据图模板已删除

en-us	Graph prototypes
zh-cn	图形原型

en-us	Graph prototypes deleted
zh-cn	数据图模板已经删除

en-us	Graph prototype updated
zh-cn	数据图模板已更新

en-us	Graph prototype with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID为 "%1$s" 的聚合图形不可用。

en-us	graph prototype with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的图表原型已存在

en-us	Graphs
zh-cn	图形

en-us	Graphs deleted
zh-cn	图形已删除

en-us	Graph sum
zh-cn	图形总数

en-us	Graph type
zh-cn	图形类别

en-us	Graph updated
zh-cn	图形已更新

en-us	Graph with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID为 "%1$s" 的图表不可用。

en-us	Graph with name "%1$s" already exists in graphs or graph prototypes.
zh-cn	图表名称 "%1$s" 已经存在在图表或者图表原型.

en-us	graph with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的图表已存在

en-us	Greek (el_GR)
zh-cn	希腊(el_GR)

en-us	Grid
zh-cn	网格

en-us	Group
zh-cn	群组

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used by a host prototype.
zh-cn	组"%1$s" 不可以被删除，因为它正在被主机模板使用

en-us	Group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a correlation condition.
zh-cn	"%1$s" 组因为他的关联条件无法删除。

en-us	Group "%1$s" does not exist.
zh-cn	群组 "%1$s" 不存在.

en-us	Group "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
zh-cn	主机 "%2$s" 的群组 "%1$s" 不存在.

en-us	Group added
zh-cn	群组已添加

en-us	Group base DN
zh-cn	基准目录(DN)组

en-us	Group configuration
zh-cn	组配置

en-us	Group deleted
zh-cn	组已删除

en-us	Group filter
zh-cn	组过滤器

en-us	Group for discovered hosts
zh-cn	自动发现到的主机的群组

en-us	Grouping by
zh-cn	归类统计

en-us	Group member attribute
zh-cn	组成员属性

en-us	Group name
zh-cn	组名

en-us	Group name attribute
zh-cn	组名属性

en-us	group name must match %1$s group name
zh-cn	组名必须与 %1$s 组名匹配

en-us	Group prototype cannot be based on a discovered host group "%1$s".
zh-cn	组模板不可以基于一个已经被自动发现的主机组"%1$s"

en-us	Group prototypes
zh-cn	组模板

en-us	Groups
zh-cn	群组

en-us	Group updated
zh-cn	群组已更新

en-us	GSM modem
zh-cn	GSM 调制解调器

en-us	Guest user
zh-cn	来宾用户

en-us	GUI
zh-cn	界面设置

en-us	GUI access disabled.
zh-cn	图形化界面已经被禁用。

en-us	h
zh-cn	h

en-us	H
zh-cn	H

en-us	Hardware
zh-cn	硬件

en-us	Hardware (Full details)
zh-cn	硬件(全细节)

en-us	Hardware sensor reading. Returns float
zh-cn	硬件传感器读数。返回浮点型

en-us	HashiCorp Vault
zh-cn	HashiCorp Vault

en-us	Headers
zh-cn	头

en-us	Headers already sent.
zh-cn	标题已发送。

en-us	Hebrew (he_IL)
zh-cn	希伯来语（he_IL）

en-us	Height
zh-cn	高度(px)

en-us	Help
zh-cn	帮助

en-us	Hexadecimal to decimal
zh-cn	十六进制到十进制

en-us	hh.mm
zh-cn	hh.mm

en-us	H:i
zh-cn	H:i

en-us	Hidden
zh-cn	隐藏的

en-us	Hide debug
zh-cn	隐藏调试

en-us	Hide groups without problems
zh-cn	隐藏组没有问题

en-us	Hide selected
zh-cn	隐藏所选的

en-us	Hide sidebar
zh-cn	隐藏侧边栏

en-us	Hierarchy
zh-cn	阶

en-us	High
zh-cn	严重

en-us	High availability cluster
zh-cn	高可用集群

en-us	High availability node
zh-cn	高可用节点

en-us	High availability nodes
zh-cn	高可用节点

en-us	High-contrast dark
zh-cn	高对比度暗色

en-us	High-contrast light
zh-cn	高对比度亮色

en-us	Highlight whole row
zh-cn	高亮整行

en-us	H:i:s
zh-cn	H:i:s

en-us	History
zh-cn	历史记录

en-us	History and trends cleared
zh-cn	历史和趋势已清除

en-us	History and trends compression
zh-cn	压缩历史和趋势数据

en-us	History cleanup is not supported if compression is enabled
zh-cn	如果启用压缩功能，则不支持历史数据清理

en-us	History clear
zh-cn	清除历史数据

en-us	History cleared
zh-cn	历史已清除

en-us	History clearing can take a long time. Continue?
zh-cn	历史清除可能会很久。继续吗?

en-us	History data
zh-cn	历史数据

en-us	History data selection
zh-cn	选择历史数据

en-us	History functions
zh-cn	历史数据函数

en-us	History storage period
zh-cn	历史数据保留期

en-us	Home
zh-cn	主页

en-us	Homepage
zh-cn	主页

en-us	Horizontal
zh-cn	横向

en-us	Horizontal align
zh-cn	横向对齐

en-us	Horizontal position
zh-cn	水平位置

en-us	host
zh-cn	主机

en-us	Host
zh-cn	主机

en-us	Host
zh-cn	主机

en-us	Host "%1$s" already exists.
zh-cn	主机 "%1$s" 已存在.

en-us	Host "%1$s" cannot be without host group.
zh-cn	主机 "%1$s" 没有设置主机组

en-us	Host "%1$s" is monitored by proxy "%2$s".
zh-cn	主机 "%1$s" 是由proxy  "%2$s" 监控的。

en-us	Host access
zh-cn	主机存取

en-us	Host added
zh-cn	已添加主机

en-us	Host address
zh-cn	主机地址

en-us	Host availability
zh-cn	主机可用性

en-us	Host cannot have more than one default interface of the same type.
zh-cn	主机不能有超过一个同类型的默认接口.

en-us	Host count
zh-cn	主机计数

en-us	Host deleted
zh-cn	主机已删除

en-us	Host disabled
zh-cn	主机已被禁用

en-us	Host enabled
zh-cn	主机已启用

en-us	Host graphs
zh-cn	主机图形

en-us	host group
zh-cn	主机群组

en-us	Host group
zh-cn	主机群组

en-us	Host group
zh-cn	主机组

en-us	Host group "%1$s" already exists.
zh-cn	主机群组 "%1$s" 已存在.

en-us	Host group "%1$s" cannot be deleted, because it is used in a global script.
zh-cn	主机群组“%1$s”不能被删除，因为它被用于全局脚本

en-us	Host group "%1$s" is group for discovered hosts and cannot be deleted.
zh-cn	主机组“%1$s”属于自动发现的主机组，无法手动删除。

en-us	Host group "%1$s" is internal and cannot be deleted.
zh-cn	主机群组 "%1$s" 为内建的且不能被删除

en-us	Host group added
zh-cn	主机组已添加

en-us	Host group deleted
zh-cn	主机组已删除

en-us	Host group elements
zh-cn	主机群组组件

en-us	Host group label type
zh-cn	主机群组标签类型

en-us	Host groups
zh-cn	主机群组

en-us	Host group updated
zh-cn	主机组已更新

en-us	Host group with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID为 "%1$s" 主机组不可用。

en-us	host group with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的主机组已存在

en-us	"hostid" of dependent item and master item should match
zh-cn	依赖项和主项的 "hostid" 必须匹配

en-us	Host interface
zh-cn	主机接口

en-us	Host inventory
zh-cn	主机资产记录

en-us	Host inventory overview
zh-cn	主机资产记录概览

en-us	Host IP
zh-cn	主机IP地址

en-us	"host:key" pair is expected
zh-cn	需要“主机:键值” 对形式

en-us	Host label type
zh-cn	主机标签类型

en-us	Host macros
zh-cn	主机宏

en-us	Host metadata
zh-cn	主机元数据

en-us	Host name
zh-cn	主机名称

en-us	Host networks
zh-cn	主机网络

en-us	host pattern
zh-cn	主机样式

en-us	Host permissions
zh-cn	主机权限

en-us	Host prototype
zh-cn	原型主机

en-us	Host prototype added
zh-cn	主机模板已添加

en-us	Host prototype deleted
zh-cn	主机模板已删除

en-us	Host prototype macros
zh-cn	主机原型宏

en-us	Host prototypes
zh-cn	主机模板

en-us	Host prototypes deleted
zh-cn	主机模板已删除

en-us	Host prototype updated
zh-cn	主机模板已更新

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
zh-cn	主机名称为 "%1$s" 的主机模板已经存在于自动发现规则 "%2$s"中.

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of host "%3$s".
zh-cn	主机名为“%1$s”的主机原型已存在于主机“%3$s”的发现规则“%2$s”中。

en-us	Host prototype with host name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of template "%3$s".
zh-cn	主机名为“%1$s”的主机原型已存在于模板“%3$s”的发现规则“%2$s”中。

en-us	host prototype with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的主机原型已存在

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s".
zh-cn	显示名称为"%1$s"的主机模板已存在于自动发现规则"%2$s"中.

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of host "%3$s".
zh-cn	主机“%3$s”的发现规则“%2$s”中已存在可见名称“%1$s”的主机原型。

en-us	Host prototype with visible name "%1$s" already exists in discovery rule "%2$s" of template "%3$s".
zh-cn	模板“%3$s”的发现规则“%2$s”中已存在可见名称“%1$s”的主机原型。

en-us	Host router
zh-cn	主机路由

en-us	Hosts
zh-cn	主机

en-us	Hosts location
zh-cn	主机位置

en-us	Host subnet mask
zh-cn	主机子网掩码

en-us	Hosts updated
zh-cn	主机已更新

en-us	Host tags
zh-cn	主机标签

en-us	Host time
zh-cn	主机时间

en-us	Host updated
zh-cn	主机已更新

en-us	Host update failed.
zh-cn	主机更新失败.

en-us	Host with host name "%1$s" already exists.
zh-cn	已存在主机名称 "%1$s" 的主机。

en-us	Host with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID为 "%1$s" 的主机不可用

en-us	Host with the same name "%1$s" already exists.
zh-cn	主机名称为"%1$s"的主机已存在

en-us	Host with the same visible name "%1$s" already exists.
zh-cn	显示名称为"%1$s" 的主机已经存在

en-us	Host with visible name "%1$s" already exists.
zh-cn	已存在主机可见名称 "%1$s" 的主机。

en-us	Hour
zh-cn	时

en-us	Hours
zh-cn	时

en-us	Housekeeping
zh-cn	管家

en-us	HTML
zh-cn	HTML

en-us	HTTP
zh-cn	HTTP

en-us	HTTP agent
zh-cn	HTTP 代理

en-us	HTTP authentication
zh-cn	HTTP认证

en-us	HTTP login form
zh-cn	HTTP 登录表格

en-us	HTTP proxy
zh-cn	HTTP 代理

en-us	HTTPS
zh-cn	HTTPS

en-us	HTTP settings
zh-cn	HTTP 设置

en-us	Hungarian (hu_HU)
zh-cn	匈牙利(hu_HU)

en-us	HW architecture
zh-cn	硬件架构

en-us	I
zh-cn	I

en-us	ICMP ping
zh-cn	ICMP ping

en-us	icon
zh-cn	图标

en-us	Icon
zh-cn	图标

en-us	Icon (default)
zh-cn	图标(默认)

en-us	Icon (disabled)
zh-cn	图标(停用的)

en-us	I confirm to remove all macros
zh-cn	我确认删除所有宏

en-us	I confirm to remove all value mappings
zh-cn	我确认删除所有值映射

en-us	Icon highlight
zh-cn	图标高亮

en-us	Icon (maintenance)
zh-cn	图标(维修)

en-us	Icon map
zh-cn	图标映射

en-us	Icon map "%1$s" already exists.
zh-cn	图标映射"%1$s"已存在。

en-us	Icon map "%1$s" cannot be deleted. Used in map "%2$s".
zh-cn	图标映射"%1$s"无法被删除. 已用映射"%2$s"中.

en-us	Icon map created
zh-cn	图标映射已创建

en-us	Icon map deleted
zh-cn	图标映射已删除

en-us	Icon mapping
zh-cn	图标映射

en-us	Icon map updated
zh-cn	图标映射已更新

en-us	Icon (problem)
zh-cn	图标(问题)

en-us	Icons
zh-cn	图标

en-us	Icon with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID为 "%1$s" 的图标不可用。

en-us	ID
zh-cn	ID

en-us	Identical actions are used by modules located at %1$s.
zh-cn	位于 %1$s 的模块使用了相同的动作。

en-us	Identical ID (%1$s) is used by modules located at %2$s.
zh-cn	位于 %2$s 的模块使用了相同的 ID (%1$s)。

en-us	Identical namespace (%1$s) is used by modules located at %2$s.
zh-cn	位于 %2$s 的模块使用了相同的命名空间 (%1$s)。

en-us	Identification of the system. Returns string
zh-cn	识别系统。返回 字符串

en-us	IdP entity ID
zh-cn	IdP 实体 ID

en-us	If at least %2$s child service has %1$s status or above
zh-cn	如果至少 %2$s 子服务的状态为 %1$s 或更严重

en-us	If at least %2$s child services have %1$s status or above
zh-cn	如果至少 %2$s 子服务的状态为 %1$s 或更严重

en-us	If at least %2$s of child services have %1$s status or above
zh-cn	如果至少 %2$s 的子服务具有 %1$s 或更严重的状态

en-us	If filter matches
zh-cn	如果过滤器匹配

en-us	If HTTP authentication is enabled, all users (even with frontend access set to LDAP/Internal) will be authenticated by the web server, not by Zabbix.
zh-cn	如HTTP认证启用，所有用户(包括设置LDAP/内部方式通过前端访问)将通过web服务器认证，而不过zabbix

en-us	If less than %2$s child service has %1$s status or below
zh-cn	如果少于 %2$s 个子服务的状态为 %1$s 或更低

en-us	If less than %2$s child services have %1$s status or below
zh-cn	如果少于 %2$s 个子服务的状态为 %1$s 或更低

en-us	If less than %2$s of child services have %1$s status or below
zh-cn	如果少于 %2$s 的子服务的状态为 %1$s 或更低

en-us	If no user groups are specified, at least one user must be included in the mailing list.
zh-cn	如果未指定用户组，则邮件列表中必须包含至少一个用户。

en-us	Iframe sandboxing exceptions
zh-cn	iframe 沙盒异常

en-us	If weight of child services with %1$s status or above is at least %2$s
zh-cn	如果状态为 %1$s 或以上的子服务的权重至少为 %2$s

en-us	If weight of child services with %1$s status or below is less than %2$s
zh-cn	如果状态为 %1$s 或以下的子服务的权重小于 %2$s

en-us	If you think this message is wrong, please consult your administrators about getting the necessary permissions.
zh-cn	假如您认为这个信息是错的, 请咨询您的管理员关于如何取得需要的权限.

en-us	Ignore this service
zh-cn	忽略此服务

en-us	image
zh-cn	图片

en-us	Image
zh-cn	图片

en-us	Image "%1$s" already exists.
zh-cn	图片"%1$s"已经存在

en-us	Image added
zh-cn	图片已添加

en-us	Image deleted
zh-cn	图片已删除

en-us	Image label type
zh-cn	图片标签类型

en-us	Images
zh-cn	图片

en-us	Images for all maps will be updated!
zh-cn	所有拓扑图都将被更新!

en-us	image size must be less than %1$s
zh-cn	图片尺寸必须小于 %1$s

en-us	Image size must be less than %1$s.
zh-cn	图片大小必须小于 %1$s。

en-us	Image updated
zh-cn	图片已更新

en-us	IMAP
zh-cn	IMAP

en-us	Immediately
zh-cn	立即地

en-us	Import
zh-cn	导入

en-us	Imported successfully
zh-cn	已成功导入

en-us	Import failed
zh-cn	导入失败

en-us	Import file
zh-cn	导入文件

en-us	Impossible to filter by inventory field "%1$s", which does not exist.
zh-cn	无法按库存字段“%1$s”过滤，该字段不存在。

en-us	in
zh-cn	在

en-us	Inaccessible action
zh-cn	无法访问动作

en-us	Inaccessible dashboard
zh-cn	无法访问仪表盘

en-us	Inaccessible discovery rule
zh-cn	无法访问发现规则

en-us	Inaccessible graph
zh-cn	不能访问的图表

en-us	Inaccessible graph prototype
zh-cn	无法访问图形原型

en-us	Inaccessible group
zh-cn	不能访问的组

en-us	Inaccessible host
zh-cn	无法访问的主机

en-us	Inaccessible item
zh-cn	无法访问的项

en-us	Inaccessible item prototype
zh-cn	无法访问监控项原型

en-us	Inaccessible maintenance
zh-cn	无法访问的维护

en-us	Inaccessible map
zh-cn	无法访问的拓扑图

en-us	Inaccessible media type
zh-cn	无法访问的媒介类型

en-us	Inaccessible service
zh-cn	无法访问服务

en-us	Inaccessible SLA
zh-cn	无法访问SLA

en-us	Inaccessible template
zh-cn	无法访问的模板

en-us	Inaccessible trigger
zh-cn	无法访问的触发器

en-us	Inaccessible user
zh-cn	用户无法访问

en-us	Inaccessible user group
zh-cn	无法访问用户组

en-us	Inaccessible widget
zh-cn	不可访问的小组件

en-us	Inaccessible widgets were not copied.
zh-cn	未复制不可访问的小组件。

en-us	Inaccessible widgets were not pasted.
zh-cn	未粘贴不可访问的小组件。

en-us	Inaccessible widget type.
zh-cn	不可访问的小组件类型

en-us	In case of successful password change user will be logged out of all active sessions. Continue?
zh-cn	如密码更改成功，用户将从所有活动会话中注销。是否继续？

en-us	in() - Checks if a value equals to one of the listed values (1 - equals, 0 - otherwise)
zh-cn	in() - 检查一个值是否等于列出的值之一（1 - 等于，0 - 否则）

en-us	Include
zh-cn	包含

en-us	Include event menu entry
zh-cn	包括事件菜单条目

en-us	Include subgroups
zh-cn	包括子组

en-us	including subgroups
zh-cn	包括子组

en-us	Incoming traffic statistics on network interface. Returns integer
zh-cn	网络接口上传流量统计。返回 整数

en-us	Incompatible "propagation_rule" and "propagation_value" parameters for service "%1$s".
zh-cn	服务“%1$s”的“propagation_rule”和“propagation_value”参数不兼容。

en-us	Incomplete configuration
zh-cn	配置不完整

en-us	Incorrect %1$s label type value for map "%2$s".
zh-cn	映射 "%2$s" 中存在错误的 %1$s 标签类型数据.

en-us	Incorrect action condition discovery check.
zh-cn	探索检查存在错误的动作情况.

en-us	Incorrect action condition discovery check. Discovery check does not exist or you have no access to it.
zh-cn	探索检查存在错误的动作情况. 探索检查不存在或您没有访问权.

en-us	Incorrect action condition discovery object.
zh-cn	不正确的动作条件发现对象。

en-us	Incorrect action condition discovery rule. Discovery rule does not exist or you have no access to it.
zh-cn	不正确的动作条件自动发现规则. 自动发现规则不存在或您不能访问它.

en-us	Incorrect action condition discovery status.
zh-cn	错误的动作条件探索状态.

en-us	Incorrect action condition event type.
zh-cn	错误的动作条件时间类型.

en-us	Incorrect action condition or operation host group. Host group does not exist or you have no access to it.
zh-cn	动作条件或主机组操作不正确。主机组不存在或您无权访问它。

en-us	Incorrect action condition or operation host. Host does not exist or you have no access to it.
zh-cn	动作条件或主机操作不正确。主机不存在或您无权访问它。

en-us	Incorrect action condition or operation template. Template does not exist or you have no access to it.
zh-cn	动作条件或模板操作不正确。模板不存在或您无权访问它。

en-us	Incorrect action condition port "%1$s".
zh-cn	错误的动作条件端口"%1$s".

en-us	Incorrect action condition proxy. Proxy does not exist or you have no access to it.
zh-cn	不正确的动作条件agent代理程序. agent代理程序不存在或您没有存取权.

en-us	Incorrect action condition service. Service does not exist or you have no access to it.
zh-cn	动作条件服务不正确。服务不存在或您无权访问它。

en-us	Incorrect action condition trigger severity.
zh-cn	错误的操作条件触发器严重性.

en-us	Incorrect action condition trigger. Trigger does not exist or you have no access to it.
zh-cn	错误的动作条件触发器. 触发器不存在或您没有访问权.

en-us	Incorrect action condition type.
zh-cn	错误的动作条件类型.

en-us	Incorrect action operation escalation step values.
zh-cn	错误的动作操作升级步骤值.

en-us	Incorrect action operation media type. Media type does not exist or you have no access to it.
zh-cn	动作操作媒介类型不正确。媒体类型不存在或您无权访问它。

en-us	Incorrect action operation type "%1$s" for event source "%2$s".
zh-cn	在事件源 "%2$s" 中有错误的动作类型 "%1$s" 

en-us	Incorrect action operation user group. User group does not exist or you have no access to it.
zh-cn	动作操作用户组不正确。用户组不存在或您无权访问它。

en-us	Incorrect action operation user. User does not exist or you have no access to it.
zh-cn	动作操作用户不正确。用户不存在或您无权访问它。

en-us	Incorrect API "%1$s".
zh-cn	不正确的API接口 "%1$s"

en-us	Incorrect arguments passed to function.
zh-cn	函数传入了错误的参数。

en-us	Incorrect bulk value for interface.
zh-cn	接口的值不正确

en-us	incorrect calculated item formula
zh-cn	计算监控项公式不正确

en-us	incorrect calculated item formula starting from "%1$s"
zh-cn	从“%1$s”开始的计算监控项公式不正确

en-us	Incorrect characters used for host name "%1$s".
zh-cn	主机名称 "%1$s" 中有不支持的字符。

en-us	Incorrect conditions for discovery rule "%1$s".
zh-cn	自动发现规则"%1$s"的条件不正确.

en-us	incorrect condition type
zh-cn	条件类型不正确

en-us	Incorrect current password.
zh-cn	当前密码不正确。

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for discovery rule "%1$s": %3$s.
zh-cn	自动发现规则"%1$s": %3$s自定义的表达式 "%2$s"不正确.

en-us	Incorrect custom expression "%2$s" for override "%1$s": %3$s.
zh-cn	覆盖“%1$s”的自定义表达式“%2$s”不正确：%3$s。

en-us	Incorrect default charset for Zabbix database: %1$s.
zh-cn	Zabbix 数据库的默认字符集不正确：%1$s。

en-us	incorrect element count
zh-cn	错误的元素

en-us	Incorrect evaltype value.
zh-cn	评估类型的值不正确。

en-us	Incorrect event object "%1$s" (%2$s) for event source "%3$s" (%4$s), only the following objects are supported: %5$s.
zh-cn	错误的事件对象 "%1$s" (%2$s)对于事件源"%3$s" (%4$s),只有以下对象的支持:%5$s.

en-us	Incorrect eventobject value.
zh-cn	错误的事件对象值.

en-us	Incorrect eventsource value.
zh-cn	错误的事件源的值.

en-us	incorrect expression starting from "%1$s"
zh-cn	从“%1$s”开始的错误表达式

en-us	Incorrect field "%1$s" name or value in where statement for table "%2$s".
zh-cn	不正确的栏位名称"%1$s"或用于资料表"%2$s"的where描述式的值.

en-us	Incorrect fields for sysmap.
zh-cn	错误的sysmap字段.

en-us	Incorrect file path for "%1$s": %2$s.
zh-cn	"%1$s" 的文件路径不正确：%2$s。

en-us	Incorrect file upload.
zh-cn	错误的文件上传.

en-us	Incorrect filter condition formula ID for discovery rule "%1$s".
zh-cn	自动发现规则"%1$s"的条件计算式ID不正确.

en-us	Incorrect filter condition macro for discovery rule "%1$s".
zh-cn	自动发现规则"%1$s"的过滤器条件宏变量不正确

en-us	Incorrect filter condition macro for override "%1$s".
zh-cn	覆盖 "%1$s" 的宏过滤条件不正确。

en-us	Incorrect filter condition operator for discovery rule "%1$s".
zh-cn	自动发现规则"%1$s"的过滤器条件行为不正确

en-us	Incorrect function is used
zh-cn	使用了错误的函数

en-us	Incorrect "height" value for map "%1$s".
zh-cn	拓扑图 "%1$s" 高度值错误。

en-us	Incorrect image index.
zh-cn	错误的图片索引

en-us	Incorrect input parameters.
zh-cn	不正确的输入参数

en-us	Incorrect interface DNS parameter "%1$s" provided.
zh-cn	提供的接口 DNS 参数“%1$s”不正确。

en-us	Incorrect interface port "%1$s" provided.
zh-cn	提供的接口端口“%1$s”不正确。

en-us	Incorrect inventory field "%1$s".
zh-cn	资产字段“%1$s”不正确。

en-us	Incorrect inventory mode in action operation.
zh-cn	要执行的动作库存方式是不正确的。

en-us	Incorrect item for axis value.
zh-cn	错误的项目轴线值.

en-us	Incorrect item key "%1$s" provided for trigger expression on "%2$s".
zh-cn	提供错误的项目键值"%1$s"给"%2$s"上的触发器表达式.

en-us	Incorrect item value type
zh-cn	项目的数据类型不正确

en-us	Incorrect item value type "%1$s" provided for trigger function "%2$s".
zh-cn	提供错误的项目值类型"%1$s"给触发器函数"%2$s".

en-us	Incorrect list of items.
zh-cn	错误的监控项列表

en-us	Incorrect maintenance - date must be between 1970.01.01 and 2038.01.18
zh-cn	错误的维护-日期必须在1970.01.01和2038.01.18之间

en-us	Incorrect maintenance period (minimum 5 minutes)
zh-cn	错误的维护期间(至少要5分钟)

en-us	Incorrect map ID.
zh-cn	错误的拓扑图ID

en-us	Incorrect method "%1$s.%2$s".
zh-cn	不正确的方法 "%1$s.%2$s".

en-us	incorrect number of conditions
zh-cn	条件数不正确

en-us	Incorrect object value.
zh-cn	错误的对象值.

en-us	Incorrect parameter "%1$s" value: %2$s.
zh-cn	参数“%1$s”值不正确：%2$s。

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in user groups for map "%2$s".
zh-cn	拓扑图 "%2$s" 用户组 "permission" 的值 "%1$s" 冲突

en-us	Incorrect "permission" value "%1$s" in users for map "%2$s".
zh-cn	拓扑图 "%2$s" 用户 "permission" 的值 "%1$s" 冲突

en-us	Incorrect port range.
zh-cn	错误的端口范围.

en-us	Incorrect "private" value "%1$s" for map "%2$s".
zh-cn	拓扑图 "%2$s" 的"private" “%1$s" 值错误。

en-us	Incorrect regular expression "%1$s": "%2$s"
zh-cn	不正确的正则表达式 "%1$s": "%2$s"

en-us	Incorrect response received from Zabbix server "%1$s".
zh-cn	收到了来自于zabbix服务器"%1$s"的错误应答.

en-us	Incorrect schedule: %1$s.
zh-cn	计划不正确：%1$s。

en-us	Incorrect SNMP community.
zh-cn	错误的SNMP community.

en-us	Incorrect SNMP OID.
zh-cn	错误的SNMP OID

en-us	Incorrect source value.
zh-cn	错误的源值.

en-us	Incorrect status for host "%1$s".
zh-cn	主机"%1$s"的状态值不正确.

en-us	incorrect syntax near "%1$s"
zh-cn	"%1$s"附近语法错误

en-us	Incorrect templated web scenario step count.
zh-cn	模板Web方案步骤计数不正确。

en-us	Incorrect trigger expression.
zh-cn	错误的触发器表达式.

en-us	Incorrect trigger expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
zh-cn	错误的触发器表达式. 主机 "%1$s"不存在或您不能存取此主机.

en-us	Incorrect trigger expression. Trigger expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
zh-cn	错误的触发器表达式. 触发器表达式组件不该同时属于一个模板和一个主机.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Host "%1$s" does not exist or you have no access to this host.
zh-cn	触发器的模板表达式错误。主机"%1$s"不存在或您没有权限访问它.

en-us	Incorrect trigger prototype expression. Trigger prototype expression elements should not belong to a template and a host simultaneously.
zh-cn	触发器模板表达式错误。触发器表达式元素不应该同时属于一个模板和一个主机.

en-us	Incorrect type of calculation for discovery rule "%1$s".
zh-cn	自动发现规则 "%1$s"的计算类型不正确.

en-us	incorrect usage of function "%1$s"
zh-cn	函数“%1$s”使用不正确

en-us	Incorrect user group ID specified for map "%1$s".
zh-cn	拓扑图 "%1$s" 用户组ID错误。

en-us	Incorrect user ID specified for map "%1$s".
zh-cn	拓扑图 "%1$s" 用户ID错误。

en-us	Incorrect user name or password or account is temporarily blocked.
zh-cn	用户名或密码不正确，或帐户被临时禁用。

en-us	incorrect value
zh-cn	不正确的值

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field.
zh-cn	字段 "%2$s"的值 "%1$s"不正确.

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s.
zh-cn	字段 "%2$s"的值 "%1$s"不正确:必须在%3$s到%4$s之间

en-us	Incorrect value "%1$s" for "%2$s" field: must be between %3$s and %4$s, and have no more than %5$s digits after the decimal point.
zh-cn	“%2$s”字段的值“%1$s”不正确：必须介于 %3$s 和 %4$s 之间，并且小数点后不超过 %5$s 位。

en-us	Incorrect value "%1$s" for float field "%2$s".
zh-cn	错误的值"%1$s"于浮点栏位"%2$s"中.

en-us	Incorrect value "%1$s" for int field "%2$s".
zh-cn	错误的值"%1$s"于整数栏位"%2$s"中.

en-us	Incorrect value "%1$s" for unsigned int field "%2$s".
zh-cn	错误的值"%1$s"于无正负的整数栏位"%2$s"中.

en-us	Incorrect value for "%1$s" field.
zh-cn	"%1$s" 字段的值不正确。

en-us	Incorrect value for field "%1$s": %2$s.
zh-cn	字段 "%1$s": %2$s 值错误。

en-us	Incorrect Vault API endpoint.
zh-cn	Vault API 终端不正确。

en-us	Incorrect Vault token.
zh-cn	Vault token不正确。

en-us	Incorrect "width" value for map "%1$s".
zh-cn	拓扑图的宽度值 "%1$s" 错误。

en-us	Increase by
zh-cn	增长

en-us	Indefinitely
zh-cn	无限期

en-us	Indicators
zh-cn	指标

en-us	Indonesian (id_ID)
zh-cn	印度尼西亚 (id_ID)

en-us	Infinity
zh-cn	无穷

en-us	Info
zh-cn	信息

en-us	Info
zh-cn	信息

en-us	Info about internal disks of hypervisor required for vmware.datastore.perfcounter, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier. Returns JSON
zh-cn	vmware.datastore.perfcounter 所需的有关虚拟机管理程序内部磁盘的信息，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符。返回 JSON

en-us	Info about internal disks of hypervisor required for vmware.datastore.perfcounter, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name. Returns JSON
zh-cn	有关 vmware.datastore.perfcounter 所需的hypervisor内部磁盘的信息，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 管理程序主机名。返回 JSON

en-us	Information
zh-cn	信息

en-us	Information about a file. Returns JSON
zh-cn	文件基本信息。返回 JSON

en-us	Information about a service. Returns integer with param as state, startup; string - with param as displayname, path, user; text - with param as description; Specifically for state: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service; Specifically for startup: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown
zh-cn	有关服务的信息。返回整数字段表示状态，启动状态；字符串 - 以字段作为显示名，路径，用户; 文本 - 使用字段作为描述； 状态码：0 - 运行，1 - 暂停，2 - 启动挂起，3 - 暂停挂起，4 - 继续挂起，5 - 停止挂起，6 - 停止，7 - 未知，255 - 没有这个服务；启动码：0 - 自动，1 - 自动延迟，2 - 手动, 3 - 禁用，4 - 未知

en-us	Inherit
zh-cn	继承

en-us	Inherited
zh-cn	已继承

en-us	Inherited and host macros
zh-cn	继承以及主机宏

en-us	Inherited and host prototype macros
zh-cn	继承和主机原型宏

en-us	Inherited and item tags
zh-cn	继承和监控项标签

en-us	Inherited and scenario tags
zh-cn	继承和场景标签

en-us	Inherited and template macros
zh-cn	继承模板的宏

en-us	Inherited and trigger tags
zh-cn	继承和触发标签

en-us	Inherited items
zh-cn	继承监控项

en-us	Initial view
zh-cn	初始视图

en-us	Initial view is ignored if the default view is set.
zh-cn	如果设置了默认视图，则忽略初始视图。

en-us	In maintenance
zh-cn	维修中

en-us	In progress
zh-cn	启用中

en-us	in range
zh-cn	在范围内

en-us	In range
zh-cn	区间值

en-us	Insert
zh-cn	插入

en-us	Insert expression
zh-cn	插入表达式

en-us	insert() - Inserts specified characters or spaces into a character string, beginning at a specified position in the string
zh-cn	insert() - 将指定的字符或空格插入到字符串中，从字符串中的指定位置开始

en-us	Install
zh-cn	安装

en-us	Installation
zh-cn	安装

en-us	Installer name
zh-cn	安装名称

en-us	Integer from BITS
zh-cn	位转换为整数

en-us	Integrations
zh-cn	集成

en-us	Interface
zh-cn	接口

en-us	Interface is linked to item "%1$s" on "%2$s".
zh-cn	接口是链接到"%2$s"上的监控项"%1$s".

en-us	Interfaces
zh-cn	接口

en-us	Interface type
zh-cn	接口类型

en-us	Interface with DNS "%1$s" cannot have empty IP address.
zh-cn	DNS为"%1$s"的接口不能有空白的IP地址.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name.
zh-cn	IP为"%1$s"的接口不能有空白的DNS名称.

en-us	Interface with IP "%1$s" cannot have empty DNS name while having "Use DNS" property on "%2$s".
zh-cn	当"%2$s"上有 "Use DNS"属性, IP为"%1$s"的接口不能有空白的DNS名称.

en-us	internal
zh-cn	事件源

en-us	Internal
zh-cn	用户类型

en-us	Internal
zh-cn	认证

en-us	Internal actions
zh-cn	内部动作

en-us	Internal data storage period
zh-cn	内部数据存储期

en-us	Internal error.
zh-cn	内部错误.

en-us	Internal JSON-RPC error.
zh-cn	内部的JSON-RPC错误.

en-us	Internal problem
zh-cn	内部问题

en-us	Internal problem recovery
zh-cn	内部问题恢复

en-us	Internet Explorer
zh-cn	IE浏览器

en-us	Interval
zh-cn	间隔

en-us	Invalid action condition: %1$s.
zh-cn	无效的动作条件：%1$s。

en-us	invalid address range "%1$s"
zh-cn	无效地址范围 "%1$s"

en-us	invalid aggregation method
zh-cn	无效的聚合方法

en-us	Invalid API method "%2$s" for user role "%1$s".
zh-cn	用户角色 "%1$s" 的 API 方法 "%2$s" 无效。

en-us	invalid byte sequence in UTF-8
zh-cn	UTF-8中无效的字节排序

en-us	Invalid condition: %1$s.
zh-cn	无效的条件：%1$s。

en-us	invalid data type
zh-cn	无效的数据类型

en-us	Invalid date.
zh-cn	无效数据.

en-us	invalid delay
zh-cn	无效延迟

en-us	Invalid email address "%1$s".
zh-cn	无效 email 地址 "%1$s"。

en-us	Invalid email address for media type with ID "%1$s".
zh-cn	媒介类型 ID: "%1$s" 的 email 地址无效。

en-us	invalid fifth parameter in function "%1$s"
zh-cn	函数“%1$s”中的第五个参数无效

en-us	invalid first parameter in function "%1$s"
zh-cn	函数“%1$s”中的第一个参数无效

en-us	invalid fourth parameter in function "%1$s"
zh-cn	函数“%1$s”中的第四个参数无效

en-us	invalid history storage period
zh-cn	无效的历史数据期

en-us	invalid host group name
zh-cn	无效的主机群组名称

en-us	invalid host name
zh-cn	无效的主机名称

en-us	Invalid interval "%1$s".
zh-cn	无效的间隔 "%1$s".

en-us	Invalid IP address "%1$s".
zh-cn	不合法的IP地址"%1$s".

en-us	Invalid JSON. An error occurred on the server while parsing the JSON text.
zh-cn	无效的JSON. 当解析JSON文字时, 在服务器端发生了一个错误.

en-us	Invalid key "%1$s": %2$s.
zh-cn	不舍法的关键字 "%1$s": %2$s

en-us	Invalid key "%1$s" for discovery rule "%2$s" on "%3$s": %4$s.
zh-cn	"%3$s"：%4$s上的自动发现规则 "%2$s" 引用了不合法的关键字 "%1$s"。

en-us	Invalid key "%1$s" for item "%2$s" on "%3$s": %4$s.
zh-cn	"%3$s": %4$s上的监控项目 "%2$s"使用了不合法的关键字 "%1$s"

en-us	Invalid key "%1$s" for item prototype "%2$s" on "%3$s": %4$s.
zh-cn	"%3$s": %4$s上的监控项目模板 "%2$s" 使用了不合法的关键字 "%1$s"。

en-us	Invalid LDAP configuration
zh-cn	LDAP 配置无效

en-us	Invalid LDAP JIT provisioning media type mapping configuration.
zh-cn	无效的 LDAP 准时(JIT)服务开通媒介类型映射配置。

en-us	Invalid LDAP JIT provisioning user group mapping configuration.
zh-cn	无效的 LDAP准时(JIT)服务开通用户组映射配置。

en-us	Invalid media type mapping configuration.
zh-cn	媒介类型映射配置无效。

en-us	Invalid method parameters.
zh-cn	无效的方法参数.

en-us	invalid number of parameters in function "%1$s"
zh-cn	函数“%1$s”中的参数数量无效

en-us	Invalid parameter "%1$s": %2$s.
zh-cn	无效的参数 "%1$s": %2$s 。

en-us	Invalid params.
zh-cn	无效的参数.

en-us	invalid Prometheus label
zh-cn	无效的Prometheus标签

en-us	invalid Prometheus output
zh-cn	无效的Prometheus输出

en-us	invalid Prometheus pattern
zh-cn	无效的Prometheus模式

en-us	invalid range expression
zh-cn	无效的范围表达式

en-us	invalid regular expression
zh-cn	无效的正则表达式

en-us	Invalid request.
zh-cn	无效的请求。

en-us	Invalid response code "%1$s".
zh-cn	无效的响应代码 "%1$s".

en-us	Invalid SAML JIT provisioning media type mapping configuration.
zh-cn	SAML准时(JIT)服务开通媒介类型映射配置无效。

en-us	Invalid SAML JIT provisioning user group mapping configuration.
zh-cn	SAML准时(JIT)服务开通用户组映射配置无效。

en-us	invalid second parameter in function "%1$s"
zh-cn	函数“%1$s”中的第二个参数无效

en-us	invalid seventh parameter in function "%1$s"
zh-cn	函数“%1$s”中的第七个参数无效

en-us	invalid sixth parameter in function "%1$s"
zh-cn	函数“%1$s”中的第六个参数无效

en-us	Invalid tag "%1$s": %2$s.
zh-cn	标签无效 "%1$s": %2$s。

en-us	invalid template group name
zh-cn	无效的模板组名称

en-us	invalid third parameter in function "%1$s"
zh-cn	函数“%1$s”中的第三个参数无效

en-us	invalid time
zh-cn	无效时间

en-us	Invalid time period.
zh-cn	无效的时间段

en-us	invalid trend storage period
zh-cn	无效的趋势存储期

en-us	Invalid user group mapping configuration.
zh-cn	无效的用户组映射配置。

en-us	Invalid YAML file contents
zh-cn	无效的YAML 文件内容

en-us	Invalid zoomparameter "%1$s": %2$s.
zh-cn	无效的缩放参数 "%1$s"：%2$s。

en-us	Inventory
zh-cn	资产记录

en-us	Inventory disabled for host "%1$s".
zh-cn	主机"%1$s"的资产记录被禁用.

en-us	Inventory field
zh-cn	资产纪录栏位

en-us	Inventory mode
zh-cn	资产纪录模式

en-us	Invoke "Execute now" on read-only hosts
zh-cn	在只读权限主机上调用“立即执行”

en-us	IP
zh-cn	IP地址

en-us	IP address
zh-cn	IP地址

en-us	IP and DNS cannot be empty for host interface.
zh-cn	主机接口的IP和DNS不能为空.

en-us	IPMI
zh-cn	IPMI

en-us	IPMI agent
zh-cn	IPMI客户端

en-us	IPMI interfaces
zh-cn	IPMI接口

en-us	IPMI sensor
zh-cn	IPMI传感器

en-us	IPMI sensor IDs and other sensor-related parameters. Returns JSON.
zh-cn	IPMI 传感器 ID 和其他传感器相关参数。返回 JSON。

en-us	IP range
zh-cn	IP范围

en-us	IP range "%1$s" exceeds "%2$s" address limit
zh-cn	IP范围 "%1$s" 超出 "%2$s" 地址限制

en-us	is greater than or equals
zh-cn	大于等于

en-us	is less than or equals
zh-cn	小于等于

en-us	is not enclosed in {} or is malformed
zh-cn	不包含在{}或格式错误

en-us	Is online?
zh-cn	是否在线?

en-us	Issuer
zh-cn	发行者

en-us	Italian (it_IT)
zh-cn	意大利语 (it_IT)

en-us	item
zh-cn	监控项

en-us	Item
zh-cn	监控项

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s".
zh-cn	监控项"%1$s"已经存在于"%2$s".

en-us	Item "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
zh-cn	键值为 "%1$s"的监控项已存在于 "%2$s", 继承自其他模板.

en-us	Item "%1$s" cannot be copied without its master item.
zh-cn	如果没有主项目，则无法复制监控项 "%1$s"。

en-us	Item "%1$s" cannot populate a missing host inventory field number "%2$d". Choices are: from 0 (do not populate) to %3$d.
zh-cn	监控项"%1$s"不能填入一个不存在的主机资产纪录栏位号码"%2$d". 选择为: 从0(不填入)到%3$d.

en-us	Item "%1$s" does not exist or you have no access to this item
zh-cn	项目 "%1$s" 不存在或您无权访问此项目

en-us	item "%1$s" on host "%2$s" is not monitored
zh-cn	主机“%2$s”上的监控项“%1$s”不受监控

en-us	Item added
zh-cn	监控项已添加

en-us	Item contains user-defined macros with secret values. Values of these macros should be entered manually.
zh-cn	项目包含具有秘密值的用户定义的宏。这些宏的值应手动输入。

en-us	Item copied
zh-cn	监控项复制

en-us	Item count
zh-cn	监控项数量

en-us	Item deleted
zh-cn	监控项已删除

en-us	Item disabled
zh-cn	监控项目被禁用

en-us	Item enabled
zh-cn	监控项已启用

en-us	Item in "not supported" state
zh-cn	监控项在“不支持”的状态

en-us	Item list
zh-cn	项目列表

en-us	Item not selected
zh-cn	项目未被选择

en-us	item pattern
zh-cn	监控项模式

en-us	Item pattern
zh-cn	项目图案

en-us	Item pre-processing is missing parameters: %1$s
zh-cn	项目预处理缺少参数：%1$s

en-us	Item prototype
zh-cn	监控项原型

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
zh-cn	"%2$s"上的项目模板"%1$s"已经存在.

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", inherited from another template.
zh-cn	监控项原型"%1$s"已经存在于"%2$s",继承自其它的模板.

en-us	Item prototype "%1$s" already exists on "%2$s", linked to another rule.
zh-cn	监控项原型 "%1$s" 已经在 "%2$s" 中存在，链接到另一个规则。

en-us	Item prototype added
zh-cn	项目模板已经添加

en-us	Item prototype deleted
zh-cn	项目模板已删除

en-us	Item prototypes
zh-cn	监控项原型

en-us	Item prototypes deleted
zh-cn	项目模板已删除

en-us	Item prototypes updated
zh-cn	监控项原型更新

en-us	Item prototype updated
zh-cn	项目模板已更新

en-us	Item prototype with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID为 "%1$s" 的项目原型不可用。

en-us	item prototype with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的监控项原型已存在

en-us	Items
zh-cn	监控项

en-us	Items deleted
zh-cn	监控项已删除

en-us	Items list
zh-cn	监控项列表

en-us	Items location
zh-cn	监控项位置

en-us	Items updated
zh-cn	监控项已更新

en-us	Item tags
zh-cn	监控项标签

en-us	Item type does not use interface
zh-cn	监控项类型无法使用接口

en-us	Item updated
zh-cn	监控项已更新

en-us	Item uses host interface from non-parent host.
zh-cn	监控项使用来自非上层主机的主机接口.

en-us	Item uses incorrect interface type.
zh-cn	监控项使用错误的接口类型.

en-us	Item value
zh-cn	监控项值

en-us	Item values
zh-cn	项目值

en-us	Item will not be refreshed. Please enter a correct update interval.
zh-cn	监控项将不会被刷新. 请输入正确的更新间隔.

en-us	Item will not be refreshed. Specified update interval requires having at least one either flexible or scheduling interval.
zh-cn	监控项不会刷新。指定的更新间隔要求至少具有一个灵活或调度间隔。

en-us	Item will not be refreshed. Update interval should be between 1s and 1d. Also Scheduled/Flexible intervals can be used.
zh-cn	监控项不会被刷新。更新间隔应该在 1s 到 1d 之间。还要指定调度/灵活间隔方式。

en-us	Item with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID为 "%1$s" 的项目不可用。

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s".
zh-cn	键值为 "%1$s"的监控项已存在于"%2$s" .

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as a discovery rule.
zh-cn	键值为 "%1$s"的监控项已存在于"%2$s" 为探索规则.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item.
zh-cn	键值为 "%1$s"的监控项已存在于"%2$s" 为监控项.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item created from item prototype.
zh-cn	键值为 "%1$s"的监控项已存在于"%2$s" 为创建自监控项原型的项目.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as an item prototype.
zh-cn	键值为 "%1$s"的监控项已存在于"%2$s" 为监控项原型.

en-us	Item with key "%1$s" already exists on "%2$s" as unknown item element.
zh-cn	键值为 "%1$s"的监控项已存在于"%2$s" 为未知的监控项组件.

en-us	item with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的监控项已存在

en-us	It is not possible to filter by user password.
zh-cn	不能过滤用户密码.

en-us	It is not possible to search by user password.
zh-cn	不能查找用户密码.

en-us	Jan
zh-cn	一月

en-us	January
zh-cn	一月

en-us	Japanese (ja_JP)
zh-cn	日语 (ja_JP)

en-us	JavaScript
zh-cn	JavaScript

en-us	JMX
zh-cn	JMX

en-us	JMX agent
zh-cn	JMX agent代理程序

en-us	JMX endpoint
zh-cn	JMX 端点

en-us	JMX interfaces
zh-cn	JMX接口

en-us	JSON
zh-cn	JSON

en-us	JSON array input is expected.
zh-cn	需要输入JSON 数组。

en-us	JSON data
zh-cn	JSON 数据

en-us	JSON is expected
zh-cn	需用 JSON

en-us	JSONPath
zh-cn	JSONPath

en-us	JSON-RPC error generation failed. No such error "%1$s".
zh-cn	JSON-RPC 错误生成失败。没有这样的错误 "%1$s"。

en-us	JSON string is expected
zh-cn	预先的JSON字符串

en-us	Jul
zh-cn	七月

en-us	July
zh-cn	七月

en-us	Jun
zh-cn	六月

en-us	June
zh-cn	六月

en-us	Keep lost resources period
zh-cn	保留流失资源期限

en-us	Kerberos
zh-cn	Kerberos

en-us	Key
zh-cn	键值

en-us	key is empty
zh-cn	关键字为空

en-us	Key passphrase
zh-cn	键值通行短语

en-us	Kiosk mode
zh-cn	Kiosk 模式

en-us	Korean (ko_KR)
zh-cn	韩语 (ko_KR)

en-us	kurtosis() - Measures the "tailedness" of the probability distribution
zh-cn	kurtosis() - 测量概率分布的“尾度”

en-us	label
zh-cn	标签

en-us	Label
zh-cn	标签

en-us	Label location
zh-cn	标签位置

en-us	<label name>
zh-cn	<标签名称>

en-us	Language
zh-cn	语言

en-us	Language "%1$s" is not supported.
zh-cn	语言 "%1$s" 不受支持。

en-us	last
zh-cn	最新

en-us	last
zh-cn	最新

en-us	Last
zh-cn	末页

en-us	Last %1$d day
zh-cn	过去 %1$d 天

en-us	Last %1$d hour
zh-cn	过去 %1$d 小时

en-us	Last %1$d minute
zh-cn	过去 %1$d 分钟

en-us	Last %1$d month
zh-cn	过去 %1$d 个月

en-us	Last %1$d second
zh-cn	过去 %1$d 秒

en-us	Last %1$d year
zh-cn	过去 %1$d 年

en-us	Last access
zh-cn	最后访问

en-us	Last accessed at
zh-cn	最后访问时间

en-us	Last check
zh-cn	最近检查记录

en-us	Last hour graph
zh-cn	最近一小时

en-us	Last known
zh-cn	最后已知

en-us	last() - Last (most recent) T value
zh-cn	last() - 最后（最近）的 T 值

en-us	Last month graph
zh-cn	上月图形

en-us	Last name
zh-cn	最后名称

en-us	Last of
zh-cn	最后一个

en-us	Last seen (age)
zh-cn	最近出现(持续)

en-us	Last sent
zh-cn	最后发送

en-us	Last value
zh-cn	最新数据

en-us	Last week graph
zh-cn	上周图形

en-us	Latest data
zh-cn	最新数据

en-us	Latest values
zh-cn	最新值

en-us	Latvian (lv_LV)
zh-cn	拉脱维亚语(lv_LV)

en-us	Layout
zh-cn	布局

en-us	LDAP
zh-cn	LDAP

en-us	LDAP authentication
zh-cn	LDAP认证

en-us	LDAP authentication is disabled.
zh-cn	LDAP 身份验证已禁用。

en-us	LDAP group pattern
zh-cn	LDAP 组模式

en-us	LDAP host
zh-cn	LDAP主机

en-us	LDAP is not configured
zh-cn	LDAP 没有配置

en-us	LDAP login successful
zh-cn	LDAP登录成功

en-us	LDAP must be enabled
zh-cn	必须启用 LDAP

en-us	LDAP Server
zh-cn	LDAP 服务器

en-us	LDAP settings
zh-cn	LDAP 设置

en-us	left
zh-cn	左侧

en-us	Left
zh-cn	左侧

en-us	left() - Returns the leftmost count characters
zh-cn	left() - 返回最左边指定个数的字符

en-us	Left trim
zh-cn	修整左边

en-us	Left Y
zh-cn	左侧 Y 轴

en-us	Legend
zh-cn	图例

en-us	Length
zh-cn	长度

en-us	length() - Length of last (most recent) T value in characters
zh-cn	length() - 最后一个（最近的）T 值的长度（以字符为单位）

en-us	LF
zh-cn	LF

en-us	Licensed under
zh-cn	许可下

en-us	Limit for search and filter results
zh-cn	搜索/过滤组件限制

en-us	Line
zh-cn	线

en-us	Line color
zh-cn	线条颜色

en-us	Line type
zh-cn	线类型

en-us	Line width
zh-cn	线高度

en-us	Link
zh-cn	链接

en-us	(linked by host discovery)
zh-cn	(已关联主机自动发现)

en-us	Linked map
zh-cn	拓扑图链接

en-us	Linked templates
zh-cn	链接的模板

en-us	Linked to templates
zh-cn	关联到模板

en-us	Link indicators
zh-cn	链接指示器

en-us	Links
zh-cn	链接

en-us	Link "selementid1" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
zh-cn	链接“selementid1”字段指向地图“%2$s”的不存在的地图元素 ID“%1$s”。

en-us	Link "selementid2" field is pointing to a nonexistent map selement ID "%1$s" for map "%2$s".
zh-cn	链接“selementid2”字段指向地图“%2$s”的不存在的地图元素 ID“%1$s”。

en-us	Link templates
zh-cn	模板链接

en-us	Link to template
zh-cn	与模板关联

en-us	Link to templates
zh-cn	链接到模板

en-us	Listing of installed packages. Returns text
zh-cn	安装包列表。返回文本

en-us	Listing of MAC addresses. Returns string
zh-cn	MAC地址。返回字符串

en-us	Listing of PCI or USB devices. Returns text
zh-cn	PCI或者USB设备列表。返回文本

en-us	Listing of services. Returns 0 - if empty; text - list of services separated by a newline
zh-cn	列表服务。返回0表示空，如果是列表则是每行一个内容

en-us	List is empty
zh-cn	清单是空的

en-us	List of block devices and their type. Returns JSON
zh-cn	块设备列表及其类型。返回 JSON

en-us	list of characters
zh-cn	字符列表

en-us	List of detected CPUs/CPU cores. Returns JSON
zh-cn	检测到的 CPU/CPU 内核列表。返回 JSON

en-us	List of directory entries, recursively. Returns JSON
zh-cn	目录及子目录列表。返回 JSON

en-us	List of mounted filesystems and their types. Returns JSON
zh-cn	已安装文件系统及其类型的列表。返回 JSON

en-us	List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Returns JSON
zh-cn	挂载的文件系统、类型、磁盘空间列表和 inode 统计信息。返回 JSON

en-us	List of network interfaces. Returns JSON
zh-cn	网络接口列表。返回 JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters, discovered using object names in English. Returns JSON
zh-cn	Windows 性能计数器的对象实例列表，发现的英文对象名称。返回 JSON

en-us	List of object instances of Windows performance counters. Returns JSON
zh-cn	Windows 性能计数器的对象实例列表。返回 JSON

en-us	List of OS processes with attributes. Returns JSON array
zh-cn	操作系统进程及属性列表。返回 JSON 数组

en-us	List of user group shares
zh-cn	用户组共享列表

en-us	List of user shares
zh-cn	用户共享列表

en-us	List of Windows Registry values or keys located at given key. Returns JSON.
zh-cn	位于给定键的 Windows 注册表值或键的列表。返回 JSON。

en-us	List of Zabbix proxies with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps) and compatibility (current/outdated/unsupported). Returns JSON.
zh-cn	Zabbix proxy列表，包括名称、模式、加密、压缩、版本、上次看到、主机数、项目数、每秒所需值 (vps) 和兼容性（当前/过期/不支持）。返回 JSON。

en-us	Lithuanian (lt_LT)
zh-cn	立陶宛 (lt_LT)

en-us	LLD macro
zh-cn	LLD 宏

en-us	LLD macros
zh-cn	LLD 宏

en-us	LLD rule with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的 LLD 规则已存在

en-us	Loading...
zh-cn	正在加载...

en-us	Loading time of full web page (in seconds). Returns float
zh-cn	全网页加载时间（秒）。返回浮点型

en-us	Local
zh-cn	本地

en-us	Local default
zh-cn	本地默认值

en-us	Local time
zh-cn	本地时间

en-us	Location
zh-cn	位置

en-us	Location latitude
zh-cn	位置纬度

en-us	Location longitude
zh-cn	位置经度

en-us	Log
zh-cn	日志

en-us	log10() - Decimal logarithm
zh-cn	log10() - 十为底对数（常用对数）

en-us	logeventid() - Event ID of last log entry matching regular expression V for period T (1 - match, 0 - no match)
zh-cn	logeventid() - 与正则表达式 V 匹配的最后一个日志条目的事件 ID，时间段为 T（1 - 匹配，0 - 不匹配）

en-us	Log file monitoring. Returns log
zh-cn	日志文件监控。返回日志

en-us	Log file monitoring with log rotation support. Returns log
zh-cn	日志文件监控与轮转服务。返回日志

en-us	Login
zh-cn	登录

en-us	Login attempts
zh-cn	登录尝试

en-us	Login blocking interval
zh-cn	阻止登录的时间

en-us	Login failed
zh-cn	登录失败

en-us	Login name or password is incorrect.
zh-cn	登录名称或密码是错误的.

en-us	Login successful
zh-cn	登陆成功

en-us	log() - Natural logarithm
zh-cn	log() - 自然对数

en-us	Logout
zh-cn	登出

en-us	Logout requests
zh-cn	注销请求

en-us	Logout responses
zh-cn	注销响应

en-us	logseverity() - Log severity of the last log entry for period T
zh-cn	logseverity() - 周期 T 的最后一个日志条目的日志严重性

en-us	logsource() - Log source of the last log entry matching parameter V for period T (1 - match, 0 - no match)
zh-cn	logsource() - 周期 T 的最后一个日志条目匹配参数 V 的日志源（1 - 匹配，0 - 不匹配）

en-us	Log time format
zh-cn	日志时间格式

en-us	Log unmatched SNMP traps
zh-cn	日志与SNMP采集器不符

en-us	Lost
zh-cn	失去

en-us	low-level discovery rule
zh-cn	底层发现规则

en-us	Low-level discovery rule in "not supported" state
zh-cn	低级发现规则在“不支持”状态

en-us	ltrim() - Remove specified characters from the beginning of a string
zh-cn	ltrim() - 从字符串的开头删除指定的字符

en-us	m
zh-cn	m

en-us	m
zh-cn	m

en-us	M
zh-cn	M

en-us	M
zh-cn	月

en-us	M
zh-cn	M

en-us	MAC address A
zh-cn	Mac 地址 A

en-us	MAC address B
zh-cn	Mac 地址 B

en-us	MAC from Hex-STRING
zh-cn	MAC (16进制字符串)

en-us	Macro
zh-cn	宏

en-us	Macro "%1$s" already exists.
zh-cn	宏"%1$s"已存在.

en-us	Macro "%1$s" already exists on "%2$s".
zh-cn	宏"%1$s"已存在于"%2$s".

en-us	macro is empty
zh-cn	宏是空的

en-us	macro(s)
zh-cn	宏(s)

en-us	Macros
zh-cn	宏

en-us	Macros updated
zh-cn	宏已更新

en-us	mad() - Median absolute deviation
zh-cn	mad() - 中值绝对偏差

en-us	Main filter
zh-cn	主过滤器

en-us	Main navigation
zh-cn	主导航栏

en-us	Maintenance
zh-cn	维护

en-us	Maintenance: %1$s
zh-cn	维护：%1$s

en-us	Maintenance "%1$s" already exists.
zh-cn	维护"%1$s" 已经存在.

en-us	Maintenance added
zh-cn	维护已添加

en-us	Maintenance deleted
zh-cn	维护已删除

en-us	Maintenance period
zh-cn	维护时段

en-us	Maintenance period created
zh-cn	维护时段已创建

en-us	Maintenance period deleted
zh-cn	维护时段已删除

en-us	Maintenance period length
zh-cn	维护时段范围

en-us	Maintenance periods
zh-cn	维护时段

en-us	Maintenance period updated
zh-cn	维修时段已更新

en-us	Maintenance type
zh-cn	维护类型

en-us	Maintenance updated
zh-cn	维护已更新

en-us	Maintenance with data collection
zh-cn	进行数据收集的维护

en-us	Maintenance without data collection
zh-cn	不进行数据收集的维护

en-us	Make sure the code comes from a reliable source and does not contain malicious scripts.
zh-cn	确保代码来自可靠的来源且不包含恶意脚本。

en-us	Make sure to copy the auth token as you won't be able to view it after the page is closed.
zh-cn	确保已复制身份验证令牌，页面关闭后您将无法查看。

en-us	Manage API tokens
zh-cn	管理API tokens

en-us	Manage scheduled reports
zh-cn	管理定时报表

en-us	Manage SLA
zh-cn	管理 SLA

en-us	mandatory key is missing
zh-cn	缺少必填键

en-us	mandatory parameter "%1$s" is missing
zh-cn	缺少强制参数“%1$s”

en-us	mandatory parameter is missing in function "%1$s"
zh-cn	函数“%1$s”中缺少强制参数

en-us	<manual>
zh-cn	<手册>

en-us	Manual
zh-cn	手动的

en-us	Manual event action
zh-cn	手动执行事件操作

en-us	Manual host action
zh-cn	手动执行主机操作

en-us	Manually by: %1$s
zh-cn	手动：%1$s

en-us	Manually closed
zh-cn	手动关闭

en-us	Manual problem suppression. Date-time input accepts relative and absolute time format.
zh-cn	手动问题抑制。日期时间可输入相对和绝对时间格式。

en-us	map
zh-cn	拓扑图

en-us	Map
zh-cn	拓扑图

en-us	Map "%1$s" already exists.
zh-cn	拓扑图"%1$s"已经存在。

en-us	Map "%1$s" is public and read-only sharing is disallowed.
zh-cn	拓扑图 "%1$s" 为公开只读不允许共享。

en-us	Map element
zh-cn	地图元素

en-us	Map element is missing parameters: %1$s
zh-cn	Map元素缺少参数：%1$s

en-us	Map element label location
zh-cn	拓扑元素标签位置

en-us	Map element label type
zh-cn	拓扑元素标签类型

en-us	Map is updated! Return to map list?
zh-cn	拓扑图已更新！返回拓扑图列表？

en-us	Map label type
zh-cn	拓朴图标签类型

en-us	Map name cannot be empty.
zh-cn	地图名称不能为空

en-us	Map navigation tree
zh-cn	拓扑图导航树

en-us	Map owner cannot be empty.
zh-cn	地图的所有者不能为空。

en-us	Mapped to
zh-cn	映射到

en-us	Mapping
zh-cn	映射

en-us	Mappings
zh-cn	映射

en-us	Maps
zh-cn	拓扑图

en-us	Map shape
zh-cn	拓扑图形状

en-us	Map update failed.
zh-cn	拓扑图更新失败.

en-us	Map user's LDAP media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
zh-cn	将用户的 LDAP 媒介属性（例如电子邮件）映射到 Zabbix 用户媒介以便发送通知。

en-us	Map user’s LDAP media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
zh-cn	将用户的 LDAP 媒介属性（例如电子邮件）映射到 Zabbix 用户媒介以便发送通知。

en-us	Map user's SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
zh-cn	将用户的 SAML 媒介属性（例如email）映射到 Zabbix 用户媒介以便发送通知。

en-us	Map user’s SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.
zh-cn	将用户的 SAML 媒介属性（例如email）映射到 Zabbix 用户媒介以便发送通知。

en-us	Map with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID为 "%1$s" 的地图不可用。

en-us	Mar
zh-cn	三月

en-us	March
zh-cn	三月

en-us	Mark as cause
zh-cn	标记为起因

en-us	Mark elements on trigger status change
zh-cn	触发器状态上的标记组件改变

en-us	Mark others
zh-cn	标记其他

en-us	Mark selected
zh-cn	标记所选

en-us	Mark selected as symptoms
zh-cn	标记为故障现象

en-us	Mask
zh-cn	掩码

en-us	Mass update
zh-cn	批量更新

en-us	Mass update elements
zh-cn	批量更新组件

en-us	Mass update shapes
zh-cn	批量更新形状

en-us	Master item
zh-cn	主要项

en-us	matches
zh-cn	匹配

en-us	Matches regular expression
zh-cn	匹配正则表达式

en-us	Mathematical functions
zh-cn	数学函数

en-us	max
zh-cn	最大

en-us	Max
zh-cn	最大

en-us	Max count of elements to show inside table cell
zh-cn	表格位中最多可展示的的组件数量.

en-us	Max history display period
zh-cn	最长历史显示周期

en-us	maximum dependent items count reached
zh-cn	达到最大依赖项数

en-us	maximum number of array elements is %1$s
zh-cn	数组元素的最大数量为 %1$s

en-us	maximum number of dependency levels reached
zh-cn	达到最大数量的依赖关系

en-us	Maximum number of opened files supported by OS. Returns integer
zh-cn	操作系统最大的文件打开数量。返回整数

en-us	Maximum number of processes supported by OS. Returns integer
zh-cn	操作系统最大的进程数。返回整数

en-us	Maximum required %1$s database version is %2$s.
zh-cn	所需的最大 %1$s 数据库版本为 %2$s。

en-us	Maximum time period to display is %1$s day.
zh-cn	将要显示的最大时间区间是%1$s天

en-us	Maximum total length of email address exceeded for media type with ID "%1$s".
zh-cn	email 地址最大长度超出媒体类型 ID: "%1$s"。

en-us	Maximum zoom level of the map.
zh-cn	拓扑图最大缩放级别。

en-us	max() - Maximum value for period T
zh-cn	max() - 周期 T 内的最大值

en-us	Max number of columns and rows in overview tables
zh-cn	概览表中的最大列数和行数

en-us	Max period for time selector
zh-cn	时间选择器的最大周期

en-us	max period is less than time filter default period
zh-cn	最大周期小于时间过滤器默认周期

en-us	Max records per message
zh-cn	每条消息最大记录数

en-us	Max repetition count
zh-cn	最大重复次数

en-us	Max repetition count is applicable to discovery and snmp.walk only.
zh-cn	最大重复计数仅适用于自动发现和 snmp.walk。

en-us	Max repetition count is applicable to discovery and walk only.
zh-cn	最大重复计数仅适用于自动发现和遍历。

en-us	Max zoom level
zh-cn	最大缩放级别

en-us	May
zh-cn	五月

en-us	May
zh-cn	五月

en-us	m-d
zh-cn	m-d

en-us	MD2
zh-cn	MD2

en-us	MD5 checksum of file. Returns character string (MD5 hash of the file)
zh-cn	文件的MD5校验。返回字符串（该文件的MD5哈希值）

en-us	m-d H:i
zh-cn	m-d H:i

en-us	Media
zh-cn	报警媒介

en-us	Media type
zh-cn	媒介类型

en-us	Media type
zh-cn	报警媒介类型

en-us	Media type "%1$s" already exists.
zh-cn	媒体类型 "%1$s" 已经存在。

en-us	Media type added
zh-cn	报警媒介类型已添加

en-us	Media type deleted
zh-cn	示警媒介类型已删除

en-us	Media type disabled
zh-cn	消息介质类型已禁用

en-us	Media type disabled by Administration.
zh-cn	媒介类型已被管理禁用。

en-us	Media type enabled
zh-cn	消息介质类型已启用

en-us	Media type mapping
zh-cn	媒体类型映射

en-us	Media types
zh-cn	媒介

en-us	Media types disabled by Administration.
zh-cn	媒介类型已被管理禁用。

en-us	Media types used by action "%1$s".
zh-cn	操作“%1$s”使用的媒介类型。

en-us	Media type test failed.
zh-cn	媒介类型测试失败。

en-us	Media type test log
zh-cn	媒介类型测试日志

en-us	Media type test successful.
zh-cn	媒介类型测试成功。

en-us	Media type updated
zh-cn	报警媒介类型已更新

en-us	Media type with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID为 "%1$s" 的媒体类型不可用。

en-us	memberOf is a preferable way to configure groups because it is faster. Use groupOfNames if your LDAP server does not support memberOf or group filtering is required.
zh-cn	memberOf 是配置组的首选方法，因为它速度更快。如果您的 LDAP 服务器不支持 memberOf 或需要组过滤，请使用 groupOfNames。

en-us	Members
zh-cn	成员

en-us	Memory limit: %1$s
zh-cn	内存限制：%1$s

en-us	Memory metrics of VMware Resource Pool, <url> - VMware service URL, <rpid> - VMware resource pool id, <mode> - consumed(default)/ballooned/overhead memory
zh-cn	VMware 资源池的内存指标，<url> - VMware 服务 URL，<rpid> - VMware 资源池 id，<mode> - 消耗（默认）/膨胀/开销内存

en-us	Memory metrics of VMware Resource Pool, "url" - VMware service URL, "rpid" - VMware resource pool id, "mode"- consumed(default)/ballooned/overhead memory
zh-cn	VMware 资源池的内存指标，“url”- VMware 服务 URL，“rpid”- VMware 资源池 ID，“mode”- 已消耗（默认）/膨胀/开销内存

en-us	Memory size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
zh-cn	从字节或总百分比的内存大小。它返回一个整数值，如果字节，只要百分比返回浮点值。

en-us	Memory used by process in bytes. Returns integer
zh-cn	进程内存，以字节为单位。返回整数

en-us	Menu entry name
zh-cn	菜单条目名

en-us	Menu entry name is used as a label for the trigger URL in the event context menu.
zh-cn	菜单条目名称在事件内容菜单中用作触发器 URL 的标签。

en-us	Menu entry URL
zh-cn	菜单条目 URL

en-us	Menu path
zh-cn	菜单路径

en-us	Message
zh-cn	消息

en-us	Message
zh-cn	信息

en-us	Message/Command
zh-cn	信息/命令

en-us	Message format
zh-cn	消息格式

en-us	Messages
zh-cn	消息

en-us	Message template
zh-cn	消息模板

en-us	Message templates
zh-cn	消息模板

en-us	Message timeout
zh-cn	消息超时

en-us	Message type
zh-cn	消息类型

en-us	Messaging
zh-cn	正在发送消息

en-us	Method not found.
zh-cn	未发现方法.

en-us	<metric name>{<label name>="<label value>", ...} == <value>
zh-cn	<指标名称>{<标签名称>="<标签值>", ...} == <值>

en-us	Microsoft Edge
zh-cn	微软Edge浏览器

en-us	Middle
zh-cn	居中

en-us	mid() - Returns a substring beginning at the character position specified by start for N characters
zh-cn	mid() - 返回从 start 指定的字符位置开始的 N 个字符的子字符串

en-us	min
zh-cn	最小

en-us	Min
zh-cn	最小

en-us	minimum length is %1$s characters
zh-cn	最小长度为 %1$s 个字符

en-us	Minimum password length
zh-cn	最小密码长度

en-us	Minimum required %1$s database version is %2$s.
zh-cn	所需的最低 %1$s 数据库版本是 %2$s。

en-us	Minimum required limit on execution time of PHP scripts is %1$s (configuration option "max_execution_time").
zh-cn	所要求的最小PHP脚本执行时间是%1$s (配置项 "max_execution_time")。

en-us	Minimum required limit on input parse time for PHP scripts is %1$s (configuration option "max_input_time").
zh-cn	所要求的PHP脚本最小解析时间是%1$s (配置项"max_input_time")。

en-us	Minimum required PHP memory limit is %1$s (configuration option "memory_limit").
zh-cn	所需求的最小PHP内存限制是%1$s (配置项"memory_limit")。

en-us	Minimum required PHP upload filesize is %1$s (configuration option "upload_max_filesize").
zh-cn	所需求的最小PHP上传文件大小是%1$s (配置项"upload_max_filesize")。

en-us	Minimum required PHP version is %1$s.
zh-cn	所需的最低 PHP 版本为 %1$s。

en-us	Minimum required size of PHP post is %1$s (configuration option "post_max_size").
zh-cn	所要求的最小PHP post大小是%1$s (配置项"post_max_size")。

en-us	Minimum required TimescaleDB version is %1$s.
zh-cn	所需的最低 TimescaleDB 版本为 %1$s。

en-us	Minimum severity
zh-cn	最小的严重级别

en-us	Minimum time period to display is %1$s minute.
zh-cn	可显示最短的时间为 %1$s 分。

en-us	min() - Minimum value for period T
zh-cn	min() - 周期 T 内的最小值

en-us	Minutes
zh-cn	分

en-us	Missing data
zh-cn	缺少数据

en-us	Missing "itemid" field for item.
zh-cn	缺少"itemid" 的监控项栏位

en-us	Missing items for graph "%1$s".
zh-cn	缺少"%1$s"的图形监控项.

en-us	Missing items for graph prototype "%1$s".
zh-cn	缺少图原型项"%1$s".

en-us	Missing key "%1$s" for host "%2$s".
zh-cn	缺少主机"%2$s"的键值 "%1$s".

en-us	Missing "name" field for graph.
zh-cn	缺少"名称"的图形栏位

en-us	Missing "name" field for graph prototype.
zh-cn	数据图模板缺失"name"字段

en-us	mod() - Division remainder
zh-cn	mod() - 除法的余数

en-us	Mode
zh-cn	模式

en-us	Model
zh-cn	模型

en-us	Module
zh-cn	模块

en-us	Module added: %1$s.
zh-cn	添加的模块：%1$s。

en-us	Module deleted: %1$s.
zh-cn	已删除模块: %1$s。

en-us	Module disabled: %1$s.
zh-cn	已禁用模块：%1$s。

en-us	Module enabled: %1$s.
zh-cn	已启用模块：%1$s。

en-us	Module.php class must extend %1$s for module located at %2$s.
zh-cn	Module.php 类必须为位于 %2$s 的模块扩展 %1$s。

en-us	Modules
zh-cn	模块

en-us	Modules updated
zh-cn	模块已更新

en-us	Module updated
zh-cn	模块已更新

en-us	Module updated: %1$s.
zh-cn	已更新模块: %1$s。

en-us	Module with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
zh-cn	ID 为“%2$s”的模块不适用于用户角色“%1$s”。

en-us	Mon
zh-cn	一

en-us	Monday
zh-cn	周一

en-us	Monitored by
zh-cn	要监控什么

en-us	Monitored by proxy
zh-cn	由agent代理程序监测

en-us	Monitored host
zh-cn	已监测的主机

en-us	Monitoring
zh-cn	监测

en-us	monodec() - Check for continuous item value decrease (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
zh-cn	monodec() - 检查项目值是否连续减少（1 - 数据是单调的，0 - 否则），模式（严格 - 要求严格的单调性）

en-us	monoinc() - Check for continuous item value increase (1 - data is monotonic, 0 - otherwise), Mode (strict - require strict monotonicity)
zh-cn	monoinc() - 检查项目值是否连续增加（1 - 数据是单调的，0 - 否则），模式（严格 - 要求严格的单调性）

en-us	Monospace
zh-cn	等宽字体

en-us	Month
zh-cn	月

en-us	Month
zh-cn	月

en-us	Monthly
zh-cn	每月

en-us	More matches found...
zh-cn	更多匹配发现...

en-us	More than 10 minutes
zh-cn	10分钟以上

en-us	More than %1$d matches for %2$s found
zh-cn	已找到匹配 %2$s 的超过 %1$d 项

en-us	More than one graph with name "%1$s" within host.
zh-cn	于主机中多于一个名为"%1$s"的图形.

en-us	Most critical if all children have problems
zh-cn	严重异常如果下一层都有问题

en-us	Most critical of child services
zh-cn	最重要的子服务

en-us	Mozilla Firefox
zh-cn	Mozilla Firefox

en-us	ms
zh-cn	毫秒

en-us	Multiple
zh-cn	多重

en-us	Multiple PROBLEM events
zh-cn	多重问题事件

en-us	must be %1$s characters long
zh-cn	长度必须为 %1$s 个字符

en-us	must be at least %1$d characters long
zh-cn	长度必须至少为 %1$d 个字符

en-us	must be a valid LDAP user
zh-cn	必需为一个正确的LDAP用户

en-us	must contain at least one digit
zh-cn	必须至少包含一位数字

en-us	must contain at least one lowercase and one uppercase Latin letter
zh-cn	必须至少包含一个小写和一个大写字母

en-us	must contain at least one low-level discovery macro
zh-cn	必须包含至少一个底层发现宏

en-us	must contain at least one special character
zh-cn	必须至少包含一个特殊字符

en-us	must have a polling interval not blocked by non-active interval periods
zh-cn	必须有一个不被非活动间隔周期阻塞的轮询间隔

en-us	must have at least one interval greater than 0
zh-cn	必须至少有一个间隔大于 0

en-us	must not be one of common or context-specific passwords
zh-cn	不能为常见或已输入内容相关的密码

en-us	must not contain user's name, surname or username
zh-cn	不得包含姓名或用户名

en-us	Mute
zh-cn	静音

en-us	My
zh-cn	我的

en-us	N
zh-cn	N

en-us	N
zh-cn	N

en-us	N%
zh-cn	N%

en-us	N/A
zh-cn	不适用

en-us	name
zh-cn	名字

en-us	Name
zh-cn	用户名第一部分

en-us	Name
zh-cn	名称

en-us	Name
zh-cn	名称

en-us	Name 
zh-cn	名称

en-us	Name ID
zh-cn	用户ID

en-us	Name of the form field should not exceed 255 characters.
zh-cn	表单字段的名称不得超过255个字符。

en-us	Namespace
zh-cn	命名空间

en-us	Naming requirements:
zh-cn	命名要求：

en-us	Navigate to default view
zh-cn	导航到默认视图

en-us	Navigate to initial view
zh-cn	导航到初始视图

en-us	n-d
zh-cn	n-d

en-us	n-d H:i
zh-cn	m-d H:i

en-us	Network discovery data storage period
zh-cn	网络发现数据存储期

en-us	Network interface list (includes interface type, status, IPv4 address, description). Returns text
zh-cn	网络接口列表（包括接口类型，状态，IPv4地址，说明）。返回文本

en-us	Network map added
zh-cn	网络拓扑图已添加

en-us	Network map deleted
zh-cn	网络拓扑图已删除

en-us	Network maps
zh-cn	网络拓扑图

en-us	Network map updated
zh-cn	网络拓扑图已添加

en-us	Network timeout
zh-cn	网络超时

en-us	Network timeout for item test
zh-cn	监控项测试网络超时

en-us	Network timeout for media type test
zh-cn	媒介类型测试网络超时

en-us	Network timeout for scheduled report test
zh-cn	计划报表测试网络超时

en-us	Network timeout for script execution
zh-cn	脚本执行网络超时

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - network interface instance
zh-cn	时间间隔内的网络利用率（传输速率和接收速率之和），“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符，“instance”- 网络接口实例

en-us	Network utilization (combined transmit-rates and receive-rates) during the interval, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - network interface instance
zh-cn	间隔期间的网络利用率（组合传输速率和接收速率），<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 虚拟机主机名，<instance> - 网络接口实例

en-us	Never
zh-cn	从未

en-us	new
zh-cn	新

en-us	new
zh-cn	新

en-us	New action
zh-cn	新的动作

en-us	New additional rule
zh-cn	添加附加规则

en-us	New API token
zh-cn	新的API token

en-us	New column
zh-cn	添加栏目

en-us	New condition
zh-cn	新的触发条件

en-us	New connector
zh-cn	新连接器

en-us	New dashboard
zh-cn	新仪表盘

en-us	New element
zh-cn	新的组件

en-us	New event host group
zh-cn	新的主机组事件

en-us	New event tag name
zh-cn	添加事件标签名

en-us	New event tag value
zh-cn	新的事件标记值

en-us	New excluded downtime
zh-cn	添加排除的停机时间

en-us	New host
zh-cn	添加主机

en-us	New host group
zh-cn	新建主机组

en-us	New LDAP server
zh-cn	添加LDAP 服务器

en-us	New maintenance period
zh-cn	创建维修时段

en-us	New media type mapping
zh-cn	新媒介类型映射

en-us	New operation
zh-cn	添加操作

en-us	New proxy
zh-cn	添加proxy

en-us	New regular expression
zh-cn	新的正则表达式

en-us	New service
zh-cn	添加服务

en-us	New SLA
zh-cn	添加 SLA

en-us	New tag name
zh-cn	添加标签名

en-us	New template group
zh-cn	新建模板组

en-us	New triggers
zh-cn	新触发器

en-us	New user group mapping
zh-cn	新用户组映射

en-us	Next page
zh-cn	下一页

en-us	Next step
zh-cn	下一步

en-us	NNTP
zh-cn	NNTP

en-us	No
zh-cn	否

en-us	No "%1$s" given for graph.
zh-cn	图形没有"%1$s".

en-us	No "%1$s" given for graph prototype.
zh-cn	图形原型没有"%1$s".

en-us	No "%1$s" given for map.
zh-cn	"%1$s" 在拓扑图中未定义。

en-us	No "%2$s" given for a filter condition of discovery rule "%1$s".
zh-cn	自动发现规则"%1$s"的过滤器条件的"%2$s"未配置

en-us	No "%2$s" given for the filter of discovery rule "%1$s".
zh-cn	自动发现规则 "%1$s"的过滤器未配置"%2$s".

en-us	No authentication user name specified.
zh-cn	没有指定的认证用户名称

en-us	No changes.
zh-cn	无变化。

en-us	No conditions defined.
zh-cn	没有已定义的条件.

en-us	no data
zh-cn	没有数据

en-us	No data
zh-cn	无数据

en-us	No data.
zh-cn	没有数据。

en-us	No data collection
zh-cn	无数据收集

en-us	No data found.
zh-cn	未发现数据

en-us	nodata() - No data received during period of time T (1 - true, 0 - false), Mode (strict - ignore proxy time delay in sending data)
zh-cn	nodata() - 在时间段 T 内没有接收到数据（1 - 真，0 - 假），模式（strict - 忽略发送数据的代理时间延迟）

en-us	no default interface for "%1$s" type
zh-cn	“%1$s”类型没有默认接口

en-us	no default interface for "%1$s" type.
zh-cn	“%1$s”类型没有默认接口。

en-us	No default interface for "%1$s" type on "%2$s".
zh-cn	在"%2$s"上的"%1$s"类型无默认接口.

en-us	No details
zh-cn	没有细节

en-us	No discovery rule IDs given.
zh-cn	没有所称的自动发现规则ID

en-us	No enabled modules found.
zh-cn	无法找到已启用的模块。

en-us	No encryption
zh-cn	非加密

en-us	No file was uploaded.
zh-cn	没有文件上传.

en-us	No graph item with graph ID "%1$s".
zh-cn	没有图表 ID 为“%1$s”的图表项。

en-us	No graphs added.
zh-cn	未添加数据图.

en-us	No host IDs given.
zh-cn	没有所知的主机IDs

en-us	No host selected.
zh-cn	未选定主机.

en-us	No host with host ID "%1$s".
zh-cn	没有主机 ID为"%1$s" 的主机。

en-us	No icon for map element ""%1$s".
zh-cn	拓扑图元素"%1$s" 没有图标。

en-us	No image
zh-cn	没有图片

en-us	No interface found
zh-cn	没有找到接口

en-us	No interface found.
zh-cn	没有找到接口.

en-us	No interfaces are defined.
zh-cn	没有定义接口。

en-us	No inventory mode specified for action operation.
zh-cn	要执行的动作的库存模式没有被设定。

en-us	No items defined.
zh-cn	没有已定义的监控项.

en-us	No item selected.
zh-cn	未选择。

en-us	No item with item ID "%1$s".
zh-cn	没有ID为"%1$s" 的监控项。

en-us	no LDAP servers
zh-cn	无 LDAP 服务器

en-us	No macros found.
zh-cn	未发现宏

en-us	No maps added.
zh-cn	未添加拓扑图.

en-us	No matches found
zh-cn	没有找到匹配

en-us	non-active intervals cannot fill the entire time
zh-cn	非活动间隔不能填满整个时间

en-us	Non-boolean flags are deprecated.
zh-cn	不推荐使用非布尔标志。

en-us	none
zh-cn	无

en-us	None
zh-cn	无

en-us	nonempty key and value pair expected
zh-cn	需要非空键和值对

en-us	No new modules discovered
zh-cn	未发现新模块

en-us	No operations defined for action "%1$s".
zh-cn	没有为动作 "%1$s" 定义任何操作。

en-us	No permissions for system access.
zh-cn	没有系统访问权限。

en-us	no permissions to acknowledge problems
zh-cn	无权确认问题

en-us	no permissions to add problem comments
zh-cn	无权添加问题评论

en-us	No permissions to call "%1$s.%2$s".
zh-cn	没有调用“%1$s.%2$s”的权限。

en-us	no permissions to change problem severity
zh-cn	无权更改问题严重性

en-us	no permissions to close problems
zh-cn	无权关闭问题

en-us	no permissions to convert cause problems to symptom problems
zh-cn	没有将起因问题转换为故障现象问题的权限

en-us	no permissions to convert symptom problems to cause problems
zh-cn	没有将故障现象问题转换为起因问题的权限

en-us	no permissions to create and edit maps
zh-cn	没有创建和编辑拓扑图权限

en-us	No permissions to referred object or it does not exist!
zh-cn	没有权限引用对象或其不存在！

en-us	no permissions to suppress problems
zh-cn	无权抑制问题

en-us	no permissions to unacknowledge problems
zh-cn	无权取消已确认的问题

en-us	no permissions to unsuppress problems
zh-cn	无权取消抑制问题

en-us	No private key file specified.
zh-cn	没有指定的私钥.

en-us	No problems
zh-cn	无问题

en-us	(no proxy)
zh-cn	(无agent)

en-us	No proxy
zh-cn	没有agent代理程序

en-us	No public key file specified.
zh-cn	没有指定的公钥文件

en-us	No recipients specified for action operation message.
zh-cn	没有为操作操作消息指定收件人。

en-us	No refresh
zh-cn	没有刷新

en-us	Normal
zh-cn	正常

en-us	Normal view
zh-cn	正常视图

en-us	Norwegian (nb_NO)
zh-cn	挪威（nb_NO）

en-us	No script specified for action operation command.
zh-cn	没有指定给动作操作命令的脚本。

en-us	No SNMP OID specified.
zh-cn	没有发现指定的SNMP OID值.

en-us	Not Ack
zh-cn	非确认

en-us	Not allowed to modify automatic user macro "%1$s".
zh-cn	不允许修改用户宏“%1$s”。

en-us	Not allowed to set language for user "guest".
zh-cn	不允许为用户“guest”设置语言。

en-us	Not allowed to set password for user "guest".
zh-cn	不允许设定用户"guest"的密码.

en-us	Not allowed to set theme for user "guest".
zh-cn	不允许为用户“guest”设置主题。

en-us	Not allowed to update field "%1$s" for provisioned user.
zh-cn	不允许为配置的用户更新字段“%1$s”。

en-us	Not all results are displayed. Please provide more specific search criteria.
zh-cn	并非所有结果都会显示。请提供更具体的搜索条件。

en-us	Not all templates are linked to "%1$s".
zh-cn	并非所有模板都链接到“%1$s”。

en-us	No target selected
zh-cn	没有选择目标

en-us	No target selected.
zh-cn	没有已选的目标

en-us	No targets specified for action operation global script.
zh-cn	没有为动作操作全局脚本指定目标。

en-us	Not authorized.
zh-cn	未经授权。

en-us	Not available
zh-cn	不可用

en-us	Not available
zh-cn	不可用

en-us	Not classified
zh-cn	未分类

en-us	Not enabled
zh-cn	未启用

en-us	Notes
zh-cn	备注

en-us	Note that %1$s or %2$s will be regarded as hostnames if used without single quotes.
zh-cn	请注意，如果不使用单引号，%1$s 或 %2$s 将被视为主机名。

en-us	Nothing
zh-cn	空无

en-us	Notification report
zh-cn	警报汇总

en-us	Notifications
zh-cn	警报

en-us	Notify about canceled escalations
zh-cn	通知取消的升级

en-us	Notify all involved
zh-cn	通知所有参与者

en-us	not in
zh-cn	非在

en-us	Not inherited items
zh-cn	未继承的监控项

en-us	No triggers defined.
zh-cn	没有已定义的触发器.

en-us	No trigger with trigger ID "%1$s".
zh-cn	没有含触发器ID"%1$s"的触发器。

en-us	not selected
zh-cn	非所选的

en-us	Not supported
zh-cn	不支持的

en-us	Nov
zh-cn	十一

en-us	No value
zh-cn	空值

en-us	November
zh-cn	十一月

en-us	now() - Number of seconds since the Epoch
zh-cn	now() - UNIX 时间

en-us	NTLM
zh-cn	NTLM

en-us	number
zh-cn	数字

en-us	Number of available DS paths, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "datastore" - Datastore name, "partitionid" - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
zh-cn	可用 DS 路径的数量，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 管理程序全局唯一标识符，“datastore”- 数据存储名称，“partitionid”- 来自 vmware.hv.datastore.discovery 的物理设备的内部 ID

en-us	Number of available DS paths, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <datastore> - Datastore name, <partitionid> - internal id of physical device from vmware.hv.datastore.discovery
zh-cn	可用 DS 路径的数量，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 管理程序主机名，<datastore> - 数据存储名称，<partitionid> - 来自 vmware.hv.datastore.discovery 的物理设备的内部 id

en-us	Number of columns
zh-cn	列数

en-us	Number of CPUs. Returns integer
zh-cn	CPU 数量，返回整数

en-us	Number of currently open file descriptors. Returns integer
zh-cn	当前打开的文件描述符的数量。返回整数

en-us	Number of enabled items on the host.
zh-cn	主机启用监控项的数量

en-us	Number of hosts (enabled/disabled)
zh-cn	主机数量 (已启用/已禁用)

en-us	Number of items (enabled/disabled/not supported)
zh-cn	监控项数量（已启用/已禁用/不支持）

en-us	Number of items in proxy history that are not yet sent to the server
zh-cn	系统代理程序历史数据中未发送给服务端的监控项数量

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to seconds, inclusive.
zh-cn	队列中延迟到秒（包含）的监控项数。

en-us	Number of items in the queue which are delayed by from to to seconds, inclusive.
zh-cn	队列中延时秒数的项目的数量，包括.

en-us	Number of items in the queue which are delayed in Zabbix server or proxy by "from" till "to" seconds, inclusive.
zh-cn	队列中在 Zabbix 服务器或proxy中延迟 "from" 到 "to" 秒的项目数，包括在内。

en-us	Number of items in Zabbix database.
zh-cn	Zabbix 数据库中的监控项数量

en-us	Number of monitored hosts
zh-cn	已监控主机的数量

en-us	Number of out-of-window collisions. Returns integer
zh-cn	网络冲突数量。返回整型

en-us	Number of problems
zh-cn	问题数量

en-us	Number of problems and expand most critical one
zh-cn	问题的数量和扩大最关键的一个

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序上的处理器核心数量，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	Number of processor cores on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
zh-cn	VMware hypervisor的处理器内核数量,<url>-VMware服务URL,<uuid>-VMware hypervisor主机名

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机上的处理器数量，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	Number of processors on VMware virtual machine, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
zh-cn	VMware 虚拟机的处理器数量,<url>-VMware服务URL,<uuid>-VMware 虚拟机主机名

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware 虚拟机管理程序上的处理器线程数，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机管理程序全局唯一标识符

en-us	Number of processor threads on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
zh-cn	VMware hypervisor的处理器线程数量,<url>-VMware服务URL,<uuid>-VMware hypervisor主机名

en-us	Number of rows
zh-cn	行数

en-us	Number of seasons
zh-cn	时期数

en-us	Number of status changes
zh-cn	状态改变次数

en-us	Number of steps
zh-cn	步骤数量

en-us	Number of templates
zh-cn	模板数量

en-us	Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])
zh-cn	触发器数量（已启用/已禁用 [问题/正常]）

en-us	Number of triggers in Zabbix database.
zh-cn	Zabbix 数据库中的触发器数量

en-us	Number of unsupported items in Zabbix database.
zh-cn	Zabbix 数据库中不支持的监控项数量。

en-us	Number of unsupported items on the host.
zh-cn	主机中不迟滞的监控项数量。

en-us	Number of users logged in. Returns integer
zh-cn	已登录的用户数量，返回整数

en-us	Number of users (online)
zh-cn	用户数(在线)

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier
zh-cn	VMware hypervisor 上的虚拟机数量，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware hypervisor 全局唯一标识符

en-us	Number of virtual machines on VMware hypervisor, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name
zh-cn	VMware hypervisor管理的虚拟机数量，<url>-VMware服务URL，<uuid>- VMware hypervisor主机名

en-us	Number or percentage of inodes. Returns integer for number; float for percentage
zh-cn	数或inode的百分比。返回数字，如果是浮点则是百分比

en-us	Numeral systems
zh-cn	数字系统

en-us	Numeric (float)
zh-cn	浮点数

en-us	Numeric (integer)
zh-cn	数字（整数）

en-us	Numeric (unsigned)
zh-cn	数字 (无正负)

en-us	Object
zh-cn	对象

en-us	object does not exist or belongs to another object
zh-cn	对象不存在或属于另一个对象

en-us	Oct
zh-cn	十月

en-us	Octal to decimal
zh-cn	八进制转十进制

en-us	October
zh-cn	十月

en-us	OEM
zh-cn	OEM

en-us	of
zh-cn	其

en-us	off
zh-cn	关闭

en-us	Off
zh-cn	关

en-us	OID
zh-cn	OID

en-us	OID prefix
zh-cn	OID前缀

en-us	Ok
zh-cn	正常

en-us	Ok
zh-cn	正常

en-us	OK
zh-cn	正常

en-us	OK event closes
zh-cn	事件成功关闭

en-us	OK event generation
zh-cn	事件成功迭代

en-us	Old event tag name
zh-cn	旧事件标签名称

en-us	Old event tag value
zh-cn	过去的时间标签值

en-us	Old tag name
zh-cn	旧标签名称

en-us	on
zh-cn	于

en-us	On
zh-cn	开

en-us	Once
zh-cn	一次

en-us	One
zh-cn	壹

en-us	One time only
zh-cn	一次性

en-us	Only administrators can set map owner.
zh-cn	只有管理员才可以设置拓扑图的所有人。

en-us	Only disabled group can be set for deprovisioned users.
zh-cn	只能为已取消配置的用户设置禁用组。

en-us	Only items assigned to enabled hosts are counted
zh-cn	只计算指派给启用的主机的监控项

en-us	Only one change step is allowed.
zh-cn	只允许一次更改步骤。

en-us	Only one check can be unique.
zh-cn	只有一个检查可为唯一.

en-us	Only one not supported value check is allowed.
zh-cn	只允许进行一项不受支持的值检查。

en-us	only one object can exist within the combinations of %1$s
zh-cn	%1$s 的组合中只能存在一个对象

en-us	Only one Prometheus step is allowed.
zh-cn	只允许一个 Prometheus 步骤。

en-us	Only one throttling step is allowed.
zh-cn	只允许一个节流步骤。

en-us	only one time unit is allowed
zh-cn	只允许一个时间单位

en-us	Only one user directory of type "%1$s" can exist.
zh-cn	只能存在一个“%1$s”类型的用户目录。

en-us	Only selected problem
zh-cn	只选择问题

en-us	Only services without children
zh-cn	只允许无子服务的服务

en-us	Only services without problem tags
zh-cn	只允许无问题标签的服务

en-us	(Only super admins can create groups)
zh-cn	(仅超级管理员能创建群组)

en-us	Only super admins can set dashboard owner.
zh-cn	只有超级管理员才能设置仪表盘所有者。

en-us	Only super admins can set report owner.
zh-cn	只允许超级管理员可以设置报告所有者。

en-us	Only triggers assigned to enabled hosts and depending on enabled items are counted
zh-cn	只计算指派给启用的主机的和相依于启用的项目的触发器

en-us	Only Zabbix agent, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 checks can be made unique.
zh-cn	仅Zabbix agent, SNMPv1,SNMPv2 和 SNMPv3检查是独立的.

en-us	On status change triggers blink for
zh-cn	于状态改变时, 触发器因此闪烁于

en-us	OOB IP address
zh-cn	带外 IP 地址

en-us	OOB router
zh-cn	带外路由器

en-us	OOB subnet mask
zh-cn	带外子网掩码

en-us	Open in a new window
zh-cn	在新窗口中打开

en-us	Open log
zh-cn	打开日志

en-us	Opera
zh-cn	Opera

en-us	Operating system information. Returns string
zh-cn	操作系统信息。返回字符串

en-us	Operating system version information. Returns JSON
zh-cn	操作系统版本信息。 返回 JSON

en-us	Operation
zh-cn	操作

en-us	Operation "%1$s" already exists.
zh-cn	操作“%1$s”已存在。

en-us	Operation "%1$s" already exists for action "%2$s".
zh-cn	操作“%2$s”已存在动作“%1$s”。

en-us	Operational data
zh-cn	运营数据

en-us	Operational data
zh-cn	操作数据

en-us	Operation cannot be performed due to unauthorized request.
zh-cn	由于未认证的请求, 操作无法完成.

en-us	Operation details
zh-cn	操作详情

en-us	Operation has no group to operate.
zh-cn	操作无对应的群组。

en-us	Operation has no template to operate.
zh-cn	操作无对应的模板。

en-us	Operations
zh-cn	操作

en-us	Operator
zh-cn	操作者

en-us	Operator functions
zh-cn	运算符函数

en-us	Options
zh-cn	选项

en-us	or
zh-cn	或者

en-us	Or
zh-cn	或

en-us	Order
zh-cn	排序

en-us	Order column
zh-cn	列排序

en-us	Original
zh-cn	原始的

en-us	OS
zh-cn	操作系统

en-us	OS (Full details)
zh-cn	操作系统(全称)

en-us	OS (Short)
zh-cn	操作系统( 简短)

en-us	other
zh-cn	其它

en-us	Other
zh-cn	其他

en-us	Other configuration parameters
zh-cn	其它配置参数

en-us	Other parameters
zh-cn	其他参数

en-us	Others
zh-cn	其它

en-us	Outdated
zh-cn	过时

en-us	Outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
zh-cn	上行流量统计。返回整数

en-us	output
zh-cn	输出

en-us	Output
zh-cn	输出

en-us	Overlapping widgets at X:%3$d, Y:%4$d on page #%2$d of dashboard "%1$s".
zh-cn	在仪表盘“%1$s”的第 #%2$d 页上的 X:%3$d、Y:%4$d 重叠小组件。

en-us	Overridden by
zh-cn	覆盖被

en-us	Override
zh-cn	覆盖

en-us	Override item history period
zh-cn	覆盖监控项历史期间

en-us	Override item trend period
zh-cn	覆盖监控项趋势期间

en-us	Overrides
zh-cn	覆盖

en-us	Override with name "%1$s" already exists.
zh-cn	名称为“%1$s”的覆盖已存在。

en-us	Overview
zh-cn	概览

en-us	Owner
zh-cn	所有者

en-us	Page %1$d
zh-cn	页 %1$d

en-us	Page display period
zh-cn	页面显示周期

en-us	Page not found
zh-cn	网页未找到

en-us	Pager
zh-cn	分页栏

en-us	Page received incorrect data
zh-cn	页面接收到错误的数据

en-us	Parameter
zh-cn	参数

en-us	Parameter "%1$s" is deprecated.
zh-cn	参数 "%1$s" 已被弃用。

en-us	Parameter "%1$s" must be enabled.
zh-cn	必须启用参数“%1$s”。

en-us	Parameters
zh-cn	参数

en-us	Parameters "esc_step_from" and "esc_step_to" must be set together.
zh-cn	参数“esc_step_from”和“esc_step_to”必须一起设置。

en-us	Parent-child relation conflict in services "%1$s" and "%2$s".
zh-cn	服务“%1$s”和“%2$s”中的父子关系冲突。

en-us	Parent discovery rule
zh-cn	父自动发现规则

en-us	Parent discovery rules
zh-cn	上层探索规则

en-us	Parent graph
zh-cn	父图表

en-us	Parent graph prototype
zh-cn	父图表原型

en-us	Parent graphs
zh-cn	父图表

en-us	Parent host prototype
zh-cn	父主机原型

en-us	Parent host value
zh-cn	父主机值

en-us	Parent item
zh-cn	父监控项

en-us	Parent item prototype
zh-cn	父监控项原型

en-us	Parent items
zh-cn	上层监控项

en-us	Parent services
zh-cn	父服务

en-us	Parent template
zh-cn	父模板

en-us	Parent templates
zh-cn	父模板

en-us	Parent trigger
zh-cn	父触发器

en-us	Parent trigger prototype
zh-cn	父触发器原型

en-us	Parent triggers
zh-cn	上层触发器

en-us	Parent web scenario
zh-cn	父 web 场景

en-us	Parent web scenarios
zh-cn	上层 web 场景

en-us	Parse
zh-cn	分析

en-us	Parse error
zh-cn	解析错误

en-us	Passive
zh-cn	被动式

en-us	Password
zh-cn	密码

en-us	Password can only be changed for users using the internal Zabbix authentication.
zh-cn	仅限使用 Zabbix 自身身份验证的用户更改密码。

en-us	Password is not mandatory for non internal authentication type.
zh-cn	非内部身份验证类型的密码不是强制的。

en-us	Password must contain
zh-cn	密码必须包含

en-us	Password (once again)
zh-cn	密码 (再次确认)

en-us	Password policy
zh-cn	密码策略

en-us	Password requirements:
zh-cn	密码要求：

en-us	Paste
zh-cn	粘贴

en-us	Paste page
zh-cn	粘贴页面

en-us	Paste widget
zh-cn	粘贴小组件

en-us	Paste without external links
zh-cn	粘贴无外部链接

en-us	$.path.to.node
zh-cn	$.节点.路径

en-us	path/to/secret
zh-cn	访问/秘密/的/路径

en-us	path/to/secret:key
zh-cn	访问/密钥对/的/路径

en-us	pattern
zh-cn	模式表达式

en-us	Pattern
zh-cn	图案

en-us	Pause operations for suppressed problems
zh-cn	针对被抑制的问题暂停操作

en-us	Pause operations for symptom problems
zh-cn	暂停操作故障现象问题

en-us	Peak memory usage: %1$s
zh-cn	峰值内存使用量：%1$s

en-us	Percentage
zh-cn	百分比

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	已消耗的主机物理内存百分比，“url”-VMware 服务 URL，“uuid”-VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	Percentage of host physical memory that has been consumed, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
zh-cn	已消耗的主机物理内存百分比，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 虚拟机主机名

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - CPU instance
zh-cn	虚拟机已就绪但无法安排在物理 CPU 上运行的时间百分比，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符，“instance”- CPU 实例

en-us	Percentage of time that the virtual machine was ready, but could not get scheduled to run on the physical CPU, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - CPU instance
zh-cn	虚拟机准备就绪但无法安排在物理 CPU 上运行的时间百分比，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 虚拟机主机名，<instance> - CPU 实例

en-us	Percentile line (left)
zh-cn	百分比线(左)

en-us	Percentile line (right)
zh-cn	百分比线(右)

en-us	percentile() - Percentile P of a period T
zh-cn	percentile() - 周期 T 内的百分位数 P

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	虚拟机因争用物理 CPU 的访问权限而无法运行的时间百分比，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	Percent of time the virtual machine is unable to run because it is contending for access to the physical CPU(s), <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
zh-cn	虚拟机因争用物理 CPU 的访问权而无法运行的时间百分比，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 虚拟机主机名

en-us	Performs a DNS query. Returns character string with the required type of information
zh-cn	执行DNS查询。返回字符串信息

en-us	Period
zh-cn	期间

en-us	Periods
zh-cn	期间

en-us	Period shift
zh-cn	期间偏移

en-us	Period type
zh-cn	期间类型

en-us	Permissions
zh-cn	权限

en-us	Permissions can be assigned for user groups only.
zh-cn	权限只能被指派给用户群组

en-us	Persian (fa_IR)
zh-cn	波斯语 (fa_IR)

en-us	PHP bcmath
zh-cn	PHP bcmath

en-us	PHP bcmath extension missing (PHP configuration parameter --enable-bcmath).
zh-cn	PHP不支持bcmath扩展(PHP配置参数--enable-bcmath).

en-us	PHP ctype
zh-cn	PHP ctype

en-us	PHP ctype extension missing (PHP configuration parameter --enable-ctype).
zh-cn	PHP不支持ctype扩展(PHP配置参数--enable-ctype).

en-us	PHP databases support
zh-cn	PHP支持的资料库

en-us	PHP gd
zh-cn	PHP gd

en-us	PHP gd extension missing (PHP configuration parameter --with-gd).
zh-cn	PHP gd 扩展不支持(PHP配置参数--with-gd).

en-us	PHP gd FreeType support
zh-cn	支持PHP gd FreeType

en-us	PHP gd FreeType support missing.
zh-cn	PHP gd FreeType不支持

en-us	PHP gd GIF image support missing.
zh-cn	缺少 PHP gd GIF 图像支持。

en-us	PHP gd GIF support
zh-cn	PHP gd GIF 支持

en-us	PHP gd JPEG image support missing.
zh-cn	PHP gd JPEG 图片格式不支持

en-us	PHP gd JPEG support
zh-cn	支持PHP gd JPEG

en-us	PHP gd PNG image support missing.
zh-cn	PHP gd PNG 图片格式不支持

en-us	PHP gd PNG support
zh-cn	支持PHP gd PNG

en-us	PHP gettext
zh-cn	PHP gettext

en-us	PHP gettext extension missing (PHP configuration parameter --with-gettext). Translations will not be available.
zh-cn	PHP gettext 扩展不支持(PHP配置参数--with-gettext).多语言支持不可用.

en-us	PHP LDAP
zh-cn	PHP（世界最好的语言） LDAP

en-us	PHP LDAP extension missing.
zh-cn	缺少PHP LDAP扩展。

en-us	PHP libxml
zh-cn	PHP libxml

en-us	PHP libxml extension missing.
zh-cn	PHP libxml 扩展不支持

en-us	PHP mbstring
zh-cn	PHP mbstring

en-us	PHP mbstring extension missing (PHP configuration parameter --enable-mbstring).
zh-cn	PHP mbstring 扩展不支持(PHP配置参数 --enable-mbstring).

en-us	PHP OpenSSL
zh-cn	PHP OpenSSL

en-us	PHP OpenSSL extension missing.
zh-cn	缺少 PHP OpenSSL 扩展。

en-us	PHP option "%1$s"
zh-cn	PHP选项"%1$s"

en-us	PHP option "%1$s" must be set to "%2$s"
zh-cn	PHP选项"%1$s"必须设置"%2$s"

en-us	PHP session
zh-cn	PHP session

en-us	PHP session auto start must be disabled (PHP directive "session.auto_start").
zh-cn	PHP session自动开启必须被禁止(PHP配置项 "session.auto_start").

en-us	PHP session extension missing (PHP configuration parameter --enable-session).
zh-cn	PHP session 扩展不支持（PHP配置参数 --enable-session）。

en-us	PHP sockets
zh-cn	PHP sockets

en-us	PHP sockets extension missing (PHP configuration parameter --enable-sockets).
zh-cn	PHP sockets 扩展不支持(PHP配置参数 --enable-sockets).

en-us	PHP string function overloading must be disabled.
zh-cn	PHP字符串函数重载必须被禁用. 

en-us	PHP version
zh-cn	PHP版本

en-us	PHP xmlreader
zh-cn	PHP xmlreader

en-us	PHP xmlreader extension missing.
zh-cn	PHP xmlreader 扩展不支持

en-us	PHP xmlwriter
zh-cn	PHP xmlwriter

en-us	PHP xmlwriter extension missing.
zh-cn	PHP xmlwriter 扩展不支持

en-us	Pie
zh-cn	Pie

en-us	pi() - Returns the Pi constant
zh-cn	pi() -  Pi 常数

en-us	Placing algorithm
zh-cn	置入演算法

en-us	Plain text
zh-cn	文本

en-us	Play
zh-cn	播放

en-us	Play sound
zh-cn	播放声音

en-us	Please check configuration parameters. If all is correct, press "%1$s" button, or "%2$s" button to change configuration parameters.
zh-cn	请检查配置参数。如果无误请按%1$s" ，如果需要修改请按 "%2$s" 

en-us	Please confirm that you want to remove all macros.
zh-cn	请确认您要删除所有宏。

en-us	Please confirm that you want to remove all value mappings.
zh-cn	请确认您要删除所有值映射。

en-us	Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "%1$s" button when done.
zh-cn	请手动创建数据并且完成一些必要的设置。完成后按"%1$s"来结束。

en-us	Please enable "allow_url_fopen" directive.
zh-cn	请启用 "allow_url_fopen" 命令。

en-us	Please select two elements
zh-cn	请选择两个组件

en-us	Points
zh-cn	点

en-us	Point size
zh-cn	点尺寸

en-us	Polish (pl_PL)
zh-cn	波兰(pl_PL)

en-us	POP
zh-cn	POP

en-us	Populates host inventory field
zh-cn	填入主机资产纪录栏位

en-us	Port
zh-cn	端口

en-us	Port cannot be empty for host interface.
zh-cn	主机接口的端口不能为空.

en-us	Port range
zh-cn	端口范围

en-us	Portuguese (pt_BR)
zh-cn	波兰语 (pt_BR)

en-us	Portuguese (pt_PT)
zh-cn	葡萄牙语 (pt_PT)

en-us	Position
zh-cn	位置

en-us	Position is ignored for s, uptime and unixtime units.
zh-cn	对于 s、uptime 和 unixtime 单位，位置将被忽略。

en-us	Possibly the session has expired or the password was changed.
zh-cn	可能会话已过期或密码已更改。

en-us	Post fields
zh-cn	发布字段

en-us	PostgreSQL database server version is too old.
zh-cn	PostgreSQL 数据库服务器版本太旧。

en-us	Post type
zh-cn	发布类型

en-us	power() - The power of a base value to a power value
zh-cn	power() - 基值的幂

en-us	Power usage , "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware hypervisor global unique identifier, "max" - Maximum allowed power usage
zh-cn	功耗，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 管理程序全局唯一标识符，“max”- 允许的最大功耗

en-us	Power usage , <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware hypervisor host name, <max> - Maximum allowed power usage
zh-cn	电源使用情况，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 管理程序主机名，<max> - 最大允许电源使用情况

en-us	Power value
zh-cn	功率值

en-us	Prediction functions
zh-cn	预测函数

en-us	Pre-installation summary
zh-cn	安装前汇总

en-us	Preprocessing
zh-cn	预处理

en-us	Preprocessing steps
zh-cn	预定步骤

en-us	Preview
zh-cn	预览

en-us	Previous day
zh-cn	前一天

en-us	Previous month
zh-cn	上一个月

en-us	Previous page
zh-cn	上一页

en-us	Previous value
zh-cn	前值

en-us	Previous week
zh-cn	上一周

en-us	Previous year
zh-cn	去年

en-us	Prev. time
zh-cn	前期

en-us	Primary POC cell
zh-cn	主要的POC手机

en-us	Primary POC email
zh-cn	主要的POC email

en-us	Primary POC name
zh-cn	主要的POC名称

en-us	Primary POC notes
zh-cn	主要的POC注记

en-us	Primary POC phone A
zh-cn	主要的POC电话A

en-us	Primary POC phone B
zh-cn	主要的POC电话B

en-us	Primary POC screen name
zh-cn	主要的POC屏幕名称

en-us	Privacy passphrase
zh-cn	私钥

en-us	Privacy protocol
zh-cn	隐私协议

en-us	Private
zh-cn	Private（私人的）

en-us	Private key file
zh-cn	私钥文件

en-us	Privilege level
zh-cn	优先权层级

en-us	Problem
zh-cn	问题

en-us	Problem
zh-cn	问题

en-us	PROBLEM
zh-cn	问题

en-us	Problem created
zh-cn	问题已创建

en-us	Problem display
zh-cn	问题显示

en-us	PROBLEM event generation mode
zh-cn	问题事件生成模式

en-us	Problem expression
zh-cn	问题表现形式

en-us	Problem hosts
zh-cn	问题主机

en-us	Problem is not suppressed
zh-cn	问题没有被制止

en-us	Problem is suppressed
zh-cn	问题已被制止

en-us	Problem on
zh-cn	问题在

en-us	problem pattern
zh-cn	问题模式

en-us	Problem recovery
zh-cn	问题恢复

en-us	Problem resolved
zh-cn	问题已解决

en-us	Problems
zh-cn	问题

en-us	Problems by severity
zh-cn	按严重性的问题

en-us	Problem tag filter
zh-cn	问题标签过滤器

en-us	Problem tags
zh-cn	问题标签

en-us	Problem update
zh-cn	问题更新

en-us	Process CPU utilization percentage. Returns float
zh-cn	进程 CPU 利用率百分比。返回浮点数

en-us	Process tags
zh-cn	进程标签

en-us	Profile
zh-cn	配置

en-us	Prometheus
zh-cn	Prometheus

en-us	Prometheus pattern
zh-cn	Prometheus模式

en-us	Prometheus to JSON
zh-cn	Prometheus转 JSON

en-us	Properties
zh-cn	属性

en-us	Protocol
zh-cn	协议

en-us	[protocol://][user[:password]@]proxy.example.com[:port]
zh-cn	[protocol://][user[:password]@]更换此处为代理网站[:port]

en-us	Provided API endpoint "%1$s" is invalid.
zh-cn	提供的 API 接入点“%1$s”无效。

en-us	Provided authentication token "%1$s" is empty.
zh-cn	提供的身份验证令牌“%1$s”为空。

en-us	Provided secret path "%1$s" is invalid.
zh-cn	提供的秘密路径“%1$s”无效。

en-us	Provided secret query string "%1$s" is invalid.
zh-cn	提供的秘密查询字符串“%1$s”无效。

en-us	Provided URL "%1$s" is invalid.
zh-cn	提供的 URL "%1$s" 无效。

en-us	Provisioned
zh-cn	已开通

en-us	Provisioning period
zh-cn	开通期限

en-us	Provisioning successful.
zh-cn	开通成功。

en-us	Provision now
zh-cn	现在开通

en-us	Provision selected LDAP users?
zh-cn	开通选定的 LDAP 用户？

en-us	Proxies
zh-cn	Proxy

en-us	Proxy
zh-cn	agent代理程序

en-us	Proxy "%1$s" already exists.
zh-cn	Proxy“%1$s”已存在。

en-us	Proxy "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
zh-cn	主机"%2$s"的agent代理程序"%1$s"不存在.

en-us	Proxy "%1$s" is used by action "%2$s".
zh-cn	代理  "%1$s" 已被动作 "%2$s" 使用。

en-us	Proxy "%1$s" is used by discovery rule "%2$s".
zh-cn	agent代理程序"%1$s"是用在自动发现规则"%2$s"上.

en-us	Proxy added
zh-cn	agent代理程序已添加

en-us	Proxy address
zh-cn	代理地址

en-us	Proxy deleted
zh-cn	proxy已删除

en-us	Proxy mode
zh-cn	系统代理程序模式

en-us	Proxy name
zh-cn	agent代理程序名称

en-us	Proxy updated
zh-cn	agent代理程序已添加

en-us	Proxy version is not supported by server version %1$s.
zh-cn	server版本 %1$s 不支持proxy版本。

en-us	Proxy version is outdated, only data collection and remote execution is available with server version %1$s.
zh-cn	proxy版本已过时，server版本 %1$s 只能使用数据收集和远程执行。

en-us	PSK
zh-cn	共享密钥（PSK）

en-us	PSK identity
zh-cn	共享密钥一致性

en-us	Public
zh-cn	公开

en-us	Public key
zh-cn	公钥

en-us	Public key file
zh-cn	公钥文件

en-us	qualifier
zh-cn	限定符

en-us	Quarter
zh-cn	四分之一

en-us	Quarter
zh-cn	季

en-us	Quarterly
zh-cn	季度

en-us	Query fields
zh-cn	查询字段

en-us	Queue
zh-cn	队列

en-us	Queue details
zh-cn	队列详情

en-us	Queue overview
zh-cn	队列概述

en-us	Queue overview by proxy
zh-cn	Proxy队列概览

en-us	radians() - Converts a value from degrees to radians
zh-cn	radians() - 将值从度数转换为弧度

en-us	rand() - A random integer value
zh-cn	rand() - 随机整数值

en-us	Rank
zh-cn	排名

en-us	rate() - Returns per-second average rate for monotonically increasing counters
zh-cn	rate() - 返回单调递增计数器的每秒平均速率

en-us	Raw data
zh-cn	原始数据

en-us	Raw post
zh-cn	原始发布

en-us	Read
zh-cn	读

en-us	Read only
zh-cn	只读

en-us	Read-only
zh-cn	只读

en-us	Read-only access to services
zh-cn	对服务只读访问

en-us	Read-only access to services with tag
zh-cn	对服务及标签进行只读访问

en-us	Reads modbus data. Returns various types
zh-cn	读取 Modbus 数据。返回各种类型

en-us	Read-write
zh-cn	读写

en-us	Read-write access to services
zh-cn	对服务读写访问

en-us	Read-write access to services with tag
zh-cn	对服务及标签进行读写访问

en-us	read-write access to the child service "%1$s" is required
zh-cn	需要对子服务“%1$s”进行读写访问

en-us	read-write access to the child service "%1$s" must be retained
zh-cn	必须保留对子服务“%1$s”的读写访问权限

en-us	read-write access to the service is required
zh-cn	需要对该服务的读写访问权限

en-us	read-write access to the service must be retained
zh-cn	必须保留对服务的读写访问权限

en-us	Received value
zh-cn	接收到的值

en-us	Recent problems
zh-cn	最近的问题

en-us	Recipient
zh-cn	接收者

en-us	Recipient
zh-cn	收件人

en-us	Recipient already exists.
zh-cn	收件人已经存在。

en-us	Recipients
zh-cn	收件人

en-us	Recipient's name
zh-cn	收件人的姓名

en-us	Recipient's surname
zh-cn	收件人姓氏

en-us	Recipient's Zabbix username
zh-cn	收件人的 Zabbix 用户名

en-us	Recordset ID
zh-cn	记录集 ID

en-us	Recovery
zh-cn	恢复

en-us	Recovery expression
zh-cn	恢复表达式

en-us	Recovery expression syntax error.
zh-cn	恢复表达式语法错误。

en-us	Recovery operations
zh-cn	恢复操作

en-us	Recovery time
zh-cn	恢复时间

en-us	Recovery time
zh-cn	恢复时间

en-us	Rectangle
zh-cn	矩形

en-us	Reference attribute
zh-cn	引用属性

en-us	reference to a non-existent tree element
zh-cn	引用不存在的树状元素

en-us	referred object does not exist
zh-cn	引用的对象不存在

en-us	Refresh
zh-cn	刷新

en-us	Refresh configuration
zh-cn	更新配置

en-us	Refresh configuration of the selected proxies?
zh-cn	更新所选proxy配置？

en-us	Refresh configuration of the selected proxy?
zh-cn	更新所选proxy配置？

en-us	refreshed every %1$s sec.
zh-cn	每%1$s秒刷新一次

en-us	Refresh interval
zh-cn	刷新间隔

en-us	Regenerate
zh-cn	重新生成

en-us	Regenerate selected API token? Previously generated token will become invalid.
zh-cn	重新生成选定的 API 令牌？之前生成的令牌将失效。

en-us	regexp
zh-cn	正则表达式

en-us	Regular
zh-cn	常规

en-us	regular expression
zh-cn	正则表达式

en-us	Regular expression
zh-cn	正则表达式

en-us	Regular expression "%1$s" already exists.
zh-cn	正则表达式“%1$s”已存在。

en-us	Regular expression added
zh-cn	正则表达式已添加

en-us	Regular expression deleted
zh-cn	正则表达式已删除

en-us	Regular expression must be a string
zh-cn	正则表达式必须是一个字符串

en-us	Regular expressions
zh-cn	正则表达式

en-us	Regular expression updated
zh-cn	正则表达式已更新

en-us	Related reports
zh-cn	关联报表

en-us	Release to create a widget.
zh-cn	释放以创建小组件。

en-us	Remember me for 30 days
zh-cn	30天内记住我

en-us	Remote command
zh-cn	远程命令

en-us	Remove
zh-cn	移除

en-us	Remove
zh-cn	移除

en-us	Remove, %1$s
zh-cn	删除，%1$s

en-us	Remove all
zh-cn	移除全部

en-us	Removed
zh-cn	已移除

en-us	Removed, %1$s
zh-cn	已删除，%1$s

en-us	Remove domain name
zh-cn	删除域名

en-us	Remove from favorites
zh-cn	从收藏夹中移除

en-us	Remove from host group
zh-cn	自主机群组移除

en-us	Remove from host groups
zh-cn	自主机群组移除

en-us	Remove host
zh-cn	移除主机

en-us	Rename
zh-cn	重命名

en-us	Repeat on
zh-cn	重复

en-us	repeat() - Returns a string composed of value repeated count times
zh-cn	repeat() - 返回由重复计数的值组成的字符串

en-us	Repeats
zh-cn	重复

en-us	Replace
zh-cn	替换

en-us	Replace dependencies
zh-cn	替换依赖关系

en-us	replacement
zh-cn	替换

en-us	Replacement
zh-cn	替换

en-us	replace() - Search value for occurrences of pattern, and replace with replacement
zh-cn	replace() - 搜索模式出现的值，并用替换替换

en-us	Report "%1$s" already exists.
zh-cn	报表“%1$s”已存在。

en-us	Report generated by other users will be changed to the current user.
zh-cn	其他用户生成的报表将变更为当前用户。

en-us	Report generating test failed.
zh-cn	报表生成测试失败。

en-us	Report generating test successful.
zh-cn	报表生成测试成功。

en-us	Reporting period
zh-cn	报告期

en-us	Report is currently generated by "%1$s".
zh-cn	报表当前由“%1$s”生成。

en-us	Reports
zh-cn	报表

en-us	Report sending failed for: %1$s.
zh-cn	报表发送失败：%1$s。

en-us	Report was successfully sent to: %1$s.
zh-cn	报表已成功发送至：%1$s。

en-us	represents one of the available subdomains;
zh-cn	展示可用的子域之一；

en-us	represents zoom level parameter in the URL;
zh-cn	展示 URL 中的缩放级别参数；

en-us	represent tile coordinates;
zh-cn	展示坐标；

en-us	Request body
zh-cn	请求正文

en-us	Request body type
zh-cn	请求正文类型

en-us	Request created successfully
zh-cn	请求创建成功

en-us	Request sent successfully
zh-cn	请求发送成功

en-us	Request sent successfully. Some items are filtered due to access permissions or type.
zh-cn	请求发送成功。某些监控项因访问权限或类型而被过滤。

en-us	Request type
zh-cn	请求类型

en-us	Required
zh-cn	要求的

en-us	Required host permissions
zh-cn	要求的主机权限

en-us	Required performance of the Zabbix server, in new values per second expected.
zh-cn	Zabbix服务器所需求的性能,每秒钟处理的新值数.

en-us	Required performance (vps)
zh-cn	要求的性能(vps)

en-us	Required server performance, new values per second
zh-cn	要求的主机性能, 每秒新值

en-us	Required status codes
zh-cn	要求的状态码

en-us	Required string
zh-cn	要求的字串

en-us	Required vps
zh-cn	所需 vps

en-us	Reset
zh-cn	重设

en-us	Reset all fields to default values?
zh-cn	重设所有的栏位为默认值?

en-us	Reset confirmation
zh-cn	重设确认

en-us	Reset defaults
zh-cn	重设预设

en-us	Reset to initial view
zh-cn	重置为初始视图

en-us	Resolved
zh-cn	已解决

en-us	RESOLVED
zh-cn	已解决

en-us	Resolved by
zh-cn	处理方法

en-us	Resolved by correlation rule.
zh-cn	通过关联规则解析。

en-us	Resolved by correlation rule "%1$s".
zh-cn	通过关联规则解析"%1$s"。

en-us	Resolved by inaccessible user.
zh-cn	由已失效的用户解决。

en-us	Resolved by user "%1$s".
zh-cn	用户解决"%1$s"。

en-us	Resource
zh-cn	资源

en-us	Resource ID
zh-cn	资源 ID

en-us	Response
zh-cn	反馈

en-us	Response code
zh-cn	响应代码

en-us	Response time
zh-cn	响应时间

en-us	Response type: JSON
zh-cn	响应类型：JSON

en-us	Response type: String
zh-cn	响应类型：字符串

en-us	Result
zh-cn	结果

en-us	Result converted to %1$s
zh-cn	结果转换为 %1$s

en-us	Result is FALSE
zh-cn	结果为假

en-us	Result is TRUE
zh-cn	结果为真

en-us	Result type
zh-cn	结果类型

en-us	Result with value map applied
zh-cn	结果已使用值映射

en-us	Retrieve mode
zh-cn	检索模式

en-us	Retrieving contents of a file. Returns text
zh-cn	搜索文件内容。返回文本

en-us	Retry
zh-cn	重试

en-us	Return a JSON array with LLD macros describing the MBean objects or their attributes. Can be used for LLD.
zh-cn	返回一个 JSON 数组，其中包含描述 MBean 对象或其属性的 LLD 宏。可用于 LLD。

en-us	Return a JSON array with MBean objects or their attributes. Compared to jmx.discovery it does not define LLD macros. Can be used for LLD.
zh-cn	返回一个带有 MBean 对象或其属性的 JSON 数组。与 jmx.discovery 相比，它没有定义 LLD 宏。可用于 LLD。

en-us	Return first column of the first row of the SQL query result.
zh-cn	返回SQL查询结果的第一行的第一列中。

en-us	Returns 4-digit string containing octal number with Unix permissions
zh-cn	返回包含Unix 权限格式的 4 位数字

en-us	Returns a JSON array describing the host network interfaces configured in Zabbix. Can be used for LLD.
zh-cn	返回描述在 Zabbix 中配置的主机网络接口的 JSON 数组。可用于 LLD。

en-us	Returns a JSON object containing Zabbix server or proxy internal metrics.
zh-cn	返回包含 Zabbix Server或Proxy的内部指标JSON对象。

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, active_agent, snmp, ipmi, jmx.
zh-cn	返回主机上特定类型可用性检查。此项的值对应于主机列表中的可用性图标。有效类型为：agent、active_agent、snmp、ipmi、jmx。

en-us	Returns availability of a particular type of checks on the host. Value of this item corresponds to availability icons in the host list. Valid types are: agent, snmp, ipmi, jmx.
zh-cn	返回主机的普通类型检查的可用性。这个项目的值反映到主机列表的可用性图标上。有效的类型有:agent,snmp,ipmi,jmx.

en-us	Returns current maintenance status of the host.
zh-cn	返回主机当前的维护状态.

en-us	Returns ICMP ping response time in seconds. Example: 0.02
zh-cn	返回ICMP ping的响应时间单位秒.例如：0.02

en-us	Returns information associated with Zabbix Java gateway. Valid params are: ping, version.
zh-cn	返回与Zabbix Java应用网关相关联的信息。可用的参数有：ping,version.

en-us	Returns number of TCP sockets that match parameters. Returns integer
zh-cn	返回与参数匹配的 TCP 套接字数量。返回整数

en-us	Returns number of UDP sockets that match parameters. Returns integer
zh-cn	返回匹配参数的 UDP 套接字数量。返回整数

en-us	Returns percentage of lost ICMP ping packets.
zh-cn	返回ICMP ping包丢失的百分数.

en-us	Return value of an attribute of MBean object.
zh-cn	返回值为MBean对象的属性。

en-us	Revert
zh-cn	恢复

en-us	Revert changes
zh-cn	还原更改

en-us	right
zh-cn	正确

en-us	Right
zh-cn	右

en-us	right() - Returns the rightmost count characters
zh-cn	right() - 返回最右边指定个数字符

en-us	Right trim
zh-cn	修整右边

en-us	Right Y
zh-cn	右边Y轴

en-us	RMCP+
zh-cn	RMCP+

en-us	Role
zh-cn	角色

en-us	Romanian (ro_RO)
zh-cn	罗马尼亚(ro_RO)

en-us	Root cause
zh-cn	根因

en-us	round() - Rounds a value to decimal places
zh-cn	round() - 将值四舍五入到小数位

en-us	Rows
zh-cn	行

en-us	Rows per page
zh-cn	每页行数

en-us	rtrim() - Removes specified characters from the end of a string
zh-cn	rtrim() - 从字符串末尾删除指定字符

en-us	"ruleid" of dependent item and master item should match
zh-cn	依赖项和主项的 "ruleid" 必须匹配

en-us	Rules
zh-cn	规则

en-us	Run script "%1$s" on current host
zh-cn	在当前主机上运行脚本“%1$s”

en-us	Run script "%1$s" on host groups
zh-cn	在主机组上运行脚本“%1$s”

en-us	Run script "%1$s" on hosts
zh-cn	在主机上运行脚本“%1$s”

en-us	Run script "%1$s" on Zabbix server
zh-cn	在 Zabbix 服务器上运行脚本"%1$s"

en-us	Run specified command on the host. Returns text result of the command; 1 - with mode as nowait (regardless of command result)
zh-cn	即在主机上指定的命令的执行。返回命令执行结果的文本值。如果指定NOWAIT的模式，这将返回执行命令的结果1。

en-us	Russian (ru_RU)
zh-cn	俄语 (ru_RU)

en-us	s
zh-cn	s

en-us	S
zh-cn	S

en-us	S
zh-cn	S

en-us	Safari
zh-cn	Safari

en-us	SAML
zh-cn	SAML

en-us	SAML group pattern
zh-cn	SAML 组模式

en-us	SAML settings
zh-cn	SAML 设置

en-us	Sans-Serif
zh-cn	无衬线字体

en-us	Sat
zh-cn	六

en-us	Saturday
zh-cn	周六

en-us	Save
zh-cn	保存

en-us	Save as
zh-cn	另存为

en-us	Save changes
zh-cn	保存设置

en-us	Save it as "%1$s"
zh-cn	保存为 "%1$s"

en-us	Scan directory
zh-cn	扫描目录

en-us	Scenario
zh-cn	场景

en-us	Scenario tags
zh-cn	场景标签

en-us	Schedule
zh-cn	排程

en-us	Scheduled check
zh-cn	时刻表检查

en-us	Scheduled report
zh-cn	计划报表

en-us	Scheduled report added
zh-cn	计划报表已添加

en-us	Scheduled report created
zh-cn	定时报表已创建

en-us	Scheduled report deleted
zh-cn	计划报表已删除

en-us	Scheduled report disabled
zh-cn	定时报表已禁用

en-us	Scheduled report enabled
zh-cn	定时报表已启用

en-us	Scheduled reports
zh-cn	计划报表

en-us	Scheduled report updated
zh-cn	定时报表已更新

en-us	Scheduling
zh-cn	调度

en-us	Scope
zh-cn	范围

en-us	Scope
zh-cn	范围

en-us	script
zh-cn	脚本

en-us	Script
zh-cn	脚本

en-us	Script "%1$s" already exists.
zh-cn	脚本"%1$s"已经存在.

en-us	Script added
zh-cn	脚本已添加

en-us	Script deleted
zh-cn	脚本已删除

en-us	Script does not have parameters.
zh-cn	脚本没有参数

en-us	Script execution log
zh-cn	脚本执行日志

en-us	Script execution successful.
zh-cn	脚本执行成功。

en-us	Script name
zh-cn	脚本名称

en-us	Script parameters
zh-cn	脚本参数

en-us	Script profiler
zh-cn	脚本探查器

en-us	Scripts
zh-cn	脚本

en-us	Script updated
zh-cn	脚本已更新

en-us	Search
zh-cn	搜索

en-us	Search attribute
zh-cn	搜索属性

en-us	Search filter
zh-cn	搜索过滤器

en-us	Search pattern is empty
zh-cn	查找式样为空

en-us	search string
zh-cn	搜索字符串

en-us	Search string
zh-cn	搜索字符串

en-us	Season
zh-cn	时期

en-us	Season deviation window
zh-cn	时期偏差窗口

en-us	second
zh-cn	秒

en-us	Secondary POC cell
zh-cn	第二个POC手机号码

en-us	Secondary POC email
zh-cn	第二个POC email

en-us	Secondary POC name
zh-cn	第二个POC名称

en-us	Secondary POC notes
zh-cn	第二个POC注记

en-us	Secondary POC phone A
zh-cn	第二个POC电话A

en-us	Secondary POC phone B
zh-cn	第二个POC电话B

en-us	Secondary POC screen name
zh-cn	第二个POC聚合图形名称

en-us	second parameter is expected
zh-cn	预设的第二参数

en-us	seconds
zh-cn	秒

en-us	Seconds
zh-cn	秒

en-us	Secret text
zh-cn	密文

en-us	Security
zh-cn	安全

en-us	Security level
zh-cn	安全级别

en-us	Security name
zh-cn	安全名称

en-us	Select
zh-cn	选择

en-us	selected
zh-cn	已选

en-us	Selected
zh-cn	已选

en-us	Selected, %1$s in position %2$d of %3$d
zh-cn	已选择，%1$s 在 %2$d 位置的 %3$d

en-us	Selected, %1$s, read only, in position %2$d of %3$d
zh-cn	已选择，%1$s，只读，位于 %3$d 的位置 %2$d

en-us	Selected actions deleted
zh-cn	所选的动作已删除

en-us	Selected and all other problems of related triggers
zh-cn	已选择的和所有其他问题的关联触发器

en-us	Selected elements
zh-cn	所选的组件

en-us	Selected items only
zh-cn	仅选择的监控项

en-us	Select prototype
zh-cn	选择原型

en-us	Select SLA to display SLA report.
zh-cn	选择 SLA 以显示 SLA 报表。

en-us	Select widget
zh-cn	选择构件

en-us	Send backward
zh-cn	往后发送

en-us	Send message
zh-cn	发送消息

en-us	Send message to user groups
zh-cn	发送消息给用户群组

en-us	Send message to users
zh-cn	发送消息给用户

en-us	Send only to
zh-cn	仅送到

en-us	Send to
zh-cn	收件人

en-us	Send to back
zh-cn	发回

en-us	Send to user groups
zh-cn	发送给用户组

en-us	Send to users
zh-cn	发送给用户

en-us	Sent
zh-cn	已送达

en-us	Sent/Executed
zh-cn	发送/执行

en-us	Sep
zh-cn	九月

en-us	Separated
zh-cn	分开的

en-us	Separately
zh-cn	分别地

en-us	September
zh-cn	九月

en-us	Serial number A
zh-cn	序列号A

en-us	Serial number B
zh-cn	序列号B

en-us	Serif
zh-cn	截线

en-us	Server
zh-cn	服务器

en-us	Server (proxy)
zh-cn	服务器（代理）

en-us	Servers
zh-cn	服务器

en-us	Server time
zh-cn	服务器时间

en-us	service
zh-cn	服务

en-us	Service
zh-cn	服务

en-us	Service
zh-cn	服务

en-us	Service "%1$s" cannot have problem tags and children at the same time.
zh-cn	服务“%1$s”不能同时有问题标签和子标签。

en-us	Service actions
zh-cn	服务动作

en-us	Service created
zh-cn	服务被创建

en-us	Service data storage period
zh-cn	服务数据保存期限

en-us	Service deleted
zh-cn	服务已删除

en-us	Service list
zh-cn	服务清单

en-us	Service name
zh-cn	服务名称

en-us	Service port
zh-cn	服务端口

en-us	Service recovery
zh-cn	服务恢复

en-us	Services
zh-cn	服务

en-us	Services form a circular dependency.
zh-cn	服务形成了一个环.

en-us	Services updated
zh-cn	服务已更新

en-us	Service tag name
zh-cn	服务标签名

en-us	Service tags
zh-cn	服务标签

en-us	Service tag value
zh-cn	服务标签值

en-us	Service type
zh-cn	服务类型

en-us	Service update
zh-cn	服务更新

en-us	Service updated
zh-cn	服务已更新

en-us	Service with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID 为“%1$s”的服务不可用。

en-us	Service with ID "%2$s" is not available for user role "%1$s".
zh-cn	ID 为“%2$s”的服务不适用于用户角色“%1$s”。

en-us	service with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的服务已存在

en-us	Session ID or token is expected.
zh-cn	会话ID或令牌已过期

en-us	Session initialization error.
zh-cn	会话初始化错误。

en-us	Session terminated, re-login, please.
zh-cn	会话已中断, 请重新登录.

en-us	Set custom time period
zh-cn	设置自定义时间段

en-us	Set error to
zh-cn	将错误设置为

en-us	Set expiration date and time
zh-cn	设置到期日期和时间

en-us	Set host inventory mode
zh-cn	设置主机清单模式

en-us	Set new value
zh-cn	设置新值

en-us	Set status to
zh-cn	将状态设置为

en-us	Set status to OK
zh-cn	将状态设置为 OK

en-us	Set this view as default
zh-cn	将此视图设置为默认视图

en-us	Setting LDAP dereferencing mode failed.
zh-cn	设置 LDAP 解除引用模式失败。

en-us	Setting LDAP protocol failed.
zh-cn	设置 LDAP 协议失败。

en-us	Setting LDAP referrals to "Off" failed.
zh-cn	将 LDAP 引用设置为「关闭」失败。

en-us	Settings
zh-cn	设置

en-us	Set value to
zh-cn	将值设置为

en-us	Severity
zh-cn	严重性

en-us	Severity
zh-cn	严重性

en-us	Severity changed
zh-cn	严重性发生改变

en-us	Severity changes
zh-cn	严重性变化

en-us	Severity decreased
zh-cn	严重性下降

en-us	Severity filter
zh-cn	严重性过滤器

en-us	Severity increased
zh-cn	严重性提升

en-us	Shape
zh-cn	形

en-us	Shared
zh-cn	共享

en-us	Sharing
zh-cn	分享

en-us	Sharing option "%1$s" is missing a value for map "%2$s".
zh-cn	共享选项 "%1$s" 没有在拓补图中指定值 "%2$s" 。

en-us	Short
zh-cn	短针

en-us	short description
zh-cn	简要描述

en-us	Shortened
zh-cn	精简

en-us	should be empty
zh-cn	可能是空的

en-us	should be less than current time
zh-cn	应该早于当前时间

en-us	Show
zh-cn	查看

en-us	Show details
zh-cn	查看详情

en-us	Show header
zh-cn	显示标题

en-us	Show hosts in maintenance
zh-cn	显示维修中主机

en-us	show icon mappings
zh-cn	展示图标映射

en-us	Show legend
zh-cn	显示图例

en-us	Show lines
zh-cn	查看线条

en-us	Shown
zh-cn	已查看

en-us	Show number of records
zh-cn	显示记录数

en-us	Show operational data
zh-cn	显示操作数据

en-us	Show periods
zh-cn	显示时段

en-us	Show problems
zh-cn	显示问题

en-us	Show selected
zh-cn	显示已选

en-us	Show sidebar
zh-cn	显示侧边栏

en-us	Show suppressed problems
zh-cn	显示处理的问题

en-us	Show symptoms
zh-cn	显示故障现象

en-us	Show tags
zh-cn	显示标签

en-us	Show technical errors
zh-cn	显示技术错误

en-us	Show text as HTML
zh-cn	查看HTML文字

en-us	Show timeline
zh-cn	显示时间线

en-us	Show triggers
zh-cn	查看触发器

en-us	Show unacknowledged only
zh-cn	仅显示未确认

en-us	Show unavailable maps
zh-cn	显示不可用的地图

en-us	Show warning if Zabbix server is down
zh-cn	当Zabbix服务器停机时显示告警

en-us	Show working time
zh-cn	查看工作时间

en-us	Sidebar control
zh-cn	侧边栏控制

en-us	Sign
zh-cn	登录

en-us	Sign in
zh-cn	登录

en-us	sign in as guest
zh-cn	以访客身份登录

en-us	Sign in with HTTP
zh-cn	使用 HTTP 登录

en-us	Sign in with Single Sign-On (SAML)
zh-cn	使用单点登录 (SAML) 登录

en-us	Sign out
zh-cn	退出

en-us	signum() - Returns -1 if a value is negative, 0 if a value is zero, 1 if a value is positive
zh-cn	signum() - 如果值为负，则返回 -1，如果值为 0，则返回 0，如果值为正，则返回 1

en-us	Simple
zh-cn	简单

en-us	Simple change
zh-cn	简单更改

en-us	Simple check
zh-cn	简单检查

en-us	Simple graph
zh-cn	简单图形

en-us	Simple graph prototype
zh-cn	简单数据图模板

en-us	Simple graphs
zh-cn	简单图形

en-us	Simple triggers
zh-cn	简单触发器

en-us	Single
zh-cn	单个

en-us	sinh() - The hyperbolic sine of a value
zh-cn	sinh() - 双曲正弦值

en-us	sin() - The sine of a value, where the value is an angle expressed in radians
zh-cn	sin() - 正弦，其中值是以弧度表示的角度

en-us	Site address A
zh-cn	场所地址A

en-us	Site address B
zh-cn	场所地址B

en-us	Site address C
zh-cn	场所地址C

en-us	Site city
zh-cn	场所城市

en-us	Site country
zh-cn	场所国家

en-us	Site notes
zh-cn	场所备注

en-us	Site rack location
zh-cn	场所机柜位置

en-us	Site state / province
zh-cn	场所州/省

en-us	Site ZIP / postal
zh-cn	地址邮政编码

en-us	Size
zh-cn	大小

en-us	Size of the response received from Zabbix server "%1$s" exceeds the allowed size of %2$s bytes. This value can be increased in the ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT constant in include/defines.inc.php.
zh-cn	Zabbix服务器"%1$s" 收到响应的大小字节超过允许的大小%2$s 。这个值通过在Zinclude / defines.inc.php文件中定义的ZBX_SOCKET_BYTES_LIMIT 变量来增加.

en-us	skewness() - Measures the asymmetry of the probability distribution
zh-cn	skewness() - 测量概率分布的不对称性

en-us	Skipped copying of graph "%1$s" to host "%2$s".
zh-cn	略过复制图片"%1$s"到主机"%2$s".

en-us	SLA
zh-cn	SLA

en-us	SLA "%1$s" already exists.
zh-cn	SLA“%1$s”已存在。

en-us	SLA "%1$s" SLO must have no more than 4 fractional digits.
zh-cn	SLA "%1$s" SLO 的小数位数不得超过 4 个。

en-us	SLA created
zh-cn	SLA已创建

en-us	SLA deleted
zh-cn	SLA 已删除

en-us	SLA disabled
zh-cn	SLA已禁用

en-us	SLA enabled
zh-cn	SLAs 已启用

en-us	SLA is disabled.
zh-cn	SLA已禁用。

en-us	SLA report
zh-cn	SLA报表

en-us	SLA Report
zh-cn	SLA报表

en-us	SLA updated
zh-cn	SLA 已更新

en-us	SLA with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	ID 为“%1$s”的 SLA 不可用。

en-us	SLI
zh-cn	SLI

en-us	SLI
zh-cn	服务水平指标SLI

en-us	SLO
zh-cn	SLO

en-us	SLO
zh-cn	服务水平目标SLO

en-us	SLO service URL
zh-cn	SLO 服务网址

en-us	Slovak (sk_SK)
zh-cn	斯洛伐克(sk_SK)

en-us	SMS
zh-cn	短信

en-us	SMTP
zh-cn	SMTP

en-us	SMTP email
zh-cn	SMTP电邮

en-us	SMTP helo
zh-cn	SMTP HELO

en-us	SMTP server
zh-cn	SMTP服务器

en-us	SMTP server port
zh-cn	SMTP服务器端口

en-us	SNMP
zh-cn	SNMP

en-us	SNMP agent
zh-cn	SNMP 代理

en-us	SNMP community
zh-cn	SNMP community

en-us	SNMP interfaces
zh-cn	SNMP接口

en-us	SNMP OID
zh-cn	SNMP OID

en-us	SNMP trap
zh-cn	SNMP trap

en-us	SNMP trap key is invalid.
zh-cn	SNMP采集键值是无效的

en-us	SNMPv1
zh-cn	SNMPv1

en-us	SNMPv1 agent
zh-cn	SNMPv1 客户端

en-us	SNMPv%1$d
zh-cn	SNMPv%1$d

en-us	SNMPv2
zh-cn	SNMPv2c

en-us	SNMPv2 agent
zh-cn	SNMPv2 客户端

en-us	SNMPv3
zh-cn	SNMPv3

en-us	SNMPv3 agent
zh-cn	SNMPv3 客户端

en-us	SNMP version
zh-cn	SNMP 版本

en-us	SNMP walk to JSON
zh-cn	SNMP 遍历为JSON

en-us	SNMP walk value
zh-cn	SNMP遍历值

en-us	Snooze
zh-cn	Snooze

en-us	Software
zh-cn	软件

en-us	Software application A
zh-cn	软件应用程序A

en-us	Software application B
zh-cn	软件应用程序B

en-us	Software application C
zh-cn	软件应用程序C

en-us	Software application D
zh-cn	软件应用程序D

en-us	Software application E
zh-cn	软件应用程序E

en-us	Software architecture information. Returns string
zh-cn	软件架构信息。返回字符串

en-us	Software (Full details)
zh-cn	软件(详情)

en-us	Some of the history for this item may be compressed, deletion is not available.
zh-cn	此监控项的某些历史记录可能会被压缩，无法删除。

en-us	Sort entries by
zh-cn	排序对象以

en-us	Sorting by field "%1$s" not allowed.
zh-cn	依栏位"%1$s"排序是不允许的.

en-us	Sort order (0->999)
zh-cn	排序(0->999)

en-us	Source
zh-cn	来源 

en-us	Source type
zh-cn	源类型

en-us	Spanish (es_ES)
zh-cn	西班牙语 (es_ES)

en-us	Specified role was not found.
zh-cn	未找到指定的角色。

en-us	Specified script does not exist or you do not have rights on it for action operation command.
zh-cn	指定的脚本不存在或您没有对操作命令的权限.

en-us	Specify host to see the graphs.
zh-cn	查看指定主机图形。

en-us	Specify some filter condition to see the values.
zh-cn	指定过滤器条件以用于查看值

en-us	Speed
zh-cn	速度

en-us	SP entity ID
zh-cn	SP 实体 ID

en-us	SP name ID format
zh-cn	SP名称ID格式

en-us	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)
zh-cn	SQL count: %1$s (selects: %2$s | executes: %3$s)

en-us	SQL query
zh-cn	SQL查询

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s"
zh-cn	SQL描述式执行已失败: "%1$s"

en-us	SQL statement execution has failed "%1$s".
zh-cn	SQL描述式执行已失败: "%1$s".

en-us	sqrt() - Square root of a value
zh-cn	sqrt() - 平方根

en-us	SSH
zh-cn	SSH

en-us	SSH agent
zh-cn	SSH 客户端

en-us	SSL certificate file
zh-cn	SSL证书文件

en-us	SSL key file
zh-cn	SSL秘钥文件

en-us	SSL key password
zh-cn	SSL秘钥密码

en-us	SSL/TLS
zh-cn	SSL/TLS

en-us	SSL verify host
zh-cn	SSL验证主机

en-us	SSL verify peer
zh-cn	SSL验证对端

en-us	SSO service URL
zh-cn	SSO 服务 URL

en-us	Stacked
zh-cn	层积的

en-us	Staircase
zh-cn	阶梯

en-us	standalone server
zh-cn	独立服务器

en-us	Standard items
zh-cn	标准检测器

en-us	Standby
zh-cn	待机

en-us	Start
zh-cn	开始

en-us	Start date
zh-cn	开始日期

en-us	Start in
zh-cn	开始于

en-us	Starting TLS failed.
zh-cn	启动 TLS 失败。

en-us	Start slideshow
zh-cn	播放幻灯片

en-us	Start slideshow automatically
zh-cn	自动播放幻灯片

en-us	Start time
zh-cn	开始时间

en-us	Start time must be less than end time for excluded downtime "%2$s" of SLA "%1$s".
zh-cn	SLA“%1$s”的排除停机时间“%2$s”的开始时间必须小于结束时间。

en-us	Start time must be less than end time for SLA "%1$s".
zh-cn	SLA“%1$s”的开始时间必须小于结束时间。

en-us	StartTLS
zh-cn	startTLS

en-us	STARTTLS
zh-cn	STARTTLS(纯文本通信协议扩展)

en-us	Startup time of Zabbix server, Unix timestamp.
zh-cn	Zabbix服务器的启动时间，Unix时间截.

en-us	State
zh-cn	状态

en-us	Static
zh-cn	静态

en-us	Statistics and availability of Zabbix write cache. Cache - one of values (modes: all, float, uint, str, log, text, not supported), history (modes: pfree, free, total, used, pused), index (modes: pfree, free, total, used, pused), trend (modes: pfree, free, total, used, pused).
zh-cn	Zabbix 写缓存的统计和可用性。缓存 - 值之一（模式：all、float、uint、str、log、text、不支持）、历史（模式：pfree、free、total、used、pused）、索引（模式：pfree、free、total、used , pused), 趋势 (模式: pfree, free, total, used, pused)。

en-us	Status
zh-cn	状态

en-us	Status
zh-cn	状态

en-us	Status calculation rule
zh-cn	状态计算规则

en-us	Status calculation rule and additional rules are only applicable if child services exist.
zh-cn	状态计算规则和附加规则仅适用于存在子服务的情况。

en-us	Status codes
zh-cn	状态码

en-us	Status disabled
zh-cn	状态已禁用

en-us	Status maintenance
zh-cn	维护状态

en-us	Status of discovery
zh-cn	自动发现的状态

en-us	Status ok
zh-cn	状态 OK

en-us	Status only
zh-cn	只有状态

en-us	Status problem
zh-cn	状态 问题

en-us	Status propagation rule
zh-cn	状态传播规则

en-us	stddevpop() - Population standard deviation
zh-cn	stddevpop() - 群体标准差

en-us	stddevsamp() - Sample standard deviation
zh-cn	stddevsamp() - 样本标准差

en-us	Step
zh-cn	步骤

en-us	Step "%1$s" [%2$s of %3$s] failed: %4$s
zh-cn	步骤"%1$s" [%2$s之于%3$s] 失败: %4$s

en-us	Step duration
zh-cn	步骤持续时间

en-us	Step of web scenario
zh-cn	web 方案步骤

en-us	Steps
zh-cn	步骤

en-us	Step with name "%1$s" already exists.
zh-cn	名字为"%1$s"的步骤已经存在.

en-us	Stop
zh-cn	停止

en-us	Stopped
zh-cn	已停用

en-us	Stop processing
zh-cn	停止处理

en-us	Stop slideshow
zh-cn	停播幻灯片

en-us	Storage of secrets
zh-cn	存储秘密信息

en-us	Storage period
zh-cn	储存期

en-us	Store credentials in
zh-cn	将凭据存储在

en-us	Stored in HashiCorp Vault secret
zh-cn	存储在 HashiCorp Vault 中

en-us	Stored in Vault secret
zh-cn	存储秘密在 Vault

en-us	Straight
zh-cn	Straight

en-us	String
zh-cn	字符串

en-us	String functions
zh-cn	字符串函数

en-us	Structured data
zh-cn	结构化数据

en-us	Subfilter
zh-cn	过滤器

en-us	Subject
zh-cn	主体

en-us	Subject
zh-cn	主题

en-us	subject or body text
zh-cn	标题或正文

en-us	Submap
zh-cn	子拓扑图

en-us	<sub-menu/sub-menu/...>
zh-cn	<子菜单/子菜单/...>

en-us	Submit
zh-cn	提交

en-us	Subscription
zh-cn	订阅

en-us	Subscriptions
zh-cn	订阅

en-us	Success Audit
zh-cn	成功审计

en-us	Success message
zh-cn	成功消息

en-us	sum
zh-cn	总和

en-us	Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Returns integer
zh-cn	网络接口上传下载的流量总和。返回整数

en-us	sumofsquares() - The sum of squares
zh-cn	sumofsquares() - 平方和

en-us	sum() - Sum of values of a period T
zh-cn	sum() - 周期 T 内的值之和

en-us	Sun
zh-cn	日

en-us	Sunday
zh-cn	日

en-us	Super admin
zh-cn	超级管理员

en-us	supplied credentials are not unique
zh-cn	提供的凭据不是唯一的

en-us	Support
zh-cn	支持

en-us	Supported formats:
zh-cn	支持的格式：

en-us	Supported macros:
zh-cn	支持的宏：

en-us	Support for the old numeric type is deprecated. Please upgrade to numeric values of extended range.
zh-cn	将不支持使用对旧数值类型。 请升级到扩展范围的数值。

en-us	Suppress
zh-cn	抑制

en-us	Suppressed
zh-cn	抑制

en-us	Suppressed till: %1$s
zh-cn	制止到：%1$s

en-us	Suppress problems
zh-cn	抑制问题

en-us	Suppress until
zh-cn	抑制到

en-us	Swap in (from device into memory) statistics. Returns integer
zh-cn	在交换分区(swap)（从设备到内存）统计数据。返回整数

en-us	Swap out (from memory onto device) statistics. Returns integer
zh-cn	交换分区（从内存到设备）的统计数据。返回整数

en-us	Swap space size in bytes or in percentage from total. Returns integer for bytes; float for percentage
zh-cn	交换分区空间大小，字节或从总百分比。从字节返回整数;对于浮动比例

en-us	Swedish (sv_SE)
zh-cn	瑞士(sv_SE)

en-us	Switching authentication method will reset all except this session! Continue?
zh-cn	切换认证方法将重设除了此会话之外的所有会话!继续吗?

en-us	Symptom
zh-cn	故障现象

en-us	System
zh-cn	系统

en-us	System boot time. Returns integer (Unix timestamp)
zh-cn	系统启动时间。返回时间戳

en-us	System default
zh-cn	系统默认

en-us	System error.
zh-cn	系统错误.

en-us	System error occurred. Please contact Zabbix administrator.
zh-cn	发生系统错误。请联系 Zabbix 管理员。

en-us	System host name. Returns string
zh-cn	系统主机名。返回字符串

en-us	System information
zh-cn	系统信息

en-us	System statistics. Returns integer or float
zh-cn	系统统计数据。返回整数值或者浮点值

en-us	System stats
zh-cn	系统统计

en-us	System time. Returns integer with type as UTC; string - with type as local
zh-cn	系统时间。返回类型为 UTC 的整数；字符串 - 类型为本地

en-us	System uptime in seconds. Returns integer
zh-cn	系统启动时间。返回整数

en-us	T
zh-cn	T

en-us	T
zh-cn	T

en-us	Table "%1$s" does not exist.
zh-cn	表"%1$s" 不存在.

en-us	Table "%1$s" doesn't have a field named "%2$s".
zh-cn	表"%1$s"不能有栏位名为"%2$s".

en-us	tag
zh-cn	标记

en-us	Tag
zh-cn	标签

en-us	Tag display priority
zh-cn	标签显示顺序

en-us	Tag filter
zh-cn	标签过滤器

en-us	Tag for matching
zh-cn	匹配标记

en-us	Tag name
zh-cn	标签名

en-us	Tags
zh-cn	标签

en-us	Tags
zh-cn	标记

en-us	Tag value
zh-cn	标记值

en-us	Tag values
zh-cn	标签值

en-us	tan() - The tangent of a value
zh-cn	tan() - 正切

en-us	Target
zh-cn	目标

en-us	Target list
zh-cn	目标列表

en-us	Target type
zh-cn	目标类型

en-us	TCP
zh-cn	TCP

en-us	Telnet
zh-cn	Telnet

en-us	TELNET agent
zh-cn	TELNET客户端

en-us	Template
zh-cn	模板

en-us	Template "%1$s" already exists.
zh-cn	模板 "%1$s" 已存在.

en-us	Template "%1$s" cannot be without host group.
zh-cn	模板 "%1$s" 不能没有主机组。

en-us	Template "%1$s" cannot be without template group.
zh-cn	模板“%1$s”必须选择模板组。

en-us	Template "%1$s" for host "%2$s" does not exist.
zh-cn	用于主机 "%2$s"的模板 "%1$s"不存在.

en-us	Template added
zh-cn	模板已添加

en-us	Template and host properties that are inherited through template linkage will be unlinked and cleared.
zh-cn	通过模板链接继承的模板和主机属性将被取消链接并清除。

en-us	Template cannot be linked to another template more than once even through other templates.
zh-cn	模板不能重复链接到其它模板, 即使透过其它模板.

en-us	Template dashboard
zh-cn	仪表盘模板

en-us	Template dashboards
zh-cn	仪表盘模板

en-us	template dashboard with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的模板仪表板已存在

en-us	Template deleted
zh-cn	模板已删除

en-us	Template group
zh-cn	模板群组

en-us	Template group "%1$s" already exists.
zh-cn	模板组“%1$s”已存在。

en-us	Template group added
zh-cn	模板组已添加

en-us	Template group deleted
zh-cn	模板组已删除

en-us	Template groups
zh-cn	模板组

en-us	Template group updated
zh-cn	模板组已更新

en-us	Template group with ID "%1$s" is not available.
zh-cn	模板组（ID “%1$s”）不可用。

en-us	template group with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的模板组已存在

en-us	template ID "%1$s" is passed %2$s times
zh-cn	模板ID"%1$s"已传送%2$s次

en-us	Template linkage
zh-cn	模板间的关联

en-us	Template macros
zh-cn	模板 宏

en-us	Template name
zh-cn	模版名称

en-us	Template permissions
zh-cn	模板权限

en-us	Templates
zh-cn	模板

en-us	Templates "%1$s" unlinked from hosts "%2$s".
zh-cn	模板"%1$s"自主机"%2$s"断连.

en-us	Templates linked by host discovery cannot be unlinked.
zh-cn	通过主机发现链接的模板不能取消链接。

en-us	Templates updated
zh-cn	模板已更新

en-us	Template trigger
zh-cn	模板触发器

en-us	Template updated
zh-cn	模板已更新

en-us	Template value
zh-cn	模板值

en-us	Template with host name "%1$s" already exists.
zh-cn	主机名为“%1$s”的模板已存在。

en-us	Template with the same name "%1$s" already exists.
zh-cn	拥有相同名称 "%1$s"的模板已经存在.

en-us	template with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的模板已存在

en-us	Template with the same visible name "%1$s" already exists.
zh-cn	拥有相同显示名称"%1$s"的模板已经存在.

en-us	Template with visible name "%1$s" already exists.
zh-cn	具有显示名“%1$s”的模板已存在。

en-us	Test
zh-cn	测试

en-us	Test all steps
zh-cn	测试所有步骤

en-us	Test authentication
zh-cn	测试认证

en-us	Test confirmation
zh-cn	测试确认

en-us	Test data
zh-cn	测试数据

en-us	Test expressions
zh-cn	测试表达式

en-us	Test item
zh-cn	测试监控项

en-us	Test media type "%1$s"
zh-cn	测试媒介类型“%1$s”

en-us	Test of "%1$s" items is not supported.
zh-cn	不支持测试“%1$s”项。

en-us	Test report generating
zh-cn	测试生成报表

en-us	Test string
zh-cn	测试字符串

en-us	Test subject
zh-cn	测试主题

en-us	Text
zh-cn	文本

en-us	Text, supports {INVENTORY.*}, {HOST.*} macros
zh-cn	文本，支持 {INVENTORY.*}、{HOST.*} 宏

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without authorization header.
zh-cn	必须在没有授权请求头的情况下调用“%1$s.%2$s”方法。

en-us	The "%1$s.%2$s" method must be called without the "auth" parameter.
zh-cn	"%1$s.%2$s"方法只能被以不带 "auth"进行调用.

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
zh-cn	从虚拟磁盘读取数据所需的平均时间，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符，“instance”- 磁盘设备实例

en-us	The average time a read from the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
zh-cn	从虚拟磁盘读取的平均时间，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 虚拟机主机名，<instance> - 磁盘设备实例

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier, "instance" - disk device instance
zh-cn	写入虚拟磁盘所需的平均时间，“url”- VMware 服务 URL，“uuid”- VMware 虚拟机全局唯一标识符，“instance”- 磁盘设备实例

en-us	The average time a write to the virtual disk takes, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name, <instance> - disk device instance
zh-cn	写入虚拟磁盘的平均时间，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 虚拟机主机名，<instance> - 磁盘设备实例

en-us	The cloned host contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
zh-cn	克隆的主机包含用户定义的“秘密文本”类型的宏。这些宏的值和类型已重置。

en-us	The cloned host prototype contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
zh-cn	克隆的主机原型包含用户定义的“秘密文本”类型的宏。这些宏的值和类型已重置。

en-us	The cloned template contains user defined macros with type "Secret text". The value and type of these macros were reset.
zh-cn	克隆的模板包含类型为“秘密文本”的用户定义宏。这些宏的值和类型已重置。

en-us	The following placeholders are supported:
zh-cn	支持以下占位符：

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
zh-cn	该图表不再被发现，并将在 %1$s 中删除（在 %3$s 的 %2$s 上）。

en-us	The graph is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
zh-cn	该图表不再被发现，将在下次处理发现规则时被删除。

en-us	The host being cloned belongs to a host group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new host.
zh-cn	正在复制的主机属于您没有写入权限的主机组。不可写组已从新主机中删除。

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
zh-cn	被发现的主机组丢失它将在%1$s (on %2$s at %3$s)被删除.

en-us	The host group is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
zh-cn	被发现的主机组丢失它将在下次自动发现规则执行时被删除.

en-us	the host interface ID is expected
zh-cn	需要主机接口 ID

en-us	the host interface ID of type "%1$s" is expected
zh-cn	需要类型为“%1$s”的主机接口 ID

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
zh-cn	被发现的主机丢失它将于%1$s (on %2$s at %3$s)后被删除.

en-us	The host is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
zh-cn	被发现的主机丢失它将在下次自动发现规则执行时被删除.

en-us	The image is used in icon map %1$s.
zh-cn	图片被应用于图标映射%1$s上.

en-us	The image is used in map %1$s.
zh-cn	图片被应用于拓扑图 %1$s上.

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
zh-cn	已无法自动发现此项目了, 将删除于%1$s (在%2$s在%3$s).

en-us	The item is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
zh-cn	被发现的监控项目丢失它将在下次自动发现规则执行时被删除.

en-us	the last new line feed is missing
zh-cn	结尾缺少一个换行符

en-us	The maximum zoom level is "%1$s".
zh-cn	最大缩放级别为“%1$s”。

en-us	Theme
zh-cn	主题

en-us	The number of processes. Returns integer
zh-cn	进程数。返回整数

en-us	the parameter "%1$s" is missing
zh-cn	找不到参数 "%1$s"

en-us	The parameter "%1$s" is missing from the user attributes.
zh-cn	用户属性中缺少参数“%1$s”。

en-us	The received JSON is not a valid JSON-RPC request.
zh-cn	收到的 JSON 不是有效的 JSON-RPC 请求。

en-us	The requested remote-procedure does not exist / is not available
zh-cn	请求的远程程序不存在/不可用

en-us	These parameters will be passed to the script as command-line arguments in the specified order.
zh-cn	这些参数将按指定顺序作为命令行参数传递给脚本。

en-us	the table "%1$s" was not found
zh-cn	未找到表“%1$s”

en-us	the tag "%1$s" is missing
zh-cn	标签 "%1$s" 丢失

en-us	The template being cloned belongs to a template group you don't have write permissions to. Non-writable group has been removed from the new template.
zh-cn	正在复制的模板属于您没有写入权限的模板组。不可写组已从新模板中删除。

en-us	The token has expired. Please update the expiry date to use the token.
zh-cn	令牌已过期。请更新到期日期以便使用。

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted in %1$s (on %2$s at %3$s).
zh-cn	触发器不再被发现，并将在 %1$s 中删除（在 %2$s 的 %3$s 上）。

en-us	The trigger is not discovered anymore and will be deleted the next time discovery rule is processed.
zh-cn	触发器不再被发现，将在下次处理发现规则时被删除。

en-us	The URL template is used to load and display the tile layer on geographical maps.
zh-cn	URL 模板用于加载和显示地图上的瓦片图层。

en-us	The Zabbix database version does not match current requirements. Your database version: %1$s. Required version: %2$s. Please contact your system administrator.
zh-cn	Zabbix 数据库版本不符合当前要求。您的数据库版本：%1$s。所需版本：%2$s。请联系您的系统管理员。

en-us	third
zh-cn	第三

en-us	third parameter is expected
zh-cn	需填写第三个参数

en-us	This day last week
zh-cn	上周的这一天

en-us	This field is automatically populated by item "%1$s".
zh-cn	该字段由监控项“%1$s”自动填充。

en-us	This filter is not supported
zh-cn	不支持此过滤器

en-us	This is the test message from Zabbix
zh-cn	来自 Zabbix 的测试消息

en-us	This month
zh-cn	本月

en-us	This month so far
zh-cn	这个月到目前为止

en-us	This setting applies only to numeric data.
zh-cn	此设置仅适用于数值类型。

en-us	This setting applies only to numeric data. Non-numeric data will always be taken from history.
zh-cn	此设置仅适用于数值数据。非数字数据将始终取自历史记录。

en-us	This setting should be enabled, because history tables contain compressed chunks.
zh-cn	应启用此设置，因为历史表包含压缩块。

en-us	This setting should be enabled, because trend tables contain compressed chunks.
zh-cn	应启用此设置，因为趋势表包含压缩块。

en-us	This type of information may not match the key.
zh-cn	此类信息可能与密钥不匹配。

en-us	This user is IdP provisioned. Manual changes for provisioned fields are not allowed.
zh-cn	此用户已配置 IdP。不允许手动更改已提供的字段。

en-us	This week
zh-cn	本周

en-us	This week so far
zh-cn	本周到目前为止

en-us	This year
zh-cn	本年

en-us	This year so far
zh-cn	今年到目前为止

en-us	Threshold
zh-cn	阀值

en-us	Thresholds
zh-cn	阀值

en-us	Throttling
zh-cn	节流

en-us	Thu
zh-cn	四

en-us	Thursday
zh-cn	周四

en-us	Tile provider
zh-cn	瓦片地图供应商

en-us	Tile provider attribution data displayed in a small text box on the map.
zh-cn	瓦片地图服务商属性数据显示在地图上的一个小文本框中。

en-us	Tile URL
zh-cn	瓦片地图URL

en-us	Till
zh-cn	直到

en-us	Time
zh-cn	时间

en-us	Time
zh-cn	时间

en-us	Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage.
zh-cn	特定 Zabbix 进程或一组进程（由 <type> 和 <mode> 标识）在 <state> 中花费的时间百分比。

en-us	time() - Current time
zh-cn	time() - 当前时间

en-us	Time elapsed:
zh-cn	耗时：

en-us	Time filter default period
zh-cn	时间过滤器默认周期

en-us	time filter default period exceeds the max period
zh-cn	时间过滤器默认周期超过最大周期

en-us	timeleft() - Time to reach threshold estimated based on period T
zh-cn	timeleft() - 基于周期 T 内达到阈值的时间估计

en-us	Time of proxy last access. Name - proxy name. Valid params are: lastaccess - Unix timestamp, delay - seconds.
zh-cn	Proxy上次访问时间。名称 - proxy名称。有效参数：lastaccess - Unix 时间戳，延迟 - 秒。

en-us	Timeout
zh-cn	超时

en-us	Time period
zh-cn	时间期间

en-us	time shift
zh-cn	时间偏移

en-us	Time shift
zh-cn	间隔(秒)

en-us	Timestamp
zh-cn	时间戳

en-us	Timestamp
zh-cn	时间戳

en-us	Time type
zh-cn	时间类型

en-us	Timezone
zh-cn	时区

en-us	Time zone
zh-cn	时区

en-us	To
zh-cn	到

en-us	Today
zh-cn	今天

en-us	Today so far
zh-cn	今天到目前为止

en-us	Top
zh-cn	顶部

en-us	Top hosts
zh-cn	前排主机

en-us	Top N
zh-cn	前 N 个

en-us	To set a host interface select a single item type for all items
zh-cn	要设定一个主机接口, 选择一个单一的监控项类型给所有的监控项

en-us	Total
zh-cn	合计

en-us	Total
zh-cn	合计

en-us	TOTAL
zh-cn	总合

en-us	Total Elasticsearch time: %1$s
zh-cn	总共 Elasticsearch 时间：%1$s

en-us	Totals
zh-cn	合计

en-us	Total SQL time: %1$s
zh-cn	总SQL时间：%1$s

en-us	Total time: %1$s
zh-cn	总时间：%1$s

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, "url" - VMware service URL, "uuid" - VMware virtual machine global unique identifier
zh-cn	自上次操作系统启动以来经过的总时间（以秒为单位），“url”-VMware 服务 URL，“uuid”-VMware 虚拟机全局唯一标识符

en-us	Total time elapsed, in seconds, since last operating system boot-up, <url> - VMware service URL, <uuid> - VMware virtual machine host name
zh-cn	自上次操作系统启动以来经过的总时间，以秒为单位，<url> - VMware 服务 URL，<uuid> - VMware 虚拟机主机名

en-us	Trace
zh-cn	跟踪

en-us	Transaction has not been closed. Aborting...
zh-cn	交易尚未被关闭. 放弃中...

en-us	Transform SQL query result into a JSON array.
zh-cn	将 SQL 查询结果转换为 JSON 数组。

en-us	Transform SQL query result into a JSON array for low-level discovery.
zh-cn	将 SQL 查询结果转换为 JSON 数组用于LLD。

en-us	Transparency
zh-cn	透明度

en-us	Transport error.
zh-cn	传输错误.

en-us	Treat as 0
zh-cn	视为 0

en-us	trendavg() - Average value of a period T with exact period shift
zh-cn	trendavg() - 具有精确周期偏移的周期 T 的平均值

en-us	trendcount() - Number of successfully retrieved values for period T
zh-cn	Trendcount() - 周期 T 成功检索的值的数量

en-us	Trend function cache statistics. Valid parameters are: all, hits, phits, misses, pmisses, items, pitems and requests.
zh-cn	趋势函数缓存统计。有效参数：all、hits、phits、misses、pmisses、items、pitems 和 requests。

en-us	trendmax() - Maximum value for period T with exact period shift
zh-cn	Trendmax() - 周期 T 的最大值，具有精确的周期偏移

en-us	trendmin() - Minimum value for period T with exact period shift
zh-cn	Trendmin() - 具有精确周期偏移的周期 T 的最小值

en-us	Trends
zh-cn	趋势

en-us	trendstl() - Anomaly detection for period T
zh-cn	Trendstl() - 周期 T 的异常检测

en-us	Trend storage period
zh-cn	趋势存储时间

en-us	trendsum() - Sum of values of a period T with exact period shift
zh-cn	Trendsum() - 具有精确周期偏移的周期 T 的值的总和

en-us	trigger
zh-cn	触发器

en-us	Trigger
zh-cn	触发器

en-us	Trigger "%1$s" already exists on "%2$s".
zh-cn	触发器"%1$s"已存在于"%2$s".

en-us	Trigger "%1$s" belongs to templates with different linkages.
zh-cn	触发器"%1$s"属于不同的联系，以模板。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于主机“%3$s”上不存在的触发器“%2$s”。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于模板“%3$s”上不存在的触发器“%2$s”。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于触发器“%2$s”，因为会发生循环链接 (%3$s)。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于触发器“%2$s”，因为主机“%4$s”会发生循环链接（%3$s）。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于触发器“%2$s”，因为模板“%4$s”会发生循环链接（%3$s）。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于触发器“%2$s”，因为不允许主机触发器依赖于模板触发器。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于触发器“%2$s”，因为模板“%3$s”未链接到主机“%4$s”。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于触发器“%2$s”，因为模板“%3$s”未链接到模板“%4$s”。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖来自主机“%3$s”的触发器“%2$s”，因为不允许依赖来自子模板或主机的触发器。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖模板“%3$s”中的触发器“%2$s”，因为不允许依赖来自子模板或主机的触发器。

en-us	Trigger "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
zh-cn	触发器“%1$s”不能依赖于模板“%3$s”中的触发器“%2$s”，因为不允许依赖于来自父模板的触发器。

en-us	Trigger "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
zh-cn	触发器"%1$s"相依于一个不存在的触发器"%2$s".

en-us	Trigger actions
zh-cn	触发器动作

en-us	Trigger added
zh-cn	触发器已添加

en-us	Trigger cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
zh-cn	触发器不能依赖从它继承的一个触发器.

en-us	Trigger copied
zh-cn	触发器复制

en-us	Trigger data storage period
zh-cn	触发器数据存储期

en-us	Trigger deleted
zh-cn	触发器已删除

en-us	Trigger details
zh-cn	触发器详情

en-us	Trigger disabled
zh-cn	触发器已禁用

en-us	Trigger displaying options
zh-cn	触发器显示选项

en-us	trigger does not allow manual closing
zh-cn	触发器不允许手动关闭

en-us	Trigger enabled
zh-cn	触发器已启用

en-us	trigger expression must contain at least one /host/key reference
zh-cn	触发器表达式必须包含至少一个 /host/key 引用

en-us	Trigger has items from template "%1$s" that is not linked to host.
zh-cn	触发器有项目来自于模板"%1$s"其并未链接到主机.

en-us	Trigger in template "%1$s" has dependency with trigger in template "%2$s".
zh-cn	模板"%1$s"中的触发器依赖模板"%2$s"中的触发器

en-us	Trigger in "unknown" state
zh-cn	触发器在"未知"状态

en-us	Trigger label type
zh-cn	触发器标签类型

en-us	Trigger name
zh-cn	触发器名称

en-us	Trigger overview
zh-cn	触发器概览

en-us	Trigger prototype
zh-cn	触发器类型

en-us	Trigger prototype "%1$s" already exists on "%2$s".
zh-cn	在"%2$s"中触发器原型模板"%1$s"重复。

en-us	Trigger prototype "%1$s" belongs to templates with different linkages.
zh-cn	触发器原型模板"%1$s"属于不同的联系，以模板。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the host "%3$s".
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖于主机“%3$s”上不存在的触发器“%2$s”。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the non-existent trigger "%2$s" on the template "%3$s".
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖于模板“%3$s”上不存在的触发器“%2$s”。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because dependencies of host triggers on template triggers are not allowed.
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖于触发器“%2$s”，因为不允许主机触发器依赖于模板触发器。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the host "%4$s".
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖触发器“%2$s”，因为模板“%3$s”未链接到主机“%4$s”。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s", because the template "%3$s" is not linked to the template "%4$s".
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖触发器“%2$s”，因为模板“%3$s”未链接到模板“%4$s”。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the host "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖来自主机“%3$s”的触发器“%2$s”，因为不允许依赖来自子模板或主机的触发器。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from a child template or host are not allowed.
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖模板“%3$s”中的触发器“%2$s”，因为不允许依赖来自子模板或主机的触发器。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger "%2$s" from the template "%3$s", because dependencies on triggers from the parent template are not allowed.
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖于模板“%3$s”中的触发器“%2$s”，因为不允许依赖于来自父模板的触发器。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur.
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖于触发器原型“%2$s”，因为会发生循环链接 (%3$s)。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for host "%4$s".
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖于触发器原型“%2$s”，因为主机“%4$s”会发生循环链接（%3$s）。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because a circular linkage (%3$s) would occur for template "%4$s".
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖于触发器原型“%2$s”，因为模板“%4$s”会出现循环链接（%3$s）。

en-us	Trigger prototype "%1$s" cannot depend on the trigger prototype "%2$s", because dependencies on trigger prototypes from another LLD rule are not allowed.
zh-cn	触发器原型“%1$s”不能依赖触发器原型“%2$s”，因为不允许依赖来自另一个 LLD 规则的触发器原型。

en-us	Trigger prototype "%1$s" contains item prototypes from multiple discovery rules.
zh-cn	触发器模板"%1$s"中包含了来自多个自动发现规则的项目模板.

en-us	Trigger prototype "%1$s" depends on trigger "%2$s", which does not exist.
zh-cn	触发器模板 "%1$s" 依赖于触发器 "%2$s" ,但它不存在。

en-us	Trigger prototype "%1$s" must contain at least one item prototype.
zh-cn	触发器模板 "%1$s"必须至少包含一个项目模板.

en-us	Trigger prototype added
zh-cn	触发器模板已添加

en-us	Trigger prototype cannot be dependent on a trigger that is inherited from it.
zh-cn	原型的触发将不能够依靠从自己继承了触发。

en-us	trigger prototype cannot be moved to another template or host
zh-cn	触发器原型无法移动到另外一个模板或者主机

en-us	Trigger prototype deleted
zh-cn	触发器模板已删除

en-us	Trigger prototypes
zh-cn	触发器类型

en-us	Trigger prototypes deleted
zh-cn	触发器模板已删除

en-us	Trigger prototypes updated
zh-cn	触发器模板已更新

en-us	Trigger prototype updated
zh-cn	触发器模板已更新

en-us	trigger prototype with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的触发器原型已存在

en-us	Triggers
zh-cn	触发器

en-us	Triggers deleted
zh-cn	触发器已删除

en-us	Trigger severity
zh-cn	触发器示警度

en-us	Trigger source
zh-cn	触发源

en-us	Trigger status "OK"
zh-cn	触发器状态 "OK"

en-us	Trigger status "Problem"
zh-cn	触发器状态"Problem"

en-us	Triggers top 100
zh-cn	触发器 Top 100

en-us	Trigger tags
zh-cn	触发器标签

en-us	Trigger updated
zh-cn	触发器已更新

en-us	Trigger URL
zh-cn	触发器URL链接

en-us	trigger with linkages cannot be moved to another template or host
zh-cn	触发器原型以及关联项无法移动到另外一个模板或者主机

en-us	trigger with the same UUID already exists
zh-cn	具有相同 UUID 的触发器已存在

en-us	Trim
zh-cn	修整

en-us	trim() - Remove specified characters from the beginning and the end of a string
zh-cn	trim() - 从字符串头和尾删除指定的字符

en-us	TRUE
zh-cn	真

en-us	truncate() - Truncates a value to decimal places
zh-cn	truncate() - 将值截断到小数位

en-us	Tue
zh-cn	二

en-us	Tuesday
zh-cn	周二

en-us	Turkish (tr_TR)
zh-cn	土耳其语 (tr_TR)

en-us	Two items ("%1$s" and "%2$s") cannot populate one host inventory field "%3$s", this would lead to a conflict.
zh-cn	两个项目 ("%1$s"和"%2$s")不能填入一个主机资产纪录栏位"%3$s", 这会造成冲突.

en-us	Two map elements should be selected
zh-cn	应选择两个拓扑元素

en-us	Two or more fields cannot occupy same space.
zh-cn	两个或多个字段不能占用相同的空间。

en-us	Type
zh-cn	类型

en-us	Type
zh-cn	类型

en-us	Type (Full details)
zh-cn	类型(全细节)

en-us	type here to search
zh-cn	在此输入搜索

en-us	Type of calculation
zh-cn	计算方式

en-us	Type of information
zh-cn	信息类型

en-us	Type (OK)
zh-cn	类型(OK)

en-us	Types
zh-cn	类型 

en-us	UI element "%2$s" is not available for user role "%1$s".
zh-cn	图形界面元素“%2$s”不适用于用户角色“%1$s”。

en-us	Ukrainian (uk_UA)
zh-cn	乌克兰语 (uk_UA)

en-us	Unable to change configuration file permissions to 0600.
zh-cn	无法将配置文件权限更改为 0600。

en-us	Unable to create the configuration file.
zh-cn	无法创建配置文件。

en-us	Unable to determine current Zabbix database version: %1$s.
zh-cn	无法确定当前 Zabbix 数据库版本：%1$s。

en-us	Unable to find SAML userdirectory.
zh-cn	无法找到 SAML 用户目录。

en-us	Unable to load authentication API parameters.
zh-cn	无法加载身份验证 API 参数。

en-us	Unable to load database credentials from Vault.
zh-cn	无法从 Vault 加载数据库凭据。

en-us	Unable to load housekeeping API parameters.
zh-cn	无法加载管家服务 API 参数。

en-us	Unable to load settings API parameters.
zh-cn	无法加载设置API的参数。

en-us	Unable to overwrite the existing configuration file.
zh-cn	无法覆盖已经存在的配置文件。

en-us	Unable to retrieve database version.
zh-cn	无法检索数据库版本。

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB compression support status.
zh-cn	无法检索 TimescaleDB 压缩支持状态。

en-us	Unable to retrieve TimescaleDB version.
zh-cn	无法检索 TimescaleDB 版本。

en-us	Unable to select configuration.
zh-cn	不能选择配置.

en-us	Unable to upload file because "file_uploads" is disabled.
zh-cn	不能上传文件因为 "文件上传"被禁止.

en-us	unacceptable URL
zh-cn	不可用的URL

en-us	Unacknowledge
zh-cn	未确认

en-us	Unacknowledged
zh-cn	未确认的

en-us	Unacknowledged only
zh-cn	仅未确认的

en-us	Unacknowledged PROBLEM events
zh-cn	未确认的Problem事件